Pl’it

ÜEi

iS

Ml

*?•<

mm

■

fl m

‘%b*

II

l|i

nü

r;

I®-

ESZCMM U

[

gciqfijaJ

SBiMiPIllif

■%

HHiöl

iö|

-jy

HM

Öl

mKKMKKg^BM

■I—Mi

,,,

...

::

■’

Wm&

W.

fti

4®

wBHKhB

n-

mmpmp

iiisiifg

m.

Wr-rat V^/ÄV.^

i»

5*1

100000294685

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

4B

■^4#I

fc«»

w

gl»

ims

><-

iVSi

«US

mmmmm

|j|j||l§|§|

«1111111«

fsmmmssm,

mmIIBihi

1 Kubikzentimeter

Erzeugung von Bruchsteinen.

Fenstergitter ausbrechen und ausheben:

Können hergestellt werden:

Fugen verstreichung mit Zement kalkmörtel, per m2:

5"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn

aus Carrara

Bauholzaufwand in m8: 0 0835.

h) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrun

b) bei 50 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrun

1"25 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken „ „ T2

Wangenstiege, mit 10/20 cm starken Wangen, 4 cm st

Dachdeckerarbeiten.

27/27 21/21 26/26

Schwere Straßenpflastersteine, 15 cm dick,

Riegelwandverkleidungen.

Schieferplatten

Sch lackenzementbeton.

Die einzelnen Bestandteile und Reparaturen werden wie bei den Türen vergütet.

Türfüllungs- und Fensterschutzgitter nach folgende

Glasbausteine.

Linoleumvorlagen

Fein lackierte und bronzierte transportable Aufsatzsparherde:

Metallschilder mit erhabenen Lettern und Rahmen für Hauseinrichtung und Gemeindebedarf.

Eisendraht aus steirischem Holzkohleneisen.

Kleinere Gasbeleuchtungsanlagen

Bureauwandlampen

iM

Wagnerarbeiten.

Turbinen.

D amp fturbinendynamos.

Deutsche Reibungskupplungen.

- 632 —

Gurten.

Gewichtstabelle der gangbarsten Zinnrohre-(Fortse

Freistehende Bohrmaschinen.

Exhaus toren.

Transport . . K 35.29000 Zwei eiserne Deckel, kuge

Leistungsfähigkeit und Preise von Motor-Lastwagen.

Spitze Stichschaufeln ohne Stiel,

d) Trichter-Tellermischer für Mörtel und Beton.

Bergmännische Instrumente:

Frachtkosten.

III. Frachtkosten beim Schiffstransporte.

Zollwesen in Österreich-Ungarn.

Baugesetze für Österreich.

X. Wasser, Wasch-, Bade- und Garderoberäume.

Decken.

Mittelwerte derBiegungsfestigkeiten vonPortlandzement-Stampfbeton*).

Feuerungsanlagen.

Bestandsaufnahme von Gebäuden.

5. Torsions(Drehungs-)festigkeit.

Genietete Blechträger (Einfache und Kastenträger).

Kartographische Signaturen.

Inhalt und Wert der Versicherungspolizze.

Da die vorstehende „N o r m altabelle" über die En

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. April 1900,

Besehläge für Tore und Türen . . 379 bis 386 ,, au

Seite

,, guß 

Taglöhne und Taglohnarbeiten 14 bis 17, 539

Abflußrohre:

Beton- und Eisenbetonbau:

Feldschmieden:

Indikatoren:

Mörtelaufzüge:

Schwenkkrane :

Waggondrehscheiben :

FEINKLINKER MOSAIKPLATTEN-GLASIERTE WANDFLIESEN-KERAMISCH ES SGRAFFITO-HOCHFEÜER FESTE SCHAMOTTEWAREN STEINZEUGRÖHREN

Organ für die Berichte der städtischen :: Gesundheitskommissionen ::

mmIIBihi

^»*»^&"

'J/^tjiJl h f

I

Wiener Baurafgeber

Handbuch der Materialpreise und Arbeitslöhne für alle Baufächer, Handwerke und Erzeugnisse.

Preise von Hilfs- und Werkzeugmaschinen, Motoren u. dgl.

Mit einer Anleitung zur

Bestimmung des Wertes von Baulichkeiten der verschiedensten Art lür Versicherungszwecke.

Zusammengesiellt für Österreich - Ungarn, auch für andere Länder anwendbar.

Unentbehrlicher Behelf

für Ingenieure und Architekten, für Bauämter, Bauunternehmungen, Baumeister, Maurer- und Zimmermeister, Bauleiter, Bauführer und Bauherren, Guts-, Realitäten- und Fabriksbesitzer, Güterdirektoren und Gebäudeverwalter, für Versicherungsanstalten und deren Beamte sowie für jedermann.

Gegründet von D. V. Junk, k. k. Baurat,

Sladtbaumeister etc.

7. gänzlich umgearbeifeie und vervollständigte Auflage

herausgegeben von

Oberingenieur Rudolf Müller - Wien.

Mit mehr als 1400 Abbildungen und vielen Tabellen.

V'

U/

r r\

1916

Wien: Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft vorm. R. v. Waldheim, Jos. Eberle & Co. — Leipzig: Otto Klemm.

x

:

:

* %

f(

. -X ö w

D“.

«H6i5

x

$»

.

l\

";\r

• VÄ

/

»'¹

i

9-9.

X

a

Vorwort.

Von dem Wiener Bauratgeb er, der seiner Anlage und seinem Inhalte nach ähnliche Werke weit übertrifft, wurden seit 1879 schon 6 Auflagen verbreitet. Als nun im Jahre 1914 das Verlagsrecht von dem bisherigen Herausgeber, Herrn k. k. Baurat D. V. Junk an die Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft vorm. R. v. Waldheim, Jos. Eberle & Co. in Wien und Leipzig übertragen wurde und sich um dieselbe Zeit die Vorbereitung einer siebenten Neuauflage als notwendig erwies, betraute mich diese Verlagsanstalt mit der Ergänzung und teilweisen Umarbeitung des Werkes.

Dieser ehren- und mühevollen Aufgabe bin ich gerne nachgekommen und ich habe bei ihrer Erfüllung alles aufgeboten, um diese Neuauflage in jedem Belange so zu vervollkommnen und auszugestalten, daß sie den Anforderungen, die an ein solches Werk gestellt werden, auch wirklich zu entsprechen vermag.

Ohne auf die aus dem Inhaltsverzeichnisse des Buches ersichtliche bewährte Anordnung des Stoffes näher einzugehen, möchte ich betonen, daß der Titel „Wiener Bauratgeber“ für dieses umfangreiche Handbuch eigentlich nicht zutrifft, da bei Berücksichtigung der Frachtkosten, die in einer besonderen Übersicht ausführlich angegeben sind, für alle Orte unserer Monarchie und auch für solche, welche weit über den Grenzen derselben liegen, die Preise leicht ermittelt werden können, daher sein Gebrauch durchaus nicht auf Wien beschränkt ist. Auch die Bezeichnung Bauratgeber ist für den vielseitigen Inhalt dieses Buches unzureichend.

Alle Preisangaben sind aus dem Durchschnitt des Jahres 1914, also vor Kriegsbeginn ermittelt. Die nur vorübergehend herrschenden Kriegspreise werden bald nach Eintritt friedlicher Zeiten und Wiederbeginn des gewohnten regelmäßigen Austausches aller Erzeugnisse, infolge lebhafteren Angebotes von Arbeitskräften usw., gewiß wieder auf die hier als Grundlage dienende mittlere Stufe herabsinken. Während die Arbeitslöhne und in Zusammenhänge damit auch die Preise verschiedener Materialen schon seit Jahren um etwa 2% jährlich erhöht wurden, sind die Preise für maschinelle Erzeugnisse bis in die letzte Zeit wenn auch wenig, so doch stetig gefallen. Dieser Umstand berührt die Preisangaben im Buche aber nicht weiter, da die Preise eigentlich nie stille stehen, die Änderungen aber bei Voranschlägen leicht berücksichtigt werden können.

Von besonderem Werte für die Ausarbeitung „vorläufiger" Kostenanschläge wird sich die in der 3. Abteilung des Werkes (Versicherungswesen) auf Seite 1075/1090 eingereihte Tabelle über Neuwerte, Dauer, Entwertung und Erhaltungskosten erweisen. Die dort in Spalte W angeführten Neuwerte für 1 m² verbauter Grundfläche sind ohneweiters für allgemeine Entwürfe anwendbar, wenn für Grundmauern oder etwa vorhandene teilweise oder ganze Unterkellerung angemessene Zuschläge gemacht werden.

Schließlich sei auch auf den Nachtrag hingewiesen, der einige wichtige Neuerungen auf dem Gebiete des Bauwesen^ verzeichnet, die im allgemeinen Teile nicht mehr eingereiht werden konnten.

Die nach Beendigung des großen Krieges zu erwartende Wiederbelebung der Bautätigkeit wird dem neuen Wiener Bauratgeber gewiß eine günstige Aufnahme sichern und ich bin davon überzeugt, daß das Buch in allen Fällen den guten Ruf rechtfertigen wird, den es sich im Laufe der verflossenen 36 Jahre erworben hat.

Wien, im August 1915.

Oberingenieur Rudolf Müller.

Inhaltsverzeichnis.

I. Abteilung.

Einheitspreise für alle Bauanlagen.

Seite

Abgekürzte Schreibweise des Metermaßes . . . . Österreichs Geldverhältnisse, Maße und Gewichte .

Taglöhner und Fuhrwerke ...........

Erdarbeiten und Erzeugung von Baumaterial . . .

Maurerarbeiten.................

Steinmetzarbeiten................

Zimmermannsarbeiten .............

Landbauarbeiten.............

Wasserbauarbeiten............

Dachdeckerarbeiten...............

Spenglerarbeiten................

Kunststeinindustrie...............

Bildhauerarbeiten ...............

Pflasterung und Asphaltierung .........

Pflastererarbeiten ............

Asphaltarbeiten..............

Trockenlegung feuchter Mauern......

Betonindustrie.................

Betonarbeiten..............

Zementbeton-Eisenkonstruktionen.....

Stukkatur- und Stückarbeiten..........

Tischlerarbeiten................

Schlosserarbeiten................

Glaserarbeiten.................

14

18

37

119

133

135

247

253

274

287

313

323

323

334

337

339

339

350

359

363

379

416

CO

13

36

118

I-H

247

CO CO

05

338

334

CO CO CO CO CO Ol Ol Ol CO CO GO © GO GO '<1

<N 00 50 © r-eo co

421

Anstreicherarbeiten.....

Maler- und Vergolderarbeiten

Tapeziererarbeiten.....

Heizanlagen........

422

428

431

439

427

430

438

465

Zimmerheizöfen mit gewöhnlicher und Gasfeuerung ...............

Kochherde mit gewöhnlicher und Gasfeuerung

Zentralluftheizung............

Warmwasserheizung...........

Heißwasserheizung........... .

Dampfheizung ..............

439

450

463

450

05 © 05 © Ol Ol CO t>2 © GO

Eisen- und Metallwarenlieferung.........

Sclimied- und Gußeisenwaren.......

Zinkgußwaren..............

Verarbeitungseisen und Bleche.......

Firmatafeln...............

Weichguß................

Drahtgewebe................

Beleuchtungswesen...............

Kerzen-, Öl-, Petroleum-, Spiritus- und Ligroinbeleuchtung .............

Gasbeleuchtung..............

Azetylenbeleuchtung...........

Elektrische Beleuchtung..........

Wasserleitung, Brunnen, Bade- und Aborteinrichtungen

Wasserleitungen.............

Brunnenanlagen.............

Badeeinrichtungen............

Aborteinrichtungen............

Telephon- und Telegrapheneinrichtungen.....

Telephone (Fernsprechapparate)......

Zimmer- und Haustelegraphie.......

Gelb- und Glockengießerarbeiten........

Binderarbeiten.................

Wagnerarbeiten.................

Schmiedearbeiten................

Komplette Wagen und Karren.......

Seilerarbeiten.................

Orgelbau und Musikinstrumente.........

Uhrmacherarbeiten...............

Seite 466 bis 466 „ 477 „ 486 „

486

00 00

499

Ol Ol

© o

05 O

512

524

524

534

548

541

544

546

548

564

550

564

569

581

582 „    587

Motormaschinen................

Wasserkraftanlagen............

Wasserräder............

Turbinen.............

Dampfkraftanlagen............

Dampfkessel............

Dampfmaschinen..........

Dampfturbinen...........

Verbrennungskraftmaschinen .......

Gasmotoren............

Benzin-, Benzol- und Petroleummotoren

Rohölmotoren...........

Maschinenfundament-Isolierung.......

Maschinentransmissionen............

Wellen und Kuppelungen.........

Riemen- und Seilscheiben.........

Riemenausrücker.............

Lager..................

Ankerplatten ..............

Drahtseile................

Maschinenriemen, Gurten und Seile.....

Rohrleitungen.................

588

588

590

593

598

598

600

605

610

611

612

616

00 00 IC

r—I I—i Cn[

CO CO CD

632

634

r-H TH T* Tfl CO CO CO

617

Or Ol Ol

609

600

604

609

615

Ol Ci

615

617

648

625

631

633

640

641

643

go co TJH CO co co

Seite

Arbeitsmaschinen für Industrie . . . Maschinen für Holzbearbeitung ,,    ,, Metallbearbeitung

667

667

674

bis

Dampfpumpen..............

Entstaubungspumpen...........

Maschinen für    Baumwollspinnerei.....

,,    ,,    Baumwoll weberei.....

,,    ,,    Schaf Wollspinnerei u.    Weberei

,,    ,,    Teppichfabrikation.....

,,    ,,    Kammgarnspinnerei    .    . . .

,,    „    Hanf-, Flachs- und    Werg-

spinnerei........

Flachs- . und Werg-

Hanf

weberei

,,    Tiefbohrung

,,    Aufzüge

,,    Theater . .

Motor-Straß enf uhrwerke

Bleicherei, Appretur, Färberei

und Druckerei.....

Papier- und Holzstoffabri-kation und Konfektoin

Buchdruckerei.......

Spodium-, Seifen-, Glyzerin-und Erdwachsfabrikation Wasser- u. Dampfkunstmühlen

Lederfabrikation .....

Spiritusbrennerei.....

Bierbrauerei .......

Kühl- und Gefrieranlagen

Zuckerfabrikation.....

Ziegel-, Tonwaren- u. Zementindustrie ........

Landwirtschaftliche Maschinen..........

Werkzeuge, Instrumente, Apparate und Requisiten Werkzeuge und Requisiten f. Gewerbetreibende

Hebeapparate und Hebemaschinen.....

Beton- und Mörtelmischmaschinen.....

Schlagwerke und Rammen........

Verschiedene Baumaschinen........

Maschinen zur Erzeugung von Zementsteinen

und Zementrohren ..........

Baggermaschinen..........

Wagen, Gewichte und Maße .......

Wirtschafts- u. Baupumpen,Feuerlöschspritzen Werkzeuge und Requisiten für Landwirtschaften und Haushalte..........

Geodätische Instrumente.........

Verschiedene Instrumente und Geräte . . .

Filterapparate für Trinkwasser......

Sanitätsapparate und Krankenpflegeartikel. .

688

05 05 05 CO 00 -4 ^

to OO W H

693

tP tP CO

Cl o o

to l> 1>

<1 -»H <1

o o o o o

00 00 <1 05 ^

708 „    709

709 „    710

710 „    712

713 „    715

715

-4

Hl M M OOSÜi

721

723

726

728

— I I — I —I I

05 CO 05 05 00 OO ouf^ 05 H

742

781

783

787

788

789

TP 00

803

804

805

716

720

721

722

726

727

731

(M^UOOOH CO CO CO CO Tp t- l> 1> c-

i—I t" CO lOO® 00

776

780

781

783

787

788

789

793

798

802

804

805

807

Straßen-, Brücken- und Eisenbahnanlagen

Straßenbau............

Brückenbau ...........

Eisenbahnbau..........

Frachtkosten

Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk

beim Eisenbahntransport . . ,,    ,, Schiffstransport. . . .

Zollwesen in Österreich-Ungarn

II. Abteilung.

Seite 808 bis

817

808

go oo oo

Mhhho

O CO

co oo

00 <N 00

811

817

844

820

834

835 , 844 ,

844

851

Baugesetze, Bauvorschriften, Rechnungsnormen, Kunstbehelfe, Tabellen, Formeln und Signaturen.

Baugesetze für Österreich............

Vorschriften betreffend Bauten im Feuerrayon der

Eisenbahnen in Österreich..........

Ministerialverordnung über Fabriksbauten ....

1.    Arbeitsräume.............

2.    Dampfkesselanlagen..........

3.    Kraftmaschinenanlagen........

4.    Transmissionen............

5.    Arbeitsmaschinen u. Werkseinrichtungen

6.    Aufzüge, Hebezeuge, Schlag- u. Fallwerke

7.    Transporteinrichtungen........

8.    Lagerräume.............

9.    Schutzbehelfe ............

10.    Wasser-, Wasch-, Bade- u. Garderoberäume

11.    Aborte ...............

Durchführungsbestimmungen hiezu.....

Allgemeine Vorschriften über die Ausführung von Bauanlagen ..................

Gründungen ...............

Mauerstärken...............

Gewölbe- und Widerlagsstärken......

Holzkonstruktionen............

Dächer.................

Decken.................

Eisenbetonkonstruktionen .........

Eigengewichte, Festigkeiten und zulässige Beanspruchung der Baumaterialien ...........

Eigengewicht d. Deckenkonstruktionen

Türen und Fenster............

Feuerungsanlagen ............

Heizungsanlag-en.............

Seite

854 bis 859

00 oo oo

862

883

868 „

870    „

871    „

00 O —i

872

oo oo

CO

876

877 „

880 „

00 oo

887

889

00 00

908

CO

CD 00 00 <1

883

1-0 00 00 Ci 00 00

892

892

Ci 00 COrt

Ventilation    ......

Wasserbedarf..............

Größen Verhältnisse und spezielle Angaben

für Hochbauten..........

,, landwirtschaftliche Anlagen . . . Norm für die Berechnung von Bauarbeiten . . . .

Bestandsaufnahme von Gebäuden........

Baubehördliche Formulare...........

Baubedingnisse und Bauverträge ........

1.    Bedingnisse für die Ausführung von Wärterhäusern auf Eisenbahnen.......

2.    Bedingnisse für die Ausführung eines Wohnhauses in Wien............

3.    Formulare eines Bauvertrages ......

Hauptbedingungen für Vergebung und Übernahme

von Hochbauarbeiten in Wien........

Festigkeitsberechnungen.............

Formeln für die Berechnung von Flächen und Körpern Spezifische Gewichte verschiedener Körper . . . .

Feste Körper...............

Tropfbar flüssige Körper.........

Gasförmige Körper............

Absolute Gewichte und Tragfähigkeit von Eisenkonstruktionsteilen ...............

Gewichte verschiedener Eisensorten . . . . Gewichte und Tragfähigkeit von

gewalzten Trägern.........

Winkeleisen............

genieteten Blechträgern.......

gußeisernen Säulen ........

schmiedeeisernen Säulen......

Säulen aus Mannesmannstahlrohren . .

Kartographische Signaturen...........

Signaturen für Karten..........

Signaturen für Katasterpläne.......

Adjustierung von Bauplänen und Schriftenmuster . .

Seite

941 bis 943

943

943

947

953

963

966

966 , - 969

O <N l> I> Ci o

972

975

996 „ 1001 996 „ 1000 1000 „ 1001

1001

1002    1033

1002    1007

1007 „    1012

1013 „ 1016 1017 „ 1021 1022 „ 1025 1026 „    1029

1030 „ 1033 1034 „ 1046 1034 „ 1042 1043 „ 1046 1047 „    1049

III. Abteilung.

Versicherungswesen im allgemeinen, Versicherungsvor-schätzungen, Real- oder Hypothekarschätzungen, Sicherheitsvorkehrungen.

Seite

..... 1052 bis 1056

Das Versicherungswesen im allgemeinen

Seite

Die Brandschadenermittlung .........

Die Lebens-, Renten- und Pensionsversicherung .

Die Unfallversicherung............

Die Haftpflichtversicherung..........

Die Krankenversicherung...........

Die Militärdienstversicherung .........

Die Transportversicherung ..........

Die Valorenversicherung...........

Die Hagelversicherung............

Die Sturmschadenversicherung.........

Die Einbruchdiebstahlsversicherung......

Die Glockenversicherung...........

Die Glasversicherung.............

Die Viehversicherung.......,......

Die Schätzung für die Feuerversicherung..... 1072 ,,

Normaltabelle über Neuwerte, Dauer, Entwertung und Erhaltungskosten ausgeführter Bauten und Maschinen

1063 bis 1065 1066 „    1069

1069

1069 „ 1070

.    1075

Die Hypothekarschätzungen...........

Ministerialverordnung über die Schätzung von Liegenschaften ..................

Abänderung derselben..........

Tabelle zur Berechnung des Barwertes der Steuerfreiheit.............

1091

1070

1070

1071

1071

1071

1071

1072

O O O O

r—1 H r—I H

1090

1100

1100 „    1114

1114 ,,    1115

1116

Nachtrag.

Awa-Patentmörtelzusatz, Beheizung von Räumen (neue Gasheizung), Ceresitisolierung, Eternitplatten - Verkleidung, Holzerhaltung, und Trockenbauverfahren, Stahlestrich D. G. K. 1117 „ 1129

Schnell-

I. ABTEILUNG.

Einheitspreise für alle ßauanlagen.

Erläuterung zur I. Abteilung.

Die Preise aller Arbeiten, Materialien und Lieferungen verstehen sich loko Wien zu Anfang der Bausaison des Jahres 1914.

Der Tendenz dieses Werkes entsprechend, soll der Leser in der Lage sein, sich auf leichte Art und ohne viel Mühe und Zeitverlust den lokalen Einheitspreis für jeden beliebigen Ort (außerhalb Wien) kalkulieren zu können, wobei die in der Analyse angegebenen Material-und Arbeitserfordernisse mit den örtlichen Grundpreisen berechnet werden.

In den Einheitspreisen dieser Abteilung sind stets die Kosten für die gesamte Arbeitsleistung und für die Beigabe aller Materialien enthalten, welche zur vollständigen Ausführung der betreffenden Arbeitspost erforderlich sind, falls nicht ausdrücklich betont ist, daß etwa nur der Arbeitslohn oder nur das Material kalkuliert wurde.

Bei jeder Arbeitsgattung sind im Einheitspreise stets nur jene Kosten veranschlagt, welche zur faktischen Herstellung des Gegenstandes durch die betreffenden Professionisten oder Unternehmer notwendig sind, einschließlich ihrer Regie, der Kranken- und Unfallversicherung und der von ihnen bestellten Werkmeister und Aufsichtsorgane. Nicht inbegriffen hingegen.sind die Auslagen und Spesen für die Projekts Verfassung, Zeichnungen, Kostenberechnungen, amtlichen Kommissionen und Konsense, Bauleitung, Oberaufsicht und Kollaudierung.

Bei Berechnung der Geldbeträge sind alle Hellerbruchteile bis 0-5 vernachlässigt, über 0-5 als ganzer Heller eingesetzt. Eine Ausnahme ist nur dort gemacht, wo bei der Kalkulation die Vernachlässigung der Hellerbrüche den Einheitspreis wesentlich alteriert hätte.

Nachdem die Bestrebungen auf Erreichung höherer Arbeitslöhne und auf Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit noch zu keinem Abschlüsse gelangt sind, wurde — zur Vereinfachung der Rechnung bei Ermittlung der Einheitspreise — bei allen Posten die Arbeitszeit in Stunden angesetzt.

Im Baugewerbe würde es aus vielfachen Gründen, und zwar sowohl im Interesse des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers, angezeigt sein, die Entlohnung pro Tag ganz aufzugeben und allgemein die Entlohnung nach der Arbeitsstunde einzuführen; wie auch die Baumeistergenossenschaft in Wien diesfalls schon den Anfang gemacht hat.

TABELLE

über die amtlich abgekürzte Schreibweise des Metermaßes.

Benennung

Abkürzung

Längen

Flächen

Körper

meter

Gewichts-

Dynamo

Einheiten

ar

liter . . . gramm . . meterzentner tonne . . pferdekraft

PS oder HP

•33

0)

cS

. . . deci . . .centi . . .milli deka . . hekto kilo . . myria

o-i

O'Ol

o-ooi

10

.m

100

.dk

.    .= 1000

.    .=    10000

,k

ma

Be-,

stimmte

fS

quadrat kubik .

ma oder qm m* „ kbm

Nach Vorstehendem ergeben sich folgende Abkürzungen für zusammengesetzte Bezeichnungen

Längen

Flächen

Körper

Gewichte

mxlhmeter

Zentimeter

dezimeter

hektometer

kilometer

myriameter

meter

3 E'S'3 fi-g B » 3 3    3 3 g

5    p

quadratmillimeter quadratzen timeter qnadratdezi neter quadratmeter . .

hektar quadratkilometer

mm* oder qmm qcm „ qdm

cm*

dma

ar

ma

ha

kubikmillimeter kubikzen timeter kubikdezimeter kubikmeter . . zentiliter . . . deziliter . . . .

hektoliter

liter

milligramm . Zentigramm . dezigramm

dekagramm .

kilogramm

meterzentner

gramm

tonne

qm

km² oder qkm

oder kbmm „ kbcm „ kbdm „ kbm

Dynamische

Maßeinheit

Pferdekraft = 75 kilogrammeter

PS oder HP

Zu den Abkürzungen wird in Schrift und Druck die „lateinische Schrift“ derart angewendet, daß die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Höhe mit den Zahlen und bei Dezimalen erst nach der letzten Dezimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden,

Österreichs

Geldverhältnisse, Maße und Gewichte.

A. Geld.

In der österreichisch-ungarischen Monarchie ist die Goldwährung in Kronenbezeichnung = K eingeführt, wobei aber noch immer die alte Silberwährung im Gebrauche steht.

teilt wird.

Münzeinheit ist die Goldkrone, welche in 100 Heller = h einge

Münzgrundgewicht ist das Kilogramm.

I. Goldmünzen mit dem Mischungsverhältnisse von 900 Teilen Gold und 100 Teilen Kupfer. — Auf 1 kg Münzgold gehen 2952 Kronen, auf 1 kg Feingold 3280 Kronen.

20-Kronenstücke. — Rohgewicht 6-775 g, Feingewicht 6-097 g. Aus 1kg Münzgold 147-6 Stück, aus 1 kg Feingold 164 Stück. 10-Kronenstücke. — Rohgewicht 3-387 g, Feingewicht 3-048 g. Aus 1 kg Münzgold 295-2 Stück, aus 1 kg Feingold 328 Stück.

II. Silbermünzen mit dem Mischungsverhältnisse von 835 Teilen Silber und 165 Teilen Kupfer. Aus 1 kg Münzsilber werden 200 Kronen geprägt.

1-Kronenstücke. — Rohgewicht 5 g, Feingewicht 4-175 g

10 „

2-Kronenstücke — 5-Kronenstücke —

25 „

8'350 „

20-875

III.    Nickelmünzen aus reinem Nickel.

333

20-Hellerstücke. — Aus 1 kg reinem Nickel 250 Stück 10-Hellerstücke. —    „ 1 „

IV.    Bronzemünzen aus einer Legierung von 95 Teilen Kupfer, 4 Teilen Zinn und 1 Teil Zink.

600

2-Hellerstücke. —Aus 1 kg dieser Legierung 300 Stück

1-Hellerstücke. — ,, l ,,

Von der alten österr. Währung sind noch im Umlaufe: Goldmünzen: 1-Dukatenstücke =11-29 Kronen 8-Guldenstücke =18-98 4-Guldenstücke = 9-49 Silbermünzen: 1-Guldenstücke — 2-00

1 Levantiner (Maria Theresien-) Taler = 4-21 Kronen (Handelsmünze im Orient = 2500 Kaurimuscheln).

Bei den auf österr. Währung lautenden Verbindlichkeiten wird für je 1 Gulden österr. Währung = 2 Kronen gerechnet und umgekehrt ist:

1    Kronen = 50 Kreuzer österr. Währung

2    Kronen = 1 Gulden 100 Kronen = 50 Gulden

100 Kronen = 42 Goldgulden österr. Währung.

- Ö -

Die Münzeinheiten und die gebräuchlichsten Goldmünzen der bedeutendsten Staaten.

Die angegebenen Werte in: Kronen (Österr.-Ungarn), Mark (Deutschland) und Francs (Lateinische Währung) sind ohne Kursberücksichtigung

angesetzt.

Staat

Münzeinheit und deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Goldmünzen u. deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Argentinien . .

Brasilien

Deutsches Reich

1 Peso = 100 Centavos

1 Milreis =1000 Reis

1 Reichs-Mark = 100 Pfennige .

4-70

4-05

5-00

5 Peso

23-80 20-20

25-00

1-60

1-35

1-68

10 Milreis . .

26-90

22-90

1-17

1-25

England

1 Pfund Sterling = 20 Schilling ä 12 Pence ä 4 Farthings . .

24-05 20-45

25-25

20 Mark . . . . 10 Mark . . . . 1 Pf und

(Sovereign) . . l|₂ Pfund (V₂Sov.)

23-50

11-75

24-05

12-02

20-45

10-22

28-30

24-70

12-35

25-25

12-62

Frankreich . .

1 Franc =    100

Centimes . .

0-96

0-81

Belgien

Bulgarien

1 Franc = 100 Centimes . . 1 Leva = 100 Stotinki . .

0-95

0-80

100 Francs 20 Francs 10 Francs 20 Francs

96-00

19-20

P-60

19-20

81-00

16-20

8-10

16-20

0-90

0-75

0-95

Italien .

1 Lire = 100 Centesimi . .

100 Levas . 20 Levas . 10 Levas .

9500 19 00

9-50

8015

1603

8-01

0-95

0-80

Rumänien

Schweiz

Serbien

1 Lei = 100 Bani 1 Franc = 100 Centimes . . 1 Dinar = 100 Para.....

0-95

0-95

0-90

0-80

0-80

0-75

20 Lire . . 10 Lire . . 20 Lei . .

20 Francs

19-20

9-60

16-20

1900

19-20

810

1603

16-20

2000,

100-00 20-00 10 00.

[2000 10 00 2000,

Spanien

Griechenland

Japan

1 Peseta = 100 Centesimos . . 1 Drachme = 100 Lepta .... 1 Yen = 100 Sen

20 Dinare . 10 Dinare

1900

9-50

1603

801

0-85

0-85

2-46

0-72

0-90

20 Pesetas .

1900

1603

0-72

2-09

0-90

2-58

Niederlande

Persien

1 holländischer Gulden = 100 Cents .... 1 Kran = 1000 1000 Deinar . .

20 Drachmen 20 Yen . . 10 Yen . .

19-00

49-23

24-61

16-03

41-85

20-92

2000

2000

1000

20-00

20.00

51-66'

25-83,

1-98

1-70

2-08

0-40

0-34

0-42

Portugal

1 Milreis = 1000 Reis ....

10 holl. Gulden .

lOKran =lToman i 20Kran =2Toman

19-84

17-00

20-85

8-42

16-84

7-15

14-30

8-85,

17-70

4-95

4-20

5-19

Skandinavien: Dänemark Schweden . . Norwegen . . Türkei . . . .

10 Milreis (Corona) 2 Mürels

53-36

10-67

45-35

9-07

::

1 Krona=100Öre

1-33    1-13

1-40

20 Kronor . . 10 Kronor . .

26-40

13-20

22-50

11-25

55-80

11-16

27-80

13-90

1 Piaster = 40 Para ....

0-20 | 0T7

0-21

500 Piaster (5 türk. Pfund) 100 Piaster

(1 türk. Pfund) 50 Piaster (% türk. Pfund)

107-00

21-40

10-70

91-50 11300

18-30    22-60

9-15 11-30

Staat

Münzeinheit und deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Goldmünzen u. deren Wert in

Kronen

Mark

Francs

Amerika . .

. .    1 Dollar = 100

Cents ....

4-90

4-18

5-16

Rußland

1 Rubel =    100

Kopeken . .

20 Dollar . . . . 10 Dollar . . . . 5 Dollar . . . . 2y₂ Dollar . . .

98.00 83-60 49.00 41-80 24-50 20-90 12-25 10-45

103-20

51-60

25-80,

12-90

2-50

2-12

2-62

10 Rubel . . . . 5 Rubel . . . . 7% Rubel (1 Imperial) . . . .

25-25 21-45 12-62    10-72

18-93 16-08

26-52

13-26

20-00

China

lTafil =1000 Cash

2-80

2-36

2-95

Mexiko

1 Peso = 100 Centavos

Goldbarren nach Gewicht

2-46

2-10

2-56

10 Pesos . . 5 Pesos . .

24-60 2100 12-30    10-50

25-60

12-80

B. Maße und Gewichte.

Seit 1. Jänner 1876 ist in Österreich-Ungarn das metrische Maß und Gewicht gesetzlich und ausschließlich anzuwenden, hingegen der Gebrauch der alten Wiener Maße und Gewichte — mit Ausnahme der ^Seemeile“ und „Schif fstonne” im Schiffahrtsverkehre — untersagt.

Im Nachstehenden sind die gesetzlichen Maße und Gewichte dann zum Vergleiche die alten Wiener Maße und Gewichte und endlich auch Vergleichsdaten zu sonstigen Maßen und Gewichten angeführt.

a) Metermaß.

Einheit für das Längen-, Flächen- und Körpermaß ist das Meter bezw. Quadrat- und Kubikmeter, für Bodenflächenmaß das Ar, für Hohlmaße das Liter.

Die gesetzlichen Maße sind fett gedruckt und ist die abgekürzte Schreibweise in ( ) beigesetzt. Die mit * bezeichneten Reduktionszahlen sind im Gesetze ausdrücklich angeführt.

Längenmaße

Flächenmaße

Körpermaße

1 Meter (m)

= 10 dm = 100 cm = 1000 mm = 0-001 km = 0-0001 mam = 0-5272916W.Klftr , = 3’ 1” 11-58’”

I = 3-16375 W. Fuß

1 Quadratmeter

(m² oder qm)

= 100 dm2 = 10000 cm2 *= 0-278036 QKlftr. *= 10-00931i Fuß 1 Quadratdezimeter (dm² oder qdm)

= 0-01 m² = 100cm²

1 Kubikmeter

(m³ oder kbm)

= 1000 1= 10 hl *= 0-146606 Kubikkl *= 31-66695 Kubikf. 1 Kubikdezimeter (dm³ oder kbdm) = 11= 0-001 m3 = 1000 cm³

1 Meter

= 37-965 W. Zoll *= 1-286077 W.Ellen

1 Dezimeter (dm)

— 0-1 m = 10 cm = 100 mm 1 Zentimeter (cm)

= 0-01 m = 0-1 dm = 10 mm = 0-37965 W. Zoll j = 4-5558 W. Linien * = 0-094912 Faust 1 Millimeter (mm)

= 0-001 m = 0-01 dm = 0-1 cm

= 0-45558 W. Linien 1 Kilometer I = 1000 m I =0-1 mam *= 0-131823 ö.Meilen = 527-2916W.Klftr. = 3163-75 W. Fuß

1 Myriameter (mam)

= 10000 m = 10 km

,*== 1-318229Ö.Meilen

1 Quadratdezimeter = 0-1000931 QFuß = 14-4134 GZoll

j l Quadratzentimeter

(cm² oder qcm)

== 0-01 dm2 = 100 mm2 = 0-144134 DZoll = nahe ¹/₇ GZoll = 20-7553 GLinien 1 Quadratmillimeter (mm² oder qmm) = 0-01 cm2 = 0-207553 = nahe Vs □ Linie 1 Quadratkilometer

(km² oder qkm)

= 001 mam² =100ha - 173-7727n.-ö. Joch 1 Quadratmyriameter (mam²oderqmam) <= 100 km2 = 10000 ha

1 Kubikdezimeter = 0-031667 oder nahe VssKubikfuß

-    54-7206 Kubikzoll

1 Kubikzentimeter

(cm³ oder kbcm)

= 1000 mm3 = 0-0547206 Kbzoll = 94-577Kubiklinien

1 Kubikmillimeter !

(mm³ od. kbmm) j = 0-01 cm³    !

= 0-094577 od. nahe' 0-1 Kubiklinien I 1 Liter 1(1)

—    1-00 dm3 = 0-01 hl = 10 dl = 100 cl

= 0-706851 öW.Maß = 2-8274W. Seidel * = 0-01626365W.Mtz.

, = 0-2602184 Maßei * = 1-7377270. DMeil. ! Deziliter (dl)

1 Ar (a)    = 0-1 1= 0-1 dm³

*= 2?⁰₈Sl3MD⁰K,after ¹ ““ <d>

1 HpH ⁰'⁹ft,¹ ?Fuß 1 Hektoliter (hl)

1 Hektar (ha)    = 100 1= 0-1 m³

*1 J^o^n⁰'⁰¹-    1'767129W.Eimer

- l-737727n.-o. Joch * ₌ 1-626365 W. Mtz.

Zu den

Längenmaße

Flächenmaße

Körpermaße

erst nach der letzten Dezimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden.

Als Urmaß gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der k- Eegiernng befindet und m der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999-99764 Millimeter des im französischen Staatsarchive zu Paris deponierten Metre prototype befunden worden ist.

HT n Zur Eichung und Stempelung werden nur die folgenden Maße zugelassen: Langenmaße 20, 10, 5, 4, 2, 1 Meter; 5, 2 Dezi-meter; Hohlmaße 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Liter; 5, 2, 1 Deziliter, tt 77- Zentiliter, ferner das Viertelhektoliter und die fortgesetzten Halbierungen des Liter und Vielfache des Hektoliters.

b) Alte Wiener Maße.

Längenmaße

Flächenmaße

Kubikmaß

1 Wiener Klafter

= 6W. Fuß I = 72 W. Zoll

*    = 1-896484 Meter

1 Wiener Fuß

= 12 W. Zoll = 144 W. Linie i¹= 0-316081 Meter i = 31-6081 Zentimet. I = 316-081 Millimet.

1 Wiener Zoll

= 12 W. Linien = 2-63401 Zentimet. = 26-3401 Millimet.

1 Wiener Linie

= 12 Punkte = 2-195 Millimet.

1 Wiener Elle

= 2-46 Fuß = 29 Zoll 614Linien

*    = 0-777558 Meter

[1 Faust (Pferdem.)

= 4 W. Zoll *= 10-53602 Zentim.

1 öst. Postmeile

= 4000 W. Klafter = 7585-936 Meter

*    = 7-585936 Kilomet.

*    = 0-7585936Myriam.

1 öst. Seemeile

| = ¹/₆₀Äquatorialgrad 1 = % geogr. Meile | = 976-4 W. Klafter ! = 1-8517 Kilometer

1 □ Klafter    1 Kubikklafter

= 36 QFuß    = 216 Kub.-Fuß

*    = 3-596652 QMeter ¹ = 6-820992 kbm

1 GFuß    1 Kubikfuß

= 144 OZoll    = 1728 Kub.-Zoll

*= 0-099907 GMeter ¹= 0 03157867 kbm = nahe 0-1 □ Meter    = nahe ¹/₃₂ kbm

= 9-9907 QDezimet = 31-57867 Liter

⁼ SaQn7¹⁰ÄDeZ,im- ¹ Kubikzoll ⁼ " °    = 1728 Kub.-Lin.

= nahe lOOODZent. = 18.275 kbcm

*    OZoll    l Kubiklinie

=    •    = 10-57Kub.-Millim.

= 2'2o⁹³r^PDeZim' = 0-01057 kbcm = 6-938 GZentim.

= nahe 7□ Zentim. 1 Schachtrute = 693-8 □ Millimet. = 100 Kub.-Fuß ,    .    = 3-157867 kbm

1 □ Linie

= 0-04815GZentim. ¹ Wiener Metzen = nahe ¹/₂₀nZent. = 16 Maßl = 4-815 OMillimet. = 1-947 Kub.-Fuß = nahe 5 □Millimet ¹ = 0-6148682 Hektol.

*= 61-48682 Liter

1 n.-ö.Joch    1 niaßi

*    ⁼ ^00GKlafter    3-842926 Liter

*    = 57-54642 Ar

1 österr. □ Meile

= 16000000 □Klft. = 10000 n.-ö. Joch = 57-54642DKilom. *= 0-5754642 GMam.

1 geogr. OMeile

= 0-953 ö. GMeile = 54-86 □ Kilomet.

*    = 0-5754642Hektar 1 Eimer = 40 Maß = 1-792 Kubikfuß

* = 0-56589 Hektolit.

= 56-589 Liter

1 Maß

= 4 Seidel .¹= 1-414724 Liter

1 Seidel

= 0-353681 Liter

angeführt.

Reduktionstabellen verschiedener älterer Maße zum Metersystem.

Längenmaße.

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Ruß-

land

Meter

System

Fuß

CO CD Ci Ci < Ci oo

1-007

w o o o o o o

M CO CO Ö CO C5 05 K> bO Ifk 1(5. CO W If*.

1-116

1-108

0-902

0-931

0-930

0-956

0-971

3-186

1-031

1-031

1-059

1-076

3-531

1-082

1-074

0-970

1-083

1-075

0-970

1-001

0-999

1-027

1-043

3-424

1-028

1-044

3-426

0-984 1-016 1 3-333 i 3-281

0-316

0-314

0-283

0-292

0-292

0-300

0-305

Flächenmaße.

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

Englandl

Ruß-

land

Meter

System

Quadratfuß

ma

1-014

10-009 10-152

1-171

1-155

0-940

0-946

bo

11-721 11-740 11-111

0-093

10-764

Körpermaße.

Öster

reich

Preußen Däne- Sachsen mark

Han

nover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Ruß

land

Meter

System

Kubikfuß

m³

1-022

31-667 32-346

H-1 h—• t—‘

*-h h»C05h(M Ci CD Ci Ci 00 CO CO CO r—i O O r-H OJ O

1-267

1-241

0-911

1-270

1-244

0-914

1-002

0-998

1-083

1-136

40-126

1-086

1-139

40-224

1-170

1-145

0-841

0-923

0-921

CD <N o CO T* HÖ5OQ0MC

H O GO 00 GO 05 H f—< o ö o ö

1-049

37-037

35-316

0-0316 0-0309 0-0227 0-0249 0-0249 0-0270 0-0283 ,

c) Gewichte

und Vergleich der metrischen Gewichte mit den alten Wiener und Zollgewichten.

Die so * bezeichneten Reduktionszlffern sind im Gesetze ausdrücklich angeführt, die fettgedruckten metrischen Gewichte und die in Klammern beigesetzten Abkürzungen sind die gesetzlichen.

«) Metrische Gewichte.

1 Tonne (t)

*    = 1000 Kilogramm

*    = 1785-523 Wiener Pfund = 17-85523 Wiener Zentner = 20 Zollzentner

1 metrischer Zentner (q)

*    = 100 Kilogramm

= 178-552 Wiener Pfund = 2 Zollzentner 1 Kilogramm (kg)

= 100 Dekagramm = 1000 Gramm = 0-001 Tonnen

*    = 1-785523 Wiener Pfund

*    = 1 Pfund 25-137 Lot

*    = 2 Zollpfund

*    = 3-56928 Wr. Mark-Silbergw.

*    = 2-380697 Apothekerpfund 1 Dekagramm (dkg)

*    = 0-01 Kilogramm = 10 Gramm

= 0-01785523 Wiener Pfund = 0-2 Zollpfund *= 0-571367 Wiener Lot = 0-6 Postlot = 2-28547 Quentchen 1 Gramm (g)

*    = 0-001 Kilogramm = 0-1 Dekagramm = 10 Dezigramm

= 100 Zentigramm = 1000 Milligramm = 0-228547 Quentchen

*    = 0-06 Postlot

*    = 0-286459 Dukaten Goldgew.

*    = 4-855099 Wiener Karat 1 Dezigramm (dg)

= 0-1 Gramm

*    = 0-0001 Kilogramm 1 Zentigramm (cg)

= 0-01 Gramm

*    = 0-00001 Kilogramm 1 Milligramm (mg)

= 0-001 Gramm

*    = 0-000001 Kilogramm

ß) Alte Wiener Gewichte.

1 Wiener Zentner = 100 Wiener Pfund = 112-012 Zollpfunde = 1-12012 Zollzentner

*    = 56-006 Kilogramm

= 0-056006 Tonnen (metr.) 1 Wiener Pfund = 32 Wiener Lot = 33-6 Postlot

*    = 0-56006 Kilogramm = 56-006 Dekagramm = 560-06 Gramm

1 Wiener Lot = 4 Quentchen = 1-0501122 Postlot

*    = 1-750187 Dekagramm = 17-50187 Gramm

1 Wiener Quentchen = 4-37547 Gramm 1 Wiener Karat

*    = 0-205969 Gramm

1 Wr. Mark Silbergewicht

*    = 0-280668 Kilogramm

1 Dukaten Goldgewicht

*    = 3-490896 Gramm 1 Apothekerpfund

*    = 0-420045 Kilogramm 1 österr. Schiffstonne

= 20 Zentner

y) Zollgewichte:

1 Zollzentner

*    = 50 Kilogramm = Vao Tonne

= 100 Zollpfund = 0-89276 Wiener Zentner = 89-276 Wiener Pfund 1 Zollpfund

*    = 0-5 Kilogramm = 30 Postlot

1 Postlot (Zollot)

= 0-9523 Wiener Lot

*    = 16-666667 Gramm = l²/₃ Dekagramm

Die Einheit des Gewichtes ist das Kilogramm, gleich dem Gewichte eines Kubikdezimeter destillierten Wassers im luftleeren Raume bei der Temperatur von + 4 Grad des hundertteiligen Thermometers.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Bergkristall, welches im luftleeren Raume gleich 999997-8 Milligramm des in dem französischen Staatsarchive zu Paris auf bewahrten „Kilogramme prototype” gefunden worden

ist.

Zur Eichung und Stempelung werden nur die folgenden Gewichte zugelassen: 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kilogramm; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Dekagramm; 5, 2, 1 Gramm.

Für Dezimalwagen ist das geringste Gewichtsstück 1 Gramm, für Zentimalwagen 1 Dekagramm.

Vergleichungstabelle für ältere Gewichte.

Österreich Preußen Pfd.

Pfd.

Sachsen

Pfd.

Hannover

Pfd.

Bayern

Pfd.

Baden England Frankreich Pfd.

Pfd

Pfd.

00 00 00 I—>

CO CO CO O CO O CD

. .???»“

O © O F—< O O rH

1-120 1-120 1    1-000

1-000 1 1-000 1-000 1-120 1-120 1-000 1-000 0-907    0-907

2-000 2-000

1-102

1-120 1

1- 000 0-893

0-907    0-810

2- 000    1-786

0-907    1

2-000    2-205

0-560

0-500

0-500

0-500

0-560

0-500

0-453

Vergleichungstabellen von Belastungen.

a per Längeneinheit.

Österreich. W. Pfund per lauf. W. Fuß ,,    Zollpfund ,,    „    „    „

,,    Kilogramm per lauf. Meter

England. Pfund per lauf. Fuß ... .

1120

1-772

1190

0-893

0565 0 633

1-582

1063

0-672

0-840 0 941 1-488

ß) per Flächeneinheit.

Österreich. W. Pfund per Quadratzoll Zollpfund ,,    ,,

Kilogramm per Quadratzent. England. Pfund per Quadratzoll . . .

i 0-893

1

1120 0-081 0072 1 148 1 025

12- 397

13- 878

14-223

0-876 0 967 0 070

Y) Reduktionstabelle hiezu.

per Längeneinheit

per Flächeneinheit

Wien. Pfd. per Fuß auf kg per Meter

Zollpfund per Fuß auf kg per Meter

kg per Meter auf Wien. Pfd. per Fuß

Wien. Pfd. Zollpfund per Q.-Zoll per Q.-Zoll auf kg per cm²

auf kg per cm²

kg per qcm auf Wien. Pfd. per Q.-Zoll

CO l> 00 Ci

1-7717    1-5819

3-5434    3-1638

5-3151    4-7456

7- 0868    6-3275

8- 8585    7-9094

0-56443

1-12886

1- 69329

2- 25772 2-82215

0-0807    0-0721

0-1614    0-1441

0-2421    0-2162

0-3228    0-2883

0-4036    0-3603

12-39

24-78

37-17

49-56

61-95

10-6302    9-4913

12-4019    11-0731

14- 1736    12-6550

15- 9453    14-2369

3-38658    0-4843    0-4324

3- 95101    0-5650    0-5045

4- 51544    0-6457    0-5765

5- 07987    0-7264    0-6486

74-34

86-72

99-11

111-50

CD 00 —1 G5 Ol £>. CJ to t—

d) Dynamische Maßeinheit.

Die sogenannte Pferdekraft (PS oder HP) =75 Kilogramm-meter, d. h. 75 kg in der Sekunde ein Meter hoch gehoben.

Sie wird in der industriellen Mechanik angewendet und dient zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Kraftmaschinen und Motoren. .

Früher wurde die Pferdekraft in Fußpfund ausgedrückt und ist diese Bezeichnung in England noch üblich.

Vergleichung von Fußpfunden (Kilog ammeter).

Oesterreich. Fußpfund (Wiener Gewicht) .

,, Kilogrammeter......

England. Fußpfund........

1    5-649 0-781

0177    1    0138

1-279 7 223    1

Vergleichung der verschiedenen Pferdestärken.

österreich

Fußpfd.

Preußen

Fußpfd.

Hessen

Fußpfd.

Hannover

Fußpfd.

Württem-

berg

Fußpfd.

Baden

Fußpfd.

England

Fußpfd.

Frankreich Kg. Met.

430

425-55

423- 52 425-76

424- 50 423-71 429-58

485-06

480

478- 22 480-23

479- 23 477-93 484-56

537-58

531-97

530

521-19

515-75

513-84

532-23

531-12

529-68

537-03

516

514-92

513-53

520-65

531-39

525- 85 523-89

526- 10

525

507-46

502-17

500- 30 502-41

501- 36

523-58

530-84

500

506-94

550-57

544-82

542- 80 643-08

543- 95 542-47

76-119

75-325

75-045

75-361

75-204

550

75

76-041

Mit Ausnahme von England ist in allen in vorstehender Tabelle genannten Ländern jetzt die Pferdestärke in Kg.-Meter maßgebend. Die Fußpfunde beziehen sich auf das frühere Maß und Gewicht des betreffenden Landes und sollen hier nur zur Vergleichung dienen.

— 14

Taglöhne und Fuhrwerke.

Die tägliche Arbeitsdauer ist dermalen mit 9 Arbeitsstunden Frühstück-, Mittag- und eventuelle Jausenpause

festgesetzt

nicht eingerechnet. Durchwegs sind mittlere Arbeitskräfte ange

nommen.

Unter mittlerer Arbeitskraft verstehen wir die Leistung eines mittelstarken Individuums bei gewöhnlichem, nicht forcierten und mindestens durch drei Stunden anhaltenden gleichmäßigem Tempo.

Bei Individuen verschiedener Gattung wird daher auf die entsprechende Intensität ihrer Leistung nach der körperlichen Konstitution, dem Bildungsgrade und den geistigen Fähigkeiten, ferner nach Geschlecht, Alter und Nahrung und auch nach der Gewohnheit und Arbeitslust besondere Rücksicht genommen werden müssen, weil die Arbeitsleistung wesentlich hievon abhängt.

Wir bestimmen sonach auf Grund dieser Annahme nach der erforderlichen Anzahl von Arbeitsstunden den Kostenaufwand einer Arbeitsgattung, und es sind in jedem Falle noch die klimatischen und Witterungsverhältnisse in Anschlag zu bringen, weil auch diese auf die Ausnützung der Leistungsfähigkeit des Individuunjis von Einfluß sind.

Für andere Bedingungen im Arbeitsaufwande wird der Preisansatz x ermittelt, indem die erforderlichen Arbeitsstunden As mit dem Quotienten aus dem ortsüblichen Taglohne T und den ortsüblichen, reinen Arbeitsstunden der Tagschicht as multipliziert

werden, x = As X -•

cl-S

Dieses Erfordernis wird nach den oben angedeuteten Umständen normal nur im Sommer zutreffend sein, während es sich im Frühjahr auf 92%, im Herbste auf 85% und im Wintejr auf 75% reduziert.

Der Lohn beträgt die insgesamte Honorierung des Individuums für dessen Arbeitsleistung, inklusive Verköstigung, Bekleidung, Logis, Krankengeld, Unfallversicherung und sonstige Bedürfnisse desselben.

Nachstehend sind die Löhne auch pro Arbeitsstunde der neunstündigen Tagschicht, u. zw. für die Rechnungssätze dieses Werkes ausgeworfen; für Überstunden haben dieselben jedoch keine Gültigkeit.    pro Arbeits

stunde K

1-56 1-22 0-90 110 110 0-68 0-55 0-45 0-54 1-00 1-00 MO 0-55 0-55 0-90 110

Hauptbaupolier.............

Baupolier...............

Bauschreiber (Schichtenschreiber) . . . . Bauaufseher (Vorarbeiter, Partieführer) . .

Hauptgerüster............ .

Gerüster................

Wächter (Tag- oder Nachtwache) . . . .

Erdarbeiter...............

Deichgräber..............

Schiff mann...............

Faschinenmeister............

Mineur................

Steinbrecher..............

Ziegelschläger.............

Maurer-Geselle, gewöhnlicher.......

„    „ für Fassadenputz . . , ,

pro Tag rund K

14-00

11-00

8-10

9-90

9-90

6-12

4-95

4-05

4-86

9-00

9-00

9-90

4-95

4-95

8-10

Maurer-Lehrjunge im l. Jahr

„ „ „ 2.

3.

»)    tf    )> v

Handlanger, männlicher weiblicher .

pro Arbeitsstunde K

0-30

0-36

0-44

0-54

pro Tag rund K

2- 70

3- 25

3- 95

4- 86

0-42 0-55 1-50

Pflasterer samt Werkzeugen, für Würfel,

Klinker usw............

Asphaltierer..............

Monteur für Korksteinarbeiten .....

Steinzeugrohrleger...........

Wandverkleider (mit Steinzeugplatten) . .

-Hilfsarbeiter.......

Mörtelmacher,

Steinmetz-Polier

3-78

4-95

1300

8-80

10-80

10-80

8-10

4-50

8-00

5-00

8-00

5-00

9-00

4-50

9-00

1-20

1-06

1-00

110

1-50

Bildhauer . Stukkaturverputzarbeiter Stuckmarmorierer.... Tischler-Geselle . . . .

,, -Lehrjunge . . . Schlosser-Geselle . . . .

,, -Lehrjunge . . . Schmied-Geselle .... „ -Lehrjunge . . .

Glaser .........

Zimmermaler-Gehilfe . .

„ -Lehr junge Tapezierer-Gehilfe . . .

„ -Lehrjunge . . Anstreicher, gewöhnlicher -Lasierer . .

0-80

1-30

1-20

1-30

1.10

0-50

1-00

0-50

0-55

0-48

105

1-40

0-65

MO

0-95

1-00

Vergolder Eisenarbeiter in Fabriken .

Eisenmonteure......

Metallarbeiter und Monteure Binder mit Werkzeugen . .

Wagner.........

Seiler..........

Hafner (Tonöfensetzer) . . Brunnenmeister-Gehilfe . . ,, -Handlanger

1-20

MO

0-80

1-00

1-20

1-00

1-00

0-90

1-20

MO

t—i    H-    H-i    I—i    |_i h-j h_i |_i

05CDOCO«D?OOCO<J«pO<phf».cpüilN550^-OOt^.cp^cot—^Oh <1 W©(OffiO

HCDOOH

KIOOO

Kronen

Fuhrwerk mit 2 Pferden und Kutscher, für den ganzen

Tag......................

Fuhrwerk mit 2 Pferden und Kutscher, für den halben

Tag......................

Fuhrwerk mit einem Pferd und Kutscher, für den ganzen

Tag......................

Fuhrwerk mit einem Pferd und Kutscher, für den halben

Tag......................

Fuhrwerk mit 2 Ochsen und Kutscher, für den ganzen

Tag......................

Fuhrwerk mit 2 Ochsen und Kutscher, für den halben

Tag......................

Bei den hier angesetzten Löhnen hat der Arbeitgeber alle Requisiten und jene Werkzeuge beizustellen, welche nicht in üblicher Weise vom Arbeiter (Maurer, Zimmermann usw.) mitzubringen sind.    • -

Erhalten die Arbeiter Kost und Wohnung in natura, dann beträgt der Taglohn erfahrungsgemäß noch 30% vorstehender Ansätze.

Der volle Nachtlohn ist 100% höher als der Taglohn und wird für einen Zeitraum von 9 Stunden gezahlt, von denen wenigstens 7 Nachtstunden sein müssen und wobei eine einstündige Pause um Mitternacht inbegriffen ist.

Als Tageszeit gelten von Mitte März bis Mitte Oktober die Stunden von 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends, vom 16. Oktober bis 15. März die Stunden von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Die übrigen Stunden gelten als Nachtzeit.

Überstunden*) sind nur bis zur gesetzlich zulässigen Maximalarbeitszeit von 11 Stunden für Bauarbeiter gestattet und werden in der Regel mit 20% Zuschlag zum vollen Tag-, bezw. Nachtlohne vergütet.

22-00

13-00

14-00

8-00

10-00

6-00

6-50

*) Die Genossenschaft der Bau- und Steinmetzmeister in Wien stellt für die Gesamtheit der Maurer und sonstigen Bauhilfsarbeiter bei Arbeiten im Gemeindegebiete der Stadt Wien folgende Bedingungen auf:

Die Entlohnung der Arbeiter erfolgt nach Arbeitsstunden.

Der normale Mindestlohn für jede während und außer der normalen Arbeitszeit tatsächlich geleistete Arbeitsstunde hat zu betragen:

für Maurer im 1. Gehilfenjahre und über 60 Jahre für die übrigen Maurer einschließlich der Fassadenmaurer ... 90 für leistungsfähige Gerüster

70 Heller

„    „    männliche Handlanger

„ weibliche Handlanger .

„ jugendliche Hilfsarbeiter

68

54

42

36

Halbe Arbeitsstunden werden mit der Hälfte des Stundenlohnes entlohnt.

Arbeitstage sind sämtliche Tage der Woche, mitAusnahme des Sonntags und der Feiertage. Die normale tägliche Arbeitszeit dauert in den Monaten März bis Oktober: für Maurer und Handlanger von ....    7 Uhr morgens bis %6 Uhr abends

für Gerüster in der Regel von .... für Mörtelmacherinnen in der Regel von

Fuhrwerke müssen samt Bespannung vollkommen komplett und fahrbereit stehen. Bei Erd- und Sandladungen hat das Fuhrwerk nebst dem ordentlich schließbaren Kasten auch mit Schaufel — bei Stein- und Holzfuhren mit Axt, Winde und Kette — ausgerüstet zu sein. Das Schmieren der Achsen und das Beschlagen der Tiere darf nicht während der Arbeitszeit geschehen. Die Maut-gebühren darf der Fuhrmann nicht extra verrechnen.

Bei Regiearbeiten sind dem befugten Meister an Gebühren zu entrichten:

Für Leitung und Aufsicht und die damit verbundenen Mühewaltungen, dann als Entschädigung für dessen Verantwortlichkeit und an Beitrag zu seinen Steuern 10% der einzelnen Lohnsätze.

Fällt dem Meister auch die Besorgung, Wahl, Übernahme und Prüfung der Materialien zu und hat derselbe auch die Requisiten beizustellen, dann betragen die Meistergebühren 5% von der Gesamtsumme der Abschlußrechnung.

Gerüstbeistellungen sind extra mit 5% von den Arbeitslöhnen zu entschädigen.

Kranken- und Unfallversicherungsprämien werden bei Regiearbeiten separat in Rechnung gestellt.

In den übrigen Monaten beginnt die tägliche Arbeitszeit für alle Hilfsarbeiterkategorien je nach der Tageslänge um V₂ Stunde bezw. um eine Stunde später und sie endet um ebensoviel früher.

Nötigenfalls können im Rahmen der 11 ständigen Maximalarbeitszeit Überstunden ge

macht werden.

Die Arbeitspausen sind in den Monaten März bis Oktober: für die Maurer und Handlanger

9 bis %10Uhr 1 Uhr

für die Gerüster

vormittags von mittags von 12 bis

von

1 bis 2 Uhr

vormittags von y₂10 bis 10 Uhr mittags

Bei Arbeitsbeginn um 8 Uhr morgens entfällt die Frühstückspause; dagegen wird, wenn die nachmittägige Arbeitszeit mehr als 5 Stunden beträgt, in dieselbe eine halbstündige Arbeitspause eingeschaltet.

Im Falle zwingender Notwendigkeit kann die Arbeitszeit innerhalb der gesetzlichen Grenzen verlängert werden.

Die Arbeiter sind verpflichtet, die angeordneten Überstunden zu leisten.

Nur die wirklich geleistete Arbeitszeit wird gezahlt, u. zw. nach dem Grundsätze des

Stundenlohnes.

Überstunden werden besonders bezahlt, u. zw. werden: in die Zeit von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends fallende Überstunden mit 10% Zuschlag, in die Zeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens fallende Überstunden mit einem Zuschläge von 100% zu dem Tagesstundenlohne entlohnt.

Wird ausnahmsweise an Feiertagen gearbeitet, so dauert die Arbeitszeit, unter Beibehaltung der Frühstücks- und Mittagspause, von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags und wird zum normalen Stundenlohne 25% Zuschlag geleistet.

Eventuelle Sonntagsarbeit wird mit 50% Zuschlag zum normalen Stundenlohne entlohnt.

An Sonntagen sind gestattet:

1.    Die an den Gewerbelokalen und Werksvorrichtungen vorzunehmenden Säuberungsund Instandhaltungsarbeiten, durch welche der regelmäßige Fortgang der eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist und welche ohne wesentliche Störung des Betriebes oder ohne Gefahr für Leben und Gesundheit der Arbeiter an Wochentagen nicht verrichtet werden können;

2.    die erforderliche Bewachung der Betriebsanlage;

3.    unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur, welche entweder aus öffentlichen, insbesondere sicherheitspolizeilichen Rücksichten und in Notfällen vorgenommen werden müssen (z. B. Austrocknen des Mauerwerkes mittels Koksbeizung, Lüften u. dgl.l.

Erdarbeiten und Erzeugung von Baumaterial.

Nach der geringeren oder größeren Schwierigkeit der Bearbeitung des Erdreiches (Bodens) wird dasselbe in 3 Erdreich- und

3 Felsenklassen eingeteilt, u. zw.:

I. Klasse: Leichtes Erdreich, d. i. Flug- und Alluvialsand, Humus, Gartenerde, leichter Lehm, feiner Schotter, überhaupt ein Material, welches sich durchaus mit der Schaufel bearbeiten läßt.

II. Klasse: Mittleres Erdreich, d. i. feinkörniger, aber fester Schotter, fester Lehmboden, festgewachsener Letten ’ und überhaupt alle Erdarten, die sich mit der Schaufel nur unter Zuhilfenahme der Krampe oder der Lettenhaue bearbeiten lassen.

III.    Klasse: Schweres Erdreich d. i. fester Ton-, Mergel-, Kalk

boden, sehr fester, grober Schotter, welche Bodengattungen sich lediglich mit der Spitzhaue und Krampe bearbeiten lassen.

IV.    Klasse: Lockerer Felsen, bestehend aus verwitterten klüftigen

und weichen Felsarten, welche mit gewöhnlichen Brecheisen, Spitzhauen und Keilen gebrochen werden. Hieher gehören alle lockeren Konglomerate, verwitterbarer Ton- und Talgschiefer, Mergelstein und weicher Sandstein.

V. Klasse: Mittlerer Felsen oder Felsarten, welche zum Teil mit gewöhnlichen Brech Werkzeugen, zum Teil aber mit Pulver oder sonstigen Sprengmitteln gesprengt werden, wie die härteren Gesteine: Tonstein, Tonschiefer, Sandstein, Kalkstein, Gips, feste Konglomerate.

VI. Klasse: Fester Felsen oder Felsarten, zu deren Sprengung man durchaus Sprengpulver oder sonstige Sprengmittel gebrauchen muß, als: Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Grauwacke, Basalt, Porphyr, Hornblende und sehr fester Kalkstein.

Unter der Aushebung ist die Materialgewinnung mit Inbegriff des Aufladens auf ein Transportvehikel oder des Werfens auf 3 m Distanz und mit Inbegriff der allfälligen Skarpierung der Sohle und der Böschungen verstanden.

Unter Transportweite wird die gerade horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung, vermehrt um den Zuschlag von je 20 m Länge für jeden Meter Hebung verstanden. Dieser Zuschlag für die Hebung des ausgehobenen Materials findet jedoch nur dann statt, wenn die horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung wenigstens 15 m beträgt und die Verbindungslinie dieser beiden Punkte in der Richtung des Transports mit mehr als 5% ansteigt.

Sämtlichen Posten für die Erdaushebung, Steinsprengung und Verführung des Materials liegt das Grubenmaß, d. i. das Ausmaß der natürlich gewachsenen Erde oder Steinmasse zu Grunde.

Aushebung und Verführung von Erd- und Steinmassen nach vorbesagten Bedingungen für größere Dimensionen. Die Ver-

führungskosten sind im Durchschnitte für Schubkarren, Hand-und Kippkarren, dann für Pferdekarrentransport und Rollbahnbetrieb berechnet.

Ver

führungs

distanz

in m

Ver

führungs

kosten

per m* j

i.

Kosten per ms Erdaushebung samt Verführung

ii.

m.

IV.

v.

VI.

Klasse

in Kronen

Ol o

MOlCOtOfcOMH*

OOÜlOlO OiO

OOOOO oooo COfcÖfcOfcOfcO fcOHHO O 00 Ol CO H oooo

1-00

1*18

1-19

1-20

1-50

1-68

1-69

1-70

100

150

0 0 1.0 0

o o o o o o

-ö <35 Öl Öl rf*- OS

ooaooioo

fco fcc    fco    fco    fco    fco    tO fcO fcO fcv3 fcO    to fco fco fco

C5    Ä    Ül    Ül    ^    CO CO CO fcO fcO    fcöfcoroö

Ol Ol    o    Ol    O    W    ÜIW000 05    Ol CO Ol

IOCOt^IO CO 00 O CO O COOlOOlOlO IO l> I> l> 00 00 GO OJOOhhim cb eö cö cö cö cb cö cb cb cb -d -d -d -ch

99???^ Cnüioiürüi Ol Ol Ol Ol

»7-,oöcbcba>    C5 C5 05 ^

wülOOlO W Ül W O 00 Ö5 Oltf^COÜl

OOOOO    ⁰⁰ ^ °¹ io o o

.........^9 ^    ^ TT* ^*9

r-t-t-t- t-t-t-ot- t— t— oo oo qo oo

500

600

700

800

900

fcp tp fcp fc« fco

-J 05 Ol 05 OOOOO

io IO io io io

C0 050h^

cö cö cö cö cö

^ ^ ^ ^ ^ --1 05 <Öl lA 05 Ol <01 <01 <01 Ol

05 05 05 05 05 C5 Öl A 05 fci <01 Ol Ol Ol Ol

qo oo oo oo oo

•*4 05 Ol CO

OOOOO

o o o o o o o o o o o o

OHIMCO^IO

(H r-H r-H r-H pH pH

1-30

1-40

1-50

1-60

1-70

1-80

tp to fcp fcp tp fco

Öo *h <35 Öl hh 05

o o o o o o

o o o o o o

00 C5 O I—I Cd CO

cö cb cb cö cb cb

05 05 05 05 05 05 <X -h <35 Öl tf*. 05 oi Oi Oi Oi oi oi

IO IO IO io io IO

QO 05 O -H <N CO

-dH -dH Ö lö lÖ Ö

<1 <1 Oi Oi Oi

fcb i-¹ o cb oo

Ol Ül Cl Ol Ül Ül

o o o o o o

CO 05 O rH OJ CO 00 00 C5 <35 <35 <35

1600

1700

1800

1900

2000

OOOOO

05 o I—I <M CO

H cö cö cö cö

05 05 00 00 fco

oo fcö h- ö ö

OOOOO

OOOOO TfH ID CD t— CO

cb cb cb cb cö

#>. tf». rfi. rfi. oo oj to i—i ö cö Oi Oi Oi Oi Oi

io io io io io Th io O l> QO iö iö ib io iö

IC io IO io io CO tJH IO CD !>•

I> t'» t>» !> t'»

cp cp co cp to i—i A ös 6< A OOOOO

Analyse der Kosten für den Aushub allein, u. zw. pro m3 samt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten:

Erforderlich

Stein

brecher

Erdarbeiter-

Arbeits

stunden

2-2 5 0-45

100

1-50

4-5 5 0 45

205

1-5 ä 0 55

085

4 5 ä 0-55

2-43

7 5 ä 0-55

413

6-0 ä 0 45

2-70

67 ä 0-45

7-5 5 0-45

3 02

327

Zusammen pro m³ K

100

1-50

2 05

3 55

545

7-50

Die Beistellung des Pulvers (0-16 kg per m³ Felsensprengung V. Klasse und 0-30 kg für VI. Klasse) oder sonstiger Sprengmittel ist in diesen Preisen inbegriffen.

Die Verführungskosten der Erd- und Steinmassen sind nach dem pekuniär günstigsten Modus berechnet, der sich bei Anwendung der verschiedenen Transportvehikel (Schubkarren, Handkarren, Kippkarren, Mully- und Pferdefuhrwerk, Rollbahn mit Pferde- und Dampfbetrieb) ergibt und wurden langjährigen praktischen Erfahrungen im Eisenbahn- und Straßenbaue entnommen und im Durchschnitte angesetzt.

Spezielle Daten über die Frachtkosten diverser Erd- und Gesteinarten bei Land- und Wassertransport beliebe man in der Abteilung „Frachtkosten“ aufzusuchen.

Aushebung von Erd- und Steinmassen in engen Räumen (Fundamentgruben usw.).

’i

Kosten per ms Erdaushebung*) ohne Verführung**)

Tiefe

I.

n.

III.

IV.

V.

VI.

Klasse

Krone

von 0 bis 2 00 m

Erdarbeitei-

Steinbrecher-

Arbeitsstunden 5 Kronen

0-45

0-55

Zusammen per ms K

CO

1-35

4-5=203

60 = 2-70 7-5

3 38 82 = 3-70 9 0=4 05

2-2=1-22 6-0=3-30 90=495

203

2-70

4-60

700

9 00

Zuschlag für jede folgende Mehrtiefe von 2 00 m

Erdarbeiter-

S teinbrech er-

ä Kronen

iß

6 1-8—0-81 2*2=0*99 2-5=113 3-0=1-35 30

1-35 3-0=135

»p

0*4 = 0*22 07=0-39

Zuschlag zusammen per ms K

0-81

0-99 1-13

1-35 1-57 1-74

j sonach per m³ bei | einer Tiefe:

!    von    0    bis    2 00 m

Bei Aushebungen in sumpfigem Boden, wenn die Trocken-_legung nicht durch Herstellung von Abzugsgräben ge-

*) Sprengmaterial sowie Werkzeug- und Requisitenabnützung, dann die Regieauslagen sind in diesen Preisen inbegriffen,

**) Die Verführungskosten sind gleich jenen der vorausgegangenen Tabelle.

1-35

216

2-97

3-78

4-59

2 03

302

401

2-70

3-83

4-60

5-95

7 00

4-96

500    6-09

7-22

7-30

8-65

10 00

8-57

900

10T4

11-71

13-28

10-74    !

12-48    !

14- 22

15- 96

schehen kann, wird das Arbeitserfordernis für die Materialgewinnung um 30% erhöht.

Dahin gehört auch die Aushebung von Fundamenten bei Wasser

schöpfung.

Pölzung ausgehobener Fundamentgruben, nach dem Kubik-maße der zu pölzenden Grube.

Die über 1 m tiefen Fundamentgruben in lockerem Grunde, sowie auch unter gewissen Umständen jene im festen Grunde, müssen entweder mit zurückgeböschten Wänden ausgehoben oder, wenn sie senkrechte Wände erhalten sollen, gepölzt werden.

Der Abnützungsbetrag für das zur Pölzung in Verwendung kommende Gehölze kommt den Kosten der Aushebung und Wiederverschüttung der einfüßig geböschten Wände gleich. Man rechnet daher, weil in den Kostenanschlägen die Fundamentgruben meist nur mit senkrechten Wänden angesetzt werden, für eine der beiden Vorkehrungen (Zurückböschen oder Pölzen) per m³ der mit senkrechten Wänden berechneten Baugrube, einschließlich Requisiten und Aufsicht:

2'5 Erdarbeiterstunden

Pölzung von Fundamentgruben, in denen pilotiert wird, nach dem Kubikmaße der zu pölzenden Grube.

Fundamentgruben, in denen pilotiert wird, müssen geböschte Wände erhalten. Da diese Art Pölzung weitaus schwieriger ist, als die mit senkrechten Wänden, werden zu dem dort berechneten Betrage noch 25% zugeschlagen.

ä K 0-45

K 1-13

1-13

Somit Vergütung pro m³: 1*13-|——.............

Wasserschöpfen aus Fundamentgruben in der Tiefe bis zu 2 m.

1-41

Der Bedarf an Arbeitskräften zur Förderung des Wassers aus Fundamentgruben läßt sich nicht genau bestimmen, da derselbe von der Dichtigkeit des Grundes und dem mehr oder minder großen Wasserandrange abhängt.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen können zwei Menschen, von denen einer unten in der Baugrube und der andere auf einem Gerüste in halber Höhe steht, mittels Karmen in einem Tage 60 m³ Wasser aus einer Tiefe von höchstens 2 m ausschöpfen und werden daher mutmaßlich alles emportretende Grundwasser aus einer zirka 7 m³ großen Baugrube in die Höhe fördern, von wo es mittels Rinnen abgeleitet werden muß.

Erfahrungsgemäß können für den Hochbau in der Tiefe bis zu 2 m per m³ Baugrube gerechnet werden:

3'0 Handlangerstunden ........

10% Zuschlag für Requisiten und Aufsicht

ä KO-54, Kl-62 .... „ 0'16

1-78

Wasserschöpfen mit Kannen, Brunneneimern u. dgl. aus einer Tiefe oder auf eine Höhe von 1 m, nach dem Ausmaße des geschöpften Quantums per m³ Wasserhub:

ä KO-54, K0T6 ......0-02

0’3 Handlangerstunden . . 10% Zuschlag für Requisiten

0-18

Dieselbe Arbeit erhöht bei jedem m Mehrtiefe den Preis für 1 m³ geschöpften Wassers um:

0‘15 Handlangerstunden 10% Zuschlag für Requisiten

Brunnengrabungen werden nach der Beschaffenheit des Aushubmaterials berechnet. Es kostet beispielsweise 1 m Tiefe eines ausgehobenen Schachtes von 2 m Durchmesser, samt Pölzung, jedoch ohne Wasserschöpfen:

ä K 0‘54 samt

ft

0-09

Aushubmaterial

I.

II.

III.

IV,

Klasse

Kosten für 1 m Tiefe in Kronen 1

!| 3'14 m³ Aushub in engen Räumen . . ,

3T4 „ Pölzen...........

Zusammen, jedoch ohne Wasserschöpfen

4-24

355

6-37

3-55

8-48

7-79

9 92

3-55

1061

3-55

1203

14T6

Brunnengraben samt Wasserschöpfen bis zu einer Tiefe von 10 m, bei einem Durchmesser von 2 m, durchschnittlich für 1 m Tiefe:

a) bei einem Aushubmateriale I. Klasse

b) „

II.

c) »

III.

d) „

IV.

K 21-73 „ 25-46 „ 29-15 „ 32-88

Bei einer solchen Arbeit können die Kosten im Durchschnitte für 1 Tiefmeter folgendermaßen berechnet werden.

Anshubmaterial

I.

II.

III.

IV.

Klasse

Aushub und Pölzung nach der Tabelle wie vor

mit................

Zuschlag für die vgl. Mehrtiefe für 3T4 m³, approximativ 75% des Betrages für Aushub

und Pölzung............

Zuschlag für Wasserschcpfen auf 3 m Tiefe gerechnet, daher für zirka 10 m³ in der verglichenen Tiefe.......... .    .

Daher kostet 1 Tiefenmeter bei 2 m Durchmesser, bis 10 m Tiefe............

Kosten in Kronen

7-79

9-92

1203

14T6

5-84

8T0

7-44

8-10

25-46

9 02

8-10

2915

21-73

Auf- und Abladen von deponiertem oder angeschüttetem Erd- oder Schottermaterial:

a)    bei Scheibtruhentransport, per m³:

0*4 Erdarbeiterstunden .......

b)    bei Transport mittels zweirädriger Karren, per m³:

0"5 Erdarbeiterstunden . .

c)    bei Pferdefuhrwerk, per m³:

0"9 Erdarbeiterstunden ...............ä K 0*45    ,,

wobei bemerkt wird, daß für das Aufladen zirka % und für das Abladen zirka % gebraucht wird.

Durchwerfen von ausgehobenem Sand- und Schottergrund durch Wurfgitter, zu Straßenbauzwecken, per m³ durchgeworfenes Quantum:

1"5 Erdarbeiterstunden . .

10% Zuschlag für Requisiten

Schlichten von durchgeworfenem Sand- und Schottergrund in Figuren, per m³:

0"7 Erdarbeiterstunden

10-62

810

32-88

äKO'45 K 0-18

äKO‘45 ,,    0-23

0-41

ä KO-45, KO-68 ...... 0-07 ,,    0-75

äKO-45 ,,    032

Werfen von Erde, Schotter und Schutt bis auf 3 m Distanz

~, per m³ :

0"6 Erdarbeiterstunden

äKO-45 ,,    0-27

Tragen von Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 20 m Distanz in ein Gebäude, ausgleichen und stoßen, nebst Einfüllen in die Gefäße, per m³:

bei ebenerdigen Gebäuden:

3"7 Erdarbeiterstunden .......

Zuschlag für jede Stockwerkshöhe:

1"8 Erdarbeiterstunden ......

an-

ä KO-45    ,,    1-67

äKO-45 ,,    0-81

ä K 0*45

Abräumen von Erd- oder Schuttanschüttung aus einem Gebäude, 20 m weit tragen und auszugleichen oder aufzuladen, per m³:

a)    von ebenerdigen Gebäuden:

2*2 Erdarbeiterstunden . .

b)    für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag zu obigem Preise, u. zw.:

1.    wenn das Material herabgetragen wird

1*5 Erdarbeiterstunden ...............

2.    wenn das Material herabgeworfen werden kann:

0*4 Erdarbeiterstunden ...............

Abräumen und Herablassen von Erd- oder Schuttanschüttung in den Stockwerken mittels Rinnen oder Schläuchen, u. zw. ohne Unterschied der Stockwerke, per m³:

1*8 Erdarbeiterstunden

Planieren und Stößeln (Stampfen) von Anschüttungen samt Herrichten der Böschungen, per m³, u. zw.:

a)    in Lagen bis 0-1 m Höhe:

1*8 Erdarbeiterstunden . .......

b)    in stärkeren Lagen über 0*1 m Höhe:

1*2 Erdarbeiterstunden ........

Planierung von Erdmaterial, wenn über die Anschüttung mit Scheibtruhen oder Wagen gefahren werden kann, daher ein Stößeln (Stampfen) nicht erforderlich ist, per m³:

k K 0*45

Straßengrundlage aus hochkantig liegenden Bruchsteinen samt Einfassungssteinen und Zufuhr des Materials auf eine Distanz von 20 m, per m³:

4*5 Erdarbeiterstunden

1*1 m³ Bruchsteine

Straßenbeschotterung nebst Zufuhr des Materials mittels Scheibtruhen bis auf eine Distanz von 20 m:

fl) bei neuen Straßen, per m³:

1*0 m³ Schlegelschotter . .

1*5 Erdarbeiterstunden . .

b) bei bestehenden Straßen samt den dann erforderlichen Kotabziehen, per m³:

1*0 m³ Schlegelschotter

2'0 Erdarbeiterstunden

Statt Schlegelschotter wird auch Kies- und anderer Rundschotter verwendet, wobei die Arbeitskosten dieselben bleiben,

Straßenbeschotterung, wenn das Material mittels Wagen auf die Straße geführt und daselbst in kleinen Häufchen abgeleert wird, daher bloß die Ausgleichung notwendig ist, für diese letztere per m³:

k K 0*45

Besandung einer beschotterten Straßenfahrbahn, nebst Zufuhr des Materials auf eine Distanz von 20 m, per m³:

k K 0*45, K 0*81 ......4*80

K 0*99

k K 0*45

„ 0*68

ä K 0*45

„ 0*18

k K 0*45

„ 0*81

ä K 0*45

„ 0*81

k K 0*45

„    0*54

0*33 Erdarbeiterstunden

„    0*15

. ä    0*45, K 2*03

. „ 11*00, „ 12*10

„ 1413

k K 13*00

„ 13*68

0*68

ä K 0*45,

.....K 13*00

K 0*45, „ 0*90

„ 13*90

0*8 Erdarbeiterstunden

„    0*36

1*8 Erdarbeiterstunden 1*0 m³ Sandmaterial

„    5*61

Aufreißen bestehender Straßenkörper, nebst Transport des Materials auf eine Distanz von 20 m, per m³:

7’5 Erdarbeiterstunden

äKO'45 K 3-38

Schotterstraßen mir Grundbau hersteilen:

a)    Straßenfahrbahn mit 32 cm hohem Grundbau aus

harten Bruchsteinen, darauf eine 16 cm hohe Schichte Gebirgsschlegelschotter, überzogen mit einer 7 cm hohen Schichte Gebirgsrieselschotter. Für alle Arbeit, alle Materialien, Requisiten usw., Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, an allem und jedem mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung und des zur Komprimierung erforderlichen Walzens und Spritzens, per m²..........

b)    Straßenherstellung wie ad a), jedoch mit einer 24 cm hohen Schichte Gebirgsrieselschotter, per m² ,,

c)    Straßenherstellung wie ad a), jedoch mit nur 24 cm

hohem Grundbau, per m².............

d)    Straßenherstellung mit 24 cm hohem Grundbau,

sonst wie ad b), per m².............

Schotterstraßen ohne Grundbau herstellen:

„    7-15

8-10

„ 6-10

„    7-00

fl) Straßenfahrbahn aus einer 16 cm hohen Lage Gebirgsschlegelschotter, darauf ein 7 cm hoher Überzug mit Gebirgsrieselschotter; an allen Materialien, Handarbeit, Requisiten usw., jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per m² ,,

b)    Straßenherstellung wie ad a), jedoch mit einer 24 cm hohen Lage Gebirgsschlegelschotter und 7 cm hohem Überzug mit Gebirgsrieselschotter, per m² ,,

c)    Straßenherstellung wie ad a), jedoch mit 13 cm

hoher Lage Gebirgsschlegelschotter und 6 cm hohem Überzug aus Gebirgsrieselschotter, per m².....

2-60

3-50

„ 2-20

Gehwege:

o) Gehwegherstellung mit einer 8 cm hohen Lage Gestättenschotter, einer 8 cm hohen Schichte Ge-stättenrieselschotter, einer 5 cm hohen Auflage Ge-stättensand und als oberste Decke eine 3 cm hohe Lage reschem Flußsand. An aller Handarbeit, allen Materialien, Requisiten usw., dann samt vollkommener Komprimierung, per m².............

b)    Gehwegherstellung wie ad «), jedoch ohne der 8 cm

hohen Lage Gestättenschotter, per m².......,,

c)    Gehwegherstellung mit einer 8 cm hohen Lage Gestättenschotter, einer 8 cm hohen Lage Flußrieselschotter und als Decke eine 5 cm hohe Schichte reschem Flußsand, sonst wie ad a), per m² . . . .

d)    Gehwegherstellung wie ad c), jedoch ohne der 8 cm dicken Lage von Gestättenschotter, per m² . .

e)    Geh- oder Parkwegherstellung mit einer 16 cm hohen Lage Rundschotter, einer 8 cm hohen Lage Wienflußrieselschotter und einer obersten, 8 cm hohen

von

von

2-20

1-80

„ 2-30

„    1-90

Schichte feinem Gebirgsrieselsand; ohne Erdabgrabung und Verführung für den Wegkörper, jedoch mit Beigabe aller Materialien usw., dann samt Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Komprimierung, per m

¹

Die mit einem ¹ bezeichnten Reduktionszahlen sind im Gesetze ausdrücklich

K 3-10

Erzeugung von Bruchsteinen.

Werden Felssprengungen zur Erzeugung von Bruchsteinen (Bausteinen) vorgenommen, dann muß mit mehr Berechnung und System vorgegangen werden, als dies bei gewöhnlichen, lediglich zur Lichtung des Profils durchgeführten Felssprengungen zu geschehen pflegt. Aus diesem Grunde und weil auch das Aussortieren und Schlichten der brauchbaren Bausteine einen Mehraufwand an Arbeitskräften erfordert, können hier die beim Aushub für Steinmassen (Bodenklasse IV, V und VI) ermittelten Preise keine Anwendung finden und gelten dieselben nur für solche Abtragungen nach dem Grubenmaße, bei welchen auf eine Verwendung des gewonnenen Gesteins für Bauzwecke nicht reflektiert wird.

Ohne den separat in Rechnung zu stellenden Abraum (Humus- und Schotterschicht, die über den Felsmassen liegt), jedoch mit Inbegriff der Wegräumung des sich beim Sprengen und Brechen ergebenden Abfalles, Verführung des Materials auf 20 m Distanz und Aufschlichten der brauchbaren Steinsorten in regelmäßige Figuren, kostet die Erzeugung von lagerhaften Bruchsteinen:

a)    bei weichem, zu Tage stehendem, verwittertem oder dünn geschichtetem oder stark zerklüftetem Gestein, z. B. verwitterter Granit, Gneis oder Tonschiefer, Plänerkalk (Kalkmergel) usw., wenn der Fels mit Spitzhaue oder Krampe mit Beihilfe von Keilen und Brechstangen bezwungen werden kann, per m³:

2'2 Steinbrecherstunden

6'0 Erdarbeiterstunden

O'l vom Arbeitslöhne für Requisiten und Gerüstung . .

Grundzins im Pauschale...............

b)    bei weichem, zu Tage stehendem, klüftigem, teils auf die vorgesagte Art, teils mit Pulver zu sprengendem Stein, z. B. Sandstein, Kalkstein der weicheren Gattung, Grauwacke, oberflächiger Diorit usw., per m³:

3'2 Steinbrecherstunden

6'5 Erdarbeiterstunden

O'l vom Arbeitslöhne für Requisiten und Gerüstung . .

0'15 kg Pulver

Grundzins

c)    bei mittelhartem, zu Tage stehendem, wenig klüftigem, mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie Kalkstein, Hornblende, harter Sandstein, Granit, Gneis, Diorit, weicher Basalt usw., per m³:

ä KO'55, K1'21 „ „ 0-45, „ 2-70 „ 0'37 „ 0'80

„    5-08

ä KO'55, Kl'76 „ „ 0'45, „ 2'93

„ 0'47 ä K2'20, „ 0'33 ...... 0'80

,    6-29

6"0 Steinbrecherstunden ...........4 K 0’55, K 3*30

4'6 Erdarbeiterstunden ...........,, ,, 0'45, „ 2'07

0'1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Gerüstung . .    „ 0"54

K 7-26

0-25 kg Pulver ...............4 K 2‘20, „ 0‘55

Grundzins ..................... „ 0"80

d) bei sehr hartem, zu Tage stehendem, kompaktem Gestein oder bei zwar minder harten, jedoch widerspenstigen (gewundenen, pelzigen), elastischen Felsarten, z. B.: sehr fester Granit, Porphyr, Quarz, Basalt, Grauwacke, Grünstein, Glimmer oder Kieselschiefer, per m³:

8‘0 Steinbrecherstunden ...........4 K 0‘55, K 4’40

6‘6 Erdarbeiterstunden ............. „ 0"45, „ 2'97

0’1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Gerüstung . .    „ 0'74

0-3 kg Pulver................4 K 2*20, „ 0’66

Grundzins ..................... „ 0‘80    ,,    9'57

Vorstehende Preise beziehen sich nicht auf Grubenmaß, sondern gelten per m³ lagerhaften Bruchstein, für Bauzwecke aus der gesprengten Felsmasse ausgesucht und für die Übernahme in Figuren aufgerichtet und dicht geschlichtet.

Erzeugung von Stein zu Steinmetzarbeiten.

Quadern, Stufen, Tor- und Türstöcke, Fenstergewände, Schutzsteine, Geländersäulen u. dgl. Steinmetzwaren, welche weder besonders große Ausmaße haben (per Stück nicht über 0-5 m³), noch besonders schwierige Formen besitzen sollen, kosten, wenn gar keine reine Bearbeitung der Bruchfläche bedungen wird und keine andere Bewegung des Materials als jene des Aufladens auf Wägen am Steinbruchplatze zu besorgen ist, an Erzeugung, mit Einrechnung des sogenannten Arbeitszolles, welcher in die Kubatur zu zu rechnen ist:

a)    bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Tonstein, per m³:

. 4 K0-65, K 22-88

35'2 Steinbrecherstunden.....

„ „ 0-54, „ 5-40

10'0 Handlangerstunden.....

„ 2-83 „ 3-00

„ 34-11

0‘1 vom Arbeitslöhne für Requisiten Grundzins ...........

b)    bei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem, weicherem Granit per m³:

4 KO-65, K 25-74 „ „ 0-54. „ 5-40 ...    „ 3-11

. .    „ 3-00

39'6 Steinbrecherstunden.....

10’0 Handlangerstunden.....

„ 37-25

0'1 vom Arbeitslöhne für Requisiten Grundzins ...........

c)    bei hartem, grobkörnigem Granit, Porphyr, per m³

4 KO-65, K 29-38

45'2 Steinbrecherstunden.......

„ „ 0-54, „ 5-40

lO'O Handlangerstunden.......

„ 3-48 „ 3-00

„ 4T26

0*1 vom Arbeitslöhne für Requisiten Grundzins .............

ist.

Wo es sich um die Kalkulation zur Anlage neuer Steinbrüche handelt, muß noch auf die Beseitigung des Abraumes Rücksicht genommen werden, welcher nach den bei den Erdarbeiten gegebenen Preisen zu berechnen

Erzeugung von Schotter zur Straßenerhaltung.

Die Kosten von am Fundorte erzeugtem Straßenschotter in Stücken von beinahe 0-02 m Größe stellen sich mit Inbegriff des Aufladens auf Wägen zum Wegführen oder des Aufschlichtens in regelmäßigen Figuren (Prismen) folgendermaßen:

a) Kleines Gerolle, Kiesel usw. von der Oberfläche an den Ufern fließender Gewässer oder anderen Grundstücken

aufklauben, in Haufen sammeln und die größeren Steine zerschlagen, per m³:

6"0 Erdarbeiterstunden ...........4 K 0‘45, K 2"70

K 3-00

„    4-06

Grundzins für das Zertreten von Pflanzen, dann

für das Ablagern der Figuren im Pauschale ....    „ 0'30

4 K0-45, K3-38 „ „ 3-38, „ 0-68

b) Steine aus festgelagerten Schichten aufzuspitzen, von der dazwischen liegenden Erde trennen, in Haufen sammeln, große Steine zerschlagen und den Abraum bei Seite führen, per m³:

7'5 Erdarbeiterstunden ..........

0‘2 vom Arbeitslöhne für wie bei a benannten Grundzins von ...........

c) Das vorgenannte Verfahren noch dahin auszudehnen, daß der gewonnene Schotter wegen zu vieler eingemischter Erdteile oder des kleinen Gerölles durch ein Gitter geworfen und der Abfall weggeschafft wird, per m³:

10"5 Erdarbeiterstunden .......

Grundzins wie vor, 0'2 des Arbeitslohnes

4 K0-45, K4-73 ...... 0-95

„    568

4 K 0-45, „ 3-60 ......0-70

d) Geschlegelter Schotter aus mittelfestem Stein oder aus Ziegeln zu erzeugen, per m³:

1‘0 ms Steinmasse, nach Klasse IV, gewonnen mit . . . 4 K 3'55 8'0 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder Aufladen

Grundzins

„    7-85

e) Geschlegelter Schotter aus hartem Stein, per m³:

1*0 m³ Steinmasse, nach Klasse V, gewonnen mit . . . 4 K 5‘45 10‘0 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder Aufladen Grundzins . . .

4 K 0‘45, „ 4-50

0-80

„ 10-75

f) Geschlegelter Schotter aus härtestem Stein, per m³:

4 KO-45, „ 7-88 ...... 0-80

„ 1618

1*0 ma Steinmasse, nach Klasse VI, gewonnen mit . , . 4 K 7‘50 17'5 Erdarbeiterstunden zum Schlegeln, Schlichten oder Aufladen

Grundzins

Sanderzeugung für den Bau:

a)    Bergsand aus der Grube ausheben und auf nahegelegenen Plätzen in Figuren schlichten, per m³:

3'0 Erdarbeiterstunden . .

10% Zuschlag für Requisiten

b)    Ausheben von Wassersand 0-1 m bis 0-5 m tief unter dem Wasser mit Sandschaufeln, über etwa 2 bis 4 m hohe Ufer herausführen und auf nahe dem Ufer gelegenen Plätzen in Figuren aufschlichten, per m³:

4 K0-45, K2-25 ......0-23

5*0 Erdarbeiterstunden . . 10% Zuschlag für Requisiten

4 K0-45, Kl-35 ......0-14

„    1-49

„    2-48

c) Ausheben von Wassersand 0-5 m bis 1-0 m tief unter der Wasseroberfläche, auf Plätten (flache Kähne) schütten, etwa 400 m weit ans Ufer führen und daselbst figurenmäßig schlichten, samt Kahnabnützung, Werkzeuge und Requisiten, per m³:

6'5 Erdarbeiterstunden ...........

10% Zuschlag für Kahnabnützung, Werkzeuge und Requisiten ............

k KO-45, K2-93

„ 0-29

K 3-22

Sanddurch werfen als Vorbereitung zu Mauerzwecken inklusive Abnützung der Wurfgitter und wobei die Figur des ausgehobenen Sandes gemessen wird:

ä) durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste Bruchsteinmauerwerk, per m³:

1*7 Erdarbeiterstunden b) durch mittelweite Gitter zu Mörtel für gewöhnliches Bruchsteingemäuer, per m³:

2‘5 Erdarbeiterstunden

k K 0-45

„    0-77

ä KO-45    „    1'13

c) durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und Quadermauerwerk, per m³:

3’3 Erdarbeiterstunden . .

ä KO-45    ,,

d) durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Verputzarbeiten, per m³:

1-49

4*0 Erdarbeiterstunden

k K 0-45

„ 1-80

Sandsieben für Mauerzwecke als Folge vorhergegangenen Durchwerfens:

a)    für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per m³:

1"5 Handlangerstunden ...............ä K 0"54

b)    für Mörtel zu ordinären Verputzarbeiten, per m³:

2"0 Handlangerstunden ...............ä K 0"54

c)    für Mörtel zu feineren Verputzarbeiten, per m³:

2"5 Handlangerstunden ...............

,, 0-81 „ 1-08 äKO'54 ,,    1-35

Flußbetträumung’ oder Baggerung mittels Handbagger (ähnlich unseren Sandschaufeln, jedoch aus Eisenblech angefertigt und an dem Ende einer hölzernen Stange mit Dille befestigt) aus einer Tiefe bis 1 m unter dem Wasserspiegel, samt Verführung auf zirka 400 m Ufer, Ablagerung daselbst, inklusive Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Material zu rechnen per m³:

zum

a) bei feinem Sande:

5"2 Deichgräberstunden

„ 2-81 „    3-67

„    4-75

ä K 0-54 ä K 0-54 k K 0 54

k K 0"54    ,,    5-56

Flußbetträumung oder Baggerung mittels Baggersäcken aus Sackleinwand (Jute) mit eisernem, verstähltem Rande von 0-3 m Durchmesser, 0-6 m Tiefe des Sackes, von 3 Menschen gehandhabt, wovon einer mittels Stange den Sack regiert, die anderen den gefüllten Sack mit den

b) bei Schlamm:

6"8 Deichgräberstunden ....

c)    bei gelagertem Schottergrunde:

8'8 Deichgräberstunden ....

d)    bei festgelagertem Schotter:

10 3 Deichgräberstunden ....

daran befestigten Zugleinen in die Höhe heben und den Inhalt ausschütten. Bei einer Wassertiefe von zirka 2 m und Verführung des Materials auf zirka 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Material zu rechnen per m³:

4 K 0-54 K 6-75

a)    bei feinem Sande und Schlamm:

12"5 Deichgräberstunden......

4 K 0-54    ,,    9-45

b)    bei lockerem Schottergrund:

17‘5 Deichgräberstunden......

4 K0-54 ,, 12-69 .

c)    bei festerem Schottergrund:

23'5 Deichgräberstunden......

Flußbetträumung oder Baggerung mittels Dampfmaschinenbagger bis zur Tiefe von 3 m bewerkstelligen, das Aushubmaterial zirka 400 m weit zum Ufer führen, aus den Kähnen daselbst abladen und planieren, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Material zu rechnen, per m³:

Wenn die gesamten Kosten für den Dampfbagger, die Kähne, deren Amortisation und Erhaltung samt den Arbeitslöhnen auf Tagschichten eines Handlangers reduziert werden, wird per m⁸ gefordert:

4 K 0-54 ,,    3-13

a)    im lockeren Grunde:

5'8 Deichgräberstunden ..............

4 K 0-54 ,,    5-40

b)    im festgelagerten Grund:

10'0 Deichgräberstunden..............

4 K 0'54    „ 10 26

c)    im festen, mit Geschiebe gemengten Schotter:

19'0 Deichgräberstunden..............

4 K 0-54 ,,    1-57

Verführen von Flußschottermaterial auf Kähnen zirka 400 m flußabwärts, dann am Ufer ablagern und von da noch 30 m mit Schubkarren landeinwärts transportieren und planieren, per m³:

2‘9 Deichgräberstunden

Anmerkung: Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Transportkähne beträgt 0-5 m, und da sich die übrigen Rechnungsgrößen stets gleich bleiben, so kann man die Verführungskosten bei anderen Distanzen als der oben, mit 400 m fixierten, leicht berechnen.

Faschinen erzeugen von 4 m Länge, 0-3 m am unteren und 0-25 m am oberen Bunde dick, dreimal gebunden, samt Rutenabschneiden, per Stück:

. 4 KO-45, K0-72 ,4x0-72= „ 2-88    ,,    3-60

a)    aus Eichenwaldungen:

Arbeitslohn: T6 Erdarbeiterstunden .....

Mäterialkosten: das 4fache der Arbeitskosten, sonach...............

4 KO-45, KO-45

b)    aus Weidenanlagen:

Arbeitslohn: 1’0 Erdarbeiterstunden.....

,5 x 0-45 =    2-25 ,,    2-70

Materialkosten betragen gewöhnlich das hfache des Arbeitslohnes, demnach......

0’8 Erdarbeiterstunden .......

Materialkosten wie vorher das 4fache des Arbeitslohnes, sonach .....

Faschinen erzeugen von 3 m Länge, 0-3 m am unteren und 0-25 m am oberen Bunde dick, zweimal gebunden, samt Rutenabschneiden aus Weidenpflanzungen, per Stück:

ä K 0'45, K 0 36

„ 2-16

5x0-36=    1’80

Faschinen für Erdbekleidungen, 0-25 m bis 0-3 m dick, aus Weidenruten, 0-3 m weit gebunden, samt Rutenabschneiden, per Längenmeter:

0'9 Erdarbeiterstunden ......

Materialkosten gleich dem Arbeitslöhne

Wippen, 0-15 m dick, 0-3 m weit gebunden, samt Rutenabschneiden, per Längenmeter:

a) aus Eichenwaldungen:

Arbeitslohn: 0"6 Erdarbeiterstunden......

Materialkosten betragen gewöhnlich das 4fache des Arbeitslohnes, demnach

ä KO-45, K 0'405 ......0-405

K 0-81

ä K0-45, KO-27

4x0-27= „ 1-08

„    1-35

b) aus Weidenanlagen:

Arbeitslohn: 0*3 Erdarbeiterstunden.....

Materialkosten betragen gewöhnlich das öfache des Arbeitslohnes, demnach

Erzeugung von Faschinenpflöcken aus Spaltholz, 2 bis 4 cm

dick, ß bis 8 cm breit, 1-0 bis 1-25 m lang, samt dem Fällen, Sägen und Spalten der Holzstämme, per 100 Stück:

a)    aus hartem Stammholze:

16"0 Erdarbeiterstunden ..........

0"5 Festmeter Holz zum Ankaufspreis am Stamme...............

b)    aus weichem Stammholze:

12"0 Erdarbeiterstunden ..........

0"5 Festmeter Holz am Stamme......

Faschinenpflöcke von Weiden oder Astholz erzeugen, rund oder nur in der Mitte gespalten, 1-0 bis 1-25 m lang, 4 bis 5 cm stark, per 100 Stück:

5"0 Erdarbeiterslunden y₃ Raummeter Holz .

Faschinenpflöcke bohren und mit zu erzeugenden LIolz-nägeln versehen, per 100 Stück:

a)    bei hartem Holze:

10"0 Erdarbeiterstunden ...........

für das Material zu den Nägeln 50% des Arbeitslohnes ................

b)    bei weichem Holz:

7"0 Erdarbeiterstunden ...........

Material zu den Nägeln, wie vor 50% des Eohn-betrages ...............

Faschinenbauwerk einlegen, mit Wippen überziehen, diese mit Heftpfählen oder Pflöcken befestigen und beschottern, wobei das Zutragen der fertigen Faschinen, Wippen, Pflöcke und die Beifuhr des Schotters inbegriffen sind, per m³:

a) bei Einbauen von Faschinenwerk auf trockenem Boden bei Uferversicherungen:

ä K0-45, K 0-135 5x0-135= „ 0-675

„ 0-81

ä K 0-45, K 7-20 „ „ 15-00, „ 7-50 ,, 14-70

ä K0-45, K5-40 ....    „ 5-50

ä KO-45, K2-25

„ „ 8-00, „ 2-67

ä KO-45, K4-50

„ 10-90

„    4-92

„ 2’25 ,,    6-75

ä KO-45, K3-15

„ 1-58 ,,    4-73

0'5 Faschinenleger- oder Buhnenmeisterstunden ..............

6'0 Erdarbeiterstunden .........

13'9 kurrtm Faschinen, aus Weidenruten

erzeugt...............

2'8 kurrtm Wippen 0'25 —0'30 dick, Weidenruten ...............

10 Stück Rundpflöcke von Weiden oder

Astholz ..............

0'5 ma Schotter.............

b) bei Einbauen von Faschinenwerk im Wasser:

bei Faschinenwerk im Wasser ist das Erfordernis wie bei der

vorangeführten Post per............

wegen des bei dieser Arbeit erforderlichen Kahnes erhöhen sich die Kosten um 0'5 Schiffmannstunden ä K l'OO inklus. Kahnabnützung.............

K 100, K 0 50 „ 0 45, „ 270

„ 0 81, „ 1126 ,r0-81, „ 2-27

::S::    kis-ts

K 18-72

„ 0-50

„ 19-22

c) bei Einbauen von Faschinenwerk in starker Strömung:

0 73 Schiffmannstunden samt Kahnabnützung ä K 1’00, K 0'73 0'73 Faschinenlegerstunden 7'95 Erdarbeiterstunden 67a Stück Faschinen . . .

2"8 kurrtm Wippen . . .

13 Stück Pflöcke ....

0'52 ms Schotter.....

3-58

„ 24-69

d) bei Einbauen von Faschinenwerk in stärkster Strömung bei Stromsperren:

0⁻73 Schiffmannstunden samt Kahnabnützung 5 0-73 Buhnenmeisterstunden 9-28 Erdarbeiterstunden 8 Stück Faschinen ....

3’5 kurrtm. Wippen . . .

16 Stück Pflöcke ....

0-55 m* Schotter.....

„ 34-08

Plackarbeit bei steilen Böschungen, samt Aufträgen vorhandener guter Erde auf 0-5 m Stärke, Einlegen von Queckenwurzeln oder Besämen, Begießen, Skarpieren und Beseitigen skarpierter Erde, per m²:

a)    samt Beigabe der Queckenwurzeln:

2"2 Erdarbeiterstunden.......

b)    ohne Beigabe der Queckenwurzeln:

1"7 Erdarbeiterstunden .......

ä K 0-45

„    0-99

ä K 0-45

„    0-77

Lehm- oder Lettenstampfung bei Isolierungen, wenn das Material etwa 20 m weit zugeführt und in 0-15 m hohen Schichten aufgetragen, ausgebreitet und gestampft wird, per m³:

ä K 0-54

„    4-32

a)    wenn das Material die natürliche entsprechende Feuchtigkeit besitzt:

8'0 Deichgräberstunden

b)    wenn das Material trocken ist und mit Wasser bespritzt werden muß:

ä K 0-54

„    6-48

12'0 Deichgräberstunden

Ton- oder Lettenstampfung bei Dämmen, wenn das Material etwa 20 m weit zugeführt und in 0-05 bis 0-10 m hohen Schichten aufgetragen, ausgebreitet und gestampft wird, per m³:

a)    wenn das Material die natürliche entsprechende Feuchtigkeit besitzt:    _ T,

14"0 Deichgräberstunden...............ä K 0‘54 iv

b)    wenn das Material trocken ist und mit Wasser bespritzt werden muß:

18‘0 Deichgräberstunden

Besämen flacher Böschungen mit Klee, Raigras oder Heublumensamen, samt Auflockern der Erde und nach-herigem Placken, per ha:

600 Erdarbeiterstunden

43 kg Klee, Raigras oder Heublumensamen . ,, „ 1'90, „ 81*70

a)    zusammen per Hektar ...................

b)    somit per Ar........................

Besämen von steilen Böschungen, wo der Samen gestupft werden muß, per ha:

1000 Erdarbeiterstunden

47 kg Sämereien . .

a)    zusammen per Hektar

b)    somit per Ar ....

Deckrasenlegung aus regelmäßig geschnittenen Tafeln samt Anpflöckung, Erzeugung der Rasenziegel und der Pflöcke und Beifuhr des Materials auf zirka 20 m Distanz, per m²:

7-76

äK0-54    ,,

ä K0-45, K 270-00

ä K0-45, K 450-00 89-30

„ „ 1-90,

9-72

„ 351-70 „    3-52

„ 539-30

5-39

2"5 Erdarbeiterstunden

4K0-45    „

1-13

Kopfrasenlegung mit 30 cm langen, 30 cm breiten und 10 cm dicken Rasenziegeln, sonst wie vor und nebst Skalierung der Ansichtswand, per m²:

8"5 Erdarbeiterstunden

äKO-45 ,,

3-83

Rasenziegelerzeugung von 0-3 m Länge, 0-3 m Breite und 0-3 m Stärke:

a)    mit der Stichschaufel, per 100 Stück:

4"0 Erdarbeiterstunden .........

b)    mit dem Schneideisen, per 100 Stück:

2"0 Erdarbeiterstunden .........

äKO-45 ,,

1-80

äKO-45 ,,

0-90

Pflöcke, 0-25 m bis 0-3 m lang, 15 bis 25 mm stark, zur Befestigung der Rasenziegel, erzeugen, per 100 Stück:

1"0 Handlangerstunden ...........ä K 0"45, K 0"45

01 Raummeter Prügelholz

„ „ 7-00, „ 0-70    ,,

1-15

Stützpfähle oder Flechtstöcke von 8 cm Dicke und 2-50 m Länge, erzeugen, per 100 Stück:

40*0 Handlangerstunden . *

1*6 Rm. Prügelholz . . .

Zaunpfähle von hartem, 3 m langen und 15 bis 18 cm breitem, 5 cm dickem Holze, erzeugen, per 100 Stück:

80"0 Handlangerstunden 2"7 Festmeter Spaltholz

. ä K0-45, K 18-00

„ „ 7-00, „ 11-20

ä K 0-45, K 36-00

„ „ 22-00, „ 59-40

Flechtruten aus Uferweiden bei teilweise geschlossenen Ständen sammeln, 3 m lang abschneiden und in Bünde ä 50 Stück anlegen, per 100 Stück:

3"0 Handlangerstunden ......

Materialentschädigung dem Grundherrn

„ 29-20

„ 95-40

. ä K 0-45, K 1-35 .....äKl-00 ,,    2-35

Haselruten abschneiden und spalten, 2 m lang, 25 mm dick, per 100 Stück:

100 Handlangerstunden......

Materialentschädigung dem Grundherrn

ä K 0'45, I< 4’50 T _ e

ä K l-oo I\ 5-o0

Dornen mit Reben oder Ruten gebunden, per Fuhre:

ä KO'45, K3'38 . . . . ä K 1-00

7'50 Handlangerstunden Materialentschädigung

„ 4-38

Setzlinge mit Wurzeln zu lebenden Zäunen, erzeugen, per 100 Stück:

10'0 Handlangerstunden Materialankauf . . .

ä KO'45, K4-50 . . . . K 2'00

„    6-50

Setzlinge ohne Wurzeln abschneiden und binden, per 100 Stück:

2'0 Handlangerstunden Materialankauf ....

ä K0'45, K0-90 . . . . KLOO

„    1-90

Lehmfußboden (oder Pflasterung) in Stallungen oder Scheuern fest gestampft und geglättet, 25 cm hoch hersteilen, mit Herrichtung des Untergrundes, per m²:

6⁻00 männliche Handlangerstunden ......a K 0'54, K 3‘24

1'50 weibliche Handlangerstunden . . .

0'25 m* Lehm.............

0'02 m³ Asche ............

1'25 l Ochsenblut ...........

O'IO v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

Lehmestrich als Dachfußboden, 8 cm stark, herstellen, per m²

a)    bei ebenerdigen Gebäuden:

1'30 männliche Handlangerstunden 1'50 weibliche Handlangerstunden

0⁻08 ma Lehm...........

0'02 m³ Spreu (Häcksel)......

O'IO v. Arbeitslohn f. Req u. Aufs.

b)    für jede Stockwerkshöhe ein Zuschlag von 6%, demnach

„ „ 3-87, „ Ü39

„ 4-83

2-36

an

„    0-14

Holzschrotwände mit Lehm ausschmieren und patscho-kieren, per m²:

a)    bei ebenerdigen Gebäuden:

1'50 männliche Handlangerstunden . . l'OO weibliche Handlangerstunden . .

0'06 m³ Lehm............

O'Ol m³ Spreu ..........

O'IO v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    für jedes höhere Geschoß ein Zuschlag von 5%, demnach ,,    0-10

,    1-99

Holzflechtwände aus Riegelholz, Stangen, Ruten und Reifen, mit Lehm, 8 bis 10 cm dick ausschmieren, bezw. aus-schlagen und beiderseits glatt zu streichen, per m²

a) bei ebenerdigen Gebäuden:

1'30 männliche Handlangerstunden 2'00 weibliche Handlangerstunden 0'10 m³ Lehm ........

ä KO'54, KO'70 „ „ 0'42, „ 0'84 „ „ 9'30, „ 0'93

0'02 m³ Spreu, Häcksel oder Hackstroh ....„„ 8'00, „ 0'16 0'10 v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.......,, ,, 1'54, „ 0'15

„    2'78

b) bei höheren Gebäuden als 4 m, für jede Geschoßhöhe ein Zuschlag von 6% oder .............

,    0-17

Öl

Erzeugung normaler Mauerziegel aus gewöhnlichem Lehm in gemauerten, gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, kostet per 1000 Stück:

1.    Grundzins

2.    Lehmgraben, das Wasser zum Einsumpfen schöpfen, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inklusive Schlagsand besorgen:

16'0 Ziegelschlagerstunden ........

12'0 männliche Handlangerstunden ....

12'0 weibliche Handlangerstunden ......... ¹

3.    Die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort auf-schlichten:

. K 1'50

ä K0-55, „ 8-80 „ „ 0-54, „ 6-48 0-42, „ 5-04

ä K0-54, „ T62

......0-42, „ T26

Entfernung in

3‘0 männliche Handlangerstunden . . .

3'0 weibliche Handlangerstunden ....

4.    Die Rohziegel aus den Trockenhtitten auf 50 — 60 in den Ofen führen, aufschlichten, nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen vom Ofen aufschlichten, samt Ofeuausschmieren u. dgl :

2'5 Ziegelsetzerstundcn ..........5 K 0'55. „ 1'38

7'5 männliche Handlangerstunden......... 0'54, „ 4‘05

7"5 weibliche Handlangerstunden ..........0U2, ,, 3T5

5.    Brennen der Ziegel bei der Annahme, daß dies in gemauerten Ofen 30.000 Stück Fassungsraum geschieht und der Öfen mehrschürig

von

ist:

2'5 Ziegelbrennerstunden 2'5 Handlangerstunden 6. Brennstofferfordernis:

ä KO-55, „ D38 „ „ 0'54, „ 1*35

per q K TöO „ 10'50 ....... 0T5

3 q Kohlen..............

Holz und Kleinmaterial zum Unterzünden Wird zum Brande Holz verwendet, daun für jedes Tausend Ziegel in gemauerten Öfen 3‘3 m³, in Feldöfen 4'1 ms weiches oder das entfallende Äquivalent hartes Holz.

7. Utensilienabnützung, d. i. für Amortisierung der Requisiten und Werkzeuge im Anschaffungswerte von zirka 864 K bei jährlich

864

12 Bränden ä 30.000 Stück entfällt somit auf 1000 Stück

wovon 10% gerechet werden müssen, somit ....

8. Interessen der Anlagekosten, Abnützung und Erhaltung der Gebäude per jährlich zirka K 540, daher entfällt per 1000 Stück bei gleicher

Annahme wie ad 7 mit 100%    ................

0. Steuern, Umlagen und Assekuranzgebühren bei 1000 Stück . . .

10.    Betriebskapitalinteressen, unter, gleicher Annahme wie ad 8    . .

11.    Amortisierung des Anlagekapitals ..............

12.    Regiekosten allgemeine ...................

300

— K 2"40,

0-24

1*50

0 45

0'35

1-20

0-80

K 51-20

Erzeugung von Mauerziegeln in gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, aus geschlemmtem Lehm, kostet per 1000 Stück:

1. Grundzins

K 1-50

2.    Lehmgraben etc., wie früher bei 2:

15’0 Ziegelschlagerstunden . . .

22’0 männliche Handlangerstunden 22'0 weibliche Handlangerstunden .....,, ,, ,

3.    Rohziegel in die Trockenhütte schaffen etc., wie früher bei 3:

3‘5 männliche Handlangerstunden ....

3'5 weibliche Handlangerstunden.....

4.    Rohziegel aus der Trockenhütte etc., wie früher bei 4:

2'5 Ziegelschlagerstunden ........

8'5 m nnliche Handlangerstunden ....

8*5 weibliche Handlangerstunden.....

5 — 11 wie bei der Erzeugung ungeschlemmter Ziegel, somit zusammen „ 1712

.1 -20

ä KO-54, „ 1-89

„ „ 0-42, „ 1-47

1-38

12. Regiekosten allgemeine

„ 62 09

Anmerkung: Der österr. Ingenieur- und Architekten verein bestimmt das Ziegelformat mit 29"4X 14"5X6"7 cm. Ziegel von diesem Format geben netto, d. i. ohne Bruchzuschlag, 269 Stück auf 1 m* volles Mauerwerk.

— 35

Mauerziegel, mit Maschinen erzeugt und in Ringöfen gebrannt, gewöhnliche und geschlemmte, sind in den Erzeugungskosten um etwa 18% billiger als mit Handschlag erzeugte, und in gewöhnlichen Öfen gebrannte Mauerziegel; Amortisation und Verzinsung des Anlagekapitals mit eingerechnet.

Dachziegel, per 1000 Stück innerhalb der Wiener Gemeindegrenzen auf den Bauplatz gestellt:

a)    von gewöhnlicher flacher Form mit Nase, 45 cm lang,

18 cm breit und 15 cm dick, samt Fuhrlohn zum Objekte IC 90-00

„ 300-00

b)    Hohlziegel und Preisen.............

c)    Patentfalzziegel (naturfärbig oder imprägniert) . .

K 140-00 bis ,, 160-00

d) Firstziegel zu letzteren (naturfärbig oder imprägniert)

IC 700-00 bis „ 800-00

Flache Dachziegel erfordern per 1000 Stück dieselben Faktoren wie die Mauerziegelerzeugung, nur erhöhen sich die Arbeitskosten um zirka 25%.

Waldausrodung bei mittlerem Holzbestande, per m²:

0'75 Handlangerstunden

Waldmoossammeln, per m³:

10"0 Handlangerstunden

Weiches Stammholz fällen, abästen und berauchwerken:

a)    bei mittlerem Durchmesser bis 0-1 m, per m:

0"1 Handlangerstunden ..............

b)    bei mittlerem Durchmesser von 0-1 m bis 0-15 m, per m:

0"15 Handlangerstunden ...............ä K 0"54    ,,    0⁻08

c)    bei mittlerem Durchmesser von 0-15 m bis 0-2 m, per m:

0"2 Handlangerstunden ...............ä K 0"54

d)    bei mittlerem Durchmesser von 0-2 m bis 0-25 m, per m:

0"25 Handlangerstunden . . . . . . ... . .... . . ä K 0"54

e)    bei mittlerem Durchmesser von 0-25 r» bis 0-3 m, per m:

0"3 Handlangerstunden ...............ä K 0"54

a K 0-54

„    0-41

„ 0-54 ,,    5-40

aKü‘54 0-05

„ 011

„    014

„ 0-16

/) bei mittlerem Durchmesser über 0-3 m für je 0-05 m größeren Durchmesser an Zuschlag zu dem Preise ad e), per m:

0"1 Handlangerstunden

ad a) bis f): für hartes Holz stellen sich die Preise um ¹/₃ höher.

Stangenrohr gewinnen und putzen, per Bund von 3 m Länge und 0-3 m Durchmesser:

0‘4 Handlangerstunden ....

äK0-54    ,,    0-05

üKO-54 ,,    0-22

Die Wiener Bauordnung vom Jahre 1883 schreibt die Almessvrgen der Ziegel rr.it 29 X14 X 6"5 cm vor.

Geringe Abweichungen von diesen Ziegeldimensionen, wie sie noch heute in Österreich und Ungarn üblich sind, haben auf den Erzeugungspreis keinen Einfluß; bei größeren Abweichungen (deutsches Format etc.) gilt der vorhin per 1000 Stück ermittelte Erzeugungspreis für 3"72 m’ vermauerte Ziegelmasse.

In Deutschland ist das übliche Ziegelformat 25 X12X ß⁻5 cm; in Italien 22 — 33 cm lang, 11 — 17 cm breit und 5 — 7 cm dick; die Schweiz hat sehr zahlreiche Formate, doch strebt der Schweizer Architekten- und Ingenieurverein die allgemeine Einführung des Formais 25xl?X6 cm an.

a)    zum Gebrauche für Mörtel, per m ³:

65'0 Handlangerstunden........

b)    zum Gebrauche für Kitt, per m³:

130'0 Handlangerstundcn .......

ä K O'öl K 35-10

ä K 0-54

„ 70-20

Kalkablöschen nebst Schöpfen und Zutragen des Wassers, per m³:

]2*5 Handlangerstunden .........

Hiezu sind 2 — 3 m* Wasser erforderlich . .

. . ä K0-54, K6-75 . . „ „ 0-11, „ 0-28 ,,

7-03

Torf stechen:

a) per m² Fläche und 0-1 m Stärke (—22% Stück Tori-ziegel, 0-3 m lang, 0-15 m bieit)

0'14 Torfstecherstunden .....

0"28 Gehilfenstunden ......

ä K0-54, K0-08 „ „ 0-44, „ 0-12

„ 0-20

b) per 1000 Stück Torfziegel (0-3 m lang, 0-lom breit, 0-1 m stark):

6"3 Torfstecherstunden 12"5 Gehilfenstunden

. k o-54, K 3-40 . „    0-44, „ 5-50    ,,    8-90

Kalkerzeugung:

Kostenaufwand bei Kalkerzeugung in gemauerten, festen und gedeckten Öfen:

Fettkalk gebrannt per 1 q (■= 100 kg).

Es wird angenommen, daß aus einem mittleren Kalkstein (von dem spezifischen Gewichte von 2"7) 1 m³ Fettkalk im Nettogewichte nach dem Brennen von 1675 kg gewonnen werde, hiezu ist erforderlich:

1"25 in’ Kalkstein, Grundzins.........ä K T90, K 2"38

Brecherkosten als mittlere Felsen

der Erdarbeit, Klasse V, behandelt

ä K 5-45, „ 6-81 ....    „ 4-20

ä K 3-50, „ 7-88

......0-25

17"5 Handlangerstunden zum Einlegen der Steine, zum

Brennen uud Herausnehmen......ä K 0"54, „ 9'45

Betriebsregie, Amortisation, Steuer, Assekuranz und Ame-

liorierungsunkosten per 1 q gebrannten Kalk ä K 2'20, „ 3"69

Zuiuhr

2"25 q Steinkohlen . . Unterzijndholz und Stroh

K 34-66

— und es von Kalk ab.

Demnach kosten 16'75 q (= 1675 kg) ............

und    1-00 q (= 100 kg) ............

NB. Das zum Kalkbrennen verwendete Gestein ist: Kalktuff, Grobkalk, Kalksteinmergel, Kreide, Rogenstein, s geben diese verschiedenen Gesteinsorten auch verschied«

„ 34 66 „    207

Dolomit ene Arten

Der Fettkalk (gewöhnlicher Luftkalk oder Weißkalk) enthält 8 10% Kieselerde oder Tonerde und zerfällt bald nach dem Brennen an der Luft.

Der Zementkalk enthält mehr als 10% Kieselerde und wird bei 10-20% Tongehalt als schwach hydraulisch, bei 20-30% Tongehalt als gut hydraulisch bezeichnet.

Der Portlandzement enthält 40-60% Ton.

Maurerarbeiten.

Demolierungsarbeiten.

Bei Neubauten, welche an Stelle alter Gebäude entstehen, wird das Demolieren von Mauern in der Regel derart an den Unternehmer vergeben, daß ihm für die ausgelegten Arbeitskosten das gesamte Abbruchmaterial als Kompensation überlassen wird. Hiebei ist aber angenommen, daß ein bestehendes Gebäude gänzlich abgetragen wird und daß außer den Baumaterialien auch alle anderen Bauteile in das freie Eigentum des Unternehmers übergehen und er berechtigt ist, die aus der Demolierung gewonnenen Materialien, insoweit sie tauglich und brauchbar sind, zum Wiederaufbau des neuen Objekts zu verwenden. Wenn aber die Demolierungs- oder Abbrucharbeiten bezahlt werden, so sind bei sämtlichen Abtragungs-, Durchbrechungs-, Ausbrechungs- und Abhebungsarbeiten stets die gewonnenen brauchbaren Materialien zu reinigen und aufzuschlichten, der Schutt auf Wagen zu verladen oder zu verführen — wobei eine Maximaldistanz, sowohl für das aufzuschlichtende, als auch für das zu verführende Material, mit 20 m angenommen wird — ferner die notwendigen Gerüstungen und Pölzungen zu besorgen.

Wenn zur Demolierung gelangendes Mauerwerk nicht etwa durch Salpeterfraß, Feuchtigkeit u. dgl. gelitten hat, werden beim Abbruch erfahrungsgemäß an brauchbaren Materialien im Verhältnisse zum Abbiuchkörper gewonnen:

30 „ 50% 50 ,, 75%,

bei Bruchsteinmauerwerk ... 40 bis 50% Ziegelmauern .

Quadermauern

doch ist bei Bewertung dieser Materialien stets zu berücksichtigen, daß nur Altmaterial in Frage kommt.

Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel zu ebener Erde:

a)    bei Mauern bis zu 0-6 m Stärke, per m³:

......5-10,    „    0-51 K 5-61

3'0 Maurerstunden .........

2'5 männliche Handlangerstunden . .

2'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0'90, K0'63 „ „ 0-63, „ 0-06

b)    bei stärkeren Mauern als 0-6 m, für jede um 0-3 m zunehmende Verstärkung der Mauer ein Zuschlag zu obigem Preise, per m³:

„    0-69

0'7 Maurerstunden .........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K0-54, KO-59

’ ” °'⁴²’ ” °'⁴⁶    i l n

„ „ 1-05, „0335 ,, l'lü

Dieselbe Arbeit in den Stockwerken und unter dem Erdniveau erhält für jede 4 m betragende Höhe oder Tiefe einen Zuschlag, per Etage um:

l'l männliche Handlangerstunden ri weibliche Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

— 88 —

Abbrechen von Mauerwerk auf Lehm, zu ebener Erde, per m³:

2"0 Maurerstunden ......

1'75 männliche Handlangerstunden 1'75 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

k K 0'90, K 1-80 „ „ 0-54, „ 0-95 0‘4°    0⁻74

tk: ok 3-84

Dieselbe Arbeit in Stockwerken über oder unter der Erde erhält zu dem vorgenannten Einheitspreise per Etage einen Zuschlag von

0"9 männliche Handlangerstunden 0"9 weibliche Handlangerstunden ;    5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

k K0’54, KO-49 „ „ 0-42, „ 0-38 „ „ 0-87, „ 0-04

„    0-91

Abbrechen von Trocken- oder Moosmauer werk zu ebener Erde bis 4 m hoch oder unter dem Erdniveau bis 2 m tief, per m³:

1‘5 Maurerstunden ......

1*75 männliche Handlangerstunden 3*75 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K0'90, K 1-35 „ „ 0-54, „ 0-9ü „ „ 0-42, „ 0-74 „ „ 3-04, „ 0'30

Dieselbe Arbeit in jeder höheren oder tieferen Etage als-vorbesagt, erhält zu dem Parterrepreise per Etage einen Zuschlag von:

l’O männlichen Handlangerstunden l'O weiblichen Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

. ä KO-54, K0-54 . „ „ 0-42, „ 0-42 . „ „ 0-96, „ 0-05

Abbrechen von Piseemauerwerk im Durchschnitte der Etagenhöhe, per m³:

0"5 Maurerstunden .........

2"25 männliche Handlangerstunden . .

2"25 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Durchbrechung von Stein- und Ziegelmauer werk in Mörtel zu ebener Erde:

a)    bei Mauern bis zu 0-6 m Stärke, per m³:

4"5 Maurerstunden ......

4"0 männliche Handlangerstunden 4"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

b)    bei stärkeren Mauern als 0-6 m, für jede um 0-5 in zunehmende Verstärkung der Mauern an Zuschlag zu dem Preise sub a:

0"7 Maurerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

Dieselbe Arbeit im Stockwerke erhöht den Einheitspreis per Etage um:

1"25 männliche Handlangerstunden 1"25 weibliche Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Einbrechen von Schmatzen in Ziegel mau er werk mit 0-1 m proportionierter Tiefe, im Durchschnitte der Geschoßhöhen:

a) bei Mauern bis 0-6 m Dicke, per m³:

9"0 Maurerstunden .........

2"75 männliche Handlangerstunden . .

2"75 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

k KO-90, K4-05 „ „ 0-54, „ 2-16

„ „ 0-42, „ 1-08 „ „ 7-89, „ 0-79

ä K 0-90, K 0-63 „ „ 0-63, „ 0-06

„    3-34

„ 101

,, 2-88

„ 8-68

„    0 69

. . k KO-54, KO-68 . . „ „ 0-47, „ 0-53

. . „ „ 1-21, „ 0-06 ,,    T27

ä K 0-90, K8-10 „ „ 0-54, „ 1-49

„ „ 0-42, „ 1-16 „ „ 10-'5, „ 1-08

„ 11-83

b) bei stärkeren als 0-6 ra dicken Mauern ist für jede um 015 m größere Stärke dem Preise sub ci zuzuschlagen:

ä K 0-90, K 0-99

l’l Maurerstunden ......

0'25 männliche Handlangerstunden 0'25 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ „ 0-54, „ „ 0-42,

,, „ 1’24,

0U4

O’ll

0-12 K 1-36

Einbrechen von Schmatzen in Steinmauerwerk mit 0-2 m proportionierter Tiefe im Durchschnitte der Geschoßhöhen :

a) bis'0-6 m Mauerstärke, per m³:

1V0 Maurerstunden .........

3"0 männliche Handlangerstunden . . .

3"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. R. q. u. Aufs. . .

ä K 0‘90, K 9‘90 „ „ 0-54, „ V62

., „ 0-42, „

„ „ 12-78, „ 1-28

1-26

„ 14-08

b) an Zuschlag zu diesem Preise für jede um 0-15 m größere Stärke:

P'

0-90, K 1-98 0-54, „ 0-14 0-42, „ 0-11 2-23, „ 0-22    ,,    2-45

2"2 Maurerstunden ......

0"25 männliche Handlangerstunden 0"25 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Ausbrechen schadhafter Verkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauerwerk behufs Ausweclilsung, per m³:

a)    bis zur Ausstemmungstiefe von 18cm:

5"8 Maurerstunden ...........

1"8 männliche Handlangerstunden ....

1"8 weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

b)    bis zur Ausstemmungstiefe von 33 cm:

7"4 Maurerstunden .........

2"5 männliche Handlangerstunden . .

2'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bis zur Ausstemmungstiefe von 48 cm:

9"0 Maurerstunden .........

3"0 männliche Handlangerstunden . .

3"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ad fl, b und c wird für jedes höhere Geschoß Ve des Einheitspreises zugeschlagen, wenn, wie an Außenwänden der Gebäude, auf Leitern oder Gerüsten gearbeitet werden muß.

ä K 0-90, K 6-66 „ „ 0-54, „ 1-35

. . „ „ 0-42, „ 1-05 . . „ „ 9-06, „

0-91

ä K 0-90, K 8-10 „ „ 0-54, „ 1-62

. . „ „ 0-42, „ 1-26 . . „ „ 10-98, „ 1-10

Durchspitzen von kleinen Öffnungen im Bruchsteinoder Ziegelmauerwerk bis höchstens 0'4 ,ni² lichter Öffnung, ohne Unterschied der Stockwerke:

«) bei Mauern bis 0-6 m Stärke, per m ³:

10"5 Maurerstunden .........

2"5 männliche Handlangerstunden . .

2"5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b) bei stärkeren Mauern erhöht sich dieser Einheitspreis für jede um 0-3 m zunehmende Dicke um

2"2 Maurerstunden ........

0"5 männliche Handlangerstunden 0"5 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Reo. u. Aufs.

0-21

0-25

„    7-65

„    9-97

„ 12-08

„ 13-04

„    2-71

Abtragen von Gewölbungen aus Stein oder Ziegeln.

a) bei Kellergewölben in I. Tiefe, per m³:

2"0 Maurerstunden .........

2"5 männliche Handlangerstunden . . 2*5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Reo. u. Aufs. . .

„    ,.    4-20,    „    0-42 K 4-62

2"4 Maurerstunden .........

0"75 männliche Handlangerstunden . . 0"75 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req, u. Aufs. . .

b) bei Parterregewölben (= I. Geschoßhöhe), per m³:

ä K 0-90, K 2-16 „ „ 0-54, „ 0-41 „ „ 0-42, „ 0-32 „ „ 2-89    ,    0-29

„    3-18

c) für jede Stockwerkshöhe oder Kellergeschoßtiefe ist zu den Einheitspreisen ad a und b zuzuschlagen:

0"75 Maurerstunden .........

0'75 männliche Handlangerstunden . .

0'75 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn r. Req. u. Aufs. . .

Ö'^c4'r4|

Gi Ttt -+< I

K 0-68 „ 0H1 „ 0-32

0*14

„    1-55

Abbrechen von Quadersteinmauerwerk, per m³:

8'5 Maurerstunden ............ä K 0"90, k| 7'65

8'5 männliche Handlangerstunden .....,. ,, 0'54, ,, 4"59

Anmerkung: Bei dieser Arbeit wird angenommen, daß die einzelnen Quadersteinstücke nicht über 0-6 m³ Inhalt fassen, daß dieselben aus dem Mauerwerk derart ausgelöst werden, daß sie in einer kleineren Dimension noch verwendbar sind und daß die Steingattung die mittlere Härte von hartem Sandstein und Granit habe.

23"0 Maurerstunden .........

18'0 männliche Handlangerstunden . . 5"0 weibliche Handlangerstunden . . . 15% v.'Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Ausstemmen von Quadersteinmauerwerk für kleine Öffnungen von höchstens 0-4 m² Querschnitt, im Durchschnitte der Geschoßhöhen, per m³:

a) bei Mauern bis zu 0-6 m Stärke:

17*5 Maurerstunden..........

6"0 m ännliche Handlangerstunden . . . . 1*5 weibliche Handlangerstunden . . . . 20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b) bei stärkeren Mauern, für jede um 0-1 m zunehmende Stärke ein Zuschlag von:

1"8 Maurerstunden . ... .......

0*8 männliche Handlangerstunden . . .

0"2 weibliche Handlangerstunden ....

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

Riegelwande samt Ausmauerung abtragen, im Durchschnitte der Höhen, per m²:

0"3 Maurerstunden ..........

0"3 männliche Handlangerstunden . . .

0"3 weibliche Handlangerstunden ....

16% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

K 0-27

„ 14-85

„ 37-40

„ 23-54

„    2-56

0-90,

Liegendes Ziegel- oder Klinkerpflaster aufbrechen und das Material deponieren, per m²:

a) zu ebener Erde:

0'2 Maurerstunden ......

0'25 männliche Handlangerstunden 0'25 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    „    0-43,    „    0'04    K 0-47

0-14

b) Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe :

0'1 männliche Handlangerstunden O'l weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 010

Stehendes Ziegel- oder Klinkerpflaster aufbrechen und das Material deponieren, per m²: a) zu ebener Erde:

0'3 Maurerstunden .........

0*4 männliche Handlangerstunden . .

0'4 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

. ä K 0'90, K 0'27 . „ „ 0-54, „ 0'22 . „ „ 0-42, „ 0-17 . „ „ 0-66, „ 0'07

b) Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe oder Geschoß tiefe

„    0-73

0'15 männliche Handlangerstunden . . 0'15 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä.K 0’54, K 0-03 „ „ 0’42, „ 0-06 „ „ 0-14, „ O’Ol

„    015

Kehlheiiner-Steinplatten-Pflaster vorsichtig aufheben, das Material reinigen, abtragen und zur Wiederverwendung aufschlichten, per m²:

a) zu ebener Erde:

0'3 Maurerstunden ..........

0⁻3 männliche Handlangerstunden ...

0'3 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

0'13

„ 0-62

b) für jedes Stockwerk ein Zuschlag von 20%, also . .    ,,    0-12

Zementplatten-Pflaster vorsichtig aufheben, das Material reinigen, abtragen und aufschlichten, per m²:

a)    zu ebener Erde:

ü'4 Maurerstunden ..........

0'3 männliche Handlangerstunden . . .

0‘3 weibliche Handlangerstunden ....

10‘7o v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    für jedes Stockwerk ein Zuschlag von 20% mit . .

0Ü3

„    0-72

„    0-14

Steinplattenpflaster aus gemetzten, zirka 0-05 bis 0-08 m starken Natursteinen aufheben, per m²:

ci) zu ebener Erde:

0'4 Maurerstunden .........

0'8 männliche Handlangerstunden . .

0'4 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0'54, K 0'14 „ „ 0'42, „ 0'06 „ „ 0'20, „ 0'02

b) Zuschlag für jede Stockwerkhöhe:

0'25 männliche Handlangerstunden . .

O'l5 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Trottoir-Steinpflaster aufheben, per m²:

0'6 Maurerstunden .........

. ä K 0-90,

•    „ „ 0-54, . „ „ 0-42,

•    „ „ R56,

K 1-72

ä K 0-54, K 0-38 „ „ 0-38, „ 0-04

,,    042

Würfel- oder Holzstöckelpflaster auflieben, per m²:

0’5 männliche Handlangerstunden .....a K 0’54, K 0'27

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......0'27 „ U’03

Asphaltbelag aufbrechen, zu ebener Erde, pe

0'15 männliche Handlangerstunden . . . . . ä J 0’10 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

Zuschlag für jede Geschoßhöhe, wenn das Aufbruchmaterial herabgeschafft werden muß, per m²

Betonpflaster (Betonunterlage bei Asphaltpflaster usw.) aufbrechen, zu ebener Erde, per m²:

ä K 0‘90, K 0'18

r m²:

K 0'54, K.0’08 , „ 0-42, „ 0-04 ,, „ 0-12, „ 0-01

,,    0-30

,,    013

,,    0-04

0'2 Maurerstunden .........

O’ö männliche -Handlangerstunden . . 0’4 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ „ 0-54, ,    0-32

. „ „ 0⁻42, ,, 0’17 • „ „ 0-67, „

0'07

„    0-74

Zir schlag für jede Geschoßhöhe oder Geschoß -

tiefe, per nr²:

0'2 männliche Handlangerstunden 0'15 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

Sockelplatten oder Deckplatten auslösen, per m²:

2’5 Maurerstunden .........

2’0 männliche Handlangerstunden . , l’O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0'54, K 0-11 ,. „ 0'42, „ 0‘06 ,, „ 0-17

0'02

K 2-25

0'90,

„ „ 0-54, „ 1-08 0-42

„ „ 0-42, „

„ „ 3'7ü, „ 0-38

Gesimshängplatten, Deckplatten von Rauchfängen und Ventilationsschlotten, Ruheplatz- und Balkonplatten aus Stein auslösen und herablassen:

In der ersten Geschoßhöhe, d. i. bis zum Niveau des I. Stockes, per m²:

4'0 Maurerstunden .........

3'0 männliche Handlangerstunden . . l’O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K O’OO, K 3’60 „    0’54, „

„ „ 0-42, ,

„ „ 5’04, „

Z u schlag für jede weitere Geschoßhöhe, per m²:

ä K 0’54, K 0-81 „ „ 0’81

1’5 männliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

,,    019

,,    413

1-62

, 0'42

0’56

.....

Lehmestrich oder Flechtwand verklätschung ab tragen und den Schutt wegschaffen, bei ebenerdigen Gebäuden, per m²:

0'05 männliche Handlangerstunden . . 0'05 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

. ä K 0’54, K 0’03 . „ „ 0’42, „ 0’02 . „ „ 0’05, „ O’Ol

Zuschlag für jede weitere Geschoßhöhe des vorstehenden Einheitspreises, somit per m² . . . .

„ 6-20

,,    089

„ 006

Lehmpflasterung in Stallungen oder Scheuern an der Oberfläche aufhacken, das Altmaterial beseitigen und den Boden neu mit frischem Lehm belegen und glätten, per m²:

2'00 männliche Handlangerstunden . . 1‘20 weibliche Handlangerstunden . .

0'07 m⁸ Lehm ...........

0⁻005 m⁸ Asche ....... . . . .

0'5 1 Ochsenblut...........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-54, K 1-08 , 0-42, „ 0-50 , 9-30, „ 0-65 , 3-00, „ 0-02 , 0-16, „ 0-08 , R58, „ 0-16 K 2-49

Mauerverputz in ganzen Flächen abschlagen und die Fugen auskratzen, zu ebener Erde:

a)    bei Fettkalkmörtel-Verputz, per m²:

0’15 Maarerstunden.........

0'1 männliche Handlangerstunden . . .

O'l weibliche Haudlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei Zementkalkmörtel-Verputz, per m²:

0‘2 Maurerstunden .........

0'15 männliche Handlangerstunden . .

0‘15 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei Portlandzerfientmörtel-Verputz, per m²:

0'3 Maurerstunden ......

0'2 männliche Handlangerstunden 0'2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

d)    Zuschlag ad a, b und c: für jedes höhere Geschoß 5%, und werden diese Arbeiten außen an Gebäuden auf Leitern besorgt, dann 10% für jedes 4 m höhere Geschoß und Quadratmeter.

„    0-25

. . ä I< 0-90, K 0'18 0-54, „ 0-08 . . „ „ 0-42, „ 0-06 . . „ „ 0'32, „ 0-03

Stellenweise Mauerverputz abschlagen und auskratzen der Fugen:

Erfordert um 10% mehr als beim Verputz ganzer Flächen, daher:

a)    zu ebener Erde:

bei Verputz mit Fettkalkmörtel, per m² . bei Verputz mit Zementkalkmörtel, per m bei Verputz mit Portlandzementmörtel, per m² . . .

b)    bei höheren Geschossen bleiben die wie oben ad d angesetzten Werte auch hier geltend.

Stukkaturverputz oder Rohrbodenverputz abschlagen, ohne Unterschied der Flöhe, per m²:

a)    wenn die Flolzdeckenkonstruktion bleibt:

0'2 Maurerstunden ......

0'2 männliche Handlangerstunden 0'2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

b)    wenn die Holzdeckenkonstruktion abgetragen werden muß, kommen hinzu:

0'15 männliche Handlangerstunden . .

0‘15 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-54, K 0'08 . . „ „ 0'42, „ 0-06 . . „ „ 0-14, „

0-01

„ 0-35

„    0-51

99?

Ol CO K> 05 CO 00

„    0-41

,    015

Weißigung an Mauern und Decken, mit: dem Schereisen sauber abkratzen, per m²:

0'06 Maurerstunden ......

0'03 männliche Handlangerstunden 0'05 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    „    0'09,    „    0'01 K ülü

Tapeten von Wänden rein abkratzen und die Wände abwaschen, per m²:

0'3 männliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä IC 0-54, IC 0-16 ” ” °’¹⁶» » ⁰⁻⁰² ” °'¹⁸

Torstock aus stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pölzen, per m:

1'5 Maurerstunden .........

0'ß männliche Handlangerstunden . .

0'ß weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Reo. u. Aufs. . .

ä IC 0'90, IC 1-35 „ „ 0'54, „ 0-32 „ „ 0-42, „ 0-25 „ „ 1-92, „ 0-19

Türstock aus stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pölzen, per m:

1‘2 Maurerstunden .......

0'5 männliche Handlangerstunden 0'5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Fensterstock aus Stein (Sohlbank, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Öffnung pölzen, per m:

l'O Maurerstunden .........

0'5 männliche Handlangerstunden . ,

0'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f Req. u. Aufs. . .

ä IC 0'90, „ , 0-54, „ „ 0-42, „ „ 1-38,

,, 2-11

0-16 ,,    1-72

0-27

0-21

0-14    ,,    1-52

Stiegenstufen oder Zargenstücke aus Stein auslösen und herablassen :

a)    bei freitragenden Stiegen, per m:

2‘5 Maurerstunden ........

l'O männliche Handlangerstunden . . l'O weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u Aufs.

b)    bei eingemauerten Stiegen, per m:

1'2 Maurerstunden .........

0'5 männliche Handlangerstunden . .

0'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Randsteine ohne der Untermauerung auf brechen, per m:

0'6 Maurerstunden ............ä K 0'90, K 0'54

0'4 männliche Handlangerstunden .....,, ,, 0'54, „ 0'22

0'S weibliche Handlangerstunden    0'42, „ 0'12

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......„ ,, 0'88, ,, 0'09

Haustürstock von Holz ausbrechen und die Öffnung pölzen, per Stück:

0'90, K 2'25 „ „ 0'54, ,. 0'54 „ „ 0'42, „ 0'42 „ „ 3*21, „ 0 32    ,,    3-53

ä IC

ä IC 0'90, IC 1'08

„ „ 0'54, „ 0'27

„ „ 0'42, „

„ „ 1'56, „ 0'16

0'21

,,    1-72

0-97

3'0 Maurerstunden ....... .

2'0 männliche Handlangerstunden . . 2'0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f Reo. u. Aufs. . .

5-08

Zimmertürstock von Holz ausbrechen, per Stück:

2'0 Maurerstunden .........

l'O männliche Handlangerstunden . . l'O weibliche Handlangerstanden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req u. Aufs. . .

ä K 0'90, K 1'80 „ „ 0'54, „ 0'54

„ ,    0'42, „

„ „ 2'76, „

0'42

Fensterstöcke von Holz ausbrechen, ohne Unterschied der Größe und des Geschosses:

a)    innerer Stock samt Fensterbrett, per Stück:

l’O Maurerstunden ..........

0'5 männliche Handlangerstunden . . .

0'5 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Ren. u. Aufs. . . .

b)    äußerer Stock, per Stück:

0'5 Maurerstunden ..........

0'3 männliche Handlangerstunden . . .

0'3 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    Pfostenfensterstöcke, per Stück:

1'4 Maurerstunden ..........

0'6 männliche Handlangerstunden . . .

0'6 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

„    „    1-38,    „    0-14 K 1-52

ä K 0-90, K

„ „ 0-54, „ .• ,, 0'42, „ „    0'74,    „

oooo

©

“4WOJCR

„ 0-81

Fensterbrett ohne Fensterstock ausbrechcn, per Stück:

ä K 0-90, K „ „ 0-54, „

0'4 Maurerstunden . ........

0’1 männliche Handlangerstunden . . O'l weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Re ;, u. Aufs. . .

„ „ 0-42, „ , „ 0-45, „

llls

,,    0-50

Stiegenstufen von Holz oder diesem Querschnitt anpassende Holzrinnen bei Kanälen und Wasserläufen aufheben, per m :

0'8 Maurerstunden .........

0‘4 männliche Handlangerstunden . .

0‘2 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Mantelbäume, Sturzträme, Röspen und Säulen von Holz u. dgl., wenn sie vom Maurer beseitigt werden müssen, ausheben, reinigen und wegtragen, per m:

0'3 Maurerstunden .........

0‘2 männliche Handlangerstunden . .

O’l weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Stein- oder Eisensäulen aus der Mauer auslösen, per Stück:

ä IC 0-90, K 0-54 „ „ 0-54, „ 0'32 „ „ 0-42, „ 0-08 „ „ 0-94, „ 0-09    ,,    1-03

0'6 Maurerstunden .........

0‘6 männliche Handlangerstunden . . 0‘2 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Futterbarren ausbrechen:

a) hölzerne, per m:

O'l Maurerstunden

0'2 männliche Handlangerstunden . . O'l weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b) steinerne, per m:

0'5 Maurerstunden .........

0'3 männliche Handlangerstunden . . 0'2 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Heuraufen abtragen, per m:

0'12 Maurerstunden .........

0'08 männliche Handlangerstunden . . 0'04 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ 1-12

„    0-46

ä IC 0'90, K 0'45 O'Sl, „

„ „ 0'42, „ 0'08    ^

„ „ 0'69, , 0'07    ,,    0-76

0'16

4G

Retiradsitzbrett aufheben, per Stück:

0'2 Maurerstunden 0'2 männliche Handlangerstunden 01 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f, Kcq. u. Aufs.

Retiradeinrichtung, d. i. Sitzbrett, Parapettmauer an der Gainze, die Gainze selbst und den oberen Kopf der Abortschlauchmündung aufbrechen:

a)    bei gewöhnlichen Aborten, per Stück:

2-0 Maurerstunden ...........

HO männliche Handlangerstunden.....

HO weibliche Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

b)    bei englischen Aborten, per Stück:

2'0 Maurerstunden ...........

2*0 männliche Handlangerstunden ....

l’O weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

„    „    0'33,    „    0’03 K U dO

012

Abortschlauch in der Mauer ausbrechen, ausheben und deponieren:

a) bei Schläuchen aus Holzpfosten, per Stockwerk:

4 K 0-90, K 315 „ „ 0-54, „ 1-08 „ „ 012, „ 0-21 „ „ 414, „ 0-89

3‘5 Maurerstunden.......

2‘0 männliche Handlangerstunden 0’5 weibliche Handlangerstunden 20% v. Arbeitslohn!. Req. u. Aufs

b) bei Eisenschläuchen, per Stockwerk:

7‘0 Maurerstunden ..........

7‘0 männliche Handlangerstunden . . . 3‘0 weibliche Handlangerstunden .... 20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von Holz herausbrechen, per Stück:

HO Maurerstunden . .    . .

HO männliche Handlangerstunden    . .

0'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ 304

„    4-62

„    5-33

„ 1361

0-54

Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von Eisen, samt Gitter oder Deckel, herausbrechen, per Stück:

bis 45 cm Lichtweite:

3'0 Maurerstunden .........

3'0 männliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

über 45 cm Lichtweite :

4'0 Maurerstunden .........

5'0 männliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

4 K 0'90, K 210 „ „ 0-54, „ 1-02 „ „ H32,

„    4-75

0’90,- K 3-60 0-54, „ 2-70

„ „ 6-30, „ 0-63    ,,    6-93

Rauchfang-, Absperr- oder Ausputztürl herausbrechen, per Stück:

0‘6 Maurerstunden ......

0‘2 männliche Handlangerstunden 0'2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

K 0-54 „ 011 „ 0-08

„ o-07    ,,    0-80

Fensterladen von Eisen ausbrechen, per Stück:

1‘6 Maurerstunden .........

0'8 männliche Handlangerstunden . . ,

01 weibliche Handlangerstunden ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

4 K 0’90, K 114 „ „ 0-54, „ 013 „ „ 012, „ 017 „ „ 2-04, „ 0-20    ,,    2-24

Fenstergitter ausbrechen und ausheben:

a)    bei Gittern in Rahmen mit Pratzen, per Stück:

2'0 Maurerstunden ............k K 0'90, I< l⁻80

l'O männlicfte Handlangerstunden    0’54, „ 0'54

0'5 weibliche Handlangerstunden........ 0’42, „ 0'21

10% v, Arbeitslohn f. Req, u, Aufs......., ,, 2'55, „ 0"26 K 2’81

b)    bei Gittern, wo die Stäbe einzeln eingemauert sind, per Stück:

3"0 Maurerstunden ......

2'0 männliche Handlangerstunden 1¹0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 4-62

Zimmerheizofen von Eisen oder Ton ab tragen, alle Bestandteile sauber putzen und zur Wiederverwendung deponieren :

«) bei Öfen von Ton, per Stück:

4'0 Maurerstunden .........

4'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

2‘0 Maurerstunden .........

l’O männliche Handlangerstunden . . . l'O weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

0'42

„    5-81

„    304

Eisenbestandteile ausbrechen, u. zw. Guß- und Schmiedeeisen in durchschnittlichen Größen, wie sie beim Hochbau Vorkommen, abtragen und herablassen, sodann auf zirka 20 m weit deponieren, per 100 kg:

ä I< O'OO, K 2'25 „ „ 0-54, „ 2'70 „ „ 4'95, ,. O'üO

2'5 Maurerstunden

„    5-45

5'0 männliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Bau-Materialien samt Zufuhr auf die Baustelle.

Bruchsteine, lagerhafte, in Figuren aufgeschlichtet, per m³: K 12 00

Mauer-, Ge wölb- und Pflasterziegel:

1000 Stück gewöhnliche, gebrannte¹) 1000 1000

1000

1000

,, aus geschlemmtem Ton........

,, aus zweimal geschlemmtem Ton und fein

gepreßt...............

,, gelocht (Hohlziegel)..........

,, Klinkerziegel (Pfeilerklinker)......

,, 60-00 ,., 93-00

„ 110-00 „ 80-00 „ 230-00

Gesimsziegel, 50 cm lang, 25 cm lang und 7 cm dick, per Stück ......................

Schamotteziegel, gerade, per q =100 kg.........

,,    keilförmige, per q..........

Schamotteplatten oder volle Formstücke nach Zeichnung, inklusive Formkosten, per q...........

1-10

3-50

4-20

6-00

Schamotte-Formstücke, hohle, oder Rohrstücke, per q K 7-50

3-60 „ 23 00

Fettkalk (Weißkalk), ungelöscht bester Qualität, per q ,, ,,    ,,    gelöscht (Grubenkalk), per m³

100 kg Weißkalk löschen erfordern 200 — 300 1 Wasser und an Arbeitskraft — das Schöpfen und Zutragen des Wassers bis auf 500 m Distanz inbegriffen — 1*14 Handlangerstunden. Gelöscht geben 100 kg gebrannter Kalk 0'17 —0‘24 m® Grubenkalk.

1 m® gebrannter Weißkalk wiegt im festen (aggregaten, homogenen)

_ .    , 1550+1800

Zustande -= pp

2

in Hohlgefäßen gemessen 1 m® gelöschter Weißkalk (Grubenkalk) wiegt

1675 kg

. 1100,,

. 1800 „

Hydraulischer Kalk (magerer Kalk, auch Prager Kalk

in Stücken oder in Pulverform), per q.......

per m³.....................

Zementkalk (Romanzement in Fässern) per q Nettogewicht ..................

Zementkalk, leicht eingesiebt, per m³ = 800 kg . .

5-30

42-40

.    „    3-70

.    „ 29-60

Fortlandzement in Fässern, per q Nettogewicht....... 7-50

leicht eingesiebt, per m³ = 1200kg    ...    ,, 90-00

Bei Zementen anderer Gewichte stellt sich der Preis im Verhältnisse zum Gewichte per m® oder 1 leicht eingesiebt. (Eingerüttelt ist das Gewicht 30—50% höher.)

Nach den Bestimmungen des österr. Ingenieur- und Architektenvereines für die einheitliche Lieferung und Prüfung der Zemente, soll Romanzement in Fässern zu 200 kg, Portlandzement in Fässern zu 250 kg Bruttogewicht geliefert werden, doch sind bei beiden Zementgattungen auch Säcke zu 60 kg Bruttogewicht zulässig. Das Gewicht der Packung soll bei Fässern nicht mehr als 5%, bei Säcken höchstens 1"5% des Bruttogewichtes betragen.

Andere Länder haben andere Bestimmu ngen. Es hat z. B ein Faß englischer Portlandzement 0'1026 m® Inhalt, der netto) 181 kg wiegt. 1 m® englischer Portlandzement wiegt festgestampft 1764 kg, "leicht eingesiebt 1249 kg.

Nach den vorangeführten Gewichtsverhältnissen wiegt < englisch

inländischer Porti and zement l Romanzement.....

0 001 m* — t dm® == 1 Liter leicht eingesiebter

er Portlandzemeut

.    . 1249 kg

. . 1-2

0-8

Schlackenzement in Fässern, per q Nettogewicht ....

Kraterzement für Beton zu Feuerungsanlagen mit höchsten Temperaturen, zur Verbindung mit Schamottematerial

und zu Reparaturen, per q......-......

Gips, gebrannter, für Bauzwecke, per q........

,,    ,,    gelber, sogenannter Zementgips, per q .

6-50

,, 58-50 ,, 50-00 „ 35-00

„ 23-00

5-00

6-40

Frostsicherer Gips, per q...............

,, Zementkalk, per q............

,, Portlandzement, per q..........

Sand, u. zw.: Berg- oder Grubensand, weicher, per m³. .

,,    ,,    ,,    rescher, ,,    ,, . .

Flußsand, weicher, per m3 ,, rescher, ,,

Wassersand, feiner, zu Verputz, per m³ . .    ,, 11-70

Flußsand, ungeworfener, reiner, für Betonbereitung, per m³

„ 16-00 „ 19-00 ,, 28-00

4-80

6-50

8-00

9-50

Dolomitputzsand, per m³.............

. K 17-00 . „ 18-00

Marmormehl (Marmorstaub) für Fassaden, per q . .

9-00

Kiesmehl, weiß per q..............

7-50

Ziegelmehl, per q................

„    7-00

Wienerweiß, per q................

6-80

Schamottemehl, per q..............

Schamottemörtel (Schamottemehl und Rohton), per q . .    4-50

,,Pyroflx”-Masse (künstlich), besser wie Schamottemehl,

Per q....................

,,Pyrofix”-Ziegel per q . . . . •..........

Lehm, sandfreier, per in³.............

Gebirgssclilegel- oder Gebirgsrieselschotter, per m³

Grubenrieselschotter, grobkörnig, per m³......

,,    feinkörnig,

Rundschotter, Größe der Stücke wie Hühnerei, per m³ . ,, 6 00 ,,    geschlegelt, Stückgröße wie vor, per m³. . ,, 8-72

,,    4-50

Lösche, trocken, per m³...............

Weißkalk-(Fettkalk-)Mörtel, per m³:

«) mit Grubensand und dem Mischungsverhältnisse des Kalkes zum Sande, wie:

1 : 2 — 0-42 ms Kalk........

0"83 m³ rescher Grubensand 3"3 Mörtelmacherstunden . . .

5"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn t. Req. . .

1:3= 0-31 m³ Kalk........

0"94 m³ Sand........

3"0 Mörtelmacherstunden . , .

5"0 Weiberstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. . .

1:4= 0-25 m³ Kalk ........

1"0 m³ Sand.........

2'8 Mörtelmacherstunden . . .

5"0 Weiberstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. . .

b) mit Flußsand erhöhen sich die Einheitspreise ad a um die Differenz der Kosten zwischen Fluß- und Grubensand, d. i. per 1 m³ Sand um Iv 9-50 — K 6-50 = K 3-00, und es kostet somit 1 m³ Mörtel mit Flußsand und dem Mischungsverhältnisse von:

:    =    19-37+(0-83x3-0)=    . . ...................

•' =    18-39+(0-94X3-0)=.....................

: =    16-25+(1-00X3-0)=.....................

„ 19-37

„ 18-39

„ 16-25

2-10

rH tH t-H

co to

„ 21-86 „ 21-21 ,, 19-25

Für feinen Mörtel wird zu den Einheitspreisen ad a und b per 1 m³ Mörtel ein Zuschlag geleistet von.....

K 0-70

„ 24-60 „ 27-70 „ 35-00

„ 37-32 ,, 42-20 „ 51-20 „ 77-10 ,,111-40

An Wasserbedarf ist etwa % der Quantität von Kalk und Sand zu rechnen und wird hiefür nur dann eine Vergütung geleistet, wenn das Wasser, mit Anrechnung der eventuellen Steigung, über 500 m zugetragen werden muß, oder wenn eine Abgabe (Wasserzins u. dgl.) zu leisten ist.

Das Mischungsverhältnis von Kalk und Sand wird nach der Fettigkeit des Kalkes bestimmt und wechselt zwischen 1 Teile Kalk und 2 — 4 Teilen Sand. — Eine Mischung vonl Teile Kalk und 2 Teilen Sand gibt etwa 2'4 Teile, bei 1:3 etwa 3'2 Teile und bei 1:4 etwa 4 Teile fertigen Mörtel.

Zur Mörtelbereitung soll der Kalkbrei erst dann verwendet werden, wenn er in der Grube so weit eingetrocknet ist, daß sich in der Masse 1 bis 3 cm weite Risse bilden. Muß jedoch Mauerwerk bei Frostwetter ausgeführt werden, dann ist die Verwendung von frisch gelöschtem, noch warmem Kalk zu empfehlen, weil dieser rascher abbindet

Mörtel mit hydraulischem Kalk (Magerkalk, Schwarz- oder Grankalk, Prager Kalk):

Der schwach hydraulische Kalk wird vor dem Löschen,* um die sich im geringeren Grade entwickelte Wärme zusammenzuhalten, ₍ mit einer Sandschicht überdeckt und diese sodann mittels einer Brause (Gießkimne) langsam mit Wasser so lange begossen, bis der Kalk ganz zu Pulver zerfallen ist. Der so gelöschte Kalk wird bei weiterem Zusatze von Wasser und wenig Sand sofort zu Mörtel verarbeitet.

Stark hydraulischer Kalk löscht sich nicht, sondern wird nach dem Brennen zu Pulver gemahlen und dieses mit dem entsprechenden Wasser-und Sandzusatze zu Mörtel verarbeitet.

Eine Mischung von 1. Teile hydraulischen Kalk und 1. Teile Sand gibt etwa 1'5 Teile, bei 1:2 etwa 2'1 Teile und bei 1:3 etwa 2'75 Teile Mörtel und kostet demnach 1 m³ hydraulischer Mörtel bei dem Mischungsverhältnisse:

1 :3 beiläufig

Zementmörtel:

Mischungsverhältnis nach dem Zwecke, für welchen der Mörtel gebraucht wird; gewöhnlich auf 1 Teil Zement 1—5 Teile Sand. Der Zement wird vorerst mit dem trockenen Sande gut vermengt und dann das Wasser zugesetzt.

Sehr vorteilhaft und für Wölbungen besonders zu empfehlen ist ein Zementzusatz zu Weißkalkmörtel, weil dadurch der Mörtel rascher abbindet u«d das Mauerwerk an Festigkeit gewinnt.

Wird Zementmörtel nicht unmittelbar verbraucht, dann ist demselben etwas mehr Wasser zuzusetzen, weil dadurch der Abbindeprozeß verzögert wird. Warmes Wasser beschleunigt das Abbinden und wäre zu Ausführungen bei gelindem Frostwetter zu verwenden. Für diesen Zweck eignet sich auch ein Mörtel mit möglichst geringer Wassermenge, reichlich Sand und einem kleinen Zusatze Kochsalz zum Mörtelwasser.

1 Teil Portlandzement mit etwa 0"45 Teilen Wasser gibt beiläufig 0"9 Feile Mörtel. Eine Mischung von 1 Teile Portlandzement zu 1 Teile Sand zu etwa 0-55 Teilen Wasser gibt beiläufig 1-5 Teile, bei 1 :2 :0-8 etwa 2-3 Teile, bei 1 :3_: 1'05 etwa 3T Teile, bei 1:4:1‘3 etwa 3'85 Teile und bei 1 :5 : 1*55 etwa 4"75 Teile Mörtel. — Eine Mischung von 1 Teile Zement zu 5 Teilen Sand zu Ü-ö Teilen Fettkalk (Weißkalk) zu etwa 1'3 Teilen Wasser gibt beiläufig 4‘9 Teile, bei 1:6:1 ^1*35 etwa 6‘0 Teile, bei l:8:r5:T5 etwa 77 Teile und bei 1:10:2:17 etwa 9"4 Teile Mörtel und kostet per m³ bei einem Mischungsverhältnisse von:

1 :10 beiläufig 1:7 1 :5 1 :2-5 1:1

Traßmörtel:

Ein hydraulischer Mörtel, der im Mischungsverhältnisse von 1 Teile Traß zu 1 Teile Fettkalk zu 1 Teile Sand, bis zu 1 Teile Traß zu zwei Teilen I'ettkalk zu 6 Teilen Sand angewendet wird.

Eine Mischung von 1 Teile Traß zu 1 Teile Fettkalk zu 1 Teile Sand gibt etwa 2 Teile, bei 1:1:2 etwa 3'1 Teile, bei 1:2:3 etwa 4*3 Teile und bei 1:2:6 etwa 7‘5 Teile Mörtel und kostet per m³ bei einem Mischungsverhältnisse von:

16-20 19-40 „ 22-50 „ 26-00

„ 35-90

„120-00

„ 11-00

1:2:6 beiläufig 1:2:3 1:1:2 1:1:1

Gipsmörtel:

Trocknet mit und ohne Fettkalkzusatz rasch, erweicht jedoch im Wasser und ist wenig wetterbeständig. Vorzugsweise im Innern der Gebäude beim Wand- und Deckenputz als sogenannter Stuckmörtel angewendet.

Zur Mörtelbereitung wird der Fettkalk vorerst in Wasser angerührt und mit Sand gemischt, dann erst das Gipspulver zugesetzt.

Gips wiegt etwa 900 kgper lm* und gibtl Teil Gipspulver zirka 0"75Teile Gipsmörtel. Bei Deckenputz auf Rohr rechnet man zu 30 Teilen Kalk 1 Teil Gips, bessere Decken werden jedoch zum Schlüsse noch mit Gips abgerieben.

1 m³ Gipsmörtel kostet beiläufig ...............

Schamottemörtel:

Schamottemehl dm wesentlichen Tonerde) mit trockenem, pulverisiertem Ton gemischt und diese Mischung mit Wasser zu einem Mörtel angeführt.

Für Feuerungsanlagen hauptsächlich dort, wo das Mauerwerk mit der Flamme in unmittelbare Berührung kommt. — Darf erst nach vollständigem Austrocknen der Glut ausgesetzt werden und muß gegen Nässe geschützt sein, weil nicht ein eigentliches Abbinden, sondern bloß eine Erhärtung beim Trocknen stattfindet.

1 m³ Schamottemörtel kostet beiläufig ............

Lehmmörtel:

Wird bei Feuerungsanlagen, die nicht zu starke Hitze entwickeln, dann auch bei ländlichen Gebäuden als Verbindungsmaterial verwendet. Für letzteren Zweck wird dem Lehm bis zu % seiner Masse Spreu, gehacktes Stroh oder gehacktes Schilf zugesetzt.

Sehr fetter Ton reißt beim Trocknen und ist zu Mörtel weniger geeignet; muß er jedoch verwendet werden, so ist er mit reinem Sand zu magern.

1 m³ Lehmmörtel kostet beiläufig...............

Mörtelbedarf für die hauptsächlichsten Maurerarbeiten:

Zu 1 m* Bruchsteinmauerwerk.............

„ 1 m* vollem Ziegelmauerwerk............

„ 1000 Stück Mauerziegeln in Wände oder Wölbungen

vermauern....................

„ 1 m- liegendem Ziegelpflaster in Sandbettung die Fugen

mit Mörtel ausgegossen ..............

„ 1 m³ liegendem Ziegelpflaster mit Mörtelbettung . . . „ 1 m³ stehendem Ziegelpflaster in Mörtelbettung . . . „ 1 m³ gewöhnlichem, grobem Anwurf (Rapputz), 10 bis

12 mm stark...................

„ lm¹ glattem Wandputz, 17—20mm stark......

„ 1 m³ einfachem Fassadenputz mit schwachen Fugen „ 1 m³ einfachem Fassadenputz mit tiefen Fugen . . .

0‘33 ma Mörtel 0-27 m* „

0-97 m« „

0-012 m³ „ 0-025 m³ „ 0-036 m* „ 0-014 m» „ 0-022 m³ „ 0-023 m³ „ 0-026 m> „

Bei Regiearbeiten ist die Mörtellieferung äuch nach Kasten und Schaffein üblich.

1 Kasten = 0-075 m³ ~ 5 Schaffein.

Steinfarben für Fassaden:

Eignen sich infolge ihres bedeutenden Manganerzgehaltes vorzüglich zum Färbein von Häusern, doch leisten dieselben für innere Räume, wie Kirchen, Schulen, Kasernen u. dgl, in erhöhtem Grade gute Dienste. Die Verarbeitung ist höchst einfach.

Die pulverisiert gelieferte Farbe wird in Wasser eingestreut, doch nur in solcher Menge, daß obenauf noch überschüssiges Wasser bleibt, dann läßt man die Farbe wenigstens einige Stunden stehen, damit sich die zur Haltbarkeit beitragenden Bestandteile vollkommen erschließen können. Hierauf wird das überschüssige Wasser abgeschöpft und die Farbe gründlich durch-gerübrt.

In einem zweiten Gefäße wird gut abgelegener Weißkalk mit Wasser verdünnt, tüchtig durchgerührt und durch ein Sieb getrieben, damit die etwa noch vorhandenen groben Bestandteile zurückgehalten werden. Nun wird dem Kalk von der Farbe so viel beigemischt, bis der gewünschte Ton erzielt ist.

Sollte sich, wenn die Farbe über Nacht ruhig gestanden, des Morgens eine metallisch schimmernde, glasige Kruste an der Oberfläche zeigen, wolle man dieselbe sorgfältigst entfernen.

Von alten Mauern sollen die Kalk- oder Farbschichten abgekratzt werden, worauf die Mauer mit einer sehr verdünnten Mischung von halb Kalk, halb reschem, hartem Sand überstrichen und, wenn trocken, zweimal gefärbelt wird.

Wenn der Farbe Leinöl oder Firnis beigemengt wird, muß dies derart geschehen, daß der Kalk in noch ganz dickem Zustande mit dem Öl tüchtig verarbeitet wird, da sich sonst das Öl, infolge seiner geringeren spezifischen Schwere, vom Wasser scheidet, an der Oberfläche sammelt und Ölflecken verursacht.

Glyzerinzusatz ist sehr vorteilhaft und gänzlich gefahrlos. 1 kg davon genügt für 50—80 m². Die Farbe wird dadurch eigentümlich schlitzig und läßt sich besser verarbeiten. Auch wird die Arbeit durch Glyzerinzusatz bedeutend dauerhafter.

Wieviel Farbe für eine bestimmte Fläche notwendig ist, läßt sich nicht genau bestimmen, weil der Unterschied der Mauern groü ist. Ein grober Verputz erfordert bedeutend mehr Farbe als ein feiner Verputz. Spritzwurf erfordert die meiste Farbe. Durchschnittlich wird für 10m² Mauerfläche 1 kg Farbe berechnet.

Preise der Stein- und Tonfarben loko Wien, per kg:

CO X o <N (N CO ^ SD 1— 66666

„ 19-15

1.    blau, braun und steinbraun..........

2.    steingrau, schweizergrau und ziegelrot......

3.    steingrün, dunkelbraun und dunkelsteinbraun . .

4.    grau und braun, feinst ............

5.    grün und steingrün, feinst...........

Neuherstellungen.

aus-

Steinwurf, aus 0-15 bis 0-3 m³ großen Steinen derart

geführt, daß die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt werden, wobei die Oberfläche einer Pflasterung gleichen muß, per m³:

ä    K 12'00,    K 12-60

T05 m⁵ Bruchstein...........

0'25 m* Schotter...... ..... .

1*5 Maurerstunden ..........

6'0 männliche Handlangerstuuden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ...

Trockenes Füllmauerwerk aus rohen Bruchsteinen, per m³:

1*2 m* Bruchstein ............ . ä K 12’00, K 14’40

3'0 Maurerstunden ............. q-qq ₍    £'70

6⁻0 männliche Handlangerstunden .....” ’’ 0'54| ” 3'24

10%- v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs........ ,, 5-94’ ” 0\59

Bruchsteinmauerwerk in Moos, per m³:

ä    K    12-00,    K 14-40

,, 30-34

1"2 m³ Bruchstein..........

0"28 m* Moos............

6"0 Maurerstunden .........

6'0 männliche Handlangerstunden . . . 3"0 weibliche Handiangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Bruchsteinmauerwerk in Lehm, per m³:

1"2 m³ Bruchstein...........

0"33 rn³ Lehm . . ,..........

8"0 Maurerstunden ..........

6"0 männliche Handlangerstunden . . . 3"0 weibliche Handlangerstunden . . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

Brunnenmauerwerk ans Bruchstein in Moos, bis zur Tiefe von 2 m, per m³:

1"25 m³ Bruchstein..........

0"30 m³ Moos............

9"0 Maurerstunden .........

6"0 männliche Handlangerstunden . . .

3"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

.    .    ä    I<    12-00,    K 15-00

8-10

,, 31-86

Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Moos, in größerer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter einen Zuschlag von:

0"25 Maurerstunden......

1-0 männlichen Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Reo. u. Aufs.

ä K 0-90, K 0-23 „ „ 0-54, „ 0-54

„ „ 0-77, „ 0-08

„    0-85

Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Mörtel, bis zur Tiefe von 2 m, per m³:

1"25 m³ Bruchstein..........

0"105 m³ Zementkalk ........

0"31 m³ rescher Flußsand ......

12"0 Maurerstunden.........

8"0 männliche Handlangerstunden . .

„ 40-00

5"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Brunnenmauer werk aus Bruchstein in Mörtel, in größerer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter einen Zuschlag von:

0"3 Maurerstunden .........

1"0 männlichen Handlangerstunden . .

0*5 weiblichen Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

0-90, K 0-27 „ „ 0-54, „ 0-54 ., „ 0-42, „ 0-21

„ „ 1-02, „ 0-10

„ 1-12

Bruchsteinmauerwerk, allseits mit Erde umgeben, für Fundamente in der ersten Tiefenschicht bis 2 m unter dem Erdhorizont:

a) mit Weißkalk-(Fettkalk-)Mörtel, per m³:

1"2 m³ Bruchstein.....

0"1 m³ Gruben- oder Weißkalk . . . .

0"3 in³ trockener Bergsand......

6"6 Maurerstunden .........

5"0 männliche Handlangerstunden . . . 4"0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel, per m³:

1‘2 m⁸ Bruchstein...........

O'lOö m⁸ Zementkalk .........

0'31 m⁸ rescher Grubensand ......

7"3 Maurerstunden ..........

6"0 männliche Handlangerstunden .... 4'ä weibliche Handlangerstunden .... 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    mit Portlandzementmörtel*), per m³:

1"2 m⁸ Bruchstein...........

0’085 m⁸ Portlandzement........

0"34 m⁸ Wassersand..........

8"1 Maurerstunden ..........

7‘0 männliche Handlangerstunden .... 5"0 weibliche Handlangerstunden .... 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

ä K 12'Ü0, K 14-40

„ „ 29-60,,    ___

„    „    n-70,    „    1-17 K 32-40

3-ii

6-57

.    .    ä    K    12-40,    K 14-40

7-29

, 39-77

Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen, erhält per m³ für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag, u. zw.

a)    bei Herstellung mit Weißkalkmörtel:

0"60 Maurerstunden...........

1"50 Handlangerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs, ....

b)    bei Herstellung mit Zementkalkmörtel:

0"70 Maurerstunden...........

1"60 Handlangerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

c)    bei Herstellung mit Portlandzementmörtel:

1"00 Maurerstunden.........

2"00 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

0-81

0-14

„    1-49

Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse mit

ein-oderbeiderseitigerLichtmauerungoderin Kanälen bis 2 m unter dem Erdhorizonte tief und am Sockel (vom Terrain bis zum Mauerabsatz unter dem Parterrefußboden) :

a)    mit Weißkälkmörtel, per m³:

1*2 ms Bruchstein....., .

0"10 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0"30 m⁸ trockener Bergsänd . .

7"5 Maurerstunden . . . ,

6"0 männliche Handlängerstuiiden 4"5 weibliche Habdlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel, per m³;

1"2 m⁸ Bruchstein........

0"105 m⁸ Zementkalk ......

0"31 m⁸ rescher Grubensand . . .

8"5 Maurerstunden .......

7‘0 männliche Handlangerstunden 5*5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

1-64

„ 2 18

ä K 12-00, K 14-40 „ „ 29-60, „

„ „ 6-50, „ 2-02 7-65

3-11

„ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ 3-78 2-31

,, „ 0-42, „

„ „ 13-74, „ 1-37

„ 31-72

„ 34-64

*) Zu Fundamentmauerwerk wird seit einer Reihe von Jahren auch „Schlackenzement“ verwendet, wodurch dasselbe verbilligt wird, da 1 m’ Schlackenzement auf K 5S50, gegen K 90'— für Portlandzement, zu stehen kommt.

c) mit Portlandzementmörtel, per m³:

1’2 m³ Bruchstein..........

03)85 m³ Portlandzement.......

0‘34 m³ Wassersand .........

9‘5 Maurerstunden .........

7'5 männliche Handiangerstunden . . 6"0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„    „    15-13,    „    1-51 Iv 41-92

8-55

Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte lierzustellen erhält per 1 m3 für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag u. zw.:

a)    bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

0"70 Maurerstunden..........

1"60 Handlangerstunden....... .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    bei Herstellung in Zementkalkmörtel:

0"80 Maurerstunden..........

160 Handlangerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1"00 Maurerstunden.........

2"50 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 0-63 „ „ 0-54, „ 0-86 „ „ 1-49, „ 0-15    ,,    T64

ä K 0-90, K 0-72 „ „ 0-54, „ 0 97

„ „ 1-69, „ 0-17

a K 0-90, K 0-90 „    0-54,    „

„ „ 2-25, „ 0-23

1-35

Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz zu ebener Erde, bis

zur Höhe von 4 m, per m³:

a)    mit Weißkalkmörtel:

1"2 m³ Bruchstein..........

0"1 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'30 m³ trockener Bergsand .....

8"5 Maurerstunden .........

6"5 männliche Handlangerstunden . .

5-0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

1*2 m³ Bruchstein

0'105 m³ Zementkalk ........

0"31 m³ trockener Sand .......

9"5 Maurerstunden .........

7"0 männliche Handlangerstunden . .

5*5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1"2 m³ Bruchstein . .........

0"085 m³ Portlandzement.......

0"34 m³ Wassersand.........

10"5 Maurerstunden.........

7"5 männliche Handlangerstunden . .

6’0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 12-00, K 14-40 „ „ 90-00, „

7-65

9-45

Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen herzustellen, erhält per 1 m³ für jedes weitere Stockwerk folgende Zuschläge:

a) bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

0"80 Maurerstunden.........

2"50 Handlangerstunden .......

10% v Arbeitslohn: Req. u. Aufs. . .

„ 1-86

„    2-48

„ 33-24

„ 35-63

„ 42-91

b)    bei Herstellung m Zementkalkmörtel:

l'OO Maurerstunden ...........

3"00 Handlangerstunden .........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

c)    bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1"20 Maurerstunden 3⁻50 Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

S^'gj g#

ö ö dr I cöoi

K O'OO

.. 1-62 T-r-    n __

„ o-25 K    2-77

K 1-03 „ 1-89 „ 0'30

,,    3-27

Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz, in der 1. Tiefe von 2 m von Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m, per m³: ci) mit Weißkalkmörtel:

1‘25 m³ Bruchstein..........

O'l m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'3 m³ trockener Sand .......

lO'O Maurerstunden.........

7'0 männliche Handlangerstunden . .

6'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit, Zementkalkmörtel:

1'25 rn³ Bruchstein ..........

0‘10f) m³ Zementkalk ........

0\31 m³ trockener Sand .......

1V0 Maurerstunden.........

7‘5 männliche Handlangerstunden . .

6'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1'25 m³ Bruchstein..........

0'035 m³ Portlandzement.......

0'34 m³ Wassersand.........

12‘0 Maurerstunden.........

8'0 männliche Handlangerstunden . .

7'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä    K    12'00,    K 15-00

0-42, „

„ „ 15-30, „ 1-53

'HM

2-52

,, 36-08

ä    K    12-00,    K 15-00

9-90

„ 38-49

Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m, per m³:

a)    mit Weißkalkmörtel:

1"25 m³ Bruchstein..........

0"1 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0"3 m³ trockener Sand .......

11"5 Maurerstunden.........

8"0 männliche Handlangerstunden . .

7"5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

1*25 m³ Bruchstein..........

0'105 m³ Zementkalk ........

0"31 in³ trockener Sand .......

12"5 Maurerstunden.........

8'5 männliche Handlangerstunden . .

8"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1*25 m³ Bruchstein..........

0"085 in³ Portlandzement.....

0"34 m³ Wassersand.......

14"0 Maurerstunden.......

9"0 männliche Handlangers tun len 9'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 12-00, K „ 33-00, „ „ 6-50, „

„ 0-90, „ „ 0-54, ,. „ 0-42, „ „ 17-82, „

,, 38-85

K 12-00, K 15-00 „ 29-60, „ 3-11 „ 6-50, „ 2-02 „ 0-99, „ 1V25 „ 0-54, „ 4-59 „ 0-42, „ 3-35 „ 19-20, ., 1-92

K 12-00, K 15-00 „ 90-00, „ 7-65 „ 9-50, „ 3-28 „ 0-90, „ 12-60 „ 0-54, „ 4-86 „ 0-42, „ 3-78 „ 21-24,

„ 41-25

Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, jedoch in jeder um 2 m größeren Tiefe oder um 4 m weiteren Höhe herzustellen, erhält per 1 m³ für jede derartige Etage an Zuschlag:

a)    bei Herstellung in Weißkalkmörtel:

l'OO Maurerstunden ..........

2"50 Handlangerstunden ........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u Aufs. . . .

b)    bei Herstellung in Zementkalkmörtel:

1‘10 Maurerstunden ..........

3"00 Handlangerstunden . .......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    bei Herstellung in Portlandzementmörtel:

1'20 Maurerstunden.........

3‘50 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 0-90 „ „ 0"54, „

„ „ 2-25, „ 0-23

1-35

K 2-48

Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, in größeren Spannweiten als 6 m (gemessen von Widerlager zu Widerlager) erhält zu den vorhin angesetzten Preisen für jede um 1 m größere Spannweite per 1 m ³ an Zuschlag:

1*3 Maurerstunden .........

5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0'90, K 1-17

„ „ 1-17, „ 0'06

Schichtenmauer werk aus Bruchsteinen (auch Hackelsteinoder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Ansichtsflächen eben und die Lagerfugen horizontal laufen müssen; zu ebener Erde, ohne Verputz, aber mit Verbrämung der Fugen, per m³:

a) mit Weißkalkmörtel:

1*5 m³ Bruchstein.......

O'l m³ Gruben- oder Weißkalk

0"30 m³ Bergsand .......

0'004 m³ Zementkalk .....

15"0 Maurerstunden ......

7'0 männliche Handlangerstunden 5'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Auf?.

„    2-87

„    3-27

„    1-23

,, 43-S9

b) mit Zementkalkmörtel:

1"5 m³ Bruchstein..........

0"11 m³ Zementkalk.........

0"31 m³ Sand............

16"0 Maurerstunden .........

7"5 männliche Handlangerstunden . . 5"5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u, Aufs. . .

ä K 12-00, K 18-00 „ „ 29-60, „

„ „ 6-50, „ 2-02 „ „ 0-90, „ 14-40 „ „ 0-54, „ 4-05 „ 0-42, „ 2-31 „ 20-76, „ 2-08

„ 46-12

c) mit Portlandzementmörtel:

1"5 m³ Bruchstein ........

0"09 m³ Portlandzement .....

0"34 m³ Sand..........

17"0 Maurerstunden .......

7"5 männliche Handlangerstunden 6"5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslöhne f. Req. u. Aufs.

„ 53-62

Zyklopenmauerwerk aus Bruchsteinen (auch Hackelstein-oder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Außenflächen eben, die Steine an den Kanten auf 0 02 m tief ganz reinflächig und an den Fugen gradlinig bearbeitet sein müssen, dagegen die Lager- und Stoßfugen im Mauerhaupte entweder in parallelseitigen oder in unregelmäßigen Formen angeordnet sind, jedoch keine Zwickel enthalten, samt Fugen Verbrämung, per m³:

.    „    „    14-88,    „    1-49 K 36-34

a) mit Weißkalkmörtel:

1'3 m³ Bruchstein..........

O'l m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'004 m³ Zementkalk ........

0"3 m³ Bergsand ..........

lO'O Maurerstunden .........

7"0 männliche Handlangerstunden . .

5‘0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req, u. Aufs. . .

b) mit Zementkalkmörtel:

1"3 m³ Bruchstein..........

O'll in³ Zementkalk.........

0"31 m³ Sand............

11"0 Maurerstunden.........

7"5 männliche Handlangerstunden . . f>⁻5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

SföS8S88

K 15-60

CO CN Oi -fl “N rH ;

„ 38-77

c) mit Portlandzementmörtel:

1"3 m³ Bruchstein..........

0"09 in³ Portlandzement .......

0"34 m³ Wassersand .........

12"0 Maurerstunden .........

7"5 männliche Handlangerstunden . . 6"5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

3-28

10-80

4-05

2-73

1-76

„ 46-32

Schichten- und Zyklopenmauerwerk aus Bruchsteinen in anderen Geschossen als zu ebener Erde herzustellen, erhält per lm³ für jede Geschoßhöhe von 4 m oder Geschoßtiefe von 2 m an Zuschlag:

«) mit Weißkalkmörtel:

. ä K 0-90, K 0 72 • „ „ 0-54, „

. „ ,. 2-07, „ 0-21    ,,    2-28

0⁻80 Maurerstunden . . .......

2"50 Handlangerstunden .......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

c)    mit Portlandzementmörtel:

1'20 Maurerstunden ......

3-50 Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Auis.

1-62

„    2-77

. ä K 0 90, K 108 . „ „ 0-54, „ 1-89 „ „ 2-97, „ 0 30

„    3-27

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken¹ bis zu 0-3 m3 Größe, zu ebener Erde und samt Verbrämung der Fugen, per m³:

a) mit Weißkalkmörtel:

l’O ms rein bearbeiteten Sandsteinquader,

la Qualität...........

0 02 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0 03 m³ Wassersand.........

1‘5 Steinmetzstunden.........

10"5 Maurerstunden .........

12'0 männliche Handlangerstunden . .

6 0 weibliche Handlangerstunden . . . 20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ „ 19 92, „

3-98 K 154-65

b)    mit Zementkalkmörtel:

1*0 m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0 02 m³ Zementkalk.........

0 03 m³ Wassersand .........

1'5 Steinmetzstunden.........

110 Maurerstunden.........

13'0 männliche Handlangerstunden . .

6 0 weibliche Handlangerstunden . . .

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

1"0 m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0 02 m³ Portlandzement........

0 03 m³ Wassersand.........

1-5 Steinmetzstunden.........

12'0 Maurerstunden .........

14'0 männliche Handlangerstunden . .

6'0 weibliche Handlangerstunden....

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    vorgenanntes Quadersteinmauer werk in höheren Etagen herzustellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen aller 3 Mörtelgattungen für jede einzelne Etage einen Zuschlag von:

1-5 Maurerstunden . .........

2'0 männlichen Handlangcrstunden . .

10 weiblichen Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

....    K130-00

0-29

1-47

„ „ 0-90, „ 0 54, „ „ „ 0-42, „ ,, „ 20-91, „

9-90

7 02

2-52

418 „ 155-97

K 130-00

1-80

ä K 90 00, „

„ 9-50, „

„ „ 0-98, „

„ „ 0-90, „ 10-80

0-29

1-47

„ „ 0-54, „

7-50

„ „ 0-42, „    2-52

„ „ 22-35, „

4-47 „ 158-91

ä K 0 90, K 1-35 „ „ 0-54, „ 1-08

„ „ 0-42, „ 0-42 „ „ 2-85, „ 029 ,,

314

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0-3 bis 0-6 m3 Größe, zu ebener Erde und samt Verbräumung der Fugen per m³:

a)    mit Weißkalkmörtel:

l-Ö m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0-015 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'02 m³ Wassersand .........

1*5 Steinmetzstunden.........

13'5 Maurerstunden.........

18'0 männliche Handlangerstunden . .

6 0 weibliche Handlangerstunden ...

' .    20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

1-0 m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0 015 m³ Zementkalk .........

0'02 ms Wassersand.........

1‘5 Steinmetzstunden.........

15'0 Maurerstunden.........

20'0 männliche Handlangerstunden . .

6 0 weibliche Handlangerstunden ...

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . ,

K 140-00

0-35

019

1-47

„ 12-15 „    9-72

„    2-52

”    5-17 „ 171 57

.... K140-00 ä K 29-60, „ 0 44 „ „ 9-50, „

019

13-50

c) mit Portlandzementmörtel:

l'O m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0'015 m³ Portlandzement.......

0’02 m³ Wassersand .........

1"5 Steinmetzstunden.........

16’0 Maurerstunden ..........

21'0 männliche Handlangerstunden . . . 6 0 weibliche Handlangerstunden . . . . 20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

K 14000

1-35

2-52

„ „ 0-42, „ „ „ 29-73, „

0-19

1-47

5-95 K 177-22

Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0-6 m³ Größe, zu ebener Erde und samt Verbrämung der Fugen, per nr³:

Bei allen Mörtelgattungen zu den vorigen Preisen als Zuschlag: an Mehrkosten für den Stein.......... . K 9"50

und zum Arbeitslöhne:

3'0 Maurerstunden..........

6'0 männliche Handl angerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

1603

mithin kostet 1 m³:

a)    mit Weißkalkmörtel:

17P57+1603

b)    mit Zementkalkmörtel:

174-58+16-03 .......

c)    mit Portlandzementmörtel:

177-22+16-03 .......

, 187-60

, 190-61

„ 193-25

Quadersteinmauerwerk aus Werkstückchen von 0-3 bis 0-6 und über 0-6 m³ Größe in höheren Geschossen herzustellen, erfordert zu den in vorstehenden 3 Posten angesetzten Einheitspreisen per 1 m³ für jede einzelne Geschoßhöhe einen Zuschlag von:

2'5 Maurerstunden.......

4'0 männliche Handlangerstunden 1"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-90, K 2-25 „ „ 0-54, „ 216

„ „ 0-42, „ 0-42 „ „ 4-83, „ 0-48 „

Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus Werkstücken bis 0-3 m³

Größe, zu ebener Erde, samt Verbräumung der Fugen, bei einer Spannweite bis zu 5 m, per m³: n) mit Weißkalkmörtel:

l'Om³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität . . -.........

0"02 ms Gruben- oder Weißkalk ....

0'03 ms Wassersänd.........

1’5 Steinmetzstunden.........

17 5 Maurerstunden .........

16’0 männliche Handlangerstunden ....    „ „ 0'54, „

5'0 weibliche Handlangerstunden....... „ 0'42, „

25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs....... 27 96, ,,    6'99 ,, 170-70

b) mit Zementkalkmörtel:

l'O m³ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität..........

0'02 m³ Zementkalk........

'0 03 m³ Wassersand .........

1*5 Steinmetzstunden.........

18'5 Maurerstunden .........

16'0 männliche Handlangerstunden . ,

6 0 weibliche Handlangerstunden . . .

25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

15-75

8-64

2-10

.... K135-00 ä K 29-60, „ 0-59 „ „ 9-50, „

0-29

, 0-98, „    1-47

16-65

8-64

2-52

Gl

c) mit Portlandzementmörtel:

l'O m⁸ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität...........

0'02 m⁸ Portlandzement .......

0 03 m⁸ Wassersand.........

1*5 Steinmetzstunden ........

20 0 Maurerstunden .........

160 männliche Handlangerstunden . . 7‘0 weibliche Handlangerstunden . . . 25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

K 135-00

1-80

ä K 90-00, „

„ „ 9-50, „

„    0-98,    „

„ „ 0-90, „ 18 00

„ ,, 0-54, „

„ „ 0-42, „ „ „ 3105, „

029

1-47

8-64

2-94

7-76 K 175-90

Geschossen

Vorstehendes Quadergewölbe in höheren

als 4 m vom Erdhorizont aufwärts; für jede Geschoßhöhe von 4 m einen Zuschlag, per m³:

1-5 Maurerstunden .........

2"0 männliche Handlangerstunden . . l'O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . •

mithin kostet 1 m³ im I. Stock:

a)    mit Weißkalkmörtel:

170-70+3-14    ............

b)    mit Zementkalkmörtel:

172-48+3-14    ............

c)    mit PortlandzementmörteL:

175-90+3-14    ............

„    „    2-85,    „    0-29 ,,

3-14

,, 173-84

,, 175-62

„ 179-04

Quaderstein-Ge wölbmauerwerk aus über 0-3 m³ großen Werkstücken, zu ebener Erde, samt Verbrämen der Fugen, bei einer S]oannweite bis zu 5 m, per m³:

fl) mit Weißkalkmörtel:

l’O m⁸ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

Ia Qualität ..........

0'015 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'02m⁸ Wassersand .........

1’5 Steinmetzstunden ........

20'0 Maurerstunden .........

22"0 männliche Handlangerstunden . .

5’0 weibliche Handlangerstunden ....

25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. , .

b)    mit Zementkalkmörtel:

l'O m⁸ rein bearbeiteten Sandsteinquader,

la Qualität...........

0 015 m⁸ Zementkalk.........

0 02 m* Wassersand .........

1’5 Steinmetzstunden.........

21    0 Maurerstunden .........

22    0 männliche Handlangerstunden . . ,

6 0 weibliche Handlangerstunden ....

25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

l'O m⁸ rein bearbeiteten Sandsteinqüader,

Ia Qualität............

0'015 m⁸ Portlandzement........

0 02 m⁸ Wassersand . . ........

1'5 Steinmetzstunden..........

22'0 Maurerstunden ..........

22'0 männliche Handlangerstunden . . .

7'0 weibliche Handlangerstunden ....

25% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

019

1-47

18-00

.    „    „    33-45,    „    8-36    ,, 186-3o

K 14400

0-44

ä K 29-60, „

„ „ 9-50, „

,, „ 0-98, „

„ „ 0-90, „

„ 0-54, „ 11-88

019

1-47

18-90

„ „ 0-42, „ „ 34-77, „

2-52

8-69 ,, 188-09

.... K144-00 ä K 90 00, „    1-35

„ 9-50, „

„ „ 0-98, „

019

1-47

19-80

„ „ 0 90, „

„ „ 0-54, „ 11-88 „ „ 0-42, „

„ „ 36 09, „

2-94

902 ,, 190-65

62 —

Vorstehendes Quadergewölbe in höheren Geschossen herzustellen, erfordert zu den wie vor angesetzten Preisen per 1 m³ für jede Geschoßhöhe einen Zuschlag von:

2 '2 Maurerstunden.............ä K 0'90, K 1'98

3-0 männlichen Handlangerstunden........ „ 0"54, „ 1'62

T5 weiblichen Handlangerstunden....... „ 0"42, „ 0’63 „

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......., „ 4~23, „ 0'42 iV

mithin kostet Im³ im T. Stock:

a)    mit Weißkalkmörtel:

186-35+4-65    ........

b)    mit Zementkalkmörtel:

188-09 + 4-65    ..........

c)    mit Portlandzementmörtel:

190-65+4-65    ......;•> . . .

4-65

,, 191-00

„ 192-74

„ 195-30

Quaderstein-GewöJbmauerwerk der vorgenannten vier Gattungen in größeren Spannweiten als 5 m herzustellen, erfordert für jedes Meter größere Spannweite zu den daselbst angesetzten Einheitspreisen per 1 m3 einen Zuschlag von:

1-5 Maurerstunden..........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Anmerkung: Bei vorangeführten Quadermauern und Quadergewölben ist mittelharter Sandstein angenommen, der jedoch eine Druckfestigkeit von mindestens 400kg per lm' haben soll. Werden Kalksteinsorten verwendet, so stellt sich der Materialpreis per m*:

für weichen Stein (Druckfestigkeit von mindestens 100 kg

per 1 m²) auf..................

für mittelharten Stein (Druckfestigkeit von mindestens

150 kg per 1 m³) auf..............

für ganz harten Stein (Druckfestigkeit von mindestens

600 kg per 1 m³) auf................ 173 00

Granit minderer Qualität ist um 10% billiger, dagegen mittlerer Qualität uin 10% und bester Qualität um 40% teuerer als ganz harter Stein zu veranschlagen.

k K 0-90, K 1-35

. „ 0-14 ,,

1-49

K 92-00

„ 115 00

Die Beifuhr der Werkstücke am Bauplatze, bis im Mitte! auf 20 m Distanz, ist im Handlangererfordernis inbegriffen; bei größerer Distanz muß ein entsprechender Transportzuschlag geleistet werden.

Die vorermittelten Einheitspreise gelten nur für kurrente Quadermauern und Gewölbe von mindestens 2 m³ in einer Masse. Bei geringeren Mengen ist der Arbeitslohn nach den später folgenden Posten der „Quadersteinversetzung“ in Rechnung zu stellen, die Kosten für die Werkstücke sind im Abschnitte „Steinmetzarbeiten“ aufzusuchen.

Ziegelmauer werk in Fundamenten, allseits mit Erde umgeben, mit Ziegeln von 294 x 145 x67 mm Dimensionen herzustellen, per 1 m³:

A. mit Weißkalkmörtel:

a) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte:

280 Stück Maurerziegel*) . . . 01 m³ Gruben- oder Weißkalk 0 26 m³ rescher Grubensand . .

5 0 Maurerstunden.......

5 0 männliche Handlangerstunden 4 0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

. ä/c    K    6 00,    K16-80

„    „ 0-42, „ 1-68

„ „ 8-88, „ 0-89 ,, 30-o6

269 Stück 11 Stück

*) Ziegelerfordernis per 1 m* vollen Mauerwerkes bei den Ziegeldimensionen 29'4 X 14’5X 6"5 cm, rein . . . dazu 4% Schwendung (Verhau, Bruch)

Zusammen: 280 Stück

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'40 Maurerstunden ...........

120 Handlangerstunden.........

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

B.    mit Zementkalkmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont:

280 Stück Ziegel............

0’105 m³ Zementkalk..........

0⁻26 m³ Sand..............

6    0 Maurerstunden...........

5'5 männliche Handlangerstunden ....

4'5 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'50 Maurerstunden ..........

2'50 Handlangerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

C.    mit Portlandzementmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont

280 Stück Ziegel.............

0'0870ms Portlandzement.........

0 26 m³ rescher Flußsand.........

7    0 Maurerstunden............

6:0 männliche Handlangerstunden.....

5 0 weibliche Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'50 Maurerstunden...........

3'0 Handlangerstunden..........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Verputz, im Keller, in Kanälen oder im Sockel herzustellen, per m³:

A. mit Weißkalkmörtel:

K 111

ä/c K 6 00, 1< 16 80 ä „ 29-60, „ 311 „ „ 6-50, „ P69

„ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ 2-97

5-40

„ „ 0-42, „ 1-89

„    „ 10-26, „ 103

ä K 0-90, K 0-45 „ „ 0-54, „ 1-35 „ „ 1-80, „ 018

ä/c K 6 00, K16-80 ä „ 90-00, „ 7-83 „    „    9-50,    „ 2-47

3-24

0-90, I< 0-45 „ „ 0-54, „ 1-62 „ „ 2 07, „ 0-21

a) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont:

ä/c    K    6 00,    K16-80

280 Stück Ziegel..........

01 m³ Gruben- oder Wcißkalk . . .

0’26 m³ Sand............

5"8 Maurerstunden.........

6"0 männliche Handlangerstunden . . 4"0 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

;i

•2 : ;o

522

,, 32-89

„    1-98

„ 39-90

„ 2-28

„ 31-94

b) für jede folgende Metertiefe mehr um

0"40 Maurerstunden ..........

2"50 Handlangerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

1-88

B. mit Zementkalkmörtel:

a) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont:

ä/c    K    6 00,    K16-80

280 Stück Ziegel...........

0105 m³ Zementkalk.........

0'26 m³ Sand.............

6-8 Maurerstunden..........

6'5 männliche Handlangerstunden . . . 4'5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

311

612

„ 34-2?

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'50 Maurerstunden ...........

3'00 Handlangerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

ä K 0 90, K 0 45 „ „ 0 54, „ 1-62 „ „ 2-07, „ 0-21

,, 2-28

C. mit Portlandzementmörtel:

a)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizont:

280 Stück Ziegel.............ä/c K 6’00, K 1680

50 weibliche Handlangerstunden....... ,, 0'42, „ 2'10

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . ' .    ,,    „ 12*90, ,, 1'29 4\ 4iv3

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um:

0'60 Maurerstunden ...........

3‘50 Handlangerstunden .........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ....

2*47

3*78

ä K 0-90, K 0-54 „ „ 0-Ü4, „ 1*89 „ „ 2 43, „ 0-24

„    2-67

Ziegelmauerwerk ohne Verputz, in Geschossen über dem Erdhorizont, per m³:

A.    mit Weißkalkmörtel:

a)    zu ebener Erde:

280 Stück Ziegel...........

01 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'26 m³ Sand.............

7'0 Maurerstunden ..........

6'5 männliche ilandlangerstunden . . .

4'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    für jede höhere Etage mehr um:

0'70 Maurers tunden..........

2*50 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

B.    mit Zementkalkmörtel:

a)    zu ebener Erde:

280 Stück Ziegel...........

0⁻105 m³ Zementkalk.........

0’26 m³ Sand. . <..........

8    0 Maurerstunden . ....... . .

7'0 männliche Handlangerstunden . . .

5    0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    für jede höhere Etage mehr um:

0*70 Maurerstunden .........

3'00 Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

C.    mit Portlandzementmörtel:

a)    zu ebener Erde:

280 Stück Ziegel...........

0 087 m³ Portlandzement.......

0'26 m³ rescher Flußsand.......

9    0 Maurerstunden..........

7’0 männliche Handlangerstunden ...

6    0 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    für jede höhere Etage mehr um:

.    0 70 Maurerstunden ..........

3'50 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

. ä/c K 6-00,

. ä „ 23'00, , „    „    6-50,

„ 33-66 % 1W

ä I< 0-90, Iv 0 63 „ 0-54, „

„ „ 1-98, „ 0-20    ,,

1-35

Z/1.

I 00

ä/c K 6-00, K16-80 ä „ 29-60, „ 311 „    „    6-50,    „ 169

7-20

„    „    13-08,    „ 1-31

3-78

210

„ 35-99

1-62

„    2-48

ä/c K 6-00, I a „ 90 00, , „ „ 9-50, , .,    „    0-90,    ,

„    „ 0-54, ,

„ „ 0-42, „    2

„ „ 14-40, „ 1-44

„ 42-94

4 K 0-90, „ 0-54,

„ „ 2-5

54, „

K 0-63 1-89

„ 0-25    ,

2-77

Brunnenmauerwerk aus vorschriftsmäßigen Mauerziegeln in Moos hergestellt, per m³:

a) in der I. Tiefe bis zu 2 m vom Erdhorizont abwärts:

ä/c    K    6-00,    K16-80

„    „    8-37,    „    0-84 K 27-55

280 Stück Ziegel..........

0'285 m³ Waldmoos ........

5"5 Maurerstunden.........

4"0 männliche Handlangerstunden . . 3⁻0 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

216

b) für jede folgende Metertiefe mehr um:

0"40 Maurerstunden ...........

1’50 Handlangerstunden .........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

„    1-29

Lehmpatzenmauerwerk zu ebener Erde, per m³:

280 Stück Lehmpatzen in der Ziegelgröße (oder aber bei anderen Dimensionen, eine aus einem gleichen Quantum Lehm erzeugte

Anzahl Luftziegel)...........' '

0⁻28 m³ Lehmmasse ........ . . .

0’07 ffi³ Spreu (Häcksel, gehacktes Stroh) .    ,, „ 8"00, „

4"0 Maurerstunden..........

4⁻0 männliche Handlangerstunden . . .

3‘3 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä/c K 3-00, I< ä „ 9-30, „

„ 0-90, „

„ 0-54,- „

„ 0 42, „

.. 7-15, „

OH WMOWOO K)*OQO05OO

„ 1943

Lehmmauerwerk mit gebrannten Ziegeln, per m³:

a)    bei Gebäudemauern:

280 Stück Ziegel*)..........

0'28 m³ Lehm ............

0'07 m³ Spreu............

4'5 Maurerstunden..........

4'0 männliche Handlangerstunden . . .

3"5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei Feuerungsanlagen:

300 Ziegel**)............

0'3 m³ Lehm .............

0 07 m³ Kälberhaare.........

30 0 Maurerstunden .........

10-0 männliche Handlangerstunden . .

10 0 weibliche Handlangerstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

ä/c    K    6-00,    K 16-80

„ 28-41

ä/c    K    6-00,    K18-00

„ 59-92

Maschinenfundament-Mauerwerk berechne man nach der einschlägigen Materialverwendung der vorhergehenden Posten und schlage für die schwierigere Arbeit dem angesetzten Einheitspreis 10% zu.

Kesseleinmauerungen und Herdmauerwerk, per m³: a) Rotziegelmauerwerk ;

dasselbe wird nach den vorhergehenden Posten nach der einschlägigen Materialverwendung berechnet und der Arbeitslohn samt Requisitenäquivalent um 25% erhöht;

*) Ziegelerfordernis per m³ vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 29"4 X 14"5 X 6'7 cm, reine Anzahl für Bruch, 4% Zuschlag . . .

269 Stück 11 Stück

Zusammen .... 280 Stück

**) Ziegelerfordernis bei Feuerungsanlagen wie früher berechnet, per m³

netto....................... 269 Stück

11-5% für das Verhauen und Bruch dazu, gibt rund . 31 Stück

Zusammen . . 300 Stück

b) Schamotteziegelmauerwerk (feuerfest):

1590 kg gutgebrannte Schamotteziegel . . . ä/q K 3'50, K 55'65

512 kg Schamottemörtel..... , 4'50, ,, 23 04

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.    ,    9P20,    „    912 K    179-01

(mittelfeuerfest):

300 Stück Ziegel von Tonerde . .

672 kg Schamottemörtel .......

600 Maurerstunden.........

15 0 männliche Handlangerstunden . . 150 weibliche Handlangerstunden . . . ' 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä/q ,,

ä

ZI

i 7-00, K2100 4-50, „ 30 24 „ 0-90, „ 54 00

„ „ 0-54, „ 8-10

„ „ 0-42, „ 6-30    4n

„ „ 68-40, „ 6-84 „ 126-48

d) Mauerwerk aus Tonziegeln in Lehmmörtel (halbfeuerfest) :

300 Stück Ziegel von Tonerde . . . .

0'3 m³ Lehm.............

40'0 Maurerstunden.........

15'0 männliche Handlangerstunden . . 15"0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä/c K 7-00, K 21-00 ä „ 9-30, „ 2-79 „    ,    0 90, „ 36-00

„ „ 0-54, „ 810 „ „ 0-42, „ 6-30 „ „ 50 40, „ 5-04 ,,

79-23

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in der I. Tiefenschichte bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte und bei einer Spannweite bis zu 6 m, per m³:

a)    mit Weißkalkmörtel:

290 Stück Ziegel*)..........

0'12 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0’26 m³ Sand.............

8'5 Maurerstunden......... .

70 männliche Handlangerstunden . . .

50 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

290 Stück Ziegel...........

0T1 m³ Zementkalk.........

0"26 m³ Sand.............

9"5 Maurerstunden . .........

7"5 männliche Handlangerstunden . . .

6'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

290 Stück Ziegel...........

009 m³ Portlandzement . .......

0'26 m³ Wassersand .........

10"5 Maurerstunden.........

80 männliche Handlangerstunden . . .

70 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v, Arbeitslohn f. Req. u, Aufs. . .

ä/c    K    600,    K17-40

„    „    13 53,    „    1-35 ,,

,    „    1512,    „    1-51 „

ä/c K ä ,,

K 17-40 „ 8-10 „ 2-47 „ 9-45 „ 4-32 „ 204 „ 107

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in I. Höhe (zu ebener Erde) und bei einer Spannweite bis zu 6 m, per m³:

*) Ziegelerfordemis bei Gewölbemauerwerk per m³ netto 269 Stück dazu für Bruch und Verhauen 7'8% mit .......21 Stück

Zusammen .... 290 Stück

36-73

38-98

„ 46-35

a) mit Weißkalkmörtel:

290 Stück Ziegel...........

012 m³ Gruben- oder Weißkalk . . . .

0'26 m³ Sand.............

10’0 Maurerstunden .........

8'0 männliche Handlangerstunden . . . 60 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ „ 15-84, „ 1-58

K 39-27

b) mit Zementkalkmörtel:

290 Stück Ziegel...........

011 m³ Zementkalk.........

0'26 m³ Sand.............

11-0 Maurerstunden .........

8'5 männliche Handlangerstunden . . . 7'0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä/c K 6-00, K 17-40 ä „ 29-60, „ 3-26

„ „ 6-50, „ 1-69

„ „ 0-90, „ 9 90

„ „ 0-54, „ 4-59 „ „ 0-42, „ 2-94

„ „ 17-43, „ 1-74

S7T.-

„ 41-52

c) mit Portlandzementmörtel:

290 Stück Ziegel........

0'09 m³ Portlandzement .....

0'26 m³ Wassersand......

12 0 Maurerstunden......

9’0 männliche Handlangerstunden 8'0 weibliche Handlangerstunden 10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä/c K 6 00, K 17-40 ä „ 90-00, „ 8-10

„ 9-50, „ 2-47 ,. 0-90, „ 10-80 „ 0-54, „ 4-86 „ 0-42, „ 3 36 „ 19-02, „ 1-90

„ 48-89

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in einer'anderen Geschoßhöhe oder Geschoßtiefe als der I., erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen für jede Geschoßtiefe oder Etagenhöhe per m³ einen Zuschlag von:

0'7 Maurerstunden.......

1-5 männliche Handlangerstunden 1-0 weibliche Handlangerstunden 10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    2-05

Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz ingrößerenSpann-weiten als bis zu 6 m herstellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen für jedes weitere Meter Spannweite per m³ einen Zuschlag von:

10 Maurerstunden.......

5% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-90, K 0-90 .....„ 004

„    0-94

Deckengewölbe, Tonnen-(Platzei-) Gewölbe zwischen eisernen Trägern, Gurten oder Mauern, 15 cm (halben Ziegel) stark und der Pfeilhöhe bis zu 30 cm, kosten per 1 m Deckenfläche ¹/₅ der vorstehend per 1 m³ Ziegelgewölbe ermittelten Einheitspreise; demnach im Erdgeschosse

39-27

a) mit Weißkalkmörtel:

o

„    7-85

41-52

b) ,, Zementkalkmörtel: ——

o

„    8-30

c) ,, Portlandzementmörtel:

48-89

„    9-78

5*

Endwiderlager.

3

Endwiderlager.

r"

■

1

Deckenge wölbe und gepflasterter Fußboden.

m

r

......:/ü

'M,

_:

f"

Deckengewölbe und gedielter Fußboden.

I

mm

Mül

■

....

m

’..

Über dem Fensterpfeiler. Über dem Ramenatbogen,

- g

a st

O ü) ®

N ög*

= |s-

cf O

P p ts

» % E

N Sn⁻®

P O J.

*r?

® t»T*

3 CD « GTQ, Cfi' Ö Q CD *

* sr

2: g B

er . p H cn

p:

in m c

18"

d> •• htj

oT

p

3

in    tr

O    O,

5*    o

-3    %

r,    o

<T>

i-t

Aus liegenden Mauerziegeln.

ElEn

Erste Schar.

EB

i-S;-

Zweite Schar

Aus liegenden Gewölbeziegeln.

Oberstes Geschoß.

L

Unteres Geschoß.

Erste Schar.

ffffD

Ql

r^r.

Zweite Schar.

Ri.

m

*) Massive Flachdecken gibt es außer den hier angeführten noch eine große Zahl, dieselben sind zumeist patentrechtlich geschützt, weshalb jeweilig mit dem Patentinhaber das Einvernehmen gepflogen werden muß,

¹

Ziegel aus Kalk und Sand, gepreßt und gehärtet, stellen sich um beiläufig 25% billiger als gewöhnliche gebrannte.

Können hergestellt werden:

a) aus stehenden Gewölbeziegeln mit Mauerziegelschluß bis 2-50 m Spannweite;

ß) aus liegenden und stehenden Mauer- und Gewölbeziegeln bis 2-25 m Spannweite; y) aus liegenden Mauerziegeln bis L50m Spannweite;

S) aus liegenden Gewölbeziegeln bis 2-50 m Spannweite.

Die Pfeilhöhe beträgt 1/24 bis 1/36 der Spannweite.

Alle vier Gewölbsarten eignen sich zur Aufnahme einer zufälligen Deckenlast bis 550 kg per m².

Die Ausführung des Gewölbes erfolgt scharenweise über einer der Gewölbeart angepaßten Rutschlehre.

Zum Mauern kann bei Gewölben bis 1-50 m Spannweite Weißkalkmörtel verwendet werden, bei größeren Spannweiten ist Zementkalk- oder verlängerter Portlandzementmörtel zu gebrauchen.

K 10-60

Von den vier Gewölbearten ist die mit liegenden Gewölbeziegeln am meisten zu empfehlen und kostet per 1 m² Deckenfläche, samt Verputz, Weißung, Gerüst, Schablone usw..................

b) Falzziegel-Ge wölbe, System ,, Schneider".

Dielung.

Querprofil,

Pflasterung.

Längenprofil.

CD jZD|CD7CD|CD/Cp Q/CD/CD/CD/CD CD

5Tc^|cD/Ö|CD/cb|C5/CD/CID/cZD/CD/<ii$7c

j i I I I I ' :    I I ‘ T~ I !

5Tci|CD/CDlCZ)/CDidD/CD/CD/CD/CD/C^/C CD | CD | CD / CD | Cd/cD| CD / CZD / CZ) / CD / CD ( CD

! i i

LJ '

Draufsicht.

Bei Trägerentfernungen bis 2 m und für fremde Lasten bis 550 kg/m² anwendbar.

Pfeilhöhe bis l⁻25m, Spannweite 2 cm, bei 150, L75 und 2 m Spannweite 3, 4, bezw. 5 cm.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise über einer 1-5 cm starken, von Lehrbögen getragenen Bretterschalung. Die einzelnen Scharen werden von einem Widerlager (Träger) zum anderen ausgeführt, je zwei aus 30 cm langen, 18 cm breiten und 10 cm dicken, trapez- oder rhomboidförmigen Steinen hergestellten Scharen folgt eine dritte aus 16 cm hohen Steinen als Verstärkungsrippe. In jeder Schar wird der letzte Stein zunächst des Trägers als Schlußstein, parallel zur Richtung der Gewölbeachse, eingetrieben.

Die Formziegel werden durch Nachpressung und mit scharfem Brande erzeugt und mit Zementkalkmörtel vermauert. Fehlerhafte oder bloß durch Handschlag erzeugte Formsteine sind für diese Wölbung ungeeignet.

Diese Falzziegeleinwölbung kostet per 1 m2 Deckenfläche, samt Verputz, Weißung und Gerüst . . K 9-90

c) Flachgewölbe aus kombinierten Keilziegeln, System ,,Hönel“.

gl

Mit Dielung,

Mit Pflasterung.

Für fremde Lasten bis 550 kg/m² und Trägerentfernungen bis 2 m anwendbar.

Pfeilhöhe genügt mit T5 cm bis zur Spannweite von 1-20 m; Spannweiten von 1-50. 1-80 und 2 m erfordern eine Pfeilhöhe von 3, 4, bezw. 5 cm.

Bis 1-50 m Spannweite werden die Gewölbe durchaus mit 10 cm hohen Steinen hergestellt. Bei Spannweiten über 1-50 bis 1-80 m wird nach jeder vierten, bei Spannweiten über 1-80 bis 2 m nach jeder dritten 10 cm hohen Schar eine solche mit 14-5 cm hohen Steinen eingeschaltet.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise wie ad b, jedoch über einer 3 bis 3-5 cm starken Bretterschalung und ist zur Mauerung Zementkalk- oder verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden.

Die Ziegel sind oben 31, unten 26 cm lang, 10 cm breit und 10 oder 14-5 cm hoch und werden mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt. Fehlerhafte oder bloß .durch Handschlag erzeugte Ziegel sind von der Verwendung ausgeschlossen.

Kosten der Gewölbung per m² Deckenfläche, einschließlich Deckenputz, Weißung und Gerüst . . . K 12-00

d) Zackenziegelgewölbe, System „Schumacher".

Mit Dielung.

Mit Pflasterung,

Bei Trägerentfernungen bis T50 m und für fremde Lasten bis 450 kg/m² anwendbar.

Pfeilhöhe mindestens 5 cm.

Die Ausführung des Gewölbes erfolgt scharenweise auf Rutschbögen, u. zw. gleichzeitig von den Enden des Gewölbefeldes und den beiden Widerlagern (Trägern) aus. Der Schluß einer jeden Schar wird in der Nähe des Gewölbescheitels durch einen entsprechend zugehauenen Formziegel gebildet, welcher in der Richtung parallel zur Gewölbeachse eingetrieben wird und sobald sich die von beiden Gewölbeenden ausgehenden Scharen in den Anläufen berühren, wird der zuletzt freibleibende, linsenförmige Teil des Deckenfeldes mit Beton ausgefüllt oder das Gewölbefeld mit entsprechend zugehauenen Mauerziegeln geschlossen.

Wegen der großen Pfeilhöhe wird für den Deckenputz unterhalb der Trägerflanschen ein über die ganze Deckenfläche reichendes Drahtnetz angebracht und dieses mit Hacken und Nägeln am Gewölbe und an den Trägern befestigt.

Die Formziegel haben 26 cm Kantenlänge, sind 7-5 cm breit, 14 cm hoch und werden mit Handschlag und scharfem Brande erzeugt; zum Vermauern ist Zementkalkmörtel zu verwenden.

Kosten des Zackenziegelgewölbes per

1 m²

. K 9-30

Deckenfläche, samt Deckenputz, Drahtnetz, Weißung und Gerüst...................

e) Doppelfalz- und Zackenziegelgewölbe, System „Ludwig".

Mit Dielung

I mmmmh

Ui

Längenschnitt.

Mit Pflasterung

Die Ziegel werden entweder voll oder nach der Länge mit zwei kreisrunden Löchern mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt, haben 26 cm Kantenlänge, 14 cm Höhe und sind 8 cm dick.

72 -

Bei Gewölben mit vollen Ziegeln und fremder Last bis 310 kg/m² darf die Trägerentfernung höchstens

1- 80 m, bei fremder Last über 310 bis 450 kg/m2 höchstens 1-65 m und bei fremder Last über 450 bis 550 kg/m² höchstens L50m betragen. Hohlziegel (durchlochte Ziegel) dürfen nur für fremde Lasten bis 310 kg/m2 und Trägerentfernungen bis 1-50 m angewendet werden.

Pfeilhöhe bei fremder Last bis 310 kg/m² und Trägerentfernung bis 1, 1-5 und 1-8 m wenigstens 2,

2- 5, bezw. 3 cm. Bei Lasten über 310 kg/m² und Trägerentfernung von 1-65, bezw, L50 m mindestens 3-5 cm.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise „Voll auf Fuge", u. zw. über einer durch Lehrbögen getragenen Bretterschalung. Zum Mauern ist reiner oder wenigstens verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden, fehlerhafte oder bloß durch Handschlag erzeugte Ziegel sind von der Verwendung ausgeschlossen.

Kosten der Einwölbung per 1 m² Deckenfläche, samt Deckenputz, Weißung, Schalung und Lehrbögen K 10-20

f) Wellenfalzziegel-Gewölbe, System „Wehler“.

Mit Dielung.

Mit Pflasteiung.

sä.

/ r’f :

( i .<. ..c c..c~

Längenprofil.

Mit Flanschenziegeln.

Für Trägerentfernungen bis 1-70 m und fremde Lasten bis 550 kg/m². Werden jedoch zur Erreichung größerer Feuersicherheit die unteren Trägerflanschen mit besonderen Formziegeln (Flanschenziegeln) verkleidet, dann darf die fremde Deckenlast 250 kg/m2 nicht übersteigen.

Pfeilhöhe in beiden Fällen wenigstens 3 cm.

Die Ziegel werden mit Nachpressung und scharfem Brande erzeugt, sind 31 cm lang, 12 cm breit und 10 cm dick; zum Vermauern ist reiner oder doch verlängerter Portlandzementmörtel zu verwenden.

Die Einwölbung erfolgt scharenweise von einem Widerlager zum anderen auf Rutschlehren; werden Flanschenziegel verwendet, so ist zwischen diesen und den eigentlichen Gewölbesteinen eine Schar stehender Mauerziegel einzuschalten.

. K 8-00

Kosten der Wölbung per 1 m² Deckenfläche, samt Deckenputz, Weißung und Gerüst

Mit Dielung.

Mit Pflasterung.

mm

r?. -t \- t i

FFT ttvt- • t

Längenprofil.

Draufsicht.

Für fremde Lasten bis 550 kg/m² und Trägerentfernungen bis 1-75 m anwendbar.

Material: die allerorts üblichen, maschingepreßten Dreilochziegel; zum Vergießen der Fugen und zum Ausfüllen der Ziegellöcher dünnflüssiger Portlandzementmörtel. — Querschnitt der Bandeisenstäbe für fremde Lasten bis 250 kg/m² und Trägerentfernung bis 1-30 m wenigstens 25 x 1 mm, ansonsten wenigstens 30 x 1 oder 27 x 1-2 mm.

Ausführung scharenweise über eine Bretterschalung, die mit Dachpappe abgedeckt ist, letztere, um ein Ausfließen des später auf die eingerichteten Scharen aufzubringenden Mörtels zu verhindern.

Kosten per 1 m² Deckenfläche samt Bandeisenstäben, Deckenputz, Weißung, Gerüst usw.....K 11-20

h)    Flachdecke aus Gödi'nger Hourdis (hohle,

„    4-80

flache Wölbziegel aus mergelfreiem Ton) von besonders leichter Deckenkonstruktion (bloß 50 kg per 1 m²) und 7 cm Bauhöhe, zwischen Traversen gelegt, kostet an Material franko jeder Bahnstation in Österreich und Ungarn, per 1 m² geliefert.............

i)    For ms tei nba lke nd e cke System „Seidel“.

Die Tragbalken werden aus einzelnen Formsteinen, mit einem Querschnitte ähnlich jenem der Stuhlschienen, aus bestem Ziegelton erzeugt, im Ziegelwerke derart zusammengesetzt, daß in die untere Rille ein Zugeisen, in die obere ein Transporteisen eingelegt wird, welche an jeder Stoßfuge der Formsteine mit Drahtschlingen verbunden werden.

Die Rillen und Stoßfugen werden mit Zementmörtel ausgefüllt, so daß ein fertiger Tragbalken in beliebiger Länge (maximal 6’8 m) entsteht.

Die Deckenkonstruktionen sind in verschiedenen Ausführungen herzustellen, u. zw.: mit am Kopfe und am Fuße des Tragbalkens eingehängten, eigens geformten vollen oder gelochten Flachziegeln mit abgeschrägter Lagerung, oder mit Beton- oder Eisen-betonzwischenwölbung am Kopfe, mit oder ohne Hohlziegel- oder Gipsdieleneinlage am Fuße, wobei kein Gerüst und keine Schalung notwendig ist.

Kosten per 1 m² Deckenfläche samt Deckenverputz und Weißung bei einer Nutzlast von 550 kg/m⁸ K 10⁻2C

Gemischtes Mauerwerk aus Bruchsteinen und Ziegeln.

Bei dieser oftmals vorkommenden Arbeitsgattung sind die Einheitspreise in demselben Verhältnisse zu rechnen, in welchem die Mischung der Materialien gewünscht wird, z. B.:

Gemischtes Mauerwerk zu ebener Erde mit ⁸/₃ Bruchstein und x/₃ Ziegel in Weißkalkmörtel herzustellen erfordert:

²/s Bruchsteingemäuer . . ä K 33-24, K 22-16

„ „ 33-26, ,, 11-22

Vs Ziegelmauer

folglich kostet 1 m³ genannten, gemischten Mauerwerks ,, 33-38

Ziegelmauerwerk mit Hohlziegeln, geschlemmten Ziegeln usw. berechne man wie die verschiedenen Mauerwerksgattungen mit gewöhnlichen Mauerziegeln und sind bloß die Mehrkosten der verwendeten Ziegelgattung zuzuschlagen.

Ziegelmauerwerk im Rohbau oder mit geschlemmten oder gepreßten Ziegeln verkleidet wird im vollen Mauerkörper, inklusive der Verkleidung, wie Mauerwerk aus gewöhnlichen Mauerziegeln berechnet, die Mehrkosten der verwendeten Ziegelgattung zugeschlagen und ist außerdem noch per 1 m² der entfallen-Rohanbaufläche für Mehrarbeit hinzuzurechnen:

ä K 0-90, K 2-88 ....... 0-29

,, 3-17

3*2 Maurerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Riegelwandausmauerungen, 0-15 m stark, zu ebener Erde, bei welchen Türen und Fenster vollgerechnet und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerk umgeben sind oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, per m²:

a) mit Weißkalkmörtel:

42 Stück Ziegel.......

0 02 m³ Gruben- oder Weißkalk

0'05 m³ Sand.............

0*4 Bund (1 Bund = 20 Stück, 1*8 in lange und 0*006 m dicke Halme) Rohr . . .

0*01 kg geglühten Rohrdraht........

0*04 mille Rohrnägel ...........

2*0 Maurerstunden............

1*4 männliche Handlangerstunden.....

1*4 weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ....

. ä/c K 6*00, K 2*52 ä „ 23*00, „ 0*46

„ „ 6*50, „ 0*33

1*80

„    7-34

b) mit Zementkalkmörtel:

42 Stück Ziegel . .

16 kg Zementkalk .

0'05 m³ Sand....

0'4 Bund Rohr . .

001 kg Rohrdraht .

0'04 mille Rohmägel 2'2 Maurerstunden .

1-5 männliche Handlangerstunden 1'5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä/c K 6-00, K ä/q „ 370, „ ä ,, 6’50, „

„ 1-20, „

„ 1-80, „ „ 1-50, „ „ 0 90, „ ,, 0-54, „ 0-42, „ ., 3-42, „

NÖÖÖÖÖhÖÖÖ

K 7-76

Betonmauerwerk, siehe Abschnitt ,,Beton.eiung“.

Piseemauerwerk (Lehmstampfbau) per m³:

ä) Piseesteinmauern, wobei aus Erd- oder Lehmarten * zuerst in Kästen geformte Steine hergestellt und solche dann mit Lehmmörtel auf gewöhnliche Art vermauert werden:

l'O m⁸ ordinäre Erdmasse erzeugen samt

Zufuhr und Grundzins........

0'05 m³ Schotter- oder Sandbeimischung . .

l'O Maurerstunden............

13'0 männliche Handlangerstunden . . . .

12'0 weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

b) Pisee zwischen Lehmsteinwangen, wobei zwischen 2 schwache (halben Ziegel starke) Mauern von getrockneten Lehmsteinen der Zwischenraum mit Lehm ausgestampft wird:

100 Stück Lehmziegel

0'75 m³ Erdmasse samt Zufuhr und Grundzins ä ,,

4'0 Maurerstunden........

10'0 männliche Handlangerstunden 10'0 weibliche Handlangerstünden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 1'50, K 1'50

„ „ 0'42, „ 5 04 „ „ 12'96, „ 1'30

„ 1606

ä/c K

CO TH

„ 0'90, „ „ ,    0'54,    „

„    „ 0'42, „

„ „ 13 20, „

Ol CO 05 co £3 i+l 03 -<t liOOOCCO

„ 1935

c) Pisee zwischen Brettformen, wpbei an den Fluchtlinien der Mauern etwa 6 m lange, 0-4 bis 0-8 m hohe, mit losen Querriegeln beiderseits verbundene Brettertafeln aufgestellt werden, zwischen welche die Piseemasse eingestampft wird; nach Vollstampfung jeder solchen Schichte und Trocknung derselben wird die Arbeit, nach Höhersetzen der Brettertafeln, in gleicher Weise fortgesetzt:

l-Om⁸ Erdmasse samt Zufuhr und Grundzins ä I< l⁻50, K 1-50

6-00, „ 0 30 2-25

0‘05 m³ Schotter- oder Sandbeimischung

2"5 Maurerstunden..........

18'0 männliche Handlangerstunden . . 12'0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ „ 1701,

1-70

„ 20-51

Gesimsmauerwerk samt Verputz, Weißigung und Färbelung, u. zw. Haupt-, Kordon- und Kämpfergesimse sowie fußbildende Gesimse und Fensterverdachungen, in was immer für einer Höhe, Ausladung und Form, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmaße zu berechnen, kostet per lm² Querschnittsfläche bei Gesimsen bis 0-01 m² Querschnitt; per m*):

*) Die Preise sind auf den Querschnitt zu reduzieren und per Längenmeter zu nehmen.

a) mit

Weißkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel . . 0"5 m¹ Gruben- oder WeiSkalk l⁻0 m³ feiner Wassersand ....

200 Maurerstunden¹) .....

30 männliche Handlangerstunden 60 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    „ 261-40,    „    26-14 K 331-74

„ „ 289-00, „ 28-90 ,, 3 6 9-o3

b)    mit Zementkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel . .

480 kg Zementkalk.......

1-10 m³ feiner Wassersand . . .

215 Maurerstunden ......

35 männliche Handlangerstunden 80 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä/c K 5/q „

ä ..

„    „    314 50,    „    31-45 ,, 432‘82

c)    mit Portlandzementmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel . .

720 kg Portlandzement.....

l’lOm³ feiner Wassersand . . .

230 Maurerstunden ......

40 männliche Handlangerstunden 95 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    sind alte Gesimse auszuziehen, d. i. zu putzen, weißigen, und zu färbein, so berechne man von den angegebenen Erfordernissen:

84% an Kalk, Zementen und Sand,

90% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-015 m² Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a) mit Weißkalkmörtel:

350 Stück ausgesuchte Ziegel . . 0’42 ms Gruben- oder Weißkalk . 0'84 m³ feiner Wassersand . . .

154 Maurerstunden ......

22 männliche Handlangerstunden 50 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    „ 202-28,    „    20-23 ,, 263-00

b)    mit Zementkalkmörtel:

0"92 m³ feiner Wassersand ......

180 Maurerstunden .........

30 männliche Handlangerstundeu . . .

76 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

22-57 ,, 294-85

„ „    0-42, „

„ „ 246-12, „

HiOOcOcOnii (M rff H Ct H CO <M

„ 347-49

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

80% an Kalk, Zementen und Sand,

88% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-025 m2 Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 m² Querschnitt:

a) mit Weißkalkmörtel:

335 Stück ausgesuchte Ziegel . .

0"34 m³ Gxuben- oder Weißkalk .

0'68 m³ feiner Wassersand . . .

120 Maurerstunden ......

17 männliche Handlangerstunden 40 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

.,    157-98, „ 15-80 K 209-66

b)    mit Zementkalkmörtel:

335 Stück ausgesuchte Ziegel.....

344 kg Zementkalk..........

0‘75 m³ feiner Wassersand......

132 Maurerstunden

20 männliche Handlangerstunden . . .

50 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

335 Stück ausgesuchte Ziegel.....

516 kg Portlandzement........

0'75 m³ feiner Wassersand ......

142 Maurerstunden .........

23 männliche Handlangerstunden . . .

60 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

75% an Kalk, Zementen und Sand,

86% an Arbeitslohn und Requisiten.

„    177-00,    „    17-70 „ 236-31

ä/c K 6-00, K 2010 7-50, „ 38-70

■ ä/q „ . ä ..

„    „    193-82,    „    19-38 ,, 280-7«

Gesimsmauerwerk wie vorstehend; aber bei 0-05 m² Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel.....

0'27 ms Gruben- oder Weißkalk ....

0"54 m³ feiner Wassersand ......

84 Maurerstunden ...........

15 männliche Handlangerstunden ...

30 weibliche Handlangersfunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel.....

280 kg Zementkalk..........

0"60 m³ feiner Wassersand ......

94 Maurerstunden ..........

17 männliche Handlangerstunden . . .

40 weibliche Handlangerstunden ...

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„    „    113-10,    „    11-31 „ 15o-84

6-32

810

ä/c K 6-00, K 18 90 ä/q , ä

„    „    129 38,    „    12-94 ,, 178-6U

mit Portlandzementmörtel:

315 Stück ausgesuchte Ziegel . .

420 kg Portlandzement.....

0'60 m⁸ feiner Wassersand . . .

102 Maurerstunden ......

19 männliche Handlangerstunden 50 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d) sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

70% an Kalk, Zementen und Sand,

80% an Arbeitslohn und Requisiten.

ä/c K 6 00, K 18-90 7-50, „ 3150 11-70, „    7-02

1-10, „ 112-20 0-54, „ 10-26 0-42, „ 2100

143-46, „ 14-35 K 215-23

ä/q

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-1 m² Querschnitt auslegen und ziehen; per 1 m Länge und 1 m² Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel.....

019 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0‘38 m⁸ feiner Wassersand ......

52 Maurerstunden..........

10 männliche Handlangerstunden . . .

20 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Auf. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel.....

192 kg Zementkalk..........

0'44 m⁸ feiner Wassersänd ......

60 Maurerstunden..........

11    männliche Handlangerstunden . . .

29 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

310 Stück ausgesuchte Ziegel.....

288 kg Portlandzement . .......

0"44 m⁸ feiner Wassersand......

67 Maurerstunden..........

12    männliche Handlangerstunden . . .

38 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

55% an Kalk, Zementen und Sand,

71% an Arbeitslohn und Requisiten.

„    „    71-00,    „    7-10 ,, 105-52

.    ä/c    K    6-00,    K18-60

„ „ 0-54, „ 5-94

” 8412,’ ^-ll ,, 123-38

„    „    9614,    „    9-61 ,, 151-10

K 1860 21-60

5-15

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 2 m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a) mit Weißkalkmörtel:

280 Stück ausgesuchte Ziegel . .

0'16 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0 32 m⁸ feiner Wassersand . . .

46 Maurerstunden.......

8 männliche Handlangerstunden .

19 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs,

„    „    62-90,

6-29 ,,

93-41

b) mit Zementkalkmörtel:

„    „    53-32,,,    8-33    K 118-93

280 Stück ausgesuchte Ziegel.....

160 kg Zementkalk..........

0’39 m³ feiner Wassersand ......

53 Maurerstunden ... . . ... . .

9    männliche Handlangerstunden ....

28 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä/c K 6 00, K 16-80 ä/q „ 7-50, „ 18 00 ä „ 11-70, „ 4-56 „ ,, 110, „ 66 00

c)    mit Portlandzementmörtel:

280 Stück ausgesuchte Ziegel.....

240 kg Portlandzement........

0"39 m³ feiner Wassersand ......

60 Maurerstunden..........

„ „ 0-54, „ 5-40 „ „ 0-42, „ 15-54 „ „ 86-94, „ 8 69 „ 134-99

10    männliche Handlangerstundeu ...

37 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

50% an Kalk, Zementen und Sand,

65% an Arbeitslohn und Requisiten.

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0 3m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel .....

0'145 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"29 m³ feiner Wassersand......

38 Maurerstunden ..........

6 männliche Handlangerstunden ....

12 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel.....

144 kg Zementkalk .........

0’33 m³ feiner Wassersand......

43 Maurerstunden..........

6 männliche Handlangerstunden ....

20 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel.....

216 kg Portlandzement........

0'33 m³ feiner Wassersand ......

48 Maurerstunden..........

6 männliche Handlangerstunden ....

28 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

40% an Kalk, Zementen und Sand,

60% an Arbeitslohn und Requisiten.

„ „ 50-08, „ 5-01 ,,

76-82

ä/c K .6 00, K 15-00

ä/q „

ä ..

„ „ 1-10, „ 47-30

3-70, „ 5-33 „ 11-70, „ 3-86

„ „ 0-54, „ 3-24 „ „ 0-42, „ 8-40 „ „ 58 94, „ 5-89 „

89-02

ä/c K 6-00, I< 15-00 ä/q „ 7-50, „ 16-20 ä „ 11-70, „ 3-86 „ „ 1-10, „ 52-80 „ „ 0 54, „ 3-24 „ „ 0-42, „ 11-76    , ^    „

,, „ 67-80, „ 6-78 ,, 109-64

Gesimsmauerwerk wie vorstehend, aber bei 0-5 m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Q u e r schni tt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel.....

0'135 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'27 m³ feiner Wassersand ......

34 Maurerstunden..........

5 männliche Handlangerstunden ....

12 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel.....

136 kg Zementkalk..........

0'31 m³ feiner Wassersand ......

38 Maurerstunden..........

5 männliche Handlangerstunden ....

19 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

220 Stück ausgesuchte Ziegel .....

204 kg Portlandzement........

0'31 m³ feiner Wassersand ......

42 Maurerstunden..........

5 männliche Handlangerstunden . . .

27 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Gesimse bloß auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

38% an Kalk, Zementen und Sand,

58% an Arbeitslohn und Requisiten.

a/c K ä „

ä/c K ä/q „ ä „

K 1320 „ 311 „ 316 „ 37-40 „ 2-70

”    ⁵'⁰⁴ TV

„ 4-51 K

69-12

K 13-20 „ 5-03 „ 3-63 „    „    1-10,    „    41-80

„    „    0-54,    „    2-70

„    „    0-42,    „    7-98

„    „    52-48,    „    5-25 ,,

coq>

79-59

„    „    60-24,    „    6-02 ,,

98-39

Gesimsberechnung.

Die Gesimse sind nach Längenmetern zu verrechnen und wird der Einheitspreis für ein gegebenes Gesimse gefunden, indem man dessen faktische Querschnittsfläche (ganze Elöhe x ganze Ausladung) mit dem per 1 m² ermittelten Einheitspreise der dazu passenden Post multipliziert.

Gesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der vorstehenden Posten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächstliegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Demnach kostet bei den hier angesetzten Grundpreisen ein Längenmeter Gesimse, bei Herstellung in Weißkalkmörtel und dem Querschnitte:

bis 0 010 m², spezifiziert, 331 74 XO'01 — bei 0 011 „ 0012 „ 0013 „ 0014

„ 0 015 „ spezifiziert, 263 00 X 0 015 = „ 0017 „

„ 0019 „

„ 0 020 „

„ 0 021 „

„ 0 023 „

pp. Wert für 0*001 331-74 - 263 00

( (331-74 - 1 X13-75) 0 011 = J (331-74 - 2 X13 75) 0 012 = •= 13*75 \ (331-74 - 3X13-75) 0 013 1(331-74 - 4X13 75) 0.014

für 0*001

263 00 - 209-66

10

= 5*33

(263 00 - 2 X 5-33) 0 017 =

(263 00 - 4 V 5-33) 0 019 =

(263-00 - 5 X 5-33) 0 020 =

(263 00 - 6 X 5-33) 0 021 =

(263-00 - 8 X 5-33) 0 023 =

Nach rechnet Diagr.*) K 3-32 „ 350 „ 3-65 „ 3-78 „ 3-87

„ 3-95 „ 4-29 „ 4-59 ,    4-73

„ 4-85 „ 5 07

Ge-

K 3-30 „ 3-41 „ 3-52 „ 3-63 .. 3-74

„ 3-85 » 4-07 „ 4-20 „ 4-40 „ 4-51 .. 4-73

Ge

be! 0025 m² spezifiziert, 209 66 X 0 025 = „ 0 030 „ 0-035 „ 0 040 „ 0 045

„ 0050 „ spezifiziert, 155-84X005 = „ 0 060 „ 0 070 „ 0 080 „ 0 090

„ O'ICO „ spezifiziert, 105 52 X 0'1 =

„ 0125 „ 1 „ 0150 „ 1 0175

» ) für 0*005

» V 209-66 - 155-84

::

für 0*01 155-84 -105-52

{(209-66 - 1 X 1076) 0 030 I (209 66 - 2 X10 -76) 0 035 = 10*76) (209-66 - 3X10-76) 0 040 l (209-66 - 4 X10-76) 0 045

I! II II

{(155-84 - 1 X10 06) 0 06 =

I (155-84 - 2 X10-06) 0 07 = = 10*06 (155-84 - 3 X10 06) 0 08 ^ l (155-84 - 4 X 10 06) 0 09

für 0*035

105-52 - 93-41

{(105-52 - 1X3-03) 0125 = _    { (105-52 - 2 X 3-03) 0-150 -

— ö    { (105-52 - 3 x 3-03) 0-175 =

„ 0'200 „ spezifiziert, 93 41 X 0’2 = 93-41 - 76-82

„ 0-250 „

X 0 25 =

Nach rechnet Diagr.*) K 524    K    4-95

5-97 „ 6-58 „ 7-10 „ 7-50    ,    6-95

„ 7-79 „ 875 „ 9-50 „ 1005 „ 10-40

„ 10-55

„ 12-81 „ 14-92 „ 16-88

„ 18-68    „    1800

„ 21-28    „    2100

„ 5-50 „ 600 6-50

„ 7-40 „ 8-30 „ 9 00 „    9-95

„ 10-60

.. 11-40

„ 13-10 „ 14-80 „ 16-50

,, 0 300 „ spezifiziui-t, 76'82X0'3 = für 0*05 76-82 - 69 12

„ 0-350 „ 0-400 „

., 0-450 .

„ 0'500 „ spezifiziert, 69"12 X 0"5 =

”1

= 1*02

(76 82 - 1 X1'92) 0-35 (76-82 - 2X1'92) 0'40 (76-82 - 3X1 92) 0’45

22-05

„ 26-22 „ 29-19 „ 31-98

„ 34-56

„ 24-00

„ 26-70 „ 29-40 „ 31-90

„ 34-60

Werden Gesimse an alten Gebäuden neu hergestellt, so ist wegen der besonderen Gerüstung das Arbeitserfordernis samt Requisitensatz um 50% zu erhöhen.

Werden zu Gesimsen Hängplatten oder besondere Gesimsziegel in Verwendung gebracht, so wird das aufgewendete Material separat zu berechnen sein, ohne daß sich das Arbeitserfordernis erhöht.

Hohlkehlgesimse samt Verputz und Weißigung, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmaß zu berechnen, kostet per lm² Querschnittsfläche bei Gesimsen bis 0-01 m² Querschnitt, per m:

a)    mit Weißkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel......

0"23 m³ Gruben- oder Weißkalk.....

0"46 m³ feiner Wassersand .......

75 Maurerstunden...........

10 männliche Handlangerstunden ....

25 weibliche Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . ; .

b)    mit Zementkalkmörtel:

250 Stück ausgesuchte Ziegel......

200 kg Zementkalk...........

0⁻5 m³ feiner Wassersand........

80 Maurerstunden...........

10 männliche Handlangerstunden ....

28 weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .- .

. ä/c K 6 00, I< 15-00 23-00, „ 5-29 11-70, „ 5-38 1-10, „ 82-50 0-54, „ 5-40 0-42, „ 10-50

98-40, „ 9-84 K 133-91

ä/c    K    6-00,    K15-00

ä    „    0-037,    „

„ 11-70, „

„    „    1-10,    „ 88 00

„    „    0-54,    „ 5-40

»    ..    0-42,    „11-76    _

„ „ 105-16, „ 10-52 ,, 143-93

7-40

5-85

c) mit Portlandzementmörtel:

„    „    0-42,    ,,    12.60 t n a ot;

„ „ 108-20, „ 10-82 K 164-25

250 Stück ausgesuchte Ziegel . '. . . .

325 kg Portlandzement........

0'50 m³ feiner Wassersand ......

82 Maurerstunden........ . .

10 männliche Handlangerstunden . . .

30 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

70% an Kalk, Zementen und Sand,

75% an Arbeitslohn und Requisiten.

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0-04 m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel.....

0'17 m! Gruben- oder Weißkalk ....

0'34 m³ feiner Wassersand ......

48’5 Maurerstunden .........

8 männliche Handlangerstunden ....

14 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel.....

146 kg Zementkalk..........

0’36 m³ feiner Wassersand ......

52 Maurerstunden..........

8 männliche Handlangerstunden ....

16    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel.....

237 kg Portlandzement........

0'36 m³ feiner Wassersand ......

53'5 Maurerstunden.........

8 männliche Handlangerstunden ....

17    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

60% an Kalk, Zementen und Sand,

67% an Arbeitslohn und Requisiten.

89-80

ä/c K 6-00. K 12-00 ä „ 0 037, „ 5-40 „ „ 11-70, „ 4-21 „    „    1-10,    „    57-20

„    „    0-54,    „

„ „ 0-42, „

„    .,    68 24, „

4-32

6-72 6-82 ,,

96-67

„    „    70-31,    „    7 03 ,, 111-33

4-32

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0-09 m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a) mit Weißkalkmörtel:

ä/c K 6-00, K 12-00 ä „ 23-00, „ 3-45 „    „ 11-70, „ 3-16

„ „ 1-10, „ 42-35 „ „ 0-54, „ 2-70 „ „ 0-42, „ 5-46 „ „ 50 51, „ 5-05

200 Stück ausgesuchte Ziegel 0"15 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0’27 m³ feiner Wassersand . . .

38"5 Maurerstunden......

5 männliche Handlangerstunden .

13 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel.....

130 kg Zementkalk..........

0"32 m³ feiner Wassersand......

41⁻5 Maurerstunden.........

5 männliche Handlangerstunden ....

14    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel .....

205 kg Portlandzement........

0'32 m³ feiner Wassersand ......

42’8 Maurerstunden.........

5 männliche Handlangerstunden ....

15    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

50% an Kalk, Zementen und Sand,

53% an Arbeitslohn und Requisiten.

Hohlkehlgesimse wie vorstehend, aber bei 0-2 m² Querschnitt auslegen und ziehen, per 1 m Länge und 1 m2 Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel:

200 Stück ausgesuchte Ziegel.....

0'13 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0‘25 m³ feiner Wassersand ......

22 "5 Maurerstunden........ .

4 männliche Handlangerstunden ....

12    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

2C3 Stück ausgesuchte Ziegel.....

108 kg Zementkalk ..........

0'27 m³ feiner Wassersand......

26    Maurerstunden..........

4 männliche Handlangerstunden ....

13    weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

2C0 Stück ausgesuchte Ziegel.....

175 kg Portlandzement........

0-27 m³ feiner Wassersand ......

27    Maurerstunden..........

4 männliche Handlangerstunden ....

14    weibliche Handlangerstunden . . .

10% V. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den angegebenen Erfordernissen:

47% an Kalk, Zementen und Sand,

50% an Arbeitslohn und Requisiten.

Berechnung der Hohlkehlgesimse.

Die Berechnung der Hohlkehlen geschieht auf dieselbe Art wie die Berechnung gegliederter Gesimse, d. i. nach dem wirklichen Flächenmaße des Querschnittes aus seiner Ausladung und Höhe, multipliziert mit dem Einheitspreise eines m².

ä/c K 6-00, K 12-00 ä „ 0-037, „ 4-81

„ 374 „ 45-65 „ 2-70 „ 5-88

„ 5-42 K 80-20

ä/c    K    6 00,    K12-00

„    56    „ 5-61

„ 92-81

ä/c    K    6-00,    K12-00

„ „ 0-54, „ 2-16

„ „ 0-42, „ 5-04 „ „ 31-95, „ 3-20

5-46

„ 53-07

„ 59-00

„ 69-80

6*

Hohlkehlgesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der vorangeführten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächst liegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Es kostet daher ein Längenmeter Hohlkehl-' gesimse in Weißkalkmörtel hergestellt:

bis 0 01 m², spezifiziert, 133 91 X 0*01 = bei 0'015 ,,

„ 0-020 „

„ 0-025 „

„ 0-030 „

„ 0-035 „ .

„ 0"040 „ spezifiziert, 89’80X9'91 —

„ 0-05 „ 0-06 „ 0-07 „ 0-08

pp. Wert für 0*005 133-91 - 89-90

= 7*35

(133-91 - 1 X 7-35) 0-015 = (133-91 - 2X7-35) 0'020 = (133-91 - 3 X 7-35) 0'025 (13391 - 4X7-35) 0'030 = (133-91 - 5X7-35) 0-035

::

für 0*01 89-80 - 74-17

= 3* 1586 | (89-80 \ (89-80

{ (89-80 - 1 X 3-126) 0-05 I (89-80 - 2X3-126) 0-06

-    3 X 3-126) 0-07

-    4 V3-126) 0-08

i li

„ 0 09

,, spezifiziert, 74’17 X 0‘09 =

,, 0-10 „ 011 ,, 0-12 „ 0-13 ,, 0-14 „ 0-15 „ 0-16 „ 0-17

für 0*01 > 74-17 - 53-07

11

1*918

0-18

„ 019

(74-17 - 1 X 7-918) 0-10 = (74-17 - 2X1-918) 0-11 (7417 - 3X1-918) 0-12 = (74-17- 4X1-918) 0-13-(74-17 - 5X1-9181 014 = (74-17- 6X1-918)0-15 = (74-17 — 7X1-918)0-16 = (75.17 - 8 X1-918) 0-17 . (75-17- 9X1-918)018 (74-17-10X1-918) 0-19 =

„ 0-20

„ spezifiziert, 53’07 X 0’20

Nach rechnet Diagr.*) K 134 1-90 „ 2-38 „ 2 80 „ 3-14 „ 3-40

„ 3'59 „ 433 „ 5-01 „ 5-63 „ 6-18

„ 6-68 „ 723 „ 7-74 ,, 8-21 „ 8-65 9-04 9-40 9-72 10-00 ,, 1024 „ 10-45 „ 10-61

Ge-

K 1-40 „    1-90

„ 2 35 „ 2-80 „ 315 „ 3-40

„ 3-80 „ 4-40 „ 4-90 „ 5-50 „ 6-00

„ 6-40 „ 6-85 ,, 7-30 „ 7-70 ,, 8-10 ,, 8-45 „ 8-85 „ 920 „ 9-60 ,, 995 ,, 10-30 ,, 10-60

Architravgesimse mit Ziegeln auslegen und rein ziehen, bei Anwendung von Weißkalkmörtel, per m: a) bei 0-25 m Höhe:

7 Stück ausgesuchte Ziegel . . .

0'0062 m³ Gruben- oder Weißkalk 0"0125 m³ feiner Wassersand . .

16 Maurerstunden.......

0’25 männliche Handlangerstunden 0"8 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

5388

„ „ 0-54, „ » » 0-42, „ „    2-24,    „

K 3-17

b) bei 0-3 m Höhe

11 Stück ausgesuchte Ziegel . . 0'0075 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'015 m³ feiner Wassersand . . .

1'98 Maurerstunden.......

0"41 männliche Handlangerstunden 0 9 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-06, K 0 66

powfopo

h-¹ H-¹ I—1 00 00 KI

„    4-07

c) bei 0-4 m Höhe:

19 Stück ausgesuchte Ziegel.....

0-01 m³ Gruben- oder Weißkalk . . . .

0 02 m³ feiner Wassersand ......

2"64 Maurerstunden.........

0⁻55 männliche Handlangerstunden . . 1-2 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d) bei

0-5 m Höhe:

23 Stück ausgesuchte Ziegel . . 0-0125 m⁸ Gruben- oder Weißkalk 0 025 m⁸ feiner Wassersand . . .

3 Maurerstunden .......

0’8 männliche Handlangerstunden 2 weibliche Handiangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs,

cd6‘6‘ö‘t)5'(mV

O O N H ip »p

CWHHOÖ Ol rH

1-38

0-29

0-29

3-30

0-43

0-84

0-46

K 6-99

e) bei

0-6 m Höhe:

27 Stück ausgesuchte Ziegel . . 0'015 m⁸ Gruben- oder Weißkalk 0’03 m⁸ feiner Wassersand . . .

4⁻9 Maurerstunden.......

1 männliche Handlangerstunden . 4 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

MOOHHMO

SßSS38S

1-62

0'35

0-35

5-39

0-54

1-68

0-76

„ 10-69

/) werden diese Gesimse mit anderen Mörtelgattungen hergestellt, so berechne man die gleichen Erfordernisse, wie sie in der Analyse angegeben sind, nur substituiere man für 1 m³ Fettkalk je nach Verwendung:

1 m³ Zementkalk zum Preise von.........

1 m³ gebranntem Gips zum Preise von.......

1 m³ Portlandzement zum Preise von.......

g) Architravgesimse anderer Querschnitte nehme man im Verhältnisse ihrer Höhe zu obigen Ansätzen an.

„ 29-60 ,, 57-50 „ 90-00

Bandgesimse, Fatschen, Chambrams oder umrahmende Gesimse von was immer für einer Form, mit einer Ausladung von durchschnittlich 0-05 m, bei Verwendung von Weißkalkmörtel, per m:

a)    bei 0-13 m Höhe:

0'0033 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0'0066 m⁸ feiner Wassersand . . .

1‘7 Maurerstunden........

O'l männliche Handlangerstunden .

0'34 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei 0-15 m Höhe:

0 0034 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0'0069 m⁸ feiner Wassersand . . .

1-8 Maurerstunden........

O'l männliche Handlangerstunden .

0'36 weibliche Handlangerstunden .

10% v.tArbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    bei 0-16 m Höhe:

0'0036 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0'0072 m³ feiner Wassersand . . .

1'9 Maurerstunden........

O'l männliche Handlangerstunden .

0'38 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    bei 0-17 m Höhe:

0'0038 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0'0076 m⁸ feiner Wassersand . . .

2'0 Maurerstunden........

O'l männliche Handlangerstunden .

0'4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

K 0'08 „ 0'08 .. 1'87 „ 0 05 „ 014 „ 0'21

„    2-43

ä K 23'00, K 0 08 „ „ 11'70, „ 0'08 „ „ 110, „ 1'98

„ „ 0'54, „ 0 05

„ „ 0'42, „ 015 „ „ 218, „ 0'22

ä K 23'00, K

„ „ H'70, „ „ „ HO, „

„ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ „ -230, „

OOOOHW ö 6 ci 6 6 6

K 0-09 „ 0-09 „ 2-20 „ 0-05 „ 0-24 „ 017

„    2-56

„    2-69

e) bei 0-18 m Höhe:

K 2-99

0 004 m³ Gruben- oder Weißkalk O'OOS m³ feiner Wassersand . . .

2’1 Maurerstunden.......

01 männliche Handlangerstunden 0'45 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

/) bei 0-19 m Höhe:

0-0042 m³ Gruben- oder Weißkalk 0‘0084 m³ feiner Wassersand . .

2"2 Maurerstunden.......

0-1 männliche Handlangerstunden 0-5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

OOdrHWQO O G H ip rf) CO

K 0-10

„ o-io

„ 2-42 „ 0-05 „ 0-21 „ 0-27

,,    3-15

g) bei 0-20 m Höhe:

0‘005 m³ Gruben- oder Weißkalk 0 01 m³ feiner Wassersand . . .

2‘4 Maurerstunden.......

0-1 männliche Handlangerstunden 0"55 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K 012 „ „ 11-70, „ 0-12 „ „ 1-10, „ 2-64 „ „ 0-54, „ 0-05 „ „ 0 42, „ 0-23 „ „ 2-92,    0-29

h) bei Anwendung anderer Bindemittel als Weißkalk berechne man die gleichen Kubikgrößen, wie sie in den Analysen angegeben sind, und substituiere hiebei den Einheitspreis per m³:

für Zementkalk.................

für gebrannten Gips...............

für Portlandzement...............

und erhöhe das Arbeitserfordernis um 15%.

/) bei Herstellung obiger Gesimse an alten Gebäuden rechne man für das Ausspitzen der notwendigen Mauervertiefungen 40% von dem in der Analyse ersichtlichen Arbeitslöhne mehr.

„    3-45

„ 29-60 ,, 57-50 „ 90-00

Ziergesimse, kleine, bis 0-08 m Ausladung, ohne Rücksicht auf Breite oder Höhe — oder aber glatte Fenstereinfassungen, per m: a) mit Weißkalkmörtel:

3 Stück ausgesuchte Ziegel ....

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'004 m³ feiner Wassersand ....

0'56 Maurerstunden .......

0'05 männliche Handlangerstunden 0"25 weibliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0 06, K 0-18 „ „ 23-00, „ 0-05 „ „ 11-70, „ 0-05 „ „ 1-10, „ 0-62 „ „ 0-54, „ 0-03 „ „ 0-42, „ 0-11 „ „ 0-76, „ 0j08

b) bei Herstellung mit Zementkalk-, Portlandzement- oder Gipsmörtel berücksichtige man die Anmerkung der vorhergehenden Arbeitspost ad h.

„ 1-12

Gliederungen von 0-02 bis 0-04 Ausladung mit Weißkalkmörtel, per m:

0-001 m* Gruben- oder Weißkalk ....

0'002 m³ feiner Wassersand.......

0"32 Maurerstunden..........

0'05 männliche Handlangerstunden . . .

0'15 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

Fugenschnitte ohne Gliederung, per m: a) bei neuem Verputz:

015 Maurerstunden . . .......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 110, K 017 ....... 0-02

K 019

Das Materiale ist beim Verputze inbegriffen. b) Ist diese Arbeit bei altem Verputze herzustellen, dann rechne man:

O’OOl m³ Gruben- oder Weißkalk

0'23 Maurerstunden ......

O'l weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    0-34

Zahnschnitte vom 005 bis 0 08 m Tiefe oder Höhe bei neuen Gesimsen ausputzen, per m:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0-005 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'002 m³ feiner Wassersand ....

2’3 Maurerstunden........

O'l männliche Handlangerstunden .

0"4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Gipsmörtel:

0 005 m³ Gips..........

2'3 Maurerstunden . .......

O’l männliche Handlangerstunden .

0'4 weibliche Hand!angerstunden . . ,

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 57-50, K 0-29

„ „ 110, „ 2-53

„ „ 0-54, „ 0 05 „ „ 0-42, „ 0-17

„ ,    2-75, „ 0-28

Anmerkung zu allen Gesimsherstellungen,

Wenn Gesimsherstellungen in einer höheren Etage als 4 m über dem Erdhorizont bewerkstelligt werden sollen, so hat man für jedes höhere Geschoß (zirka 4 m Höhe) wegen kostspieligerer Gerüstung und schwierigerer Hinaufschaffung der Materialien zu den hier berechneten Preisen einen Zuschlag von 5% vom Arbeitslöhne des Maurers und 10% vom Arbeitslöhne des Handlangers zuzurechnen.

Mauerverputz, gewöhnlicher, grober, in die Latte gezogen, 10 bis 12 mm stark, zu ebener Erde, per m²:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0'007 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"014 m³ feiner Wassersand......

0'7 gewöhnliche Maurerstunden ....

O'l männliche Handlangerstunden . . .

0"25 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'007 m³ Zementkalk .........

0'014 m³ feiner Wassersand......

l'O Maurerstunden..........

O'l männliche Handlangerstunden . . .

0'4 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

. ä K 29-60, K 0-21 . „ „ 11-70, „ 0-16 . „ „ 0-90, „ 0-90

„ „ 0-54, „ 0 05

„ „ 0 42, „ 017 „ „ 1-12, „ 0-11

„    3-17

„    3-32

„    119

■/

c) mit Portlandzementmörtel:

0'007 m³ Portlandzement.......

0'014 m³ feiner Wassersand......

1*2 Maurerstunden..........

0-1 männliche Handlangerstunden . . . 0'45 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

O l> 05 »p rjf CO

ÖhÖÖÖh

05 rH

0-63

ÖÖH

O» GO Ci

019

0-13

K 2-24

d) diesen Verputz in höheren Etagen als 4 m über dem Erdhorizont hersteilen, rechne man für jede Stockwerk höhe vorstehenden Einheitspreisen per m 0'2 weibliche Handlangerstunden . ..........

zu:

ä K 0-42

„ 0-08

Mauerverputz, gewöhnlicher Spritzwurf, 12 bis 15 mm stark aufgetragen, zu ebener Erde, per m²:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0'008 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'016 m³ feiner Wassersand......

0'9 Maurerstunden..........

O’l männliche Handlangerstunden . . .

0’35 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'008 m³ Zementkalk.........

O'Olö m³ feiner Wassersand......

1"25 Maurerstunden.........

O'l männliche Handlangerstunden . . .

0’52 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'009 ma Portlandzement.......

0'0165 m³ feiner Wassersand .....

1'45 Maurerstunden .........

O'l männliche Handlangerstunden . . .

0'6 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    diesen Verputz in höheren Etagen hersteilen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen per m² zu:

0'25 weibliche Handlangerstunden

doo^NH O I> 05 HO o

„ 0'15 „ 010

„    1-48

ä K 29'60, K 0'24 , 1170, „ 0-19 , 0-90, „ 1-13 , 0-54, „ 0-05 , 0-42, „ 0-22 , 1-40, ,, 0-14

„    1-97

q o o nT cd th

P C5 HO ^ cp

K 0-81 „ 019 „ 1-31 „ 0-05 „ 0-25

„ 0-16 ,,    2-77

äKO-42 ,,    0-11

Mauerverputz, gewöhnlicher, glatter, feiner, rein verrieben, 17 bis 20mm dick, zu ebener Erde, per m²:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0 01 m³ Gruben- oder Weißkalk

0 02 m³ feiner Wassersand .......

1"2 Maurerstunden...........

01 männliche Handlangerstunden . . . . 0 65 weibliche Handlangerstunden . . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0’01 m³ Zementkalk..........

0 02 m³ feiner Wassersand .......

1'5 Maurerstunden...........

O'l männliche Handlangerstunden . . . . 0’8 weibliche Handlangerstunden . . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

O O O rfcd O

© !>■ 05 io Th

K 0-23 „ 0-23 1-08 „ 005 „ 0-27

„ 0-14    ,,    2 00

ä K 29-60, K 0-30 „ „ 11-70, „ 0-23

c)    mit Portlandzementmörtel:

0"01 m³ Portlandzement........

0'02 m³ feiner Wassersand ......

1'7 Maurerstunden..........

O'l männliche Handlangerstunden . . .

0'9 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    diesen Verputz in höheren Etagen herstellen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen per m² zu:

0"3 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„    .,    1-96,    „    0-20 K 3-29

ä K 0 42, K 0-13 .....„ 0-01

„    0-14

Mauerverputz, außergewöhnlicher, zur Abhaltung von Nässe, bei dem Mischungsverhältnisse des Materials wie 1:1, die Außenfläche glatt verrieben, zu ebener Erde, per m²:

ä) mit Zementkalkmörtel, 20 mm dick:

0'012 ms Zementkalk............

0’012 m³ feiner Wassersand.........

l⁻5 Maurerstunden.............

O'l männliche Handlangerstunden......

0'8 weibliche Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

b)    mit Portlandzementmörtel, 6 mm dick:

0'006 m³ Portlandzement..........

0-006 m³ feiner Wassersand.........

1*2 Maurerstunden.............

015 männ'iche Handlangerstunden.....

0'5 weibliche Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Reg. u. Aufs......

c)    mit Portlandzementmörtel, 12mm dick:

O'Ol m³ Portlandzement...........

0 01 m³ feiner Wassersand .........

l⁻5 Maurerstunden.............

0'2 männliche Handlangerstunden . . . . . .

0"6 weibliche Handlangerstunden......

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

d)    mit Portlandzementmörtel, 18 mm dick:

0'015 m³ Portlandzement ..........

0'015 m³ feiner Wassersand.........

1’7 Maurerstunden.............

0'2 männliche Handlangerstunden......

0'8 weibliche Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

e)    kommen diese Arbeiten in anderen als der I. Geschoßhöhe oder -Tiefe vor, so ist obigen Einheitspreisen per m² zuzuschlagen:

0"4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req, u. Aufs

Mauerverputz an alten, jahrelang bestehenden Gebäuden herzustellen, kommt in allen Verputzgattungen um 10% teurer als hier angesetzt wurde, und es muß in diesen Fällen außerdem noch die separate Gerüstherstellung in Anschlag gebracht werden.

ä K 29-60, K „ 11-70, „ „ „ 0 90, „ „ „ 0-54, „

„ „ 0 42, „ „ „ 1-74, „

ä K 90-00, K „ „ 11-70, „ „ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ „ 1-37, „

CO r-f CO O CO rH

ööhööö

p O O M O O

H tö 6 6 ö ci

00 00 -Vi

ä K 90-00, K 0-90 „ „ 11-70, „ 012 „ „ 0-90, „ 1-35

„ „ 1-98, „ 0-20    ,,

ä K 0-42, K 0-17

„ 0-02 ,,

2-41

212

2-90

3-71

0-19

Soll Verputz von größerer oder geringerer Dicke berechnet werden, so ist in den Analysen das Erfordernis im Verhältnis der Dicke anzusetzen.

Gewölbeverputz, 20 mm dick, ohne Unterschied der Höhen, mit Weißkalkmörtel, per m²:

0'012 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"025 m³ feiner Wassersand......

1-5 Maurerstunde..........

0‘15 männliche Handlangerstunden . .

0'6 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

4 K 23-00, K 0-28 „ „ 11-70, „ 0-29 „ „ 0-90, „ 1-35

„ „ 0-54, „ 0-08

;;;; i-tt:;; So? k 2-42

Zierverputz, u. zw. vollständiger Anwurf der Mauern und reinem Verputz mit Nutentziehung oder Bundquadern (Quadrierung), per m²:

ff) mit Weißkalkmörtel:

O'Ol m³ Gruben- oder Weißkalk ....

002 m³ feiner Wassersand......

2‘2 Maurerstunden..........

0'2 männliche Handlangerstunden . . .

11 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0 01 m³ Zementkalk.........

0'02 m³ feiner Wassersand ......

2'5 Maurerstunden..........

0'2 männliche Handlangerstunden . . .

1*4 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

0’01 m³ Portlandzement........

0'02 m³ feiner Wassersand ......

2‘8 Maurerstunden..........

0'2 männliche Handlangerstunden . . .

1‘5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

C^ÜiHMO O O OO

K 023 „ 023 „ 2-52 „ 0-11 „ 0-46

„ o-3i ,,    3-86

„ 4-33

K 0-90 „ 0-23 „ 3-08 „ 0-11 „ 063 „ 0-38

5-33

Zierverputz mit Kassetten und Füllungen, samt vollständigem Maueranwurf, per m ²:

a) mit Weißkalkmörtel:

0 015 m³ Gruben- oder Weißkalk . . . 0'03 m³ feiner Wassersand ......

3'0 Maurerstunden........ ,

0'3 männliche Handlangerstunden . . , 1'6 weibüche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . ,

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'015 m³ Zementkalk.........

0'03 m³ feiner Wassersand ......

3"6 Maurerstunden..........

0’3 männliche Handlangerstunden . .

2 0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . '

c)    mit Portlandzementmörtel:

0 015 m³ Portlandzement .......

0 03 m³ feiner Wassersand ......

3'9 Maurerstunden.........

0"3 männliche Handlangerstunden . . 2"2 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

5-24

CO rfl Ol    Cä

Ci KJ O 0.0

K 0-44 „ 0-35 „ 3-96 „ 0-16 „ 0-84 „ 0-50

6-25

Rustika mit profilierten Spiegel quadern und 0-1 m tiefen Nuten, samt vollständigem Maueranwurf, per m²:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0'025 m® Gruben- oder Weißkalk . . .

005 m® feiner Wassersand ......

4'0 Maurerstunden..........

0'3 männliche Handlangerstunden . . .

1'7 weibliche Handlangerstunden .

10% v- Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'025 m® Zementkalk.........

0'05 m® feiner Wassersand......

4'8 Maurerstunden..........

0'3 männliche Handlangerstunden . . .

2"0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'025 m® Portlandzement.......

0'05 m® feiner Wassersand......

5'4 Maurerstunden..........

0"3 männliche Handlangerstunden . . .

2'2 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23-00, K

„ „ 1170, „

„ „ 1-10, „ „ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ „ 5-27, „

00 K^OpP

O © ©    £1

ONHlOTfO

CO Ci © CO H CO O O H N O 66^666

OOOOiOO

d> ob tö cn -<i

CO ^ Oi GC O ^

„    8-24

K 2-25 „ 0-59 „ 5-94 „ 0-16 „ 0-92 „070

„ 10-56

Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern, samt vollständigem Maueranwurf, per m².

a)    mit Weißkalkmörtel:

0"030 m® Gruben- oder Weißkalk . . .

0'06 m® feiner Wassersand......

5'0 Maurerstunden..........

0'5 männliche Handlangerstunden . . .

2'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'03 m® Zementkalk.........

0 06 m® feiner Wassersand ......

6-0 Maurerstunden..........

0"5 männliche Handlangerstunden . . .

2'6 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    mit Portlandzementmörtel:

0"63 m® Portlandzement........

0’06 m® feiner Wassersand ......

6'8 Maurerstunden..........

0’5 männliche Handlangerstunden . . .

2"8 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . ,

f.:.o

„ 8-66

ä K 90-00, K

„ 11-70, „

„ 1-10, „

„ 0-54, „ • 0-42, „ „ 8-93, „

OHONOK) Ob K* tö rfl -ä

©oo^oooo

Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, u. zw. zum Verputz bei Mauerwerk außer dem Grunde, zur Fugenverbrämung in Kanälen und Kellern oder bei trockenen und Brunnenmauern, u. zw. bei sehr hartem Stein, per m²:

l⁻4 gewöhnliche Maurerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Diese Arbeit wird nur dann separat in Rechnung gestellt, wenn die Bruchsteine wegen des weiten Transportes für obige ordinäre Arbeiten schon im Bruche selbst abflächiert werden. Gewöhnlich haben die Steine schon eine natürliche, gleiche Bruchfläche.

ä K 0-90, K 1-26 .... . „ 013

„ 10-35

„ 13-22

„    1-39

Teilweise reine Bearbeitung von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen bei Rohbau-Herstellungen, mit Fugenverbrämung und Ausschieferung der Fugen, per m²:

a) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern:

1-4 Maurerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

4 K 0'90, K 1-26

013 K

1-39

b) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben :

2'1 Maurerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0'90, K 1-89 .....„ 019

„ 2-08

c) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern:

4 K 0 90, K 3-78 . . . ■ ■ „ 0-38

d) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben :

4"2 Maurerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„    4-16

5‘6 Maurerstunden.......

10% b. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

e) bei sehr harten Steinen und geraden Mauern:

6'3 Maurerstunden............

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

/) bei sehr harten Steinen und Gewölben:

8'4 Maurerstunden . ...........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

4 K 0 90, K 5 04 ...... 0'50    ,,    5-54

ä K 0'90, K 5-67 .......0-57

„    6-24

4 K 0-90, K 7-56 .....„ 076

„    8-32

Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau-Ansichtsflächen, mit Fugenverbrämung und ohne Ausschieferung der Fugen, per m²:

a) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern:

7'0 Maurerstunden...........

10% v. Arbeitslohn f, Req. u. Aufs. . . .

4 K 0 90, K 6-30 ....... 063    ,,    6-93

b) bei minder harten und lagerhaften Steinen und Gewölben :

8⁻4 Maurerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

c) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern:

100 Maurerstunden......

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben :

. 4 K 0 90, K 7-56 . . . ■ . ■ „ 0-76    ,,    8-32

4 K 0 90, K 9-00 .....„ 090    ,,    9-90

12'0 Maurerstunden..........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. '    !

e) bei sehr harten Steinen und geraden Mauern:

15'0 Maurerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

4 K 0-90, K 10-80 .....„ 108 ,, 11-88

/) bei sehr harten Steinen und Gewölben:

17'0 Maurerstunden...........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

4 K 0 90, K 13-50 ‘ ' ‘    » 1'35    ,, 14-85

4 K 0-90, K15-30 • • • • . „ 1-53    ,, 16-83

Fugen verstreichung mit Weißkalkmörtel, per m²:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer:

0-0015 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'003 m³ feiner Wassersand . . .

0’6 Maurerstunden.......

0'02 männliche Handlangerstunden 0'06 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei krummem Bruchsteingemäuer (Wölbung):

0-0015 m³ Gruben- oder Weißkalk......4 K 23'00, K 0'03

0 003 m³ feiner Wassersand........... ,, 1170, „ 0'04

09 Maurerstunden............... „ 0‘90, „ 0'81

0’02 männliche Handlangerstunden . .

0'07 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitlsohn f. Req. u. Aufs. . .

„    „    0-58,    „    006 K 0-71

„ „ 0-54, „ 0-01

„ „ 0-42, „ 0-03 „ „ 0-85, „ 0-09

„ 1-01

c) bei geradem Ziegelgemäuer samt Ziegelfärbelung:

ä K 23-00, K 0 07 „ „ 11-70, „ 0 07 „ „ 0-90, „ 0-86 „ „ 0-54, „ 0 02 „ „ 0-42, „ 0-07 „ „ 0-95, „ 010

0'003 m³ Gruben- oder Weißkalk 0-006 m³ feiner Wassersand . . .

0'95 Maurerstunden ......

0’04 männliche Handlangerstunden 0’16 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Auf .

,,    1-19

d) bei Ziegelgewölbung samt Ziegel 0"003 m³ Gruben- oder Weißkalk 0 006 m³ feiner Wassersand ....

l'O Maurerstunden........

0’04 männliche Handlangerstunden 0'16 weibliche Handlangerstunden . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K

OÖöÖÖ

M Lv O

„    1-23

¹

Maurer für Fassadenputz mit K 1"10 Entlohnung per 1 Stunde. Dieser Lohnsatz ist bei allen Gesimsen- und Zierputzarbeiten angewendet.

Fugen verstreichung mit Zement kalkmörtel, per m²:

a) bei geradem Bruchsteingemäuer:

01)015 m³ Zementkalk......

0'003 m³ feiner Wassersand ....

072 Maurerstunden.......

0'02 männliche Handlangerstunden 0'076 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

l-* tO

o © o p ^ co C/N CO -4 © CD K) O Op

004

004

0-65

o-oi

003

007

0-84

b)    bei Bruchsteingewölbung:

0 0015 m³ Zementkalk........

0"003 m³ feiner Wassersand......

1-08 Maurerstunden.........

0'02 männliche Handlangerstunden . . 0'08 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei geradem Ziegelgemäuer:

0'0035 m³ Zementkalk........

0 006 m³ feiner Wassersand......

1’05 Maurerstunden...... .    .

0’04 männliche Handlangerstunden . . 0‘16 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    bei Ziegelgewölbung:

0"003 m³ Zementkalk.........

0"006 m³ feiner Wassersand......

1-2 Maurerstunden..........

0'04 männliche Handlangerstunden . . 0'16 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„    1-19

1-ns

„ „ 117, „    012

„    1-45

fl) bei geradem Bruchsteingemäuer:

0"0015 m³ Portlandzement.......

0’003 m³ feiner Wassersand......

0'86 Maurerstunden.........

0‘02 männliche Handlangerstunden . .

0 09 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei Bruchsteingewölbung:

0 0015 m³ Portlandzement.......

0'003 m³ feiner Wassersand......

1-2 Maurerstunden..........

0'02 männliche Handlangerstunden . .

0'13 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei geradem Ziegelgemäuer:

0'003 m³ Portlandzement .......

0 006 m³ feiner Wassersand......

1-37 Maurerstunden.........

0 04 männliche Handlangerstunden . .

0'20 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    bei Ziegelgewölbung:

0’003 m³ Portlandzement.......

0 006 m³ feiner Wassersand......

1-44 Maurerstunden....... .

0'04 männliche Handlangerstunden . .

0‘25 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 90 00, K 014 „ „ 11-70, „ 0

„ „ 0-90, „ „ „ 0-54, „

„ „ 0-42, „ „ „ 0-82, „

ä K 90-00, IC

„ „ 11-70, „ „ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ „ 0-42, „ „ „ 1-15, „

ä K 90 00, K „ „ 11-70, „ „ „ 0-90, „ „ „ 0-54, „ „ 0-42, „

00 oq ic

H0990H

1-45

r>» f'- co (N 00 M9N99

„ „ 1-33, „ 013    ,,

Fugenverbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Weißkalkmörtel, per m²:

«) bei Bruchsteinmauern:

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'004 m³ feiner Wassersand......

1'2 Maurerstunden..........

0'03 männliche Handlangerstunden . .

0'09 weibliche Handlangerstunden . . :

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei Bruchsteingewölben:

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0‘004 m³ feiner Wassersand......

1'8 Maurerstunden..........

0'03 männliche Handlangerstunden . .

O'IO weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei Ziegelmauern:

0'004 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'008 m³ feiner Wassersand......

1‘9 Maurerstunden..........

0'05 männliche Handlangerstunden . .

0'24 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

d)    bei Ziegelgewölben:

0'004 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0'008 m³ feiner Wassersand......

2'1 Maurerstunden..........

0 05 männliche Handlangerstunden . .

0'24 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

1-08

1-80

1-91

,,    1-35

ä K 23-00, K

„ .. 11-70, „ „ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ „ 0-42, „ „ 1-68, „

ä K 23-00, K „ „ 11-70, „ „    0-90, „

in IC (M !M N 09999H

ö ö th 6 ö ö

99?

ä K 23 00, K 0-09 „ „ 11-70, „ 0 09 „ „ 0-90, „ 1-89

„ „ 0-54, „ 0 03

. „ 0-42, „ 010

„ „ 2-02, „ 0-20

„    1-95

„ 2-20

,,    2-40

Fugen Verbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Zementkalkmörtel, per m²:

a)    bei Bruchsteinmauern:

0 002 m³ Zementkalk.........

0’004 m³ feiner Wassersand .....

1'4 Maurerstunden..........

0'03 männliche Handlangerstunden . .

0'12 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei Bruchsteingewölben:

0⁻002 m³ Zementkalk.........

0'004 m³ feiner Wassersand......

2'0 Maurerstunden . .........

0'03 männliche Handlangerstunden . .

0"15 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei Ziegelmauern:

0 0035 m³ Zementkalk........

0'007 m³ feiner Wassersand......

2"06 Maurerstunden ..........

0’04 männliche Handlangerstunden . .

0"26 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 29-60, K 0 06 „ „ 11-70, „ 0 05 „ „ 0-90, „ 1-26 „ „ 0-54, „ 0 02

„ „ 0-42, „ 0-05 „ „ 133, „ 013 K

1-57

ä I< 29-60, K

„ „ 11-70, „ „ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ 1-88, „

OOSOOH

ÖÖHÖÖÖ

2-18

„ 0-42, „ 011

„ „ 1-98, „ 020

2-36

d) bei Ziegelgewölben:

0 0035 m³ Zementkalk.....

0 007 m³ feiner Wassersand . . .

2'2 Maurerstunden.......

0"04 männliche Handlangerstundcn 0'26 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä IC 29-60, K 010 „ „ 11-70, „ 0 08 „ „ 0-90, „ 1-98 „ „ 0-54, „ 0-02 „ „ 0-42, „ 0-11 „ „ 2-11, „ 0-21

2-50

Fugen Verbrämung, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet und mittels profilierter Fugeisen geglättet werden muß, bei Verwendung von Portlandzementmörtel, per m²:

a)    bei Bruchsteinmauern:

0'002 m³ Portlandzement ....

0'004 m³ feiner Wassersand . . .

1- 7 Maurerstunden.......

0'03 männliche Handlangerstunden 0'15 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Bruchsteingewölben:

0'002 m³ Portlandzement ....

0 004 m³ feiner Wassersand . . .

2⁻ 4 Maurerstunden.......

0'03 männliche Handlangerstunden 0'20 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u Aufs

c)    bei Ziegelmauern:

0'0035 m³ Portlandzement ....

0'007 m³ feiner Wassersand ....

2'7 Maurerstunden.......

0'04 männliche Handlangerstunden 0"32 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 90-00, K 018 „ „ 11-70, „ 0-05 „ „ 0-90, „ 1-53

„ „ 0 54, „ 0-02 „ „ 0-42, „ 0 06

„ „ 1-61, „ 016

ä K 90-00, K 018 „ 11-70, „ 0-05 „ „ 0-90, „ 2-16

„ „ 0-54, „ 0 02

„ „ 0-42, „ 0 08

„ „ 2-26, „ 0 23    ,,

ä K 90 00, K „ „ 11-70, „ „ „ 0 90, „ „ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ „ 2-58, „

2-00

2-72

d) bei Ziegelgewölben:

0'0035 ms Portiandzement .......

0⁻C07 m³ feiner Wassersand......

3'0 Maurerstnnden..........

0 04 männliche Handlangerstunden . . 0⁻41 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Weißigung von frischen Verputzflächen im Innern der Gebäude, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe; für 100 m²:

«) einmalige Weißigung:

0'02 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

5'0 Maurerstunden.........

3'0 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    zweimalige Weißigung:

0'04 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

10 0 Maurerstunden........

5'0 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    dreimalige Weißigung:

0"06 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

15'0 Maurerstunden........

7'0 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 6-80

:3 00, K 1-38 0-90, „15-50 „    0-42, „ 2-94

„    16-44, „ 1-64

Weißigung alter Verputzflächen in langjährig stehenden Gebäuden im Innern, samt stellenweisem Abscheren der Wände und Verputzausbesserung (wobei aber die Verputzreparatur nicht 2% der zu weißigenden Fläche übersteigen darf), ohne Unterschied der Stockwerkshöhe; für 100 m²:

«) zweimalige Weißigung:

0'06 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'05 m³ feiner Wassersand . .

12"0 Maurerstunden.....

6'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b) dreimalige Weißigung:

0'08 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0 05 m³ feiner Wassersand . . .

17 "0 Maurerstunden .......

9'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

O © © (M GO

K 1-84 „ 0-59 „ 15-30 „ 3-78 „ 1-91

Weißigung oder Färbelung von Fassaden neuer Gebäude in I. Höhe, für 100 m²: fl) einmalige Weißigung:

0'02 m³ Gruben- oder Weißkalk......

8’0 Maurerstunden..........

4"0 weibliche Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . . ,

b) zweimalige Weißigung oder Färbelung:

4 0 kg Kalkfarbe.............

0 02 m³ Gruben- oder Weißkalk......

13"0 Maurerstunden...........

6 0 weibliche Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

,, 13-13

,, 21-46

„ 16-62

,, 23-42

,, 10-23

,, 19-10

c) dreimalige Weißigung oder Färbelung:

8’0 kg Kalkfarbe...........

0’03 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

18'0 Maurerstunden.........

8'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Weißigung oder Färbelung an Fassaden neuer Gebäude über dem Parterregeschoß erfordert zu den in voriger Post angesetzten Einheitspreisen für 100 m² und für jedes Geschoß einen Zuschlag, u. zw.:

a)    bei einmaliger Weißigung:

5'0 Maurerstunden..........

2'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

6"0 Maurerstunden..........

30 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    bei dreimaliger Weißigung oder Färbelung:

7'0 Maurerstunden ..........

4'0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Anmerkung: Die Gerüstung jeder Art ist separat in Rechnung zu stellen:

Weißigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Fassaden mehrjährig bestehender Gebäude samt ste 1 lenweisem Abscheren der Wandflächen und Reparatur von Verputz (wobei jedoch die Flächen der Verputzreparatur zusammen nicht 2 % der Gesamtfläche übersteigen dürfen), in I. Höhe, für 100m²:

a)    bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

006 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0'05 m³ feiner Wassersand . . .

400 kg Kalkfarbe.......

18'0 Maurerstunden ......

3'0 männliche Handlangerstunden 6'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

b)    bei dreimaliger Weißigung oder Färbelung

0'08 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'05 m³ feiner Wassersand ......

800 kg Kalkfarbe..........

25 '0 Maurerstunden.........

3'0 männliche Handlangerstunden . . .

90 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

K 28-21

ä K 0-90, K 4-50 „ „ 0-42, „ 0-84

„ „ 5-34, „ 0-53

„    5-87

ä K 0-90, K 5-40 . . „ „ 0-42, „ 1-26 . . „ „ 6 66, „

0-67

, 7-33

ä K 0-90, K 6-30 . . „ „ 0-42, „ 1-68 . . „ „ 7-98, „

ä K 23-00, K 1-38 „ 1170, „ 0-59 „ 0-75, „ 3-00 „ 0-90, „ 17-20 ., 0-54, „ 1-62 „ 0-42, „ 2-52 „ 21-34, „ 213

„ 0-54, „ „ 0-42, „ „ 27-90, „

K)WMK)C>OM M -s| C3 Ol Ö Cn CC OCOKOO-Orf.

Weißigung oder Färbelung an Fassaden alter Gebäude wie vorher, jedoch über dem Parterregeschosse, erfordert zu den angesetzten Einheitspseisen für 100 m und für jedes höher Geschoß an Zuschlag:

a) bei zweimaliger Weißigung oder Färbelung:

6 0 Maurerstunden..........

3 0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0 90, K 5-40 „ „ 0-42, „ 1-26

„ „ 6 66, „ 0-67

„    8-78

„ 28-44

„ 39-12

„    7-33

*» “ drÄ«‘ßigUng °der FärbClU"gK 0,0, K 0,0

4-0 weibliche Handlangerstunden    ...... » 0    >> b

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......7 98, ,, U »u

Anmerkung: Die Gerüstung jeder Art isc separat zu rechnen.

Sockelverkleidung mit Steinplatten, ohne Verkittung, per m²:

d) bei 0-08 bis 0-10 m starken Steinplatten:

1-Om² rein bearbeitete Steinplatten

0 013 m⁸ Zementkalk...... ■

0'026 m³ feiner Wassersand ....

2'0 Maurerstunden........

1-6 männliche Handlangerstunden ,

0'4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b) bei 0-10 bis 0-15 m starken Steinplatten:

l-o m² rein bearbeitete Steinplatten ....

0'017 in² Zementkalk...........

0'035 m⁸ feiner Wassersand ........

3’7 Maurerstunden........ .

3-0 männliche Handlangerstunden.....

0’4 weibliche Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . _. .

Verkittung von Steinfugen mit Ölkitt, per m:

0 3 kg Ölkitt......'. ........

0'2 Maurerstunden............

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ....

K 8-78

K 28-'0 . . ä K 29-60, „ 0 38 .    „ 11-70, „ 0-30

1-80

028

,, 31-79

K 33-00 ä K 29-60, „

11-70, „ Ö-41

0-50

„ 39-54

ä I< 2-50, K 075 „ „ 0-90, „ 018 „ „ 0-18, „ 002

0-95

Versetzarbeiten.

Bei den Versetzarbeiten ist der Aufwand an Bindematerialien sehr schwer zu bestimmen, da hiebei die lokalen Umstände maßgebend sind. Wo daher in den Analysen das Materialerfordernis nicht angesetzt ist, kann man dasselbe im allgemeinen bei Verwendung von Weißkalk mit 15%, bei Zementkalk mit 40%, bei Gips mit 100% und bei Portlandzement mit 150% des Arbeitserfordernisses in Geld annehmen.

Steindeckplatten versetzen und die Fugen verkitten, per m²:

a)    zu ebener Erde:

0"015 m⁸ Gruben- oder Weißkalk 0"03 m⁸ feiner Wassersand ....

0-9 kg Ölkitt...........

4 0 Maurerstunden........

2‘0 männliche Handlangerstunden .

0 5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    für jede Stockwerkshöhe mehr

2-0 männliche Handlangerstunden .

5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. .

Gesimshängplatten von Stein versetzen, per m²:

a) im I. Stock:

„ 8-33

um:

ä K 0-54, K 1-08

„ 0-05    ,,

1-13

0'02 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . 0"04 m⁸ feiner Wassersand . . .

6 0 Maurerstunden.......

6 0 männliche Handlangerstunden 10 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

b) für jedes Stockwerk mehr um:

2"0 männliche Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-54, K 108 .......005

K 1-13

Buheplatzplatten von Stein versetzen, per m²:

a)    bis I. Stockhöhe:

9 0 Maurerstunden..........

6"0 männliche Handlangerstunden . . .

1-0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    in jedem höheren Stockwerke mehr um:

5"0 männliche Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-54. K 2-70 .....„ 014

„ 12-94

,,    2-84

Balkonplatten von Stein versetzen, per m²: a) im I. Stock:

11 -0 Maurerstunden.........

11'0 männliche Handlangerstunden . . l'O weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„ 17-89

b) für jedes höhere Stockwerk mehr um:

5'0 männliche Handlangerstunden ..... 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

ä K 0-54, K 2-70 ....... 014

„    2-84

Abortschlauch- oder Brunnen - Deckplatten von Stein versetzen, per m²:

4'0 Maurerstunden ..........

4"0 männliche Handlangerstunden . . . l'O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Kanaldeckplatten von Stein versetzen, per m²:

a) ohne Falz:

3'7 Maurerstunden..........

3'0 männliche Handlangerstunden . . . 0'4 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

333

1-62

017

051

5-63

b) mit Falz:

4’6 Maurerstunden.......

3'5 männliche Handlangerstunden 0’4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

. ä K 0-90, I< 4-14 . „ „ 0-54, „ 1-89

„ „ 0-42, „ 017 „ „ 6 20, „ 0-62

„ 6-82

Quadersteinversetzungen, d. h. vereinzelt vorkommende Quaderstücke oder Säulen in neues Mauerwerk zu ebener Erde versetzen, per m³: a) gewöhnliche glatte Steine:

0'05 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0'1 m³ feiner Wassersand ....

3'0 Steinmetzstunden ......

17'5 Maurerstunden......

16'0 männliche Handlangerstunden 4'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23 00, K 115 „ „ 1170, „ 1-17 „ „ 0 98, „ 2-94 „ „ 0 90, „ 15-75

„ „ 0 54, „ 8-64 „ „ 0-42, „ L-68 „ „ 29 01, „ 2-90

„ 34-23

b) Stücke mit Verzierungen:

0'05 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

01 m³ feiner Wassersand ....

5'0 Steinmetzstunden ......

20'0 Maurerstunden 20'0 männliche Handlangerstunden 6'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

Anmerkung: Steinmateriale wolle bei der Steinmetzarbeit gesucht werden. Die im neuen Mauerwerke versetzten Steine werden bis 0-1 m³ Rauminhalt vom Mauerwerkskörper nicht abgezogen.

Quadersteinversetzungen voriger Art in Stockwerken erfordern zu den angesetzten Einheitspreisen per m³ für jedes Stockwerk an Zuschlag:

a)    bei gewöhnlichen glatten Steinen:

3'5 Maurerstunden . ........

4'0 männliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Steinen mit Verzierungen:

4'0 Maurerstunden.........

5'2 Handlangerstunden . ......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

OO'codrHlTl CM

o 1> 05 C5 IO -rh (M

K 115 „ 117 „ 4-90 „ 18-00 „ 10-80 „ 2-52 „ 3 62

0-90, K 3-15 0-54, „ 2-16 5-31, „ 0-53

,    5-84

ä K 0-90, K 3-60

„ „ 0-54, „ 2-81 „ „ 6-41, „ 0-64

„    7-05

Tor-, Tür- und Fenstersteine von mehr als 0 05 m² Querschnitt versetzen, per m³:

a)    zu ebener Erde:

0'05 m³ Gruben- oder Weißkalk.....

O'l m³ feiner Wassersand........

1:5 Steinmetzstunden ..........

25"0 Maurerstunden..........

19'0 männliche Handlangerstunden . . .

6 0 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    für jedes höhere Geschoß mehr um:

2’5 Maurerstunden...........

4'0 männliche Handlangerstunden .... l'O weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

„    „    36-75,    „    3-68 ,, 42-75

ä K 0-90, K 2-25 „ „ 0-54, „ 2-16 „ „ 0-42, „ 0-42

„ „ 4-83, „ 0-48

„    5-31

Tür- und Fenstersteine

von weniger als 0-05 m² Querschnitt versetzen, zu ebener Erde, per Stück:

a) im Lichtmaße bis 1-5 m²:

0-01 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0 02 m³ feiner Wassersand .....

0'7 Steinmetzstunden.......’

7"5 Maurerstunden.........

6 0 männliche Handlangerstunden . .

1-5 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K „ „ 11-70, „ „ „ 0-98, „

„ „ 0-90, „ -    0-54, „

b) im Lichtmaße von 1-5 bis 2-8 m²:

0 015 m⁸ Gruben- oder Weißkalk .

0'03 m³ feiner Wassersand ......

l'O Steinmetzstunden......' ’

10 0 Maurerstunden.......’ ’

8"0 männliche Handlangerstunden 2'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . '.

„ „ 0-42, „ „- „ 11-31, „

HOWffiOOO Ci tc -4 Ci td K> CO CO ^ C7I CD 00 CO

„ 12-90

c)    im Lichtmaße über 2-8 m²:

„„ 22-71,,, 2-27 K 26-15

0"025 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'05 m³ feiner Wassersand . . .

1'5 Steinmetzstunden......

15'0 Maurerstunden......

12'0 männliche Handlangerstunden 3"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

d)    bei Ausführung dieser Arbeiten in Stockwerken ist vorstehenden Preisen 10% der in der Analyse ersichtlichen Arbeitserfordernisse für jedes einzelne Stockwerk zuzuschlagen.

Kamintür-, Kellerfenster- oder Kanaleinfassungs-Stock von Stein versetzen, per Stück:

0‘006 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0012 m³ feiner Wassersand......

0'5 Steinmetzstunden.........

5'0 Maurerstunden..........

4'0 männliche Handlangerstunden . . .

10 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23-00, K

„ „ 11-70, „ „ „ 0-98, „

„ „ 0-90, „ „ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ 7-57, „

r* Oi © O    CO

H H Ttno H    IN

ÖÖÖ^NÖÖ

„ 8-61

Stiegenstufen, von Stein in neue Mauern ve/setzen, per m:

a) beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde:

3 Stück Ziegel.........

0'003 m³ Gruben- oder Weißkalk 0'006 m³ feiner Wassersand . . .

1-5 Maurerstunden.......

1-2 männliche Handlangerstunden 0'3 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

ä K 0-06, K 0-18 „ „ 23 00, „ 0-07 „ „ 11-70, „ 0 07 „ „ 0-90, „

„ 2-66

„ „ 0-54, „ 0-65 „ „ 0-42, „ 013

„ „ 2-13, „ 0-21

b)    einerseits eingemauerte (sogenannte freitragende) Steinstufen, zu ebener Erde:

4 Stück Ziegel............ .

0‘005 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0'01 m³ feiner Wassersand .......

3"0 Maurerstunden...........

2"6 männliche Handlangerstunden ....

0"4 weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

c)    für jedes höhere Geschoß mehr um:

10 männliche Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ....

„    5-18

ä K 0-54, K 0-54 .....„ 0 03

„    0-57

Stiegenstufen von Stein in alte Mauern versetzen, per m:

a) beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde:

um 50% mehr, somit 1-50x2-66 =..............

„    3-99

b) einerseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde, per m:

um 25% mehr, somit 1-25x5-18=    . . .

c) für jedes höhere Geschoß mehr um:

2’0 männliche Handlangerstunden . . . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . . .

„    6-48

ä K 0 54, K 1-08 .....„ 005

Futtermuscheln aus Stein versetzen, per Stück:

a)    in neues Mauerwerk:

3‘0 Maurerstunden..........

2'0 männliche Handlangerstunden . . .

1*0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs, . .

b)    in alte Mauern, wobei das Aushauen der Nische und Verputzen derselben nebst Versetzen der Anbindering; inbegriffen ist:

20 Stück Ziegel..............

0'06 m³ Gruben- oder Weißkalk.......

012 ma Sand ..............

20'0 Maurerstunden............

16⁻0 männliche Handlangerstunden .....

4"0 weibliche Handlangerstunden ......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

Radabweiser aus Stein versetzen, per Stück:

a)    in Mauerwerk:

2'5 Maurerstunden .......

2‘0 männliche Handlangerstunden 0'5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Rep. u. Aufs

b)    auf Straßen in die Erde:

3'0 männliche Handlangerstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

n 12

„ „ 0-42, ,. 1-68 „ „ 28-32, „ 2-83

„ 34-51

ä K 0-90, K 2-25

„ „ 0-54, „ 1-08 „ „ 0-42, „ 0-21 „ „ 3-54, „ 0-35

„    3-89

k K 0-54, K 1-62 .......0-88

„    1-70

Einfahrtstorstock von Holz versetzen und verputzen, per Stück:

0'03 ms Gruben- oder Weißkalk . .

0’05 m³ Sand...........

20"0 Maurerstunden .......

8"0 männliche Handlangerstunden . 2"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K 0-69 „ „ 6-50, „ 0-33

„ 26-50

Türstöcke aus behautem Holze oder aus Holzpfosten versetzen und verputzen, per Stück:

a)    bis 2-8 m² Lichtenmaß:

0'01 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0"02 m³ Sand.............

3'0 Maurerstunden..........

1"2 männliche Handlangerstunden . . .

0'3 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    über 2-8 m² Lichtenmaß:

0-015 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0 03 m³ Sand.............

4'0 Maurerstunden..........

1"6 männliche Handlangerstunden . . .

0"4 weibliche Handlangerstunden . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

. ä K 23-00, K 0-23

„ „ 6-50, „ 0-13 „ „ 0-90, „ 2 70

„ „ 0-54, „ 0-65 „ „ 0 42, „ 0-13 „ „ 3-48, „ 0-35    ,,    4-19

ä K 23-00, K 0-35

„ „ 6-50, „ 0-20 „ „ 0-90, „ 3-60

„ ,, 0-54, „ 0-86 „ „ 0-42, „ 017

„ „ 4-63, „ 0-46

„    5-64

Fensterstöcke aus behautem Holze oder aus Pfosten versetzen und verputzen, per Stück: ä) bis 1-5 m² Lichtenmaß:

0 005 m³ Gruben- oder Weißkalk

0-01 m³ Sand..........

3'0 Maurerstunden.......

1"1 männliche Handlangerstunden 0'4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req..u. Aufs.

. ä K 23 00, K 012

•    „ 6-50, „ 0-07

•    „ 0-90, „ 2-70

•    .. „ 0-54, „ 0 59

•    „ „ 0-42, „ 0-17

•    „ „ 346, „ 0 35    ,,    4-00

b) über 1-5 m² Lichtenmaß:

0 006 m³ Gruben- oder Weißkalk.....

0'012 ms Sand..............

4'0 Maurerstunden............

1-6 männliche Handlangerstunden.....

0‘4 weibliche Handlangersfunden .. ......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

Fensterstöcke, Oberlichten, Blindrahmen u. dgl. aus Staffelholz versetzen und verputzen, per Stück:

a)    bis 1-5 m² Lichtenmaß:

0 004 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"008 m³ Sand............

2'0 Maurerstunden..........

0'8 männliche Handlangerstunden . . .

0⁻2 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    über 1-5 m² Lichtenmaß:

0'005 m³' Gruben- oder Weißkalk ....

0’01 m³ Sand.............

3⁻0 Maurerstunden..........

l'O männliche Handlangerstunden . . .

0'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Anmerkung:    Für außergewöhnlich große

Fenster, das sind solche über 2-5 m² Lichtenmaß und für Kirchenfenster kann man die Kosten im Verhältnisse ihrer Größe ansetzen.

ä K 23-00, K 0-14 „ „ 6-50, „ 0 08

„ „ 0-90, „

„ „ 0-54, „ 0-86

„ „ 0-42, „ 017 „ „ 4-63, „ 046 K 5-31

0-21

„ 3-99

Fensterbrett von Holz versetzen und verputzen, per Stück:

ä K 23-00, K 0-07 „ 6-50, „ 0 04 „ 0-90, „ 0-90 „ 0-42, „ 0-21 „ 1-11, „ Oll ,,

0’003 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0'006 m³ Sand............

1-0 Maurerstunden..........

0"5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

1-33

Stiegenstufen von Holz versetzen und verputzen, per Stück:

ä K 0-06, K 0-36 „ „ 23-00, „ 0 09 „ „ 6-50, „ 005

6 Stück Ziegel.........

0’004 m³ Gruben- oder Weißkalk

0"008 ms Sand.....• . . . .

1-2 Maurerstunden.......

0 8 männliche Handlangerstunden 0"2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

„ „ 0-90, „ 1-08 „ „ 0-54, „ 0-43

„ „ 0-42, „ „ „ 159, „

016 ,,

2-25

Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und verputzen, per Stück:

0"004 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"008 m³ Sand............

1'6 Maurerstunden ..........

0'8 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

Q O O 00 0>0©rHN

K 0 09 „ 005 „ 1-44 „ 0-34

„ 0-18 „

2-10

Abtrittkasten (englische Aborte mit Wasserspülung in gestemmten Holzkasten) versetzen und verputzen, per Stück:

0'01 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0'02 m³ Sand........ . . .

6⁻0 Maurerstunden ........

3’0 männliche Handlangerstunden . 2 0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs..

ä K 23-00, K 0-23 „ „ 6-50, „ 0-13

„ 0-90, „ 4-50

„ 0-54, „ 1-62 „ 0 42, „ 0-84 „ 6-96, „ 0-70

Sturztram oder Mantelbaum von Holz auf beiden Seiten versetzen und verputzen, wobei das Legen durch den Zimmermann zu besorgen ist, per Stück:

0'004 m³ Gruben- oder Weißkalk......

0"008 m* Sand...............

2"0 Maurerstunden.............

0"8 männliche Handlangerstunden......

0'2 weibliche Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs......

ä K 23 00, K 0 09

„ „ 6-50, „ 0 05

„    „    2-31,    „    0-23 K 2-68

Ständer, Säulen u. dgl. von Holz versetzen, samt Teeren und Brennen, per Stück:

fl) in Mauern:

0"003 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'004 m³ Sand............

1-2 Maurerstunden..........

0'6 männliche Handlangerstunden . . . 0"4 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23 00, K 0-07 „ „ 6-50, „ 0-03

„ „ 1-57, „ 016

„    1-83

b) in Erdreich samt Ausgraben, Wiederzuschüttenj und Stampfen der Grube:

0'5 Maurerstunden..........

3'5 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 0-45 „ „ 0-54, „ 1-89

„ „ 2-34, „ 0-23

„    2-57

Klötzchen von Holz zur Befestigung von Holz- oder Eisenbestandteilen versetzen, samt Ausstemmen der Öffnung oder Ausbrechen des alten Klötzchens, per Stück:

0-0015 m³ Gruben- oder Weißkalk

0'003 m³ Sand.........

0'7 Maurerstunden.......

0'3 männliche Handlangerstunden 0'2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs,

„ 101

Traget von Holz für Verschalungen versetzen und verputzen, per m:

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'004 m³ Sand............

0'4 Maurerstunden..........

0'15 männliche Handlangerstunden . . 0'1 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23'00, K 0 05 „ „ 6-50, „ 0 03

, 0-61

Eiserne Fenstergitter ohne Raume versetzen, samt dem Ausstemmen der Löcher, per Stück:

fl) bis 1-2 m² Lichtenmaß:

0 006 m³ Gruben- oder Weißkalk ....

0"012 m³ Sand.............

4'0 Maurerstunden...........

2'0 männliche Handlangerstunden .... l'O weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b) über 1-2 m² Lichtenmaß:

0'01 m³ Gruben- oder Weißkalk.....

0-02 m³ Sand. . . ...........

6'0 Maurerstunden...........

2"0 männliche Handlangerstunden .... l'O weibliche Handlangerstunden ....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. , . .

ä K 23'00, K 0'14

„ „ 6'50, „ 0 08

„ „ 0'90, „ 3'60

„ „ 0'54, „ 1'08

. „ „ 0'42, „ 0'42 • „ „ 5'10, „

0'51

5-83

co rf-*- ci cp ö © IO'fr © oo

ÖÖÖhÖC ,

Eiserne Fensterrahmen versetzen, die Pratenlöcher bohren und vergießen, den Falz ausstemmen, per Stück:

fl) bei Ziegelgemäuer:

0'005 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

O’Ol m³ Sand.............

7’0 Maurerstunden..........

3⁻0 männliche Handlangerstunden . . .

I/O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b) bei Steinmauern:

0'005 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

O'Ol m³ Sand.............

12'0 Maurerstunden.........

5'0 männliche Handlangerstunden . . . l⁻0 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

6-30

„ „ 0-42, „ 0-42 „ „ 8-34, „ 0-83

K 9-36

ä K 23-00, K „ „ 6-50, „ „ „ 0-90, „ „ „ 0-54, „

„ „ 0-42, „

„    13-92, „

NNOONOi H O OO N ^ OO ÖÖÖWÖH

„ 15-50

Eiserne Tür mit Rahme versetzen, die Pratzenlöcher und den Falz ausstemmen, die Löcher vergießen, verzwicken und verputzen, per Stück:

fl) bei Ziegelgemäuer:

0'02 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0'04 m³ Sand. . . ........

10"0 Maurerstunden......

5"0 männliche Handlangerstunden 1‘0 weibliche Handlangerstunden 10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b) bei Steinmauern:

0’02 m* Gruben- oder Weißkalk .

0‘04 m³ Sand..........

16"0 Maurerstunden......

7'0 männliche Handlangerstunden l'O weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ 14-05

„ „ 18-60, „ 1-86 ,,

21-18

Eiserne Kamintür mit Rahme und Pratzen versetzen, per Stück:

0’005 m³ Gruben- oder Weißkalk

O'OIO m³ Sand.........

4'Ö Maurerstunden.......

l'O weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs,

ä K 23-00, K 0-12

„    „    4-02,    „    0-40 ,,

4-61

Eiserne Ofentürchen, Notherd- oder Putztürchen, gestrickte Gitter u. dgl. samt Rahme versetzen, per Stück:

ä K 23-00, K 0-05 „ „ 6-50, „ 0 03

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk . . . .

0'004 ma Sand.............

1'2 Maurerstunden...........

0’5 weibliche Handlangerstunden . . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

„ „ 0-90, „ 1-08

„ „ 0-42, „ 0-21

„ „ 1-29, „ 013

„    1-50

Eiserne Türkegel, Klammern, Bänder, Kloben, Schließhacken, Anlegarben, Dachrinnenträger u. dgl. versetzen, samt dem notwendigen Ausstemmen der Öffnung, per Stück:

a)    bei Ziegelgemäuer:

0'001 m³ Gruben- Oder Weißkalk

0'002 m³ Sand...........

0P5 Maurerstunden.........

0'2 weibliche Handlangerstunden . . 1Ö% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Steinmauern:

0'001 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0'002 m³ Sand...........

0'8 Maurerstunden.........

0'4 weibliche Handlangerstunden . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ri

„ „ 0-53, „ 0 05

K 0-61

tO ^ CO Ui O towppp

K 0 02 „ 001 „ 072 „ 017 „ 009

,, 101

Hölzerne Rastschließen unter Deckenträme einziehen, samt Herausnehmen der alten und Verputzen der neugelegten, per m:

0'005 m* Gruben- oder Weißkalk

001 m³ Sand..........

2'5 Maurerstunden.......

0'6 männliche Handlangerstunden 0'2 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K 0-12

„ „ 6-50, „ 0-07

2-25

oii-

„    311

Eiserne oder metallene Ventilationsklappen und Schuber versetzen, per Stück:

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk

0 004 m³ Sand.........

10 Maurerstunden.......

0"4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ „ 1-07, „ 011 .

„ 1-26

Eiserne oder metallene Wasserwannen oder Bratröhren versetzen, per Stück:

2"0 Maurerstunden.......

0"5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-90, K 1-80

„ „ 0-42, „ 0-21

„ „ 2-01, „ 0-20

„ 2-21

Eiserne Sprossen in Essen oder Rauchfängen versetzen, dabei die Öffnung ausstemmen und verputzen, per Stück:

0'002 m³ Gruben- oder Weißkalk

0'004 m³ Sand . .    ......

0"8 Maurerstunden.......

0'4 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

„ 1-06

Tür- oder Fenstersteine verputzen, per m:

0'04 Maurerstunden................

0⁻l weibliche Handlangerstunden ...... .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.....

p.

0-90, K 0 36 0 42,    0 04

040,

0-44

Verputzung von neugelegten Fußböden, per m:

0'0025 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'005 m³ Sand............

0'5 Maurerstunden..........

0"2 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23-00, K 0-06 „ 6-50, „ 0-03 0-90, „ 0-45 „ 0-42, „

„ 0 53, „ 0 05

(ms

Türverkleidungen, nach dem Anschlägen ringsum verputzen, per Stück:

0'005 m⁸ Gruben- oder Weißkalk

0 01 m⁸ Sand..........

1-2 Maurerstunden . ......

0'7 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 23-00, K 0-12 „ „ 6-50, „ 0 07

„ „ 0-90, „ 108 „ „ 0-42, „ 0-29 „ „ 1-37, „ 014 K 1-70

Futterbarren versetzen oder einmauern, per m:

002 m⁸ Gruben- oder Weißkalk ....

0’04 m⁸ Sand.............

3'0 Maurerstunden..........

rO männliche Handlangerstunden ...

0'5 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

K 0-46 „ 026 „ 270 „ 0-54 „ 021

„ 035    ,,

4-52

Trottoirrandsteine versetzen, per m:

6 Stück Ziegel............

0⁻005 m⁸ Portlandzement.......

0'01 m⁸ rescher Flußsand .......

2'5 Maurerstunden........ . .

1‘5 männliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

OOMOOO cö ob tö rfi. co

IO H Ol O Ül 05

4-29

Sparrenkopfkonsole oder Kapital aus Ton oder Zement versetzen, per Stück:

0'01 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . -. .

0'02 m⁸ Sand.............

3"0 Maurerstunden ..........

l'O männliche Handlangerstunden . . . l'O weibliche Handlangerstunden ...

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 23-00, K

„ „ 6-50, „ „ „ 0-90, „ „ „ 0-54, „ „ „ 0-42, „ „ „ 3 66, „

COOIOOO

cö 4^. tn •<! hj tö

IO O W CO

„    4-39

Eiserne, genietete oder gewalzte Traversen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige größere Eisenteile versetzen (oder aber ausbrechen, herablassen und abwägen), per 100 kg =q:

a)    zu ebener Erde:

2*0 Maurerstunden . . .    ..... .

8'0 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    für jedes Stockwerk mehr um:

3’0 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 1-80

„ „ 0-54, „ 4-32 „ „ 612, „ 0-61

„    6-73

ä K 0-54, K 1-62 .......016

„    1-78

Eisenkleinmateriale (d. i. Schrauben, Klammern, Anker, Bolzen u. dgl.) zur Verbindung größerer Eisenteile, wie Säulen, Traversen usw., dann Geländer- und Gittereisen versetzen, per q:

a)    zu ebener Erde:

10'0 Maurerstünden . . . . ...

6'0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. ’

b)    für jedes Stockwerk mehr um:

" 2'0 männliche Handlangerstunden .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0-90, K 9-00 „ „ 0-54, „ 3 24

„ „ 12 24, „ 1-22

„ 13-46

ä K 0.54, K 108 ....... 011

Eiserne Schließen oder anderes Konstruktionseisen versetzen, in allen Etagen, per q:

6"0 Maurerstunden.......

3"0 männliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0 90, K 5-40

„ „ 0-54, „ 1-62 „ „ 7 02, „ 070 K 7-72

Eiserne Abortbestandteile, wie Schläuche, Gainzen und Spüleinsätze (Siphons) versetzen, per q:

a)    zu ebener Erde:

6 0 Maurerstunden..........

5'0 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    für jedes Stockwerk mehr um:

2'0 männliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 5-40

„ „ 0-54, „ 270

„ „ 8-10, „ 0-81

„    8-91

ä K 0-54, K 108 .... ■ „ 011

„    119

Eiserne Kanalverschlüsse oder Deckel samt Stock versetzen, per q:

2'5 Maurerstunden..........

1-5 männliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

„    3-37

Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung von Bolzen u. dgl., bei 30 bis 50 mm Durchmesser, per m: a) bei Granitstein:

8"0 Maurerstunden..........

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 7-22

1-44    ,,    8-66

b) bei Sandstein:

5'0 Maurerstunden..........

15% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0-90, K 4-50

.......068 ,,    5-18

c) bei Ziegelmauern:

3'3 Maurerstunden..........

15% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 0 90, K 2-97 .....„ 045    ,,    3-42

Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung von Bolzen u. dgl., bei 80 mm Durchmesser, per m: a) bei Granitstein:

12'0 Maurerstunden......

20% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    bei Sandstein:

8"0 Maurerstunden...... .

15% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    bei Ziegelmauern:

6‘0 Maurerstunden.......

15% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 0’90, K10-80 .....„ 2-16 ,, 12-96

ä K 0-90, K 7-20 ....... 1-08

„ 8-28

ä K 0.90, K 5-40 .......081 ,, 6-21

Öfen, gußeiserne, samt Rauchrohr, 200 bis 300 kg schwer, versetzen, per Stück:

fl) mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

15 Stück Ziegel.........

0"015 ma Gruben- oder Weißkalk .

0’03 m⁸ Sand...........

5 0 Maurerstunden........

3 0 männliche Handlangerstunden 2'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

0-70

,,    9-11

b) ohne Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

0'005 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . .

O'Ol m⁸ Sand.............

3'3 Maurerstunden ..........

2'0 männliche Handlangerstunden . . .

1'3 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

SS

I< 012 „ 0-07 „ 2-97 „ 108 „ 0-55 „ 046

K 5-25

Öfen, gußeiserne, samt Rauchrohr, 100 bis 120 kg schwer, versetzen, per Stück:

a mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

12 Stück Ziegel..............ä K 006, K 072

0 013 m⁸ Gruben- oder Weißkalk ..........23'00, „ 0'30

0 026 m⁸ Sand...............„ „ 6'50, „ 017

4'0 Maurerstunden.............,, ,, 0'90, ,,

2⁻5 männliche Handlangerstunden    0'54, „ 1'35

1*5 weibliche Handlangerstunden......„ 0'42, „ 0'63

„ „ 5-58, „ 0-56

„ 7-33

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b) ohne Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

0'005 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . .

0 01 m⁸ Sand.............

2'5 Maurerstunden..........

1'5 männliche Handlangerstunden . . . l'O weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f, Req. u. Aufs. . .

ä K 23-00, K 012 „    6-50, „ 0-07

2-25

„    4-02

Öfen, gußeiserne, samt Rauchrohr, unter 100 kg Gewicht, versetzen, per Stück:

a) mit Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

1'08

„    5-58

b) ohne Herstellung eines Ofenfußes aus Ziegeln:

0'004 m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . .

0'008 m⁸ Sand............

2'1 Maurerstunden..........

1'3 männliche Handlangerstunden . . .

0'8 weibliche Handlangerstunden . . .

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

1'89

„    3-36

Gußofen mittlerer Größe umsetzen, die Fugen mit Ofenkitt ausschmieren und denselben schwärzen, per Stück:

01 kg Ofenkitt ...........

l'O Faßl Kienruß..........

0'51 Branntwein...........

O'Ol m⁸ Gruben- oder Weißkalk . . . .

0'02 m⁸ Sand.............

6 0 Maurerstunden..........

11 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

ä K 1'20, K 012 ...... 012

„    7-35

„ „ 5'86, „ 0'59

Gußofen mittlerer Größe bloß von außen verkitten und schwärzen, per Stück:

Ofenkitt, Kienruß und Branntwein, wie vorher, zusammen

l⁻2 Maurerstunden.............^ K 0'90,

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs........._•_•_

054

108

011

K 1-73

Kachelöfen, gewöhnliche, aufstellen,

CD

a) viereckige:

25 Stück Mauerziegel.......

10 Stück Dachziegel.......

0’015 m³ Gruben- oder Weißkalk

0'03 m³ Sand...........

O'l m³ Lehm ...........

0'02 m³ Kälberhaare.......

6'0 Maurerstunden ........

5'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

P'

Kioppopcopp

ptOOOOOOpöS

pKJppOOOpM

ÜICOOWOUIOO

„ 12-33

b) runde:

Materialien wie bei a......

9'0 Maurerstunden.......

5'0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

,, 15-50

Schwedische Öfen aufstellen, per Stück:

a) bei 0-8 m² Sockelbasis:

25 Stück Mauerziegel.........

10 Stück Dachziegel.........

0'015 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0"03 m³ Sand.............

0'15 m³ Lehm............

0'03 m⁸ Kälberhaare.........

0'1 kg Draht.............

15"0 Maurerstunden.........

10"0 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

K 0 06, K 1-50 „ 0 09, „ 0 90 „ 23 00, „ 0-35 „ 6 50, „ 0-20 „ 9-30, „ 1-40 „ 10 00, „ 0-30 „ 180, „ 018 „ 0 90, „ 13-50 „ 0 42, „ 4-20 „ 17-70, „ 1-77

„ 24-30

b) bei 0-5 m² Sockelbasis:

20 Stück Mauerziegel......

10 Stück Dachziegel......

0 012 m⁸ Gruben- oder Weißkalk

0 024 m³ Sand.........

0‘13 m³ Lehm.........

0'025 m³ Kälberhaare......

0 09 kg Draht.........

12 0 Maurerstunden......

7'5 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

P'

OCOCOOhOOCO

2 * 2 2 2 2 2 .2 2 MCOOOOMOOOM OÜ1005 01H05 0000

„ 19-51

c) bei 0-25 m² Sockelbasis:

15 Stück Mauerziegel......

8 Stück Dachziegel.......

O'Ol m³ Gruben- oder Weißkalk .

0 02 m³ Sand..........

0'12 m³ Lehm.........

0 02 m³ Kälberhaare......

0 08 kg Draht.........

lO'O Maurerstunden.......

5"0 weibliche Handlangerstunden 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

8S3S§8?i^S

ööjseäÖHÖÖH

tM    tH    r-l

ggisssssss

Schwedische Öfen umsetzen, per Stück:

a)    bei 0-8 m² Sockelbasis:

Abtragungskosten wie früher schon spezifiziert Wiederaufstellung wie vorher spezifiziert . . .

b)    bei 0-5 m² Sockelbasis:

Abtragungskosten wie früher, schon spezifiziert Wiederaufstellung wie vorher spezifiziert . . .

c)    bei 0-25 m² Sockelbasis:

Abtragungskosten wie früher schon spezifiziert Wiederaufstellung wie vorher spezifiziert . . .

! 24'30 K 30-11

K 5-81 „ 19-51

K 5-81 „ 15-65

„ 25-32

„ 21-46

Tonöfen und Sparherde ausputzen und verschmieren, per Stück:

a)    Tonöfen größerer Gattung:

0 4 kg Töpferkitt...........

3'0 Maurerstunden..........

TO weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

b)    Kachel- und Maschinsparherde:

0’02 m³ Lehm............

0 4 kg Töpferkitt...........

3'0 Maurerstunden..........

10 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

c)    gewöhnliche gemauerte Sparherde:

0'02 m³ Lehm............

0T kg Töpferkitt...........

1-5 Maurerstunden..........

0'5 weibliche Handlangerstunden . . . 10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . .

p-

HK»®®

f»»PP

: i : Jj;

ÖNÖÖ

l>

ä K 9-30, K 019 „ „ 160, „ 0 64 „ „ 0-90, „ 2-70 „ „ 0-42, „ 0 42 „ „ 312, „ 0'31

„ „ 0 42, „ 0'21

„ „ 1-56, „ 016

to

1L

Ci

Türen oder Fenster samt Stock und Verkleidungen reinigen, reiben und abwaschen, samt Zutragen des Wassers, Beigabe der Hadern, Strohkränzchen und des Sandes, ohne Stockwerksunterschied, per Stück:

a)    einflügelige Türen................

b)    zweiflügelige Türen .............. .

c)    einfache Fenster.................

d)    doppelte Fenster.................

e)    Fenster mit verschalter Leibung nnd Brüstung . . .

f)    Fenster mit Spaletkasten.............

Fußböden nach bewirkter Weißigung oder Malerei reiben und aufwaschen, samt Zutragen des Wassers, Beigabe des Sandes, des Strohkränzchens und der Hadern, ohne Stockwerksunterschied, per m²..........

Wenn die vorbesagten Reinigungsarbeiten in den Gebäuden periodisch vorgenommen werden, so ist für solche Arbeiten ²/₃ des angesetzten Preises zu rechnen.

IO O IO io o o

«O C35 rfl 00 O OOÖOHN

„    0-15

Gerüstherstellungen.

DieGerüstungsarbeiten samt Abnützung des hiebei verwendeten Materials sind bei gewöhnlichen kurrenten Arbeiten im Preise inbegriffen.

Wo jedoch außergewöhnliche Gerüstungen nötig werden und wo die in der Analyse für Gerüstung bei den einzelnen Einheitspreisen angewendeten ,,5% vom Arbeitslohn“ unzureichend sind, müssen die Gerüstherstellungen stets separat verrechnet werden.

Nachstehende Preise begreifen in sich: die Materialbenützung, des Materiales Abnützung und Verlust, ferner den Arbeits- und Fuhrlohn bei Aufstellung, Abtragung und Wegräumung solcher Gerüstherstellungen.

Fronteingerüstung, vollständige, etwa 2 m breit, aus Landennen, Langholz und Pfosten, zur Herstellung von Adaptierungsarbeiten oder Demolierungsarbeiten mit Materialbelastung, samt Wiederäbtragen und Wegräumen, per m² Wandfläche:

Fronteingerüstung

QUErtSCHMITT ■

■ULJL

LANG FRONT

GR UNO RISS

FT

L,

'R

Km

=>N

=>N

.p

-5

JMlt

ji

Jl

L = Landennen=Lang tännen, 20/20 bis 25/25 S = Steher, Stiele, Säulen, PackstaU, 15/18 bis 18/20 R = Langriegel, 16/16 bis 18/18 cm N = Netzriegel, Queniegel, 15/18 bis 18/20 P = Pfostendielung, Bruckstreu, 5 bis 8 cm stark W = Windstreben, 12/15 cm K -- Körbaum, 12/15 cm s = Scheuklötzel, s,

Sp=Sprengwerk (wenn nötig!

= Scheuwand

cm

cm

wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden müssen, demnach das ganze Gerüst vollkommen freistehen muß c) bei Kirchen und Türmen in jeder Höhe.......

„    5-50

„    7-40

a)    bei Gebäuden bis zu einer Höhe von 10 m, wenn einerseits Landennen gestellt und anderseits die Polsterhölzer der Dielung auf das bestehende Gebäude aufgelegt

werden können..................

wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden müssen, demnach das ganze Gerüst vollkommen frei stehen muß

b)    bei Gebäuden über 10 m Höhe, wenn einerseits Lan

dennen gestellt und anderseits die Polsterhölzer der Dielung auf das bestehende Gebäude aufgelegt werden können .....................

K 2-60

„    4-70

„    3-00

Leitergerüste mit Pfosten und Scheuladen, aufstellen, wiederabtragen und wegräumen:

a) bis zu 10 m Höhe, per m Frontlänge.......

15 „    „    „    „    „    .......

20 „ ,, „ „ „ .......

25,,    ,,    „    ,,    ,,    .......

b)

c)

d)

O GO Ol K)

o o o ©

I

Patentierte Leitergerüste mit horizontalen Pfosten und Scheuladen, mit langen Laden kreuzweise verbunden und zwischen den Fassadenöffnungen oder an den vollen Flächen mit Patent-Hängarmen befestigt. Bis zur Verwendungsdauer von 21 Arbeitstagen, ausgenommen Regen- und Feiertage, per 1 m² Fassadenfläche:

a)    Einfache Leitergerüste ..............

b)    Konsol-Leitergerüste...............

Bei längerem Gebrauche für jede weitere Woche ein Zuschlag von 10%.

„ 0-55 „ 0-60

Gewöhnliches Leitergerüst

LANGEROHT

QUERSCHNITT

'S,

L,

‘ß/

T 13=41

GRUNDRISS

-4##i

TU

Konsol-Leitergeriist

77

Pr

L = Leiter W=Wind verband P = Pfosten der Arbeitsbühne T = Träger der Arbeitsbühne S = Strebe

W, T und S sind geschlitzte Latten, die mit Schraubenbolzen verbunden werden K = Konsolträger der Arbeitsbühne.

Stangengerüste werden ganz in derselben Weise hergestellt wie Landennengerüste, nur werden statt vierkantiger Hölzer durchwegs unbehauene Rundholzstangen verwendet, welche statt der Verklammerungen und Verschraubungen mit Stricken, Seilen, Ketten, Draht, Halsen u. dgl. verbunden werden.

Kosten für Aufstellen und Wiederabtragen sowie Wegräumen per 1 m² Wandfläche:

a)    bis 10 m Höhe.................

b)    über 10 m Höhe.................

K 0-85 „    1-05

Hängstuhlgerüst zu Fassadefärbelungen (patentierte Fahrstühle mit Seilen, Kurbelrollen und Sicherheitsvor-

Hänge

gerüst

kehrungen, welche durch vom Dache ausgestreckte Balken gehalten und durch den Arbeiter selbst vom Gerüste aus in beliebige Höhe verstellbar sind), per 1 m² Wandfläche:

a)    an Leihgebühr für den Gerüstapparat bei Färbelung mit

Wasserfarben ....................

bei Färbelung mit Ölfarben ...........

b)    Zufuhr, Auf- und Abgerüstung beiläufig......

(NW CO <M fO O 66 6

Häng- und Ausschußgerüste an Gebäuden bei kleinen Reparaturen usw., in 3 Pfostenbreiten hersteilen, wiederabtragen und wegräumen, per m..........

für jeden Pfosten Mehrbreite per Längenmeter Gerüst ein Zuschlag von................

K 4-70

,,    0-55

Ausschußgerüste

wmnmujm.

Schragengerüst, 4 bis 5 m lang, 4 Pfosten breit, per Längenmeter :

Schragengerüst

QUER5 TER END

LANGSSTEHEND

% Vi \ - J

r,

iS*

Sr

K 0-90 „    1-30

„    0-25

9 9 9 <& cs OüiO

a)    bis 4 m hoch..................

b)    über 4 m hoch .................

für jeden Posten Mehrbreite per Längenmeter Gerüst ein Zuschlag von................

Stukkaturgerüste aufstellen und wiederabtragen, per m²:

bis 3 m Höhe..................

über 3abis"5 m Höhe...............

über’ 5 np Höhe.................

G e wölbegerüstungen.

a) Eingerüstungen für Gewölbe aus Beton oder Ziegelsteinen bei geringeren Spannweiten als 1-80 m mittels eiserner Hänglaschen, eisernen Bögen und Kettenteilen:

Kosten einer Garnitur dieser Eisenwölbbogen K 6-50 bis „    8-00

b) Eingerüstung für Junk’s Betongewölbeausführung in Stampfbeton ohne Eiseneinlagen bei als L80 m und größe

größeren Spannweiten

ren

Fabriksälen, wobei die gesamte Einschalung stabil und frei auf die Tragtraversen aufgehängt wird und durch längere Zeit eingerüstet verbleibt, damit der Beton die nötige Erhärtung erhält und der übrige Arbeitsraum ohne Störung benützt werden kann. Hiezu sind erforderlich: die Auflagelaschen über dem Traversenkopf von 270 x120 x40 mm; die Hängebügel zweiarmig mit* Schraubengewinden von 900 x 50 x 30; die Schraubenmuttern von 30; die Längsträme von 150 x 200 Holzstärke; die Lehrbögen aus 3 übereinander genagelten 25 mm starken Brettern; der Überlagpfosten über den Lehrbogenenden und endlich die Einlattung der Bogenfläche mit 5 cm starken Latten.

Junk’s Betongewölbe-Ausfülirung

QUERSCHNITT

mM

X-K:

m£ld.

'Tf

kl___ . I " . ...    ..

LÄNGENSCHNITT

——Hk-—..............— —

-£ .. ■■ ■: ■ - ' • -

Die Kosten dieser Gerüstung belaufen sich per m² Grundfläche auf K 6-50 bis K 10-00 bei 1-80 m bis 4 m Spannweite, und die Leihgebühr für dieselbe kann samt Auf- und Abrüstung mit K 2-50 bis K 4-00 für genannte Spannweiten angesetzt werden.

Dampfschornsteinbau.

Der Bau von Dampfschornsteinen und sonstiger hoher Kaminschlote hat sich seit einiger Zeit als eine Spezialität ausgestaltet, was im Interesse einer rationellen Anlage nur empfehlenswert genannt werden muß.

Wenn hie und da, aus hier nicht näher zu erörternden Gründen, noch Schornsteine aus massiven Mauerziegeln errichtet werden, so wird der Sockel zumeist quadratisch angelegt und auch mit Steinplatten oder Quadern verkleidet, worauf dann der Schaft in mehreckiger oder runder Form aufgesetzt wird.

Werden dagegen geformte Ziegelsteine verwendet, so wird in der Regel die runde oder eckige Schaftmauerung schon ab Terrain begonnen und ohne äußere Gerüstung ausgeführt.

Die Kosten der Schornsteine sind je nach ihrer Inanspruchnahme und dadurch bedingten Materialverwendung und Lichtdurchmesser sehr verschieden und werden hier, nach einem allgemeinen Durchschnitte berechnet, angegeben.

Schornsteinneubau aus radialen, vertikal gelochten Formsteinen bei normalen Abgastemperaturen, bei Annahme von trockenem tragfähigem Baugrund, auf eckigem oder, rundem Sockel:

rfs. 03 co to to II Höhe o a o a o m

Obere Lichtweite

Preis K

Höhe

UI

Obere Lichiweite

Preis K

.3000 bis 3200 4000 „ 4400 5000 ,, 6000 6500 8000

7700

9600

45    1 00 bis    2 00    11.000 bis    13.000

50    1 20    ,,    2 50    12.000    ,,    17.000

55    1-40    ,,    3 00    15.000    „    23.000

60    T60    „    3 00    17.000    „    27.000

Schornsteinneubau aus gewöhnlichen hartgebrannten Mauerziegeln und vollen Formziegeln auf massivem QuadersockeQhergestellt ist um 18% teurer.

Schornsteinneubau in vorgenannten zwei Arten hergestellt, aber für Gasfeuerung mit Schamotteausfütterung eingerichtet, erhöht den Preis ja nach der Abgastemperatur um beiläufig 20 bis 30%.

Bestehende Schornsteine erhöhen erfordert zu vorgenannten Preisen des Neubaues einen Zuschlag von 30 bis 40%.

Bestehende Schornsteine einbinden, wobei die Binderinge 1-70 bis 1-80 m weit voneinander zu liegen kommen und alle Eisenteile, wegen der Eigenart des Erfordernisses, separat zu veranschlagen sind, per m Höhe:

bis 20 m 30 m 45 m 60 m Höhe

„ 23-00 „ 30-00 „ 34-00

bei 0-80 m Durchmesser K 19-00 „ 1-00 „

„ 1-25 „

„    1-50    „

Bestehende Schornsteine geraderichten, welche durch Witterungseinflüsse oder Materialschwund schief geworden sind, per Schornstein :

bis 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m Höhe

bis 0-80m mittl.

Durchmesser K 450-00    580-00    830-00 1160-00 1450-00

bis l-00m mittl.

Durchmesser K 545-00    820-00 1120-00 1480-00 1690-00

bis l-25m mittl.

Durchmesser K 620-00    950-00 1285-00 1610-00 1940-00

bis l-50m mittl.

Durchmesser Iv 720-00 1090-00 1450-00 1820-00 2200-00

Alte Schornsteine frisch verfugen samt Auskratzen der verwitterten Mörtelfugen, allem Material, Arbeit und Gerüstung, per Schornstein

1-50 m Durchmesser

1180 K 1650 ,,

119 —

Steinmetzarbeiten.

In den hier angegebenen Preisen ist die Lieferung der Steinmetzwaren bis zur Baustelle franko angenommen worden und ist die beim Versetzen nötige Beihilfe und Nachtarbeit vom Lieferanten zu leisten.

Unter der Bezeichnung „Weicher Stein“ sind die Härten 1 bis 3, unter „Mittelharter Stein“ die Plärten 3 bis 4 und unter „Harter Stein“ die Härten 4 bis 6 der hier folgenden Härteskala verstanden.

Härteskala.

6.    Feldspat,

7.    Quarz,

8.    Topas,

9.    Korund, 10. Diamant.

1- Talg,

2.    Gips oder Steinsalz,

3.    Kalkspat,

4.    Flußspat,

5.    Apatit,

Die Gestehungskosten des Steinbrechens (Steinspaltens) sind bei den Erdarbeiten aufgeführt.

Steine per Kubikmeter.

Figurensteine.

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Figurensteine für den Bildhauer, nach bestimmten Maßen zugerichteteWerk-steine,

bis 1 m³ Größe . .

über 1 ,, 2 ,, „    2 „ 3

über 3

92-00    115-00

115-00    145-00

150-00    185-00

160-00    205-00

Angemauerte Sockelstücke, Postamente und Pfeiler.

Glatte, zum Teil angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, entweder mit winkelrechten Kanten oder abgefaßt, bis 0-5 m³ Größe . . .

über 0-5 ,, 1 über 1

95-00    120-00    180-00

105-00    135-00    203-00

115-00    145-00    220-00

Angemauerte Sockelstücke, abgefaßt mit glatter Streifkugel,

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 ,, 1 über 1

107-00    137-00    202-00

117-00    152-00    227-00

127-00    160-00    242-00

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Sockelstücke und Pfeiler mit Gesimsen werden mit den Preisen der glatten Stücke berechnet, den Kosten des ganzen Werkstückes sind dann noch die ermittelten Beträge für die Herstellung der Gesimse (siehe ,,diverse Arbeiten“) zuzuschlagen.

Freistehende Pfeiler.

Glatte, freistehende Pfeiler,

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 ,, 1 über 1

100-00

110-00

120-00

127-00

135-00

150-00

190 00 210-00 225-00

Freistehende Pfeiler mit abgearbeiteten Ecken,

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 bis 1 über 1

107-00

118-00

127-00

138-00

152-00

160-00

200-00 230-00 240 00

Freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen,

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 ,, 1 über 1

115-00

125-00

130-00

145-00

158-00

170-00

215-00

235-00

250-00

Pfeilerstücke mit angearbeiteten Gewölbs-f ü s s e 1 n werden höher bezahlt um. .

Rustiken oder Füllungen werden nach den wirklich herzustellenden Flächen und Profilierungen berechnet („diverse Arbeiten“) und den vorstehenden Preisen der Sockelstücke oder Pfeiler als Aufzahlung zuzuschlagen.

Gerade oder Segmentfrontonanfänge und Schlußstücke ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profiles, bis 1 m³ groß, wobei das Gesimse separat zu berechnen und der entfallende Betrag noch zuzuschlagen ist 115-00    150-00

9-00

14-00

21-00

220-00

Säulen.

Gedrehte Säulenbasen, angemauert (%, oder % Säule),

bis 0-5 m ³ Größe . .

über 0-5 ,, 1

170-00    230-00

200-00 260-00

320-00

370-00

Gedrehte Säulenbasen, freistehend (ganze Säulen),

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 ,, 1

175-00    235-00

205-00    265-00

325-00

375-00

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

weichem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Säulenschäfte, glatt (% oder % Säulen), über 0-3 in Durchmesser,

bis 3 m Länge . . . .

über 3 ,, 4 über 4 ,,

170-00    240-00

190-00    270-00

210-00    300-00

333-00

390-00

430-00

Ganze Säulen über 0-3 m Durchmesser,

bis 3 m Länge......

über 3 ,,    ,,    ......

180-00    250-00

200-00 280-00

340-00

400-00

Säulenkapitäle mit Bossen für den Bildhauer,

bis 0-5 m³ Größe . .

über 0-5 ,, 1

190-00    260-00

210-00    290-00

360-00

420-00

Tragsteine.

Konsole oder Tragstein, bossiert für den

Bildhauer............

Konsole oder Tragstein, rein ausgearbeitet nach einfacher Zeichnung.....

140-00    180-00

170-00    240-00

240-00

320-00

Verschiedene Werkstücke.

Quader an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Außenseite rauh zugerichtet,

bis 0-5 m³ Größe . .

von 0-5 ,, 1 über 1

95-00    120-00

105-00    135-00

115-00    145-00

180-00

203-00

220-00

Siphons oder Kanalsohlenstücke nach Profil, an der Stoßfläche rein bearbeitet, sonst rauh zugerichtet . . Nach Profil angearbeitete Kanalvor-

kopfstücke...........

Tür- und Torgewände mit Profil,

bis 3 m Länge.......

über 3 ,,    ,,    .......

Tür- oder Torgewände- mit Gesimse

180-00

195-00

220-00

250-00

bis 3 m Länge.......

über 3 m ,,.......

Traversenunterlagsteine.....

Glatter Brunnengrand ......

Einfach profilierter Brunnengrand

Glatte Streifkugel.........

Profilierte Streifkugel......

Futtermuscheln, ausgearbeitet . . .

75-00    95-00

—    215-00

—    235-00

230-00

260-00

125-00

230-00

290-00

260-00

310-00

320-00

— 122 —

Steine per Quadratmeter.

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Pflasterplatten.

0-1 m dicke Pflasterplatten ohne Falz . Über 0-3 m breite, abgefaßte, glatte Perronsteine,

25-00

bis 0-15 m Höhe . . über 0-15 ,, 0-2 ,,    ,,    . .

,,    0-2 ,,    0-25 „

Bei abgerundeten Perronsteinen wird für jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit...............

30-00

35-00

40-00

3-00

Sockelplatten.

0-1 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen,

1 m² Stückgröße . .

bis

über 1 ,,    ,,    .....

0-1 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz,

20-00

23-00

28-00

32-00

bis

1 m² Stückgröße . .

über 1 ,,    ,,    . . . .

0-15 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen,

1 m² Stückgröße . .

26-00

30-00

35-00

40-00

bis

über 1 ,,    ,,    . . . .

0-15 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz,

23-00

27-00

33-00

38-00

bis

1 m² Stückgröße . .

über 1 ,,    ,,    . . . .

0-15 m dicke Sockelplatten mit Gesims, 1 m² Stückgröße . . . .

34-00

39-00

40-00

46-00

bis

über 1 ,,    ,,    . . . .

0-15 m dicke Sockelplatten mit Gesims und Kellerfenstern,

38-00

44-00

44-00

51-00

bis

Im² Stückgröße . .

über 1 ,,    ,,    . . . .

0-15 m starke Pissoirplatten mit Falz und 0-08 m tief eingearbeiteten Rippen 0-08 m dicke Abteilungswandplatten für Pissoir, mit rein bearbeiteten Lagern und Falz.........

47-00

54-00

57-00

66-00

44-00

40-00

0-1 m dicke, bloß an den Stoßfugen bearbeitete Kanalüberlegplatten . über 0-10 bis 0-15 m dicke dto. . „    0-15 „ 0-20 „    „    „    .

19-00

24-00

28-00

Aus

weichem

Stein

Deckplatten.

0-1 m dicke Platten für Schächte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch . . mit Falz und Hebnagelloch .... 0-15 m dicke Platten für Schächte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch 0-15 m dicke Platten für Sch ächte mit

Falz und Hebnagelloch......

0-20 m dicke Platten für Schächte mit

Falz und Hebnagelloch......

0-25 m dicke Platten für Schächte mit

Falz und Hebnagelloch......

Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz:

0-15 m dick.........

0-20 „

0-25 „

Glatte Deckplatten:

0-08 m    dick.........

0-10 „    „.........

0-15 „    „.........

010 „    ,,.........

0-25 „    „    .........

Deckplatten (glatte, für Brunnen- oder Schächte), deren Oberfläche nicht parallel zur Auflagerfläche, sondern nach einer oder mehreren Richtungen geneigt zugearbeitet ist, erhalten zu vorstehenden Grundpreisen einen Zuschlag, der bei

einseitigem Fall ...    6%

zweiseitigem ,,    . . .    10%

dreiseitigem vier-od.mehrseitigem Fall 20% des Preises der schwächsten Platte der betreffenden Gattung beträgt. Das Anarbeiten von Wassernasen und Gesimsen wird separat berechnet (diverse Arbeiten) und dem Plattenpersie zugeschlagen.

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

23-00    33-00

26-00    37-00

28-00    40-00

30-00    43-00

46-00

50-00

43-00

50-00

57-00

• • 15%

Ruheplätze und Balkonplatten.

Ruheplatz 0-15 m dick, die Schalung rauh, mit Rundstab,

bis 2m² Stückgröße. .

über 2 ,, 3 „    3 „ 4

55-00

65-00

80-00

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aub

ganz

hartem

Stein

Ruheplatz über 0-15 m Dicke, sonst wie vorige Post

bis 2 m² Stückgröße . .

über 2 ,, 3 ,, „    3 „ 4 „

60-00

70-00

85-00

Freitragender Stiegenruheplatz (Podest) 0-2 m dick, mit reingearbeiteter Schalung und Rundstab

bis 2m² Stückgröße. .

über 2 ,, 3 ,, „    3 „ 4 „

65-00

75-00

90-00

Bei profilierten Ruheplätzen wird die Länge des angearbeiteten Profils wie bei Stufen berechnet.

0-15 m dicke Balkonplatten mit Gesimse, Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr,

bis 2 m² Stückgröße . .

über 2 ,, 3 ,, „    3 „ 4 „

0-15 bis 0-2 m dicke Balkonplatten, sonst wie vorige Post,

0-2 bis 0-25 m dicke Balkonplatten, sonst wie oben

über 2 ,, 3 ,, „    3 „ 4 „

bis 2 m² Stückgröße . .

48-00    70-00    75-00

52-00    75-00    85-00

57-00    85-00    100-00

0-25 bis 0-3 m dicke Balkonplatten, sonst wie oben

über 2 ,, 3 ,, „    3 „ 4 ..

bis 2 m² Stückgröße . .

55-00    78-00    90-00

60-00    84-00    96-00

67-00    90-00    105-00

Für Anarbeitung von Kassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 15% zugeschlagen.

Hangeplatten.

Gesimshängeplatten mit Wassernase,

0-1 m dick.......

0-15 ,,    „.......

0-2 „    „.......

0-25 „    .........

30-00

35-00

40-00

45-00

Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase

0-15 m dick.........

0-2 „ „.........

Für Anarbeitung von Kassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 15% zugeschlagen.

Geländerplatten.

Durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrassen- od. Attik- Geländerplatten,

0-1 m dick.....

0-1 bis 0-15 „    „    .....

Verschiedene Werkstücke.

0-15 m dicke Schlauchaufstandplatten mit ausgearbeitetem Loch für den Schlauch.............

0T5 m dicke Pissoirrinne mit eingearbeitetem Falz für die Wandplatten

0T m dicke, beiderseits gelagerte Siphon-Zungenplatte .........

Runde oder eckige Ofenuntersatzsteine mit Fasen,

bis 0T5cm Dicke.....

über 0T5 ,,    ........

Pissoirbodenplatten aus Sterzinger Marmor mit ausgearbeiteter Rinne, Fall und Falz, fein geschliffen und poliert:

10 cm dick.........

12

15

Pissoirwandplatten aus Sterzinger Marmor mit Nut für Wasserspülung und mit Falz, fein geschliffen und poliert: .

cm dick .........

co qo ©

Pissoirwand-Verkleidungsplatten aus Sterzinger Marmor, ohne Wasserspülungsnut, jedoch fein geschliffen und poliert:

bis 2 cm dick......

über 2 bis 3 cm dick . .

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stern

23-00 35-00 45-00 30-00 40-00 50-00

70-00 80-00 120-00 75-00 90-00 130-00

18-00 26-00 22-00    31-00

28-00

50-00

33-00

90-00

100-00

110-00

60-00

70-00

80-00

30-00

38-00

126 —

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Pissoirtrennungsplatten aus Sterzinger Marmor mit Abrundung, Falz und Fasen, beiderseits rein gearbeitet, fein geschliffen und poliert:

3    cm dick.........

4    ,,    „    .........

5    ,,    ,,    .........

50-00

55-00

65-00

Steine per Kurrentmeter.

Stufen.

Stiegenstufen aus ganz hartem, weißem Kaiserstein oder anderen, diesem in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen:

Gerade Stiegenstufen für beiderseitige Einmauerung, mit glattem Spiegel und mit rauher Schalung, per Längenmeter :

Bei Stufenlängen bis 1-6 über über über 1-6 bis 2 bis 2'5 bis 2 m 2‘5 m 3 m

9-00 10-50 13-00 15-00

bis 0-15 m hoch, bis 0-35 m breit bis 0-15 m hoch, über 0-35 bis

0-45 m breit........

über 0-15 bis 0-25 m hoch, bis 0-35 m breit. .......

über 0-15 bis 0-25 m hoch, über

0-35 bis 0-45 m breit. . . . 11-00 12-50 14-50 17-00

10-00 12-00 14-00 17-00

9-70 11-50 13-50 16-50

Zu den Preisen für gerade Stiegenstufen wird an Zuschlag geleistet:

a)    für gleich dicke Stufen

b)    für freitragende oder auf Traversen aufzulegende Stufen,

samt Herstellung des Tragfalzes, der Schräge, des Profiles, des Auflagers, der Schalung für Verputz und für Herstellen eines Kopfes.........

c)    für geschweifte Stufen, sonst wie ad b . . .

d)    ,, freitragende Spitzstufen, sonst wie ad b

e)    ,, beiderseits eingemauerte Spitzstufen . . .

f)    ,, Anarbeitung eines Rundstabes.....

per m

per m

0-70

9) >■

m) ,, Anarbeiten eines ebenen, glatten Kopfes per Stück

konkaven

h) „

i) „

^OHtOOOÜlOJÜi

40

50

1-80

0-85

,, glatten,

oder konvexen Kopfes o) ,, halbkreisförmige oder elliptische, glatte, volle oder halbe Rundköpfe.....

n) ,,

,    1-50

,    3-50

Zargenstücke.

15/25 cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet.......

abgefast..........

mit Profil..........

25/25 cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet mit eingelassenen Stufen.........

abgefast..........

mit Profil..........

25/30 cm gerade Deckzargen,

glatt, mit eingelassenen Stufen

abgefast ..........

mit Profil.........

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

o ® o

ICOMo

G G ©

9-00

9-50

12-20

11- 30

12- 10 15-30

10-10 12-20 10-50    12-70

12-10    15-40

14- 60

15- 40 18-60

17-80

17-00

21-00

Gewände.

Gerades Gewände mit Falz

Bei Anwendung von Gewänden ohneFalz wird per 1 m Länge in Abzug gebracht

Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen wird bei Ausladung des Profiles bis 3 cm zu den obigen Preisen 20% hinzugerechnet.

Bei Ausladung der Profile über 3 cm zu den obigen Preisen 40% zugeschlagen.

Werden an den Gewänden Sockel angearbeitet, so wird per 1 m ein Zuschlag von 40% zugerechnet.

Stürze und Sohlbänke bei Türen und Fenstern werden nach obigen Preisen berechnet.

O O    O    O    Ui

O    ui    ui    t~-

iö G    ©    co    ©

i-H i—H

1-00

10-00

12-60

18-00

23-50

1-80

Gesimse.

Gesimse mit Fall und Wassernase . . .

15/27 cm messend .....

15/30 „    „    .......

25/30 ,,    „    ......

Für jede Wiederkehr, ob ein- oder ausspringend, wird der doppelte Vorsprung zur Länge hinzugerechnet.

Zargen, Gewände und Gesimse, deren Dimensionen von den angesetzten Maßen abweichen, werden nach addierten Zentimetern im Verhältnisse zu den nächst höheren Preisen berechnet.

10- 30

11- 00 17-00

14- 00

15- 00 23-00

20-00

22-00

32-00

Rinnen.

Rinnen oder Rinnenkopfstücke,

15/25 cm im Lichten.....

25/30 ,    .......

30/40 ,    .....

40/48 ,    .....

48/55 ,    .....

48/65 ,    .....

55/65 ,    .....

65/80 ,    .....

Verschiedene Werkstücke.

15/20 cm große glatte Baluster- oder Attik- Sockel mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Geländerplatten oder Baluster .... desgleichen mit Gesimse . . .

15/20 cm Baluster- oder Attik - Deckstein mit Gesimse, sonst wie vor . .

Beiderseitige Gesimse werden um20% höher gerechnet.

0-15 m dicker, 0-3 m breiter Torlaufstein mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene .............

Diverse Steinmetzarbeiten.

Nach Profil ganz rund gedrehte Baluster bis 0-8 m Höhe, per Stück .

Baluster wie vor, jedoch oben und unten mit eckiger Plinte, per Stück . . .

Eckige gegliederte Baluster bis 0-8 m Höhe, per Stück......

Bis 0-15 m dicker, bis 0-3 m breiter, 1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fußstein für Bänke, per Stück . .

0-3 m hohe, bis 0-25 m breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefaßten Kanten für Pissoire mit 0-16 m tief eingearbeitetem Loch für die Pissoirsäulen, per Stück ....

0-2 m dicker, 0-3 m im Q großer Pfannenstein mit eingearbeitetem Loch für die Pfanne, per Stück . . .

Grenzstein im Rechteck oder im Dreieck bis 0-2 m breit, bis 0-3 m lang, 1 m hoch, auf 0-6 rein gearbeitet, per Stück

Lesenen- oder Säulen- Kannelierung, per m...........

Pflaster ritzen, auf 0T m Ritzenentfernung, per ma.........

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stern

8-00    9-70    12-50

10-40    12-80    16-80

13-00    15-00    18-00

9-00    12-00

8-50    12-00    18-00

10-00    14-00    21-00

20-00    27-00    38-00

18-00 26-00

14-00

4-80

10-00

1-50

2-30    3-50

2-80

Arbeiten aus Granit.

Werden die angeführten Arbeiten anstatt aus hartem Steine, aus zu Steinmetzarbeiten geeignetem oberösterreichischen Granit angefertigt, so tritt gegen die Preise für ganz harten Stein eine Aufzahlung von 45% ein.

Für böhmische, mährische, Waldviertler (Gmünd und Umgebung) sowie ähnliche Granite wäre diese Aufzahlung mit 10% zu bemessen.

Arbeiten aus Karstmarmor.

Für Arbeiten aus Karstmarmor (Nabresina, Sa. Croce, Repentabor, S. Stefano) ist den Preisen für ganz harten Stein 20% zuzuschlagen.

Diverse Arbeiten.

Abstocken von rauh bossierten Steinflächen fein oder zu rustizieren,

per m².............

Gesimse, geradlinige, jeder Form und Profilierung herstellen, wobei die Fläche des Gesimses derart zu ermitteln ist, daß die Summe aus der Breite und Höhe des Gesimses mit dessen Länge multipliziert wird, per m2 Gesimse bis zur Breite von 5 cm werden mit 5 cm Breite gerechnet.

Für jede ein- oder ausspringende Wiederkehrwird zur Länge des Gesimses der doppelte Vorsprung, mindestens aber 50 cm zugeschlagen.

Schleifen von Steinflächen, per m² . . Säume, geradlinige, herstellen, per m Falz, geradlinigen,    ,,    ,,    ,,

Nut geradlinige

Fase bis 5 cm breit    ,,

Wassernase, geradlinige, einarbeiten, per m..............

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

2-50

4-50

6-50

12-00    18-00    30-00

8-00

0-45    0-75

1-10

1-35

1-90

2-25

0-36    0-60

1-30

2-25

Zahnleisten, geradlinig, ausarbeiten, u. zw. :

bei 6 cm Höhe und 8 cm Zahntiefe, per m.......

bei 9 cm Höhe und 12 cm Zahntiefe, per m.......

bei 12 cm Höhe und 15 cm Zahntiefe, per m.......

Werden vorstehende Arbeiten (Abstocken, Rustizieren, Gesimse usw., bis inklusive Zahnleisten) an gekrümmten Flächen oder in gekrümmten Linien ausgeführt, dann sind den angesetzten Preisen 60% zuzuschlagen.

4-50    7-50    12-00

6-00    10-00    15-00

7-50    12-50    18-00

Aus

weichem

Stein

Aus

mittel

hartem

Stein

Aus

ganz

hartem

Stein

Loch, rundes, bohren oder ausarbeiten:

Ist die Bohrtiefe der Löcher über 50 cm, dann sind diesen Preisen 0% zuzuschlagen.

Loch, quadratisch oder i echteckig, ausarbeiten, wird mit 45% Zuschlag auf die Preise für runde Löcher vergütet.

4-50

6-00

7-50

9-00

10-50

7-50

10-00

12-00

14-00

16-50

12-00

15-00

18-00

21-00

24-00

Marmorsteinplatten

glatt, geschliffen, mit geraden Rändern, in größeren Dimensionen und bei 2 cm Stärke per 1 m² loko Wien berechnet:

Granit beige, schwarzgrau, mit weißen und braunen Tupfen K 30-00 Bardiglio, taubengrau, mit dünklerer Marmorierung ...    ,, 33-00

Set. Anna, schwarzgrau, mit helleren Wolken und weißen

Adern .........-...........

Set. Anna, ebenso in größerer Marmorierung.....

Laaser Marmor, milchweiß und kristallig.......

Sterzinger Marmor, weiß-bläulich und kristallig ....

Veroneser, rotgelber Grund mit lichten und dunkleren

Wolken......................

Ung. Rot, dunkel, zimtrot, dunkler gelber Fond . . .

Serbischer (Ropccevo), gelber Grund, terrazzoartig . .

Bardiglio Fiorito, grau, mit schwarzen Adern.....

Mandorla, pfirsichfarbiger Grund mit gelblichgrüner Marmorierung ...................

Ung. Rot, licht, zimtrot, lichter Fond mit dunklen Flecken Rosa U., rosenrot, licht und dunkel, mit gelbem Stich

Bleu beige, schwarzblau, mit weißen Spatadern.....

Rouge Griotte, weichselrot, auch graubraun......

Rouge Royal, blaßrotgrau gewölkt..........

Brocatello Forte, blutrot, mit kleinen lichten Flecken .

Untersberger, rosadrappfarbig, mit Pünktchen.....

Karst, lichtdrapp, einfarbig mit dunklen Stricheln. . .

Jaune Doree U., blaßstrohgelb, klein gefleckt.....

Carrara blanc P., weiß wie porzellanfarbig......

Rosso Fioritto, violettrot, nadelförmiger Fond.....

Breche rose, rosaweiß, mit grünen Adern.......

Island, rosa, kristallig schimmernd, geadert ......

Giallo chiaro, eigelb, mit Rosaadern.........

Napoleon, lichtdrapp, einfarbig oder mit grauen Wolken

Rouge incarnat, blaßkorallenroter Grund.......

Salzburger, blaßviolett, drappfarbig, mit rosa und weißen Punkten...................

„ 35-00 ,, 38-00

„ 40-00

„ 43-00

„ 46-00

„ 49-00

„ 54-00

Jaune Lamartine, gelbrosa Fond mit netzartigen Adern Porta Santa, rötlichvioletter Hauptton mit Breccien . .

Escalett, cremefarbiger Hauptton mit Adern.....

Pavonazzo, elfenbeinweiß, violett oder orange ....

Giallo di siena, gelb, in allen Schattierungen.....

Serpentin, grün, licht und dunkel, einfarbig......

Polceverra, grün, licht und dunkel mit Adern ....

Portovenere, tiefschwarzer, wolkiger Grund......

Noir fin, tiefschwarz, samtartig...........

ROSSO levante, granitroter, dunkler Grund ......

Rouge antik, dunkelweinrot, einfarbig ........

Onyx India, korallenroter Fond.......... .

Brocotelle violette, lichtviolett, drappähnlich......

Rosa d’Italia, zartes Rosa mit Stich ins Blaue ....

Carrara blanc clair, weiß, mit lichtgrau er Marmorierung bei

einer Plattenstärke von 1 Preis per 1 m² in

Nachtkastenaufsätze gewöhnlicher Größe samt Konsol-platten, per Stück:

a)    aus Carrara blanc clair-Marmor..........

b)    ,, Set. Anna-Marmor..............

Waschtisch platten mit Rückwand und Seitenteilen, per

Stück:    Größe 79/53 100/53 106/56 111/58 116/64 127/66

aus Carrara blanc clair:

Waschtisch mit Kasten ganz aus Marmor mit Aufsatz für Dusche zum Kopfwäschen und versenktem Kipp-lavoir, 1-10 m lang, 0-70 cm breit, per Stück:

a)    aus Carrara-Marmor...............

b)    ,, Set. Anna-Marmor..............

K 68-00

„ 74-00

,, 76-00

„ 80-00

,, 95-00 „130-00

5 cm

K 24-00    27-00    40-00    54-00    68-00

K 12-00 „ 16-00

cm

33-00

46-00

49-00

54-00

K 260-00 „ 350-00

Englischer Waschtisch mit unterer und oberer Marmorplatte und Aufsatzstein mit Konsole, zerlegbar, Gestelle aus Nickel oder Messing, blank poliert und die Füße auf Rollen, seitlich je eine Handtuchschiene, per Stück (1 Lavoirloch extra K 4-50):

Plattengröße 90/60    100/65    110/70 125/70cm

aus Carrara* blanc clair „ belgischem Granit ,, Set. Anna-Marmor

K    95-00    110-00    116-00    130-00

„    110-00    124-00    138-00    150-00

„    120-00    135-00    150-00    160-00

Runde Tischplatten mit Fase geliefert, per Stück:

Durchmesser 65    80    87    95    100    110 127cm

aus Carrara

blancclair K 11-00 13-50 19-00 24-00 27-00 31-00 40-00 ,, belgischem

Granit

,, Set. Anna-

Marmor

„ 13-50 16-00 23-00 30-00 34-00 40-00 54-00

K 260-00

„ 16-00 20-00 27-00 35-00 40-00 49-00 60-00 Badewanne aus 3 cm dicken weißen Marmorplatten, per Stück

Badewanne aus einem Stück weißen Marmor gemeißelt ,, 470-00 Wassermuschel mit Marmorwandplatte, per Stück . . ,,    95-00

d) bei einem Querschnitte von 0-06 bis 0-09 m²:

ä K 0-90, K 0-23 „ „ 0-50, „ 013 „ „ 0-36, „ 002 ,,    0-38

Zimmermannsarbeiten.

Die hier angegebenen Preise sind für Tannen- und Fichtenholz kalkuliert.

Bei Verwendung von anderem Gehölze ist daher anstatt des hier in den Analysen angewendeten Ankaufswertes des Fichten-und Tannenholzes der Ankaufswert des gewählten Materials anzu-setzen.

Bei Herstellungen aus Eichenholz sind bei allen Posten, wo nicht ausdrücklich andere Normen angegeben werden, die Arbeitslöhne um 50%, bei Lärchenholz um 20% zu erhöhen, während sie bei Föhrenholz dieselben bleiben wie bei Tannen- und Fichtenholz.

Abtragungsarbeiten.

Die Abtragungsarbeiten sind für Ausführungen auf trockenem Boden berechnet; wenn dieselben unter Wasser bewerkstelligt werden müssen, erhöhen sich die Preise um 50%.

Konstruktionsgehölze, eingebautes (wie Balken, Träme, Röspen, Säulen, Riegel u. dgl.), aus seiner Verbindung nehmen, auf 50 m vom Objekte weg transportieren und dort aufschlichten, ohne Rücksicht auf Stockwerkshöhe, per m:

a) bei einem Querschnitte von 0 bis 0-025 m²:

0‘1 Zimmermannsstunden.....

01 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 0-90, K 0-09

„ „ 0-50, „ 0 05 „ „ 014, „ 001 Iv 0-lo

b) bei einem Querschnitte von 0-025 bis 0-04 m²:

0'15 Zimmermannsstunden.....

015 Handlangerstunden .....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

5 K 0-90, K 0-14

„ „ 0-50, „ 0-08

„ „ 0-22, „ 001 ,, 0-23

c) bei einem Querschnitte von 0-04 bis 0-06 m²:

0"2 Zimmermannsstunden.....

0"2 Handlangerstunden ......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

. ä K 0-90, K 0-18

„ „ 0-50, „ 010 „ „ 0-28, „ 0-01

„    0-29

0"25 Zimmermannsstunden. . . .

0'25 Handlangerstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. .

e) bei einem Querschnitte von 0-09 bis 0T3m²:

0"3 Zimmermannsstunden.....

0"3 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 0-90, K 0-27 „ „ 0-50, „ 015

„ „ 0-42, „ 0 02

,,    0-44

f) bei einem Querschnitte von 0-13 bis 0-18 m²:

. ä K 0-90, K 0-32 . „ „ 0-50, „ 018 . „ „ 0-50, „ 003    ,,    0-53

0’35 Zimmermannsstunden.....

0'35 Handlangerstunden.....

5% v, Arbeitslohn f. Req. usw. . .

Bretterverschalungen oder Fußböden bis 45 mm Brettstärke mit oder ohne Riegelwand oder Polsterhölzern abtragen, die Nägel ausziehen und^das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und aufschlichten, ohne Stockwerksunterschied, per m²:

a) ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

0'3 Zimmermannsstunden . . . . ......ä K, 0*90, K 0'27

0*3 Handlangerstunden...........„ 0*50, „ 0*15

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........„ „ 0*42, „ 0*02 K 0⁻44

b) samt Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

ä K 0 90, K 0-32

0*35 Zimmermannsstunden.....

0*4 Handlängerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

„ „ 0-50, „ 0-20

„ „ 0-52, „ 0-03    ,,    0-55

Pfostenverschalungen oder Fußböden über 45 mm Brettstärke, sonst wie vor abtragen usw., per m²:

a) ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz:

ä K 0'90, K 0-30 „ „ 0-50, „ 0-28 „ „ 0-64, „ 0-03

0'4 Zimmermannsstunden.....

0'55 Handlangerstunden . . , . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

,,    0-67

b) samt Riegel- oder Bundwand,

0*55 Zimmermannsstunden......

0*7 Handlangerstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

oder Polsterholz: . . . ä K 0-90, K 0-50 .    0-50, „ 0-35

„ „ 0 85, „ 0 04

„    0-89

Schindeleindeckung abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und schlichten, ohne Stockwerksunterschied, per 1 m² Dach-resche:

a)    ohne gleichzeitiger Lattenabtragung:

0'2 Zimmermannsstunden.......

0'35 Handlangerstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.....

b)    mit gleichzeitiger Lattenabtragung:

0’3 Zimmermannsstunden.......

0*55 Handlangerstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.....

ä K 0 90, K 018 „ „ 0-50, „ 018 „ „ 0-36, „ 0-02 ,,

0-38

ä K 0 90, K 0 27 „ „ 0 50, „ 0 28 „ „ 0-55, „ 0-03

„    0-58

Einlattung bei Ziegel- oder Schieferdeckungen abtragen, die Nägel ausziehen, das Materiale auf 50 m weit vom Objekte transportieren und aufschlichten, ohne Unterschied der Höhe, per m² Dachresche:

0'15 Zimmermannsstunden. . . . . .

0*2 Handlangerstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

Lattenzäune oder Staketierung abtragen und mit Materiale wie vor verfahren, per m²:

0‘1 Zimmermannsstunden......

0*1.5 Handlangerstunden ......

5% v. Arbeitslohn f. Req, usw. . . .

Deckenkonstruktionen von Holz abtragen, die Nägel

ziehen und mit dem Materiale wie vor verfahren, ohne Unterschied der Stockwerke, per m²:

ä K 0*90, K 0*14

„ „ 0*50, „ 010 „ „ 0*24, „ 0*01

ä K 0*90, K 0*09

„ „ 0*50, „ 0*08 „ „ 0’17, „ 0*01

aus-

„    0*25

„ 0*18

a) Dübelböden:

0'8 Zimmermannsstunden.....

11 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

b) Tramböden samt Schalungen:

l'O Zimmermannsstunden.....

1'5 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 0-90, K 0-72

„ „ 0-50, „ 0-55 „ „ 1-27, „ 0 06

4 K 0-90, K 0-90

„ „ 0-50, „ 0-75 „ „ 1-65, „ 0 08

Brückenstreu oder Schrotwände (volle Holzwände) abtragen und mit dem Materiale wie vor verfahren, per m²:

ä K 0-90, K 0-54

0'6 Zimmermannsstunden......

l⁻0 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

„ „ 0-50, „ 0-50

• 19

„ 1-04,,, 0 05

Brücken von Holz mit Geländer und Endsbäumen abtragen (wobei aber kein separates Gerüst erforderlich werden darf, demnach kleine Holzbrücken ohne Joche) samt Materialdeponierung in der Nähe des Objektes oder Aufladen auf bereitstehende Wägen, per m²:

0'8 Zimmermannsstunden.....

1'5 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

. ä K 0.90, K 0'72

„ „ 0 50, „ 0 75 „ „ 1-47, „ 0-07

K 1-33

1-73

1-09

1-54

Dachkonstruktionen von Holz (entweder Schindeldächer samt Gebälke oder aber Dächer anderer Deckmaterialien mit Lattung oder Brettereinschalung) abtragen, die Nägel ausziehen, das Material herablassen und etwa 50 m weit vom Objekte weit transportieren und schlichten, wobei bei Berechnung der Grundfläche die Länge am First und die Breite von Saum zu Saum gemessen wird, per 1 m² Grundfläche:

a) Leerdächer (ohne Stuhl) und Dächer geringer Spannweiten bei ebenerdigen Gebäuden:

l'O Zimmermannsstunden .....

1'2 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 0'90, K 0 90

„ „ 0'50, „ 0'60

. „ „ 1'50, „ 0'08

,    1-58

b) Stehende und liegende Dachstühle bei ebenerdigen Gebäuden :

1*4 Zimmermannsstunden.....

2'0 Handlangerstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 0'90, K 1-26

„• 2-37

„    0-08

„    0-12

„ „ 0'50, „ 1-00 „ „ 2-26, „ 0-11

c) Beide vorbenannte Preise erhalten bei Abtragungsarbeiten aus höheren Etagen für jede 4 m hohe Etage einen Zuschlag von 5%, daher in den Fällen

ad a per Stockwerk zugeschlagen.........

ad b per Stockwerk zugeschlagen.........

Neuherstellungen bei Landbauten.

Tabelle über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer,

franko Wien per 1 m³ (= 1 Festmeter). Siehe nächste Seite.

von 1

bis 1 cm

rs?

Str

-s&

<

ö

CO CO b= to M

Üt o Ü' O 00

<s>

er» rf*- co bo o o o er»

= 53

sr

gl

! - lf

: S 5 S * - S

ODK)WK)MK)tOH° P üuawtncnü»üiü»r+ h—>

: 5 ! ! - 8 S gl®

^ w coMton W

OüiOÜ’Otup

”***§&

f s

8 N

“ 2

tj⁴ rs

|I

»I

ge

a) in ganzen Stämmen:

£1

s.

er

Rundhölzer

Gattung

s.

Cu

(D

/

u>

CD

Die hier tarifierten

N

0Q

8*1

er n aq

g g-S

: i> i ?*

. . !    L_( o

HCOWHtntpÜXCO

ÖCT»©CT»©QCT»ob

o o o o © © o o

b0 bO bO ►“* CO ^ tO CO

ÖffiHOb

o o o o

CT»CC*<ICt»coCD©00 Ö cf» Cr» er» er» © bi) © oooooooo

05 Oi CT» ^ CO 05 O 00 CO CO

gggggg

CO bO tO IM) HOMO

gggg

17-40

über die Einheitspreise verschiedener

■s)05 05WOlt4 © CO K> CD ©

ö er» ö bb ob o o o o o o

C0 K) bO bO CO ■<! CT» bo tO~äc*M

o o o o

20-10

19-15

00    05    05    CT»

tM> CT» 00 K* tf* 00

er» er» © ö ob © o o o o o o

C0 bD bO bO tf-- CO 05 CO

MÖÖH o o o o

CO to to K) O Ü< tO H CD CT» bb M

o o o o

kostet ein m³

05

CO

ffi 5 ss.

S- 3 X

= | 8§

3. g|

|| ß|

I | g*

? S. pg M p

&    o-° « 5S

B| J1 8 |

" fIhb

g

eu

Cd

00 oo <1 05 CT» CT» OHCOÜlCDbp ö er» er» oi © er» o o o o o o

38-00

31-80

29-30

25-50

28-00

24-20

23-20

<D

SS

CT»

CO CO 00 *sl © CT» CO b? CO CT» Op

26-70

25-50

S^ggSSlg

ggfeggggg

© O» O» ►£* CT» 00 bp C5 CT» CT» CT» 00

o o o o

29-50

09-23

5‘

o $ B-l ^ go UfT-^g

" | l8sp'

»: g g <r*- ^

" Sg

g§S82ggg

gggggggg

75-00

67-00

CT»

CO

31-65

27-00

25-30

22-60

gsgg

34-20

. SS

_gg

“ 8288

Sggggggg ......

gggg

OS-IUI

IO I«l

37-50

29-60

Iü8|8|§

gggg

48-20

35 00

32 00

oq

p

Meter Länge

05

CO

05

bis inklusive

| Föhrenholz j|

SS

Cu

cd

Pli

tr

TABELLE

” 1 •

Wg 3

II £

II B

piCjq £0

05

Oq

p_

100-00

09-16

82-00

73-00

00-06

76-00

58-60

43-80

35-00

Ei

CO

tH p

I⁶

CD 8 & &

s| 3.

I Krim

- . .i i

79-00

. |s

69 00

H-¹ H-* H-* t—‘ H-⁴ H-* C0C0)-*OC0C0^I05 GOLOOrf^OOtOCOO

■?|s|gs

gggggg

52-00

47-00

41-75

o*

o

a

g g    s*

| e    g*

(D

N    C

c    3

Pi

104-00

'.KUO

115-00

110-0(1

150-00

i;;-i.o

........

173-00

, HHHHH

ÜI^IOHOCO ¹ 00 o 05 CT» »f*. CT»

74-50

59-50

57-50

51-75

46-00

05

172110

.......

I .......

127 00

101 S"

"0.1 w

73-50

04-00

63-00

57-00

50-50

CO

Eichenholz

00

(xr

S O

a»

. “Sg

ggg

09-50

62-50

55-50

CL

CD

3-

Tabelle über den Preis loko Wien für Einen Meter Bau- oder Sageholz (Schnittmateriale) aus Tannen- und Fichtenstämmen.

Tannen* und Fichtenholz

von

Quer-

Gattung

4 |    6    |    9 | 12 | 15 | 18 schnitts-

Meter Stücklänge kostet ein Längenmeter

fläche in m²

Kronen

A.

r iß

fl $ i

Ol

tn

in

L'O

ganzen

Stäm

men,

25

30

35

bei

40

45

%%%% . . © © ©

£¥I~777

666

50

©^CObOH^H-©©

©C»K)#*Öt©©00

CSÜlWtOHHOO

©cöüi-ij-iii—

co©co©borf^coH^

<IOlCOt3Hi-‘00

bicboocbtibtioo^

Oi-J©©©^©©

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

aus

geschnitten

auf

Dimen

sionen,

bei

Ol^l^COCObObO)-*

OOiOOOOiOOi

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

er

CI>.

B. Kanthölzer

5/5    cm    rein bearb. Querschn.

66666 © © 00 © i—I i—I i—I i-H C3

© © © © ©

IC H H H HffiOOH

bo

bO

© © © © © ti tö h-i ü> 1 rf*- »fr- oo © bo ©©©<©© bi bi bi bi h*¹

© © © I—¹ CO

99900 bi bi bi bi h*

C(OMCO^

00 CD

sr

iC

H CO H

to O

cz>

bei 10/10 cm rein bearb.Querschn. 10/13

U/H

H/14

12/12

sr

K^OOOO OOOOO ooooo © <1 (X) Ös Ox Oi ^ ^ 6z> CO GS fcb fci 00 <1 O OS o OS Q <1 CO CO HHHÜlOl

1-0000 OOOOO ooooo >cbcb<i<i o os üi oi ^ ^ oo co to 00 <1 O ^ O CO 00 fco ^ <1 Ü1 Ül 00 00

OOOOO OOOOO

<1 *sl Ol OS 1^. Ül CO w w w O Ol 00 O 00 tOOCDHH

© © © ©"© © © © © © 00 Ö> © Ol ör    CO CO

*•4 bO —0 CO GO CO CO CO

©<©©<©<© ©<©>©©© 6o cc -i -i ci ©#».#». cö cö

© © Ol 00 I»» -3 -3 00 ©

0-0025

0-0040

0-0036

0-0048

0-0049

0-0063

0-0064

0-0080

0-0081

0-0108

0-0100

0-0130

0-0121

0-0154

0-0144

0-88 0-97 l-05j 0-0180 0-82 0-90 0-99; 0-0169 1-00 1-10 1-20 0-0208 0-95 1-06 1-15 0-0196 1-28 1-39 1-50 0-0238

bei 15/15 cm rein bearb. Querschn. j| . 0-87 0-98 1-09 1-19 1-301 0-0225 „ 15/18 „ „    „ ~ „    || . 1-18 1-33 1-48 1-63 1-78| 0-0270

Gattung

Tannen- und Fichtenholz

von

9 1 12 | 15 1 18

Meter Stücklänge kostet ein Längenmeter

Querschnittsfläche in m!

Kronen

bei 16/16 cm    rein bearb. Quersch. 1-13

1-34

1-26

1-51

1-42

1-28    1-42    1-56    1-70    0-0256

1-52    1-69    1-85    2-00    0-0304

1-44    1-60    1-75    1-90    0-0289

1-70    1-88    2-05    2-23    0-0340

1-60    1-78    1-95    2-13    0-0324

bei    18/21 cm    rein bearb. Quersch.

1-84

1-58

2-04

1-78

2-25

CO io (N co !> CO O CO CO

cb cb cb cb cb

CO KJ <35 o OO

»O I—l l> Th ©

cb cb cb cb cb

© 00 KJ O rH

CO 05 KJ <M 00 cb i-h cb cb cb

t> O O ©~Th O GO CO O KJ

cb i-h cb cb cb

t h d oi co eo ^T'^T'kj'kj' ddddd|ddddd

::3    :::3

§■

<c

iO

© © © oo -# (NCOKJOOO ©CleOKJt-.

cb cb    cb    cb    -4<    Th    kj Th    »b

KJ CÖ    Th    oo kj    oo    kj    KJ 00    io

© CO d CO KJ ->#00 001—10}

cb eb eb eb eb Th eb -<#>#( üj o co    KJ    kj co    i>    o    <m o    r-T

I> O    05    CO W    O    IO    Tfl GO    t>

cb eb    cb    eb eb    eb    -<# eb    •<#

KJ CO    KJ    i—I i—t    CO    KJ    co tTST

^ t>    cp    O 05    p    H    Q

cb cb    cb    eb eb    eb    eb    eb eb    Th

oo co kj r- i> co o -hTb~of H -*#    CO    CO KJ    O    00    KJ O    00

cb cb    eb    cb d    eb    eb    eb eb    eb

26/29 27/27 27/30 ,, 28/28

iC

Ul

p⁴

i-t t# CO <N Th ■># KJ -■# KJ lö

io co i> i> r*t

<-H CD -<# 05 00

•># ■># rh •># ■>#

cTbl 00 <M GO CO rH <35 Th (N

eb ># cb Th ■>#

■O® W(NO KJ i—l 05 CO Th KJ CO lÖ tb «Ö

00 KJ KJ 1> l> OCO^OOO KJ KJ CO KJ

cm

„ 29/29 ,, „ 29/32 „ 30/30 „ 30/34 ,,

iC

7!

U

p⁴

CO O O 00 KJ 00 05 -<# CO ot G CD cö G CI

O N O CO l>

c/ co r- c- o t> cb t> cb cb

O Th* C5> lOhOHCD cb ib G cb t>

05 1> © <M (N 00 i—I CO KJ 05

ib ib cb iS cb

t# © © © KJ <M CO CO 05 i—I

ib rh ib Th cb

: : : : o.

CO CO CO CO CO

,00M H-i

co co co co"co

CO O) U) üx ►—

>» CD

g*

p

<c

cd : : : : 3

ft

p⁴

O KJ o o o i> oo co Th 05

CO 05 <35 rH <35

_    rH

r- oi oi kjG 05 O KJ t# o

G 05 CO © <35

rH

Th O Th O Th d d t> KJ d G cb i> 05 cb

Ol t— KJ I—H KJ CO 05 KJ -rh

cb G cb ob t>

O KJ O O OO GO KJ <N CO KJ

»b cb cb G cb

0-0378

0-0361

0-0418

0-0400

0-0460

lM)441

0-0504

0-0484

0-0550

0-0529

0-0598

0-0576

0-0648

0-0625

0-0700

0-0676

0-0754

0-0729

0-0810

0-0784

0-0868

0-0841

0-0928

0-0900

0-1020

0-0961

0-1085

0-1024

0-1151

0-1089!

bei 33/37 cm „ 34/34 „ „ 34/38 „ „ 35/35 „ „ 35/39 „

er

P⁴

8-10

6-98

8-56

7-40

9-05

O qo co <i cd

11 1012 11-13 1215! 0-1221 85 8-72 9-59 10 46 0-1156 62 10-68 11-74 12-80| 0-1292 32 9-25 10-17 11 10! 0-1225 19 11-33 12'46 13 60 0-1365

BOO

co

cb'co'o' eo co Th

'S : : &

<C

o

d⁴

8- 60 9-66 10-72! 1178 12 84||0-1296

9- 55 10 74 11-93:13 12 14 32 0-1440 10 06 11-52 12-98 14-44 15’90 0-1600

Gat tung

C. Schnittmateriale.

Tannen- und Fichtenholz

in Längen von

Metern

kostet ein Längenmeter

Querschnittsfläche in in²

Heller

►—¹    O O

Oi Ol

CD

O io C io IO hhhhW

er

cd

öd

cd

NMiot-

CO 00 OI to

1-5 cm starke, 10 cm breite Bretter 1-5 „

1-5 ,,

15 „ 25 ,, 15 „

Ol CO cs

l> l-H

25 ,

30 ,,

to to t—* Ol ¹ CO

CO to H H OOiOi^I

0-0005

0-00075

0-001

0-0015

0-0025

0-0015

0-00225

0-00375

0-003

0-005

0-006

Ol Ol

Ol CH

10*0 10

8-5 „

9-5 „

10

CT

c-t-

Q]

CP

td

rr

a>

_CÖ cn

a>

<L>

££££££

17

37

45

54

56

64

71

75

81

87

94

101

0-00375

0-0075

0-009

0-0105

0-012

00135

0-015

0-0165

0-018

0-0195

0-021

0-0225

cm starke, 30 cm breite Pfosten 30 „

30 „

30 „

30 „

98

104

110

tO <1

00 io CM 00 io

O H <M (M CO

r—i r—I r—I p—i h

0-024

0-0255

0-027

0-0285

0-03

cd

©T'C'TcT"CO ffO

<o

cO

SS

CD

cd

- ' ' ^. o

I

et-

ct*

Ui

-■s

4-J

rf-

pH

ül^rf^wto

t—* H-*

fcO O 00 <1 CSrf^rf^CObO

0-0004

0-0006

0-0008

0-0009

0-0012

0-0015

0-0016

0-002

0-0024

Bearbeitung von Rund- und Kanthölzern.

Arbeitszeit des Zimmermannes eingerechnet.)

üoa nsuiraousS jsssoraqojnQ rar zjoqpan^[ sup piiM usnuqsg 9uqo SurqisqiBuy isp qoxpqoisqon^

üsneqsq

ui3J ztoh sspunj

S3U3;;iuqos

-93

ssusnuqsq

Holz

hobeln

Ü333J

pun usppuqosqB zjoq -pun^j jspo ssusTVBqsq

usSsj pun UQRBqaq uajps 13mz jnB zjoqpun^

T3

|

Meter

cm

} 45

} 35 „ } 30 „ 2⁶

cm

)>

>>

cm

>>

CO o cq cq

t> IO CO

o o

r-H

iß    o o m in    o

io co co co oo r-< iß oo th cp 05 pt' cp    ip cp ip C4 qo pi C4

NCOHNHHHn ÖrlÖÖÖÖÖÖ 666666

pq<pOT*ScoqoS r^§cpg5pi>^cp g g g g g g

lO    iß I>    co iß co co co

CO(Mri<O5(Mt^i-<U0 05piq0iHI>05Oq0 p I> ip Cp ^ »ß HNHHHHHH OrHOrHOOOO OOOOOO

XO (N«D cOOOtH,;ÖOOiC1>t^iOCO'^ tH 04 t—( rH tH r-, Ö r—4 ÖÖÖÖ666Ö

Erforderliche Arbeitszeit

(Die vom Handlanger zu leistende Hilfsarbeit ist in die

zur

Einen

vierkantig behauenes oder geschnittenes Holz oder Rundholz

rauh

behautes

Holz

Rundholz auf

Gattung

Stärke

zwei Seiten

vier Seiten

rein behauen und

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

des

ohne

mit

ohne

mit

ohne

mit

ohne

mit

Holzes

Verband

co

2

.2

ö

T3

ssuiure^s ssp jssssulqoinQ S

ip 05 S »p NO 9?!^ Ip ^ <p>

NMHfNHNHH ÖhÖhÖÖÖÖ

»p »p ip co ooh no co cp oo

ÖjC0C4C0C4C4rHC\| HHHHÖhÖÖ

ip iS ip CO CO ^

cq 05 ip lp r-4 »p 05 C<|

cq co hnhNhhÖh

0-65 II 0-5    0-3

0-3    0-2

0’8 | 0-55 II 0-4    0-3

0-2    0-15

0-3    02

IO UO iO io Xfi iß

»ß 05 05 04 iH 05 CO ^O5^Tj<00rSt>.p5 •^ÜO<NCO(NCOrHCq HHHHÖHÖÖ

iß    OiOiOOiO

ip ip -r-( cp ip ip c>. (p) »H I> <p> r-J C4 <p CO ibr-ThibcOT^öjco c^Nhnhhhh

»o lOiOlO pj »p co qo P"»7^pii>»O5 0-ip-öa co c\i öl hnhhÖhÖh

IO co

m    iß iß iß »o

*ß ^ 05 iß r-. GO GO coosr-cocot^o^ WN^ibw^(NCO:^ClH(NHHHH

iß    m no o    iß

pHO    ^ p» Cp rp p. cp cq cq cp cp

vocb^uoco-^oaco C4CJHNHHHH

io    I>    iß wo

eo ih co oo »p i> i>»qDTHO5ipTHC0i>

C'-O5ißl>TitißÖ0'^ C4C0C4C4iHCqtHiH

0-75    1

0-65 | 0 45    0-6 I 0'4

9-0

035    045    03

0-45    06    0-4

1-5    1-15    1-15    0-8    H l-i

0-85    0'65    07    0-5

1-15    0-85    0-95    0-7    09

065    05    0'5    035    0‘5

085    065    0‘7    0-5    065

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

³⁵/40 bis 35/35 cm | ²⁷/36 „ 31/31 ti | ²⁴/32 „ 28/28 (> { ²¹/28 ,, 24/₂₄ „ { ¹⁸/24 bis 21/21 cm | ¹⁵/20 ,, ¹⁷/l7 ,, | ¹²/l6 „ ¹⁴/14 „    {

¹⁰/l4 „ 12/12 „    {

⁹/i2 bis 10/10 cm { ⁸/i0 „    ⁹/9    „    {

6/8    „    ⁷/7    „    {

0    10)0 lCOiOOt^iiOCOO

COCOCqCqf-H :r-Hr-Hf-H

Ml

Arbeitslohn für die Bearbeitung von Rund- und Kanthölzern.

(Arbeitszeit nach unmittelbar vorausgegangener Tabelle; angenommene Entlohnung der Arbeitsstunde des _'    _Zimmermanns mit 90 Hellern.)

UOA U9UIUI0U93 J9SS9Uiq0jnQ Ulf zpqpun^j sBp pjiM uguBqgg guqo Suiqpqjreuy J9p qoipqoisqon^j

ugnBqgq

ui9i zpH sgpuni

S9U9^tuqos

-92

S9U9UBq9q

Holz

hobeln

uaSaj

pun uapiauqosqe zjoq -punpi japo sauaneqaq

U9ä9j pun uoneqgq 094195 I9MZ jnu zjoqpun^[

=s

cm

} 45

} 35 „

i 30 „

} 26 „

} 23 cm

} 20 „

}17 „

}15

cm

81 {

“ 01 {

" OT {

lOO^T^t^CiauO OiOlT^HH^COH Ol VO CO (M GO CO (NNt^COHCOQCO COGiiOOO^iOCOiO CO^(MCOH(M NWHClHrl rH

OOrfvOCDCDr>C^^    O 00 (M H (M •'/

OH<Ci<MOOrHI>© COOOiOOOt^CO^iO CO rf CO Tb CO CO rH rH tH tH rH

^OOCOHCOCOOvO lO^ClGCO^-^N O 00 O C5 CO 00 rt* QS (M t'- H kO Ci CO 00THt>CiCOCX)u0l> id CO ^ ifl CO ^

rH rH rH tH iH rH tH    j—(

M00rHH<S<N?!§J SiC !§ S OT Hl IN § NNHMH®

rH iH iH rH rH

SgSSSSSSSSSggSSSSSSigaSi

d(MH(MHHHH iH

Einen Mete

vierkantig behauenes oder geschnittenes Holz oder Rundholz

rauh

behautes

Holz

Rundholz auf

zwei Seiten

vier Seiten

rein behauen und

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

Gattung

Stärke

des

ohne

mit

ohne

mit

ohne

mit

ohne

mit

Holzes

Verband

erfordert an Arbeitslohn in

sauiuiBjg sap jassaunping S

(MCO(MCOH(MHH H H rH

llllllsl

!!!!!!£

OiStSioSo^S^SSSciSSSiH gSS^SS

T^OCO^CO^OIOO H Ol rH rH H H rH    '*    U

oooawNog Soo2S?oo3$§ SöScoco^

C0^(NC0(N(MhShhHH tH

ciga>coi3c3S^5 ocoS§3£h§<§cn oooSot^S

^®eOiSW'#lNMNeiHNHrt iH r-l

S®omn§3§ S^^ooM<§§qt'oSr-C^S

-a< i£i C<3 IO IN C5 IN W r-l <N r-l IN i-l r-l rH r-l

IsllllslllisliaSS1&ISE:

O-w’o^j’ü-w'o*» Ü4J Ü4J Ü-M ü-u

imiäwmsms

rt o rt *■> rt ja £ ja £ &

³⁵/40 bis 35/35 cm /

*-* 00

^ (M cO hT~ CO <N <N

²V36

²⁴/32

21/28

¹⁸/24 bis 21/21 cm |

¹⁷/l7 „ {

¹⁵/20

2 «

ür st

Ci *>

IO/14

2 oo

00-- S*

OICOIO|OICOI>|ICICOO

Holzkonstruktionen mit Verband (Dachstühle, Bund- oder Riegelwände, Türstöcke u. dgl.) aus vierkantig, rein gearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig anarbeiten, d. h. abbinden, auf das Bauobjekt bringen und aufstellen, per 1 m Gehölze, ohne Hobelung samt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Lsngen angenommen wurde:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarftabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

a) bei 10/10 cm Querschnitt (=4/4 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 10/10 cm stark, im Ankäufe

0'8 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

..... K 0 39 ä K 0 90, „ 072 „ „ 072, „ 0 03 K 1-14

b) bei 10/13 cm Querschnitt (=4/5 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 10/13 cm stark, im Ankäufe

0'9 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

.....K 0 50

ä K 0 90, „ 0'81 „ „ 0-81, „ 0 05

c) bei 11/16 cm Querschnitt (=4/6 Wiener Zoll angenommen) :

„    1-36

l'O m Gehölz, 11/16 cm stark, im Ankäufe

l'l Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

.......K 0'68

. . ä K 090, „ 0'99    ,

. . „ „ 0-99, „ 0 05 ,, 1 72

d) bei 13/13 cm Querschnitt (=5/5 Wiener Zoll angenommen) :

l'Om Gehölz, 13/13 cm stark, im Ankäufe

103 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

.....K 0 66

ä K 0'90, „ 0'93

„ „ 0 93, „ 0 05

„    1-64

e) bei 13/16 cm Querschnitt (=5/6 Wiener Zoll angenommen) :

l'Om Gehölz, 13/16 cm stark, im Ankäufe

l'l Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

.....K 0'91

ä K 0'90, „ 0'99

„ „ 0 99, „ 0 05

„    1-95

f) bei 16/16 und 13/18 cm Querschnitt (=6/6 und 5/7 Wiener Zoll angenommen):

l'Om Gehölz, 16/16 u. 13/18 cm stark, im Ankäufe . . . K 1'14 1'37 Zimmermannsstunden. . . . . . ..... ä K 0'90, „ 1'23 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........„ „ 1'23, ,, 0 06 ,, 2'43

9) bei 16/19 cm Querschnitt ( = 6/7 Wiener ZolF angenommen::

.....K 1-34

ä K 0'90, „ 1'39

l'O m Gehölz, 16/10 cm stark, im Ankäufe

1'55 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. .....

h)    bei 18/19 und 16/20 cm Querschnitt (=7/7 und t 6/8 Wiener Zoll angenommen):

i cl    l'Om Gehölz, 18/19 u. 16/20 cm stark, im Ankäufe . . . K 1'50    •

1'68 Zimmermannsstunden....... . . . ä K 0'90, „ 1'51

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. ......... „ 151, „ 0 08    ,,    3'09

i)    bei 18/21 cm Querschnitt (=7/8 Wiener Zoll ange-nommen):

„ „ 1'39, „ 0 07

„ 280

l'O m Gehölz, 18/21 cm stark, im Ankäufe 1'78 Zimmermannsstunden. ........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . . . .

k) bei 18/24 cm Querschnitt (=7/9 Wiener Zoll angenommen) :

10 m Gehölz, 18/24 cm stark, im Ankäufe

1'94 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. .....

. . K 211 0-90, „ 175 1-75, „ 0 09 K

3-95

/) bei 21/21 cm Querschnitt (=8/8 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 21/21 cm stark, im Ankäufe

198 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

m) bei 21/24 cm Querschnitt (=8/9 Wiener Zoll angenommen) :

.....K    216

ä K 0-90, „ 1-78 „ „ 1'78, „ 0'09

403

10 m Gehölz, 21/24 cm stark, im Ankäufe 2'2 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 2 46

ä K 0 90, „ 1-98

„ „ 1-98, „ 0-10

4-54

n) bei 21/26 cm Querschnitt (=8/10 Wiener Zoll angenommen) :

l'Om Gehölz, 21/26 cm stark, im Ankäufe 2'35 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 2 66

ä K 0 90, „ 2-12

„ „ 2-12, „ 011

4-89

o) bei 24/24 cm Querschnitt (=9/9 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 24/24 cm stark, im Ankäufe 2'45 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 2-80

ä K 0-90, „ 2-21

„ „ 2-21, „ O'll

512

p) bei 24/26 nommen):

cm

Querschnitt (9/10 Wiener Zoll ange-

l'Om Gehölz, 24/26 cm stark, im Ankäufe 2'55 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 310

ä K 0'90, „ 2'30

„ „ 2'30, „ 0'12

5-52

q) bei 24/29 cm Querschnitt (=9/11 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 24/29 cm stark, im Ankäufe . 2'75 Zimmermannsstunden.........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 3-80

ä K 0-90, „ 2'48

„ „ 2'48, „ 012

6-40

r) bei 26/26 cm Querschnitt ( = 10/10 Wiener Zoll angenommen) :

10 m Gehölz, 26/26 c.m stark, im Ankäufe 2'72 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 3'69

ä K 0'90, „ 2'45

„ „ 2 45, „ 0'12

6-26

s) bei 26/29 cm Querschnitt ( = 10/11 Wiener Zoll ange-genommen) :

l'O m Gehölz, 26/29 cm stark, im Ankäufe 2'92 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 412

ä K 0'90, „ 2'63

„ „ 2'63, „ 013

6-88

t) bei 26/32 cm Querschnitt (=10/12 Wiener Zoll angenommen) :

l'O m Gehölz, 26/32 cm stark, im Ankäufe .

3'5 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.......

......K 5'00

. ä K 0'90, „ 3'15 . „ „ 3'15, „ 016

u) bei 32/32 cm Querschnitt ( = 12/12 Wiener Zoll angenommen) :

8-31

l'O m Gehölz, 32/32 cm stark, im Ankäufe

3'9 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

.....K    6'18

ä K 0'90, „ 3'51 „ „ 3'51, „ 018

9-87

— 144

v) bei 32/37 cm Querschnitt (=12/14 Wiener Zoll angenommen) :

1-0 m Gehölz, 32/37 cm stark, im Ankäufe

4'4 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

......K    7-83

. ä    K    0-90,    „    3-96

. „    „    396,    „    0-20    K 11-99

Pultdach mit Kehlbalken. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung*) berechnet, abbinden und auf ebenerdigen Gebäude aufstellen, per lm² Grundfläche, zu deren Berechnung die Länge und Breite am Dachsaume gemessen wird:

a) bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'70 m Mauerbänke,

10/16 cm stark...............

0'99 m Bundträme, Pfetten und Riegel, 14/18 cm

stark.................

1-92 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm...............

0'19 m Säulen, 14/14 cm stark........

011 kg Verbandeisen (Klammern und Schiftnägel} ................

ä K 1-58, K 1-11

„ „ 0 60, „ 0 07

„ 6-66

Bauholzaufwand in ma: 0 0667.

ß) mit Stich und Wechsel:

1'22 m Bundträme, Stiche, Wechsel, Pfetten

und Riegel, 14/18 cm stark.......

1'71 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm...............

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie früher mit zusammen ............

ä K 2-40, K 2-93

„ „ 1-43, „ 2-45

Bauholzaufwand in m⁵: 0'0696.

„ 153

,,    6-91

Y) durchaus mit Bundträmen:

1'44 m Bundträme, Pfetten u. Riegel, 14/18 cm k K 2'40, K 3'46 Mauerbänke, Sparren, Kehlbalken, Kopfbüge,

Säulen und Verbandeisen wie ad ß mit zu-

sammen

„ 3-98    ,,    7-44

Bauholzaufwand in ma: 0*0751.

b) bei 4 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

) mit Fußpfette:

0'53 m Mauerbänke, 10/16 cm stark 0'29 m Bundträme, 16/19

0'79 m Pfetten und Riegel, 14/18 cm.......

2'04 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm . . .

0'20 m Säulen, 14/14 0'09 kg Verbandeisen

Bauholzaufwand in m⁹: 0 0697.

ä K 1-58, K 0-84 „ „ 2'80, „ 0'81 „ 2-40, „ 1'90

cm

„ „ 1'43, „ 2'92 „ „ 1'86, „ 0'37 „ „ 0-60, „ 0 05    „    6-89

♦) Preise für andere Eindeckungen Seite 200.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'75 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........... . .

0’53 m Pfetten und Riegel, 14/18 cm.....

1'86 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/14

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a

mit zusammen...............

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0746.

ä K 2-80, K 2-10

„ „ 2-40, „ 1-27

cm

„ „» 1-43, „ 2 66

„ i-26 K 7-29

y) durchaus mit Bundträmen:

1'08 Bundträme, 16/19 cm stark.......

Mauerbänke, Pfetten, Riegel usw. wie ad ß mit

zusammen...............

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0846.

c) bei 5-00 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

«) mit Fußpfette:

0'42 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0'29 m Bundträme, 16/19 cm........

0'63 m Pfetten und Riegel, 14/18 cm.....

2'10 m Sparren, Kehlbalken und Kopf büge,

10/14 cm ...

0'21 m Säulen, 14/14 0'08 kg Verbandeisen

Bauholzmenge in m⁸: 0'0669. .

ä K 2-80, K 3-02

„ 5-19

„ 8-21

ä K 1-95, K 0-82 „ „ 2-80, „ 0 81 „ „ 2-40, „ 151

„ „ 1-43, „ 3-00

cm

„ „ 1-86, „ 0-39 „ „ 0'60, „ 0 05    ,

6-58

ß) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark.............

0'42 m Pfetten und Riegel, 14/18 cm.....

1'94 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm...............

Mauerbänke, Säulen, Verband eisen wie ad a mit

ä K 2'80, K 1-85

„ „ 2-40, „ 101

„ „ 1-43, „ 277

zusammen . . ............

Bauholzmenge in m⁸: 0'0707.

y) durchaus mit Bundträmen:

1’07 m Bundträme, 16/19 cm stark .....

Mauerbänke, Pfetten, Riegel usw. wie ad ß, mit

zusammen ..............

Bauholzmenge in m⁸: 0'0831.

„ 126 ,, 6-89

ä K 2-80, K 3 00

„ 5-04    ,,    8-04

d) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

a) mit Fußpfette:

0'35 m Mauerbänke, 16/16 cm stark . .

0'29 m Bundträme, 16/21 0'53 m Pfetten und Riegel, 15/18 cm . . . . .

2‘10 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm...............

0'22 m Säulen, 15/15 cm...........

0 07 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m⁸: 0'0715.

cm

K 0 85 „ 0-89 „ 1-34

„ 332 „ 0-48 „ 004

„    6-92

ß) mit Stich und Wechsel:

0'59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 cm stark.............

0‘35 m Pfetten und Riegel, 15/18 cm . . . . . l'96m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm . . . ............

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a,

ä K 3 06, K 1-81

„ „ 2-54, „ 0-89

„ „ 1-58, „ 310

zusammen ........

Bauholzmenge in m⁸: 0'0745.

„ 1'37

„    7-17

10

ä K 3 06, K 3 27

„ 536 K 8-63

y) durchaus mit Bundträmen:

107 m Bundträme, 16/21 cm stark......

Mauerbänke, Pfetten, Riegel usw. wie ad ß,

zusammen ..............

Bauholzmenge in m³: 0'0907.

Pultdach mit Bockpfette. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

f [ 0'42 m Mauerbänke, 13/16 [ [ 0'29 m Bundträme, 16/19 cm

0'63 m Pfetten, 14/18 cm . . ..........

1'86 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/14 cm .............

0'52 m Säulen und Streben, 14/14 cm . .

019 kg Verbandeisen......... .

cm stark

„ „ 143, „ 2 66 . „ „ 1-86, „ 0-97 • „ ,, 0 60, „

011

„ 6-88

Bauholzaufwand in m³: 0 0697.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm...............

012 m Pfetten, 14/18 cm..........

1‘70 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/14

Mauerbänke, Säulen, Streben und Verbandeisen wie ad a, zusammen..........

ä K 2 80, K 184

„ „ 210, „ 1-01

cm

„ „ 113, „ 213

Bauholzaufwand in m³: 0'0734.

„ 1-90    ,,    7-18

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm stark......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. wie ad ß,

zusammen ..............

Bauholzaufwand in m³: 0 0858.

ä K 2 80, K 3'00

„ 534 ,,    8-34

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

«) mit Fußpfette:

035 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....ä

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0-53 m Pfetten, 15/18 cm..........„

1'79 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm..............

0'54 m Säulen und Streben, 15/15 cm . . .

016 kg Verbandeisen...........

1'95, K 0'68 3'06, „ 089 2-54, „ 1-35

, „ 1-58, „ 2-83 „ „ 2 20, „ 119 „ „ 0 60, „ 010 ,,    7-04

Bauholzaufwand in m*: 0'0721.

ß) mit Stich und Wechsel:

0 60 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/21 "cm...............

0‘35 m Pfetten, 15/18 cm............

1‘65 m 1 Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm...............,,

Mauerbänke, Säulen, Streben und Verbandeisen

wie ad a, zusammen...........

ä K 3 06, K 1-84 „ 2'54, „ 0 89

„ 1-58, „ 2 61

y) durchaus mit Bundträmen:

ä K 3 06, K 3 27

„ 5'47 K 8-74

107 m Bundträme, 16/21 cm .......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. wie ad ß, zusammen...............

Bauholzaufwand ln m⁸: 0 0912.

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'86 m Mauerbänke, Säulen und Streben, 16/16 cm stark.............

ä K 2 43, K 2 09 0'74 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . „ „ 3'06, ,, 2’26 1'76 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

13/16 cm . . .

014 kg Verbandeisen

„ „ 195, „ 3-43 „ „ 0 60, „ 0 08

„ 7-86

Bauholzaufwand in m⁸: 0 0835.

ß) mit Stich und Wechsel:

Mauerbänke, Säulen und Streben wie ad a . . 0'86 m Bundträme, Stiche, Wechsel und

Pfetten, 16/21 cm...........

l⁻63 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

13/16 cm...............

0⁻14kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0848.

. K 2 09

ä K 3 06, „ 2 63

„ „ 1-95, „ 318 „ „ 0 60, „ 0 08

„    7-98

„ 535 ,,    9-54

y) durchaus mit Bundträmen:

1'37 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . ä K 3 06, K 4.19 Mauerbänke, Säulen, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

Bauholzaufwand in m⁸: 01019.

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'45 m Mauerbänke und Streben, 16/16 cm stark ä K 2‘43, K 109 0'29 m Bundträme, 18/24 cm stark 0‘39 m Pfetten, 16/21 cm ... .

1/46 m Sparren, 13/18 cm ... .

0'39 m Säulen, 16/18 cm ....

0'29 m Kehlbalken und Kopfbüge, 13/16 cm . „

012 kg Verbandeisen............

„ „ 3-95, „ 114

„ „ 3 06, „ 119 „ „ 2-27, „ 3-29

„ „ 2-69, „ 1-05

„ „ 1-95, „ 0-55 „ „ 0 60, „ 0-07

„    8-38

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0881.

ß) mit Stich und Wechsel:

0’52 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm ä K 3'95, K 2⁻05

„ „ 3 06, „ 0-80 „ „ 2'27, „ 3-02

0'26 m Pfetten, 16/21 cm..........

1'33 m Sparren, 13/18 m..........

„ 2’76 ,,    8-63

Mauerbänke, Streben, Säulen usw. und Verbandeisen wie ad a, zusammen........

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0909.

y) durchaus mit Bundträme:

1-06 m Bundträme, 18/24 cm stark.....

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

ä K 3'95, K 419

„ 6-58

„ 10-77

Pultdach mit Flugstuhl.

für

Dachstuhlkonstruktion doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m2 Grundfläche:

fl

a) bei 5 m Stirn breite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

§y

0'63 m Pfetten, 14/18 cm..........

1'78 m Sparren und Kopfbüge, 10/14 cm . . . ' 0'62 m Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . .

0’30 m Zangenhölzer, 8/16 cm........

0⁻22 kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0743.

«) mit Fußpfette:

0'42 m Mauerbänke, 13/16 cm stark ä K 195, K 0-82 0'29 m Bundträme, 16/19 cm

„    „    0-60,    „    013 K 7-37

ß) mit Stick und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche u. Wechsel, 16/19 cm

Mauerbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad a, mit zusammen .........

Bauholzaufwand in m⁸: 0’0781.

„ 250

„    7-68

Y) durchaus mit Bundträme:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm stark ......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

Bauholzaufwand in ms: 0'0905.

k K 2 80, K 3 00

„ 583    ,,    8-83

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'35 m Mauerbänke, 13/16 cm stark 0‘29 m Bundträme, 16/19 cm ...

0'53 m Pfetten, 15/18 cm.....

1*71 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 0'63 m Säulen und Sprengbänder, 15/15 cm 0'30 m Zangenhölzer, 8/16 cm . . ,

0'18 kg Verbandeisen.......

Bauholzaufwand in m⁸: 0’0758.

cm . .

ä K r95, K 0 68 „ 2-80, „ 0 81 „ 2 54, ,

„ 1-58, „ 270 „ 2-20, „ 1-38 „ 1-34, „ 0 40 „ 0 60, „ 011

1-35

„ 7-43

ß) mit Stich undiWechsel:

0-60 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 280, K 168

0-35 m Pfetten, 15/18 cm..........„ „ 2’54, „ 0 89

1'57 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm...... P58, „ 2’48

Mauerbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad sammen ...........

a, zu-

„ 2-57

„    7-62

y) durchaus mit Bundträmen:

ä K 2-80, K 3 00

„ 594 K 8-94

l⁻07 m Bundträme, 16/19 cm........

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

Bauholzaufwand in m³: 0'0924.

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

«) mit Fußpfette:

0’95 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder,

16/16 cm ...............

0‘29 m Bundträme, 16/21 cm........

0’45 m Pfetten, 16/18 cm..........

1’67 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

,    8-17

0'30 m Zangenhölzer, 8/16 cm........

0'16 kg Verbandeisen ...........

Bauholzaufwand in ms: 0 0856.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'56 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3 06, K 1'71

0'30 m Pfetten, 16/18 cm ..........

1'54 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

Mauerbänke, Säulen, Sprengbänder, Zangenhölzer und Verbandeisen wie ad a, zusammen ...............

Bauholzaufwand in m³: 0 0876.

„ „ 2 69, „

„ „ 1'95, „ 3 00

081

„ 281

„    8-33

ä K 3-06, K 3 27

„ 662 ,,    9-89

y) durchaus mit Bundträmen:

l‘07m Bundträme, 16/21 cm stark......

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

Bauholzaufwand in m³: 0'1048,

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

«) mit Fußpfette:

0'91 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder,

16/16 cm...............

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0’39 m Pfetten, 16/18 cm..........

l⁻45 m Sparren, 13/18 cm..........

019 m Kopfbüge, 13/16 0'30 m Zangenhölzer, 8/16 cm 0'14 kg Verbandeisen ....

ä K 2-43, K

„ „ 3 06, „ „ „ 2 69, „

cm

„ „ 2-27, „ „ „ 1'95, „ „ „ 134, „ „ ., 0 60, „

COOCOHCtf 9 w tö ö ob w

00 O *sBO Ü I «D H

„    8-29

Bauholzaufwand in ms: 0 086.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'52 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3 06, K 1'59

0'26 m Pfetten, 16/18 cm 1'33 m Sparren, 13/18 Mauerbänke, Sprengbänder, Säulen, Kopfbüge, Zangen und Verbandeisen wie ad a, zu-

cm

„ „ 2-69, „ 0-70 „ „ 2-27, „ 3'02

sammen

y) durchaus mit Bundträmen:

ä K 306, K 3-24

„ 6-78 K 10-02

1'06 m Bundträme, 16/21 cm........

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.....

Bauholzaufwand in m³: 0'1053.

Pultdach mit liegendem Stuhl. Dachstuhlkonstruktion für doppelte Falzziegeleindeckung berechnet, • abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Gebäudegrundfläche:

a) bei 5 n Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

1'05 m Mauerbänke und Pfetten,

0-28 m Bundträme, 16/19 cm........

1'40 m Sparren und Kopfbüge, 9/12 cm. . . 0'37 m Säulen und Sprengbänder, 13/13 cm .

'0'56 m Zangenhölzer, 8/16 cm.......

0'22 kg Verbandeisen...........

13/16 cm. . . . ä K 1-95, K 205 2-80, „ 0-78 1-20, „ 1-68 1-64, „ 0 61 1-36, „ 0-76 0 60, „ 013    ,,    6-01

Bauholzaufwand in m³: 0'0592.

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'35 m Mauerbänke, 13/15 cm 0'28 m Bundträme, 16/19 cm 0'53 m Pfetten, 14/18 1’36 m Sparren und Kopfbüge, 10/13 Ü'35 m Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . .

0'55 m Zangenhölzer, 8/16 cm........

0'18 kg Verbandeisen............

cm

cm . .

Ad Cd Cd Ai rH Ad Ö

K 0'68 „ 078 „ 127 „ 1-85 „ 065 „ 0-74

„ 011 ,, 608

Bauholzaufwand in m³: 0 0607.

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

030 m Mauerbänke, 16/16 cm.......

öi zo bb rfl ds ö

P^OW CD 05 03

K 0 73 „ 086 „ 1-21 „ 1-92 „ 077 „ 0-70

„ 010 ,,    6-29

Bauholzaufwand in m³: 0 0634.

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'26 m Mauerbänke, 16/16 cm........

0'28 m Bundträme, 16/21 cm...... . .

0'39 m Pfetten, 16/18 cm..........

1'32 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . . . 0⁻35 m Säulen uud Sprengbänder, 14/16 cm . .

050 m Zangenhölzer, 9/16 cm........

0‘14 kg Verbandeisen............

ä K 2-43, K 0 63 „ 3 06, „ 0 86 „ 2 69, „

„ 1-58, „ 2-09 „ 2-20, „ 0-77 „ 134, „ 0-67 „ 060, „ 008    ,,    6-15

1-05

— 151

Pultdach mit stehendem Stuhl. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m2 Gebäudegrundfläche:

a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

8"

-I

a) mit Fußpfette:

0’42 m Mauerbänke, 13/19 cm

ä K 2-37, K 1-00 0 29 m Bundträme, 16/19 cm

ä K 2 80, „ 0-81

0'84 m Pfetten, 14/18 cm

K 8-15

Bauholzaufwand in m³: 0’0819.

ß) mit Stich und Wechsel:

0’66 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2'80, K 1'85

„ „ 2'40, „ 1-51

0'63 m Pfetten, 14/18 cm..........

2⁻42 m Sparren, Streben, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/14 cm.............

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a,

„ „ 1-43, „ 3 46

zusammen .........

Bauholzaufwand in m⁸: 00846.

„ 163    ,,    8-45

y) durchaus mit Bundträmen:

1'07 m Bundträme, 16/19 cm........

Mauerbänke, Sparren, Pfetten usw. und Verbandeisen wie ad (1, zusammen...... .

Bauholzaufwand in m³: 0 0971.

ä K 2'80, K 3'00

„ 660 ,,    9-60

b) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfette:

0'35 m Mauerbänke, 13/17 cm........

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0’71 m Pfetten, 15/18 cm..........

0'32 m Säulen, 15/15 cm......... .

2'54 m Sparren, Streben, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/16 cm.............

0'07 kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in m³: Ü'Ü84.

ä K 1'95, K 0-68

„ „ 3 06, „ 0-89 „ „ 2-54, „ 1-80

„ „ 2-20, „ 070

„ „ 1-58, „ 4 03 „ „ 060, „ 004    ,,    8-14

ß) mit Stich und Wechsel:

0'60 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3‘06, K 1'84

0'53 m Pfetten, 15/18 cm..........

2'40 m Sparren, Streben, Kehlbalken und Kopfbüge, 10/16 cm.............

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a

„ „ 2-54, „ 1'35

„ „ 158, „ 3-79

„ 1-42    ,,    8-40

zusammen .........

Bauholzaufwand in m³: 0 0873.

y) durchaus mit Bundträmen:

ä K 3-06, K 3-27 .....„ 656 K 9-83

1'07 m Bundträme, 16/21 cm........

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen ..... Bauholzaufwand in m³: 01031.

c) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

«) mit Fußpfette:

„ „ P95, „ 4-88 „ „ 0 60, „ 0 04    ,,    9-15

0'62 m Mauerbänke und Säulen, 16/16 cm . . ä K 2'43, K 1'51 0'89 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . ,, ,, 3'06, „ 2'72 2'50 m Sparren, Streben, Kehlbalken und Kopfbüge, 13/16 cm .

0'06 kg Verbandeisen

Bauholzaufwand in m³: 0 0978.

ß) mit Stich und Wechsel:

l'Ol m Bundträme, Stiche, Wechsel und Pfetten,

16/21 cm...............

2'37 m Sparren, Streben, Kehlbalken und Kopfbüge, 13/16 cm.............

Mauerbänke, Säulen und Verband eisen wie ad a,

k K 3-06, K 3'37

„ „ 1-95, „ 4-62

zusammen .........

Bauholzaufwand in m³: 0 0991.

„ 1-55

,,    9-54

617

y) durchaus mit Bundträmen:

1*52 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm. . . ä K 3⁻06, K 4'65 Mauerbänke, Sparren usw. und Verbandeisen

wie ad ß, zusammen.....

Bauholzaufwand in m³: 0'1162.

,, 10-82

d) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen

«) mit Fußpfette:

0'26 m Mauerbänke, 16/16 cm........

0'29 m Bundträme, 18/24 cm........

0'52 m Pfetten, 16/21 cm..........

2'28 m Sparren, Streben und Kehlbalken,

13/18 cm...............

0'33 m Säulen, 16/18 cm..........

0'19 m Kopfbüge, 13/16 0'05 kg Verbandeisen .

Bauholzaufwand in m³: 01035.

ä K 2'43, K 0'63

„ „ 3'95, „ 115 „ „ 3 06, „ 1'59

cm

„ „ 2'27, „ 5'18 „ „ 2'69, „ 0'89

„ „ 1'95, „ 0'37 „ „ 0'60, „ 0'03

„    9-84

ß) mit Stich und Wechsel:

0'52 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm...............

Bauholzaufwand in m³: 0'1062.

„ 1-92    ,, 10 06

yl durchaus mit Bundträmen:

1'06 m Bundträme, 18/24 cm........

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.......

ä K 3'95, K 4'19 ....... 8'01

„ 12-20

Mansardedach. Dachstuhlkonstruktion, für Blech- und Schiefereindeckung berechnet, ab-binden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

a) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'88 m Mauerbänke und Pfetten,

13/16 cm. . . ä K 1'95, K 172 0'27 m Bundträme, 16/19 cm

ä K 2-80, „ 0 76

0'48 m Säulen, 13/13 cm

1 ’89 m Sparren und Kopfbüge, 8/10 cm. . .

0'28'mJSprengbänder, 10/14 cm......

0'58'm Zangenhölzer, 8/16 cm.......

0'25 kg Verbandeisen......... . .

Bauholzaufwand in m³: 0 0611.

ä K 164, „ 0 79 „ 0 99, „ 1-87 „ 1-43, „ 0-40 „ 1'34, „ 078 „ 0 60, „ 0-15

K 6 47

b) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’30 m^Mauerbänke, 16/16 cm......

0'27 m Bundträme, 16/21 cm......

0'45 m Pfetten, 14/18 cm........

1'85 m Sparren und Kopfbüge, 9/12 cm . .

076 m’Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . . „    186, „    141

„ „ 1'34, „ 0 78 „ „ 060, „ 013 ,,    7-18

0'58 m Zangenhölzer, 8/16 cm 0 21 kg Verbandeisen . . . .

Bauholzaufwand in m³: 0 0704.

ä K 2-43, K 073 „ „ 3 06, „ 0 83 ,, „ 2 40, „ 1-08 „ „ 120, „ 2-22

c) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'26 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'28 m Bundträme, 18/24 cm .

0'39[m Pfetten, 14/18

1'83’m^Sparren und Kopf büge, 9/12 cm . ...,,„ 1'20, ,, 076 m Säulen und Sprengbänder, 14/14 cm . . ,, „ 1'86, „

1-34, „

cm

ä K 2'4S, K „ 3'95, „ „ 2'40, „

0'58 m Zangenhölzer, 8/16 cm . .

0'19 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in m³: 0 0707.

„ 0'60, „

oohfdoho »-* ^    <6 k* d>

mQohOi^hW

,    7-18

Leerdach, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet*), her-

stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m²Grund-fläche :

Fuß-

a) bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

«) mit pfetten:

0'57 m Mauerbänke, 13/13 cm........ä K 1'64, K 0'93

0'86 m Bundträme und Pfetten, 13/16 cm . . „ „ 1'95, „ 1'68 l'37m Sparren, 8/10 cm . .

0'55 m Windlatten, 5/8 cm .

0 09 kg Verbandeisen ....

Bauholzaufwand in ms: 0'0407.

*) Preise für andere Eindeckungen Seite 200.

ä K 1'95, K 1'95 „ „ 0'99, „ 1-13

.......1-36

cm

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 13/16 cm ...

1'14 m Sparren, 8/10

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen Wie

ad a, zusammen............

Bauholzaufwand in ms: 0 0417.

b)    mit 4 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen

a) mit Fußpfetten:

0'44 m Mauerbänke, 13/13 cm ........

0'72 m Bundträme und Pfetten, 13/16 cm . .

1'31 m Dachsparren, 9/12 cm ........

0'44 m Windlatten, 5/8 cm..........

0'08 kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in in³: 0 0325.

ß) durchaus mit Bundträmen:

0'98 m Bundträme, 13/16 cm........

l'14m Sparren, 9/12 cm..........

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

Bauholzaufwand in m³: 0 0419.

c)    bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfetten:

0'36 m Mauerbänke, 13/13 cm 0 29 m Bundträme, 16/19 cm 0'36 m Pfetten, 14/18 1 '32 m Sparren, 10/14 cm 0-37 m Windlatten, 5/10 0'07 kg Verbandeisen .

Bauholzaufwand in m³: 0'0443.

ß) mit Stich und Wechsel:

0 91 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2'80, K 2'55

„ 1'43, „ 1'69

......0'91

ä K 2'80, K 2'80 2'60

K 0'60 „ 0'81 „ 074 „ 2'10 „ 0'24 „ 0'04

K 4-44

1-57

,,    4-04

ä 1-95, K 1-91 „ 1'20, „ 1'37

....... 107    ,,    4-35

cm

cm

„ „ 0'60, „

„    4-47

1'18 m Sparren, 10/14 cm............

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen.............

Bauholzaufwand in m³: 0 0521.

/) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad ß, zusammen Bauholzaufwand in m³: 0 0548.

d) bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

a) mit Fußpfetten:

0'31 m Mauerbänke, 13/16 cm 0'29 m Bundträme, 16/19 cm 0'31 m Pfetten, 14/18 1'33 m Sparren, 10/16 cm ... .

0'32 m Windlatten, 5/10 cm . . .

0'06 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in m³: 0 046.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'82 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2'80, K 2'30

l'20m Sparren, 10/16 cm..........„ „ 1'58, „ 190

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

„    5-15

,,    6-40

OOMMWH ^ ^    ^ Ob ö

O 05 00 o O tri

cm

„    4-53

„ 0-88 ,,    5-08

y) durchaus mit Bundträmen:

lm Bundträme, 16/19 cm..........ä K 2⁻80, K 2'80

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad ß, zusammen . . . . „ 2'78 rV 5‘58 Bauholzaufwand in m³: 0'0567.

e) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

a) mit Fußpfetten:

0'27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'29 m Bundträme, 16/21 cm 0’27 m Pfetten, 16/18 cm , .

1'33 m Sparren, 13/16 0'39 m Windlatten, 5/10 cm ... .

0'05 kg Verbandeisen.......

Bauholzaufwand in m³: 0 0535.

cm

OOHIOWK) © 05 O* CD C5 CO

OOMOOO | ö cö di ob d>

I CO O CD CO CD 05

„    5-20

ß) mit Stich und Wechsel:

0'75 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3’06, K 2'30

1‘22 m Sparren, 13/16 cm..........

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie ad a, zusammen............

„ „ 1'95, „ 2 38

„ 0 99

„    5-67

Bauholzaufwand ia m³: 0⁻0589.

ä K 3 06, K 3-06

y) durchaus mit Bundträmen:

„    6-43

1 m Bundträme, 16/21 cm .....

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad |i, zusammen . . . . „ 3'37 Bauholzaufwand in m³: 0 0673.

Leerdach mit Kehlbalken, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

6™

a) bei 5 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen):

«) mit Fußpfetten:

0’36 m Mauerbänke, 13/13 cm........

0'29 m^Bundträme, 16/19 cm........

0'36 mJPfetten, 14/18 cm..........

1’64 m Sparren und Kehlbalken, 8/10 cm . . .

0'37 m Windlatten, 5/10 cm.........

0'07 kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in m³: 0 0389,

ä K 1-64, K 0 59 „ „ 2-80, „ 0-81 „ „ 2-40, „ 0-86 „ „ 0 99, „ 1-62 „ „ 076, „ 0 28 „ „ 0 60, „ 0 04

„    420

ß) mit Stich und Wechsel:

0⁻91 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2’80, K 2‘55 l⁻50 m Sparren und Kehlbalken, 8/10 Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

Bauholzaufwand ia m³: Q'0476.

cm

„ „ 0-99, „ 1-49

„ 091

,,    4-95

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm..........ä K 2'SO, K 2’80

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad ß, zusammen . . . . „ 2'40 Bauholzaufwand in m³: 0⁻0503.

b) bei 6 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0 31 m Mauerbänke, 13/16 cm.......

0’29 m Bundträme, 16/10 cm.......

0'31 m Pfetten, 14/18 cm.........

1‘65 m Sparren und Kehlbalken, 9/12 cm . .

0'32 m Windlatten, 5/10 cm........

0'06 kg Verbandeisen...........

Bauholzaufwand in m³: 0'0425.

ß) mit Stich und Wechsel:

0’82 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2'80, K 2\30 l⁻52 m Sparren und Kehlbalken, 9/12 cm . . .

Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

Bauholzaufwand in m³: 0 0494.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm..........

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad (i, zusammen .... „ 2'70 Bauholzaufwand in m³: 0 0549.

1’95, K 0 60 2-80, „ 0-81 2-40, „ 074 1-20, „ 1-98 076, „ 0-24 0 60, „ 0 04

„ „ 1-20, „ 1-82

„ 0-88 ,,    5-00

ä K 2'80, K 2-80

,,    5-50

c) bei 7 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0'27 m Mauerbänke, 16/16 cm......

0‘29 m Bundträme, 16/21 cm......

0'27 m Pfetten, 16/18 cm........

1‘65 m Sparren und Kehlbalken, 10/14 cm

0’29 m Windlatten, 5/10 cm .......

0'05 kg Verbandeisen..........

Bauholzaufwand in m³: 0 049.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'75 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3'06, K 2'30 1’54 m Sparren und Kehlbalken, 10/14 cm . . „ „ 1'43, „ 2'20 Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

Bauholzaufwand in m³: 0'0551.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm..........

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad fl, zusammen .... ,, 311 Bauholzaufwand in m³: 0'0635.

,,    4-89

„ 091

„    5-41

ä K 3 06, K 3 06

„    6-17

d) bei 8 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0 24 m Mauerbänke, 16/16 cm........

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

024 m Pfetten, 16/18 cm ..........

166 m Sparren und Kehlbalken, 10/16 cm . .

0'26 m Windlatten, 5/10 0 045 kg Verbandeisen.

Bauholzaufwand in m³: 0 0507.

ß) mit Stich und Wechsel:

0 70 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm äK 3 06, K 214 1-56 m Sparren und Kehlbalken, 10/16 cm . . „ „ P58, „ 2’46 Mauerbänke, Windlatten und Verbandeisen wie ad a, zusammen .......

Bauholzaufwand in m³: 0'0559.

Y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm .... ,

Sparren, Mauerbänke usw. wie ad |3 Bauholzaufwand in m³: 0‘066.

‘■in

ä K 2-43, K 0-58 „ „ 3-06, „ 089 „ „ 2-69, „ 0'65 „ „ 1-58, „ 2 62 „ „ 0 76, „ 0 20 „ „ 0 60, „ 0 03

,,    4-97

„ 0-81 ,,    5-41

ä K 3-06, K 3 06 .......327

Satteldach mit Firstpfette auf Stuhlsäule, für doppelte

Tf

Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

-7

a) bei 5 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen) :

«) mit Fußpfetten:

0'45 m Mauerbänke und Säulen, 13/13 cm stark ä K 1'64, K 0'74

„    „    0-60,    „    0'05 K 4-62

0'29 m Bundträme, 16/19 cm........

1-05

0'54 m Pfetten, 13/16 cm..........

1'45 m Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm . . .

0 08 kg Verbandeisen............

Bauholzaufwand in m⁸: 0'0465.

ß) mit Stich und Wechsel:

0'91 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 2'80, K 2'55 0’24 m Pfetten, 13/16

1’31 m Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm . . .

Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a,

zusammen ..............

Bauho'zaufwand in m³: 0'0573.

cm

„ „ 1-95, „ 0 47 „ „ 1-36, „ 1-78

. „ 079    ,,    5-59

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm..........

Pfetten, Sparren, Mauerbänke usw. und Verbandeisen wie ad ß, zusammen.....

Bauholzaufwand in m⁸: 0'03.

ä K 2-80, K 280

„ 3-04

„    5-84

b) bei 6 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0 31 m Mauerbänke, 13/16 cm stark . . . .

0’29 m Bundträme, 16/19 cm...... .

0‘46 m Pfetten, 14/18 cm.........

1*44 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . .

0’90 m Säulen, 14/14 cm...... . . .

0'07 kg Verbandeisen...........

Bauholzaufwand in m³: 08501

fü'

W I : : = :

tH <M H H O I

W 5 S 2 S 2

OH

tÖ

-s| -4

004

„    4-99

ß) mit Stich und Wechsel:

0'82 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/19 cm ä K 280, K 2'30

„ „ 2'40, „ 0-36

015 m Pfetten, 14/18 cm..........

1’31 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . . . Mauerbänke, Säulen und Verbandeisen wie ad a,

„ „ 158, „ 2-07

zusammen ..........

Bauholzaufwand in m*: 0*0579.

„ 0-81

„    5-54

ä K 2-80, K 2-80 sä

„ 3'24

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/19 cm..........

Pfetten, Sparren, Mauerbänke usw. wie ad ß,

zusammen ..............

„    6-04

15S

c)    bei 7 m Flausbreite:

«) mit Fußpfetten:

0‘27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'29 m Bundträme, 16/21 cm 0'40 m Pfetten, 16/18 cm . .

Bauholzmenge in m⁸: 0'0654.

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm..........

Pfetten, Sparren, Mauerbänke usw. wie ad ß,

zusammen ..............

Bauholzmenge in m⁸; 0'0738.

d)    bei 8 m Hausbreite:

«) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 cm........

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0'36 m Pfetten, 16/18 cm..........

l⁻34 m Sparren, 13/18

0⁻19 m Säulen und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

0'05 kg Verbandeisen...........

Bauholzmenge in m⁸: 0'0616.

o M CO to 0 0.0 05 w

I<

OKlHOO

K 5-65

ä K 3 06, K 3 06

„ 382

„ 6-88

cm

ä K 2-43, K 0 58 , 3 06, „ 0'89 , 2-69, „ 0-97 . 2-27, „

, 1-95, ,,

, 0-60, „ 0 03

3 04

0 37

„    5-88

ß) mit Stich und Wechsel:

070 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 16/21 cm ä K 3⁻06, K 274

„ „ 2'27, „ 2-81

l’24m Sparren, 13/18 cm..........

072 m Pfetten, 16/18 cm..........

Mauerbänke, Säulen, Kopfbüge und Verbandeisen wie ad a, zusammen........

,, „ 2 69, „ 0 32

Bauholzmenge in m⁸: 0'0661.

„ 098    ,,    6'25

y) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm..........

Sparren, Pfetten, Mauerbänke usw. wie ad ß,

zusammen ..............

Bauholzmenge in m⁸: 0 0762.

ä K 3 06, K 3 06

„ 471    „■ 7-17

Satteldach mit Firstpfette und einfachem Hängwerk, für

doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche: a) bei 6 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen):

a) mit Fußpfetten:

0-31 m Mauerbänke, 13/16 cm stark 029 m Bundträme, 16/i9 0'46 m Pfetten, 14/18 cm 1-44 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 0'36 m Säulen und Sprengbänder, 14/14 0'15 kg Verbandeisen ........

fef

cm

cm . . . cm . .

O O H <M © ©

ß) durchaus mit Bundträmen:

100 m Bundträme, 16/19 cm........ä K 2'80, K 2'80

Mauerbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen..... 0 69 K 6'59

Bauholzmenge in m⁵: 0 0685.

b) bei 7 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

ä K 2'43, K 0 66

0'27 m Mauerbänke, 16/16 cm........

„ „ 3 06, „ 0'89 „ „ 2'69, „ 1'08

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0'40 m Pfetten, 16/18 cm..........

„ „ 1-95, „ 3'55 „ „ 0'60, „ 0 08

„ 6-26

1'82 m Sparren, Säulen, Sprengbänder und Kopfbüge, 13/16 013 kg Verbandeisen

Bauholzmenge in m⁸: 0'066.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm . . .

013 m Pfetten, 16/18

1'71 m Sparren, Säulen, Sprengbänder und

Kopfbüge, 13/16 cm...........,,,, 1'95, ,, 3'33

Mauerbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen . . . ,, 0'74

ä K 3 06, K 3 06

cm

„ „ 2 69, „ 0'35

„    7-48

Bauholzmenge in m³: 0'0735.

c) bei 8 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0'24 m Mauerbänke, 16/16 cm........

0'29 m Bundträme, 16/21 cm ........

0'36 m Pfetten, 16/18 cm..........

1'34 m Sparren, 13/18 cm ..........

0'50 m Säulen, Sprengbänder und Kopfbüge,

13/16 cm...............

011 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0 068.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/21 cm........

012 m Pfetten, 16/18 cm..........

1*24 m Sparren, 13/18 cm..........

Mauerbänke, Säulen usw. und Verbandeisen wie

ad a, zusammen............

Bauholzmenge in m³: 0'0826.

„ „ 1'95, „ 0'98

„ „ 0'60, „ 0'07

„    6-53

„ 1-63 „    7-82

Bockstrebendach mit Firstpfette auf Parallelstreben, für

doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 6 m Hausbreite:

a) mit Fußpfetten:

0'31 m Mauerbänke, 13/16 cm.......

0'29’m‘ Bundträme, 16/19 cm.......

0'46 m Pfetten, 14/18 cm.........

1'65 m Sparren und Streben, 10/16 cm . . 0'08 kg Verbandeisen...........

110

„    5-17

Bauholzmenge in m³: 0'0523.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OO m Bundträme, 16/19 cm ....

015 m Pfetten, 14/18 cm......

1'52 m Sparren und Streben, 10/16 cm Mauerbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen . . . Bauholzmenge in m³: 0'0649.

b) bei 7 m Hausbreite: a) mit Fußpfetten:

0'27 m Mauerbänke, 16/16 cm 0'29 m Bundträme, 16/21 cm 0'40 m Pfetten, 16/18 cm . . l⁻65 m Sparren und Streben, 13/16 cm . .

0'07 kg Verbandeisen...........

Bauholzmenge in m⁸: 0'0625.

0-04

K 5-89

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OOm Bundträme, 16/21 cm ....

0'13 m Pfetten, 16/18 cm......

1'54 m Sparren und Streben, 13/16 cm Mauerbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen . . . „ 070 Bauholzmenge in m⁵: 0'0763.

ä K 3 06, K 3 06

„ „ 2-69, „ 0-35 „ „ 195, „ 3 00

,,    7-11

c) bei 8 m Hausbreite:

«) mit Fußpfetten:

0‘24 m Mauerbänke, 16/16 cm.......

0'29 m Bundträme, 16/21 cm.......

0'36 m Pfetten, 16/18 cm.........

l⁻67 m Sparren und Streben, 13/18 cm . .

0'06 kg Verbandeisen...........

Bauholzmenge in m⁸: 0 0653.

ß) durchaus mit Bundträmen:

l'OOm Bundträme, 16/21 cm.......

0'12 m Pfetten, 16/18 cm.........

1'57 m Sparren und Streben, 13/18 cm    2'27, „ 3'56

Mauerbänke und Verbandeisen wie ad a, zusammen . . . ,, 0'62 Bauholzmenge in m⁸: 0'0799.

„ „ 0'60, „ 0'04

ä K 3 06, K 3 06 „ „ 2'69, „ 0'32

,    6'27

„    7-56

Satteldach mit Kehlbalken und Mittelpfette, für doppelte

S™

Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per lm2 Grundfläche:

a) bei 8 m Hausbreite (Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen):

«) mit Stich und Wechsel:

0'12 m Pfetten, 16/18 cm..........

175 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

* ;    10/16 cm...............

0 06 kg Verbandeisen............

„    5-97

Bauholzmenge in m⁸: 0'0624.

ä K 3 06, K 3'06

ß) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 16/21 cm.....

Mauerbänke, Pfetten, Säulen, Sparren, Kehlbalken, Kopfbüge und Verbandeisen wie

ad a, zusammen.......

b)    bei 9 m Hausbreite:

«) mit Stich und Wechsel:

0'66 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm & K 3’95, K 2‘61 0'27 m Mauerbänke und Säulen, 16/16 ciii . . „ „ 2'43, „ 0'66

O’ll m Pfetten, 16/18 cm..........

1-83 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm . . -.............

0‘05 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0'0679.

ß) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 18/24 cm..........

Mauerbänke, Pfetten, Sparren usw. und Verbandeisen wie ad a, zusammen.....

Bauholzmenge in m³: 0'0826.

c)    bei 10m Hausbreite:

«) mit Stich und Wechsel:

0’63 m Bundträme, Wechsel und Stiche, 18/24cm ä K 3'95, K 2'49 0'24 m Mauerbänke und Säulen, 16/16

0‘10 m Pfetten, 16/18 cm......

l⁻89 m Sparren, Kehlbalken und Kopfbüge,

10/16 cm...............

0‘05 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0⁻0665.

ß) durchaus mit Bundträmen:

1 m Bundträme, 18/24 cm..........

Mauerbänke, Pfetten usw. und Verbandeisen wie ad a,

zusammen ...................

Bauholzmenge in m³: 0'0825.

P fettendach mit doppeltem Hängwerk, normale Ausführungsart. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet*), abbinden und auf ebenerdigen Gebäuden aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

„ „ 2-69, „ 0-30

„ „ 1-58, „ 2-89

„ „ 0-60, „ 0'03

IC 6-49

ä K 3 95, K 3 95

„ 3-88

„    7-83

cm

„ „ 2-43, „ 0-58 „ „ 2-69, „ 0 27

„ „ 1-58, „ 2-99 „ „ 0 60, „

mi:;

„    6-36

ä K 2-95, K 3 95

„ 3-87    „    7-32

0'60 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm stark......

0'29 m Bundträme, 16/21 cm........

0⁻39 m Pfetten, 16/18 cm..........

1'46 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

016 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0 0667.

a) bei 10 m Hausbreite:

b) bei lim Hausbreite:

0'57 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm.........

ä K 2-43, K 1-39 0 65 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . „ „ 3'06, „ 1'99 1'45 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . . „ „ 1'95, „ 2’83

0'15 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in m³: 0'068.

„ „ 0 60, „ 0 09

„    6-30

c) bei 12m Hausbreite:

0⁻55 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm.........

0'62 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . „ „ 3'06, „ 1*90 144 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . . „ „ 1'95, „ 2 81

0'14 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in m³: 0'0649,

ä K 2-43, K 1-34

„ „ 0-60, „ 0-08

„    6-13

*) Preise für andere Eindeckung Seite 200.

d) bei 13m Hausbreite:

0⁻42 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm...............

4 K 2-43, K

0'59 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . ,, ,, 3'06, „ l⁻43 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . . „ „ l⁻95, „ 0'12 m Sprengriegel, 16/18 cm 013 kg Verbandeisen ....

„ „ 2-69, „ „ „ 0-60, „

OOtOHH

Bauholzmenge in m⁸: 0'0638.

e) bei 14m Hausbreite:

0 39 m Mauerbänke, Säulen und Sprengbänder,

16/16 cm ...............4 K 2'43, K

0\57 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm . . ,, „ 3'06, „ 1'42 m Sparren und Kopfböge, 13/16 cm . . . „ „ 1'95, „ 013 m Sprengriegel, 16/18 cm . .

0'12 kg Verbandeisen......

Bauholzmenge in m⁸: 0'0624.

„ 2-69, „ „ 0-60, „

onnpoo

ÖHNÖÖ

5-88

f) bei 15m Hausbreite:

0'37 m Mauerbänke, Säulen und Sprengriegel,

18/18 cm...............

0'29 m Bundträme, 18/24 cm........

0'26 m Pfetten, 18/21 cm..........

1\32 m Sparren, 13/18 cm..........

0'16 m Sprengbänder, 16/18 0-10 m Kopfbüge, 13/16 cm 0'12 kg Verbandeisen

Bauholzmenge in m³: 0'0719.

cm

O M tp to CO CO K) Ö CD CS bö üt ö «6 O O« CD ^1 CO Ol M

K 110 „ 1-15

6-87

Pfettendach mit doppeltem Hängwerk. Ausnahmsweise Ausführungsart, bei der die Mauerbank die Stelle der Fußpfette vertritt, wenn mit der Höhe gespart werden muß. Dachstuhlkonstruktion, für doppelte Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem aufstellen,

Grundfläche;

Gebäude per 1 m⁸

a) bei 10m Hausbreite:

0'45 m Bundträme und Mauerbänke (Fuß-

pfetten), 16/21 cm......

019 m Mittelpfetten, 16/18 cm . . l⁻46 m Sparren und Kopfböge, 13/16 0'41 m Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm...............

0'30 kg Verbandeisen............

cm . .

051

Bauholzmenge in m⁸: 0'0615.

„ „ 243, „ l'OO „ „ MO, „ 018

5-92

b) bei 11 m Hausbreitei,

0'61 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm...............

1’45 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm    „

0’39 m Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm...............„

0'28 kg Verbandeisen..............

K 1-87 „ 2-83

„ 0-95

c)    bei 12 m Hausbreite:

0'59 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm...............

1'44 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

0'39 m Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm...............

0'25 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0'0598.

d)    bei 13m Hausbreite:

0'57 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm...............

113 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . . .

0'27 m Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm . .

0’12 m Sprengriegel, 16/18 cm........

0'23 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0'0593.

e)    bei 14 m Hausbreite:

0’55 m Bundträme, Mauerbänke und Pfetten,

16/21 cm..............

1'42 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . .

0'25 m Säulen und Sprengbänder, 16/16 cm . . „ ,, 2'43, „ 0 61 013 m Sprengriegel, 16/18 cm . .

0'22 kg Verbandeisen......

Bauholzmenge in m³: 0'0582.

ä K 3-06, K 1-81

„ „ 1-95, „ 2'81

„ „ 2-43, , 0-95 „ „ 0-60, „ 015

K 5-72

ä K 3-06, K

.. „ 1-95, „ „ ,, 2-43, „ „ „ 2'69, „ ,, „ 0-60, „

t> I> CO CO rH HNÖÖÖ

„    5-65

. ä K 3 06, K 1-68 . „ „ 1-95, „ 2-77

„ „ 2 69, „ 0-35 „ „ 0 60, „ 013

„    5-54

f) bei 15m Hausbreite:

0'40 m Bundträme und Mauerbänke (Fuß-

pfetten), 18/24 cm ...........

013 m Mittelpletten, 18/21 cm .......

1‘32 m Sparren, 13/18 0⁻24 m Säulen und Sprengriegel, 18/18 cm . .

016 m Sprengbänder, 16/18 cm.......

010 m Kopfbüge, 13/16 0⁻22 kg Verbandeisen

cm

P i-* io ta tp co co

p Cs CD tn CÖ

K 1-58 „ 016 „ 3-00 „ 071 „ 0 43 „ 020 „ 013

„    6-51

Bauholzaufwand in m³: 0’052.

Doppelstuhl mit hochliegender Fußpfette, bei flachen Fächern

und geringen Hausbreiten, zur Gewinnung der Minimalhöhe zwischen Bundtram und Sprengriegel (oder Kehlbalken), angewendet. Dachstuhlkonstruktion, für Falzziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m Grundfläche:

ä K 3-06, K 077 „ 2-69, „ P29

a) bei 8 m Hausbreite:

0'25 m¹'Bundträme, 16/21 cm

018 jn* Pfetten, 16/18 cm..........„

014*m*Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm

l⁻39 m Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm . . . „ „ 1'36, „ 1'89 0'22 m Zangen, 8/16 cm 0'26 kg Verbandeisen .

„ „ 2'43, „ 1-07

„ „ 1'34, „ 0-29 „ „ 0-60, „

016

„    5-47

Bauholzmenge in m³: 0'0544.

d) bei lim Hausbreite:

0'62 m Bundträme, und Pfetten 16/21 cm . . ä 1'60 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm . .

0'80 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 cm . . .

0’38 m Zangenhölzer, 8/16 cm . .

0'21 kg Verbandeisen......

3 06,

1-95,

„ „ 2-43, „ „ „ 1-34, „ „ „ 0 60, „

O Ol ^ rH M Ci ?H 05 ifi H HW HÖÖ

,,    7-60

l*

b)    bei 9 m Hausbreite:

0'25 m Bundträme, 16/21 cm........

0'43 m Pfetten, 16/18 cm . . . .......

0’42 m Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm...............

l⁻37 m Sparren und Kopfbüge, 10/13 cm . . .

0’21 m Zangen, 8/16 cm...........

0’23 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0⁻052.

c)    bei 10m Hausbreite:

0'26 m Bundträme, 16/21 cm........

0⁻39 m Pfetten, 16/18 cm..........

0'41 m Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder,

16/16 cm...............

1'35 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . . .

0’21 m Zangen, 8/16 cm...........

0'21 kg Verbandeisen............

Bauholzmenge in m³: 0'0547.

gg

” 074 K 5-23

ä K 3-06, K 0-80

„ „ 2-69, „ 1-05

„ „ 2-43, „ 1-00

5-39

d) bei lim Hausbreite:

0’62 m Bundträme und Pfetten, 16/21 cm 1'34 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . Sprengriegel, 16/18 cm .... . Säulen und Sprengbänder, 16/16

0'09 m 0‘32 m 0'20 m Zangen, 8/16 cm 0'21 kg Verbandeisen .

ä K 3'06, K „ 1-58, „ „ 2 69, „

1-90

212

0 24

cm

„ 2-43, „ „ 1-34, „ „ 0'60, „

078

0-27

013

„    5-44

Bauholzmenge im m³: 0'0556.

Doppelstuhl mit Mezzanin, für doppelte Flachziegelem-

deckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche: a) bei 8 m Hausbreite :

0'26 m Bundträme, 16/21 cm

rx

ä K 3-06, K 0-80

0'48 m Pfetten, 16/18 cm

0'89 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm.........

0‘37 m Zangen, 8/16 cm...........

0'29 kg Verbandeisen............

ä K 2'69, „ 1-29 170 m Sparren u. Kopfbüge,

10/16 cm . . ä K 1-58, „ 2'69

Bauholzmenge in m³: 0'0763.

7-61

b)    bei 9 m Hausbreite:

0'26 m Bundträme, 16/21 cm 0 43 m Pfetten, 16/18 cm .

1'06 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm . . . „ „ l⁻58, „ 2'62 0'82 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16 0'34 m Zangenhölzer, 8/16 cm .

0'26 kg Verbandeisen.....

Bauholzmenge in m³: 0 073.

c)    bei 10m Hausbreite:

0'26 m Bundträme, 16/21 cm 0'39 m Pfetten, 16/18 cm . . .

1-62 m Sparren und Kopfbüge, 10/16 cm    „

077 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 16/16 cm.........„

0'30 m Zangenhölzer, 8/16 0'23 kg Verbandeisen . .

ä K 3 06, K 0 80

„ „ 2-69, „ 1-16

cm

cm

„ „ 2-43, „ 1-99 „ „ 134, „ 0 46 „ „ 0 60, „ 0-16

ä K 3-06, K

OiOCO    b- O

cocm    00 t* rH

6hn h66

7-19

d)    bei 12 m Hausbreite:

0'60 m Bundträme und Pfetten 16/21 cm , . ä 1'58 m Sparren und Kopfbüge, 13/16 cm ... „

076 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und Sprengbänder, 16/16

0'30 m Zangen, 8/16 0'17 kg Verbandeisen

Bauholzmenge in m³: 0'0733.

g)    bei 15m Hausbreite:

0'27 m Bundträme, 18/24 cm........

0'26 m Pfetten, 16/21 cm..........

0'68 m Mauerbänke, Säulen, Sprengriegel und

Sprengbänder, 18/18 cm.........

1'35 m Sparren, 13/18 0'20 m Kopfbüge, 13/16 031 m Zangenhölzer, 8/16 cm . . .

0'16 kg Verbandeisen.......

Bauholzaufwand in m³: 0'0821.

cm

•*+ 00    GG(M

00 O    00 ^ rH

tH CO    HÖÖ

K 174 „ 306 „ 0'95 „ 0'89 » ⁰⁴⁴

„ oii ,,    7-19

0'89

cm

cm

cm

„ „ 1'34, „ 0'40 „ „ 0'60, „ O'IO

„    6-96

ßs fek'iks

CO 70    04 CM r-H rH Ö

K 1-07 „ 0'80

„ 2'02 „ 3'06 „ 039 „ 0'42

,, 010 7.86

Doppelstuhl mit Kniestock auf einer Seite, für doppelte

Flachziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf ebenerdigem Gebäude aufstellen; per 1 m² Grundfläche sind die Kosten proportional der normalen Ausführungsart und dem Doppelstuhl mit Kniestock anzunehmen, daher:

6-35 + 6-82

k/ JL

v\

a) bei 10m Hausbreite:

„    6-59

b) „ 11 „

6-30 + 7-60

„    6-95

c) „

d) „

cm    co    ^

i—H    rH    r-H

6-13+7-36

6-02 + 7-19

5-88 + 6-96

„    6-75

,, 6-61

„    6-42

f) „ 15 „

„    7-37

— 166

Stehender Stuhl, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet *), herstellen,

per

und auf ebenerdige Gebäude aufstellen,

1 m² Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, m³: 0-0875; ß) durchaus mit Bund-trämen, m³: 0-1064.

10-

B.    Kurrentbedarf: a) bei 8 m Stirnbreite

ge-

des Gebäudes, am Mauergrunde messen:

0 67 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/21 cm ä K 3"53, K 2'37 0'58 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

„ „ 2-43, „ 1-41

„ „ 1-72, „ 3-73 „ „ 0 60, „ 0-05 K 7-56

16/16 cm und 13/18 cm stark......

2'17 m Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm

stark.................

0'08 kg Verbandeisen............

b) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen :

0’63 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm ä K 3'95, K 2'49 0"54 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark.............

2"18 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark . . ...........

0'09 kg Verbandeisen............

„ „ 2-80, „ 1-51

„ „ 1-72, „ 3-75 „ „ 0-60, „ 0-05

„    7-80

c) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

Ö'59 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm ä K 3’95, K 2'33 0'50 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark ............

2'19 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.............

0’10 kg Verbandeisen............

„ „ 2-80, „ 1-40

„ „ 1-72, „ 3-77

„ „ 0 60, „ 0 06

„    7-56

d) bei lim Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻57 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm

stark.................

0"47 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten, 16/19 cm stark .

2'21 m Sparren,

13/16 cm stark 011 kg Verbandeisen

ä K 3-95, K 2-25

Kehlbalken

und Bänder,

„ „ 2-80, „ 1-32

„ „ 1-95, „ 4-31

„ „ 0 60, „ 0 07

„    7-95

e) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'55 m Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm

stark.................

0’45 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark.............

2‘22 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.........

0'12 kg Verbandeisen........

*) Preise für andere Eindeckungen Seite 200.

ä K 3-95, K 2-17

„ „ 2-80, „ 1-26

. „ „ 1-95, „ 4-33 . „ „ 0-60, „ 0 07

„    7-83

0"53 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

0⁻43 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/19 cm stark.............

2'24 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

013 kg Verbandeisen............

ä K 3-95, K 2 09

„ „ 2-80, „ 1'20

.. „ 1-95, „ 4-37    n nA

„ „ 0-60, „ 0-08 K 7-74

ff) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'51 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark.............

0'41 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/21 cm stark.............

2"25 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

014 kg Verbandeisen............

ä K 4-54, K 2-32

„ „ 3-06, „ 1-25

„ „ 1-95, „ 4-39 „ „ 0-60, „

0-08

„    8-04

h) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'50 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark.............

0‘39 m Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten,

16/21 cm stark.............

2'28 m Sparren, Kehlbalken und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark ..........

015 kg Verbandeisen............

ä K 4-54, K 2-27

„ „ 3-06, „ 119

„ 9-09

„ „ 2'43, „ 5-54 „ „ 0-60, „ 0-09

Stehender Stuhl mit Hängwerk und Mezzaningeschoß, für

12--

doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, m³: 0-0825. ß) durchaus mit Bundträmen, m³: 0-106.

B. Kurrentbedarf:

0'68 kg Verbandeisen

„ „ 0-60, „ 0'41

K 7-77

b) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'21 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

l'll m Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 16/19 cm stark . . .

0'25 m Bundträme, 16/21 cm stark......

175 m Sparren und Bänder, 10/16 cm stark . 0'64 kg Verbandeisen............

§888 s

K 0-41

„ 3-11

CO *v| -vl

00 -^1 *vl

„    744

c) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

019 m Mauerbänke, 16/16 cm und 13/18 stark 4 K 2'43, K 0'46 l⁻04 m Pfetten, Säulen Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel 18/19 und 16/20 cm

„    7-59

d) bei lim Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen :

0'17 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark 4 K 2'43, K 0'41 0'98 m Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel 18/19 und 16/20 cm

stark...........

0'27 m Bundträme, 16/21 cm stark 172 m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark ,, „ 1'95, „ 3'35

„ „ 0 60, „ 0-33

0'55 kg Verbandeisen

„ „ 3-10, „ 3-04

„ „ 3-06, „ 0-83

„    7-96

e) bei 12m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'16 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark 4 K 2'43, K 0'39 0'94 m Pfetten, Säulen, Streben, Sprenger,

Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm

stark.................

0'27 m Bundträme, 16/21 cm stark......

172 m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark 0'50 kg Verbandeisen............

„ 3-10, „ 2-91 „ 3-06, „ 0-83 „ 1-95, „ 3 35 „ 0-60, „ 0 30

„    7-78

f) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0 43 kg Verbandeisen

cm

„    7-53

014 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 0"34 113 m Bundträme, Pfetten, Säulen, Streben,

cm

Sprenger, Stiche und Wechsel, 16/21

„ „ 3-06, „ 3-46

stark ...............

l‘70m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark „ „ 1'95, „ 3'32 0'35 kg Verbandeisen..............„ 0'60, ,, 0'21 K 7*33

Durchlaufende Bundträme mit Hänge- und Sprengstuhl, für

16™'-

doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf m³ 0-141

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻31 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 075

1-03 m Bundträme, 21/24 cm stark......

015 m Röspen, 21/26 cm stark.......

039 m Säulen und Streben, 18/19 und 16/20 cm

stark.................

015 m Pfetten, 18/21 cm stark.......

0’33 m Zangen, 10/21 cm stark........

1 ’93 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

070 kg Verbandeisen............

„ „ 4-54, „ 4-68 „ „ 4-89, „ 073

„ 12-77

b) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’27 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2"43, K 0'66

„ „ 4-54, „ 4-72

l⁻04m Bundträme, 21/24 cm stark......

014 m Röspen, 24/26 cm stark.......

0’39 m Säulen und Streben, 18/19 und 16/20 cm

stark.................

014 m Pfetten, 18/21 cm stark.......

0 33 m Zangen, 10/21 cm stark........

1"92 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

0'65 kg Verbandeisen ............

„ „ 5-85, „ 0-82

,, 310, „

„ „ 3-53, „ 0 49 „ „ 2-08, „ 0-69

1-21

„ „ 1-95, „ 3-74 „ „ 0 60, „ 0 39

— 170

c) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'24 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2"43, K 0'58 1'04 m Bundträme, 21/26 cm stark 012 m Röspen, 24/29 cm stark .

0"39 m Säulen und Streben, 18/21 cm stark . „ „ 3'53, „ 1'38 012 m Pfetten, 18/24 cm stark .......

0'32 m Zangen, 10/21 cm stark........

1-91 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark............

0'6 kg Verbandeisen.............

d) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ „ 4 89, „ 6 09 „ „ 6-40, „ 077

„ „ 3-95, „ 0-47

„ „ 2 08, „ 0-67

„ „ 2-27, „ „ „ 0 60, „

434

0-36

K 13-66

0'21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 0'51

„ „ 4-89, „ 5 09 „ „ 6-40, „ 070 0‘40 m Säulen und Streben, 18/21 cm stark . ,, „ 3'53, ,, 1'41

O'll m Pfetten, 18/24 cm stark.......

0’23 m Zangen, 10/21 cm stark........

1⁻91 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark.............

0⁻55 kg Verbandeisen............

e) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

1'04 m Bundträme, 21/26 cm stark O'll m Röspen, 24/29 cm stark .

„ „ 3'95, „ 0'43

„ „ 2'08, ,;, 0 67

„ „ 2 27, „ 4-34

„ „ 0-60, „ 0-33

„ 13-48

0"19 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2"43, K 0'46 1'04 m Bundträme, 24/26 cm stark 0"10 m Röspen, 26/29 cm stark .

0'40 m Säulen und Streben, 18/21 cm stark . „ „ 3'53, ,, 1'41

O'IO m Pfetten, 18/24 cm stark.......

0‘32 m Zangen, 10/21 cm stark........

1"90 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark.............

0'5 kg Verbandeisen.............

„ „ 5-85, „ 6-08 „ „ 6-88, „ 0-69

„ „ 3-95, „ 0 40 „ „ 2-08, „ 0-67

„ „ 2-27, „ 4-31 „ „ 0-60, „ 0-30

„ 14-32

Dieselbe Dachstuhlkonstruktion mit ausgewechselten Bund-trämen, also auf Stich und Wechsel, per 1 ma Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, m³: 0-1077.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

K 12-77

von den wie vor ad a berechneten Kosten per.....

sind abzuziehen:

0'43 m Bundträme, 21/24 cm stark . . ä K 4'54, K 1'95 0'15 m Röspen, 21/26 cm stark . . .    4"89, „ 073

0'15 kg Verbandeisen.......... „ 0'60, „ 0’09 „ 277

und verbleiben..................

b) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 10-00

von den hier wie vor ad b berechneten Kosten per . . . K 12 "72 sind abzuziehen:

0'46 m    Bundträme, 21/24    cm stark    .    .    ä    K    4‘54,    K    2'09

0'14 m    Röspen, 24/26 cm    stark .    .    .    „    „    6⁻85,    „    0'82

0'14 kg    Verbandeisen........„    „    0"60,    „    0'08    „ 2"99

und verbleiben......................

c) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„    9-73

von den hier wie vor ad c berechneten Kosten per . . . K 13"66 sind abzuziehen:

0‘52 m Bundträme, 21/26 cm stark . . ä K 4'89, K 2'54 012 m Röspen, 24/29 cm stark . . . „ „ 6⁻40, „ 077 0'14 kg Verbandeisen und verbleiben .

„ „ 0-60, „ 0 08 „ 3 39

von den wie vor ad d berechneten Kosten per . . sind abzuziehen:

. . K13 48

und verbleiben........

e) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

K 14'32

von den wie vor ad e berechneten Kosten per sind abzuziehen:

056 m Bundträme, 24/26Jcm~stark]. . O'IO m Röspen, 26/29’cm|stark . . . 0'15 kg .Verbandeisen

„"j6'88,

„ „ 0-60, „

0 05 10 CO CO GO

„ 4-06

und verbleiben

„ 10-26

Hängstuhl mit durchlaufenden Bundträmen oder aufgehängten Deckenträmenjübdoppelte Ziegeleindeckung

-18“

berechnet, hersteilen und auf₍ ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf, m³: 0-1545.

B. Kurrentbedarf:

ci) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

,    060,    „    0-60 K 13-84

0’25 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 0'61 1'02 m Bundträme, 21/26 cm stark . . .

219

0-12 m Röspen, 24/29 cm stark ....

0"62 m Säulen und Streben, 18/21 cm stark

0'19 m Pfetten, 18/24 cm stark.......

0 46 m Zangen, 10/21 cm stark........

1-42 m Sparren, 13/16 cm stark.......

012 m Bänder, 13/13 cm stark........

1-00 kg Verbandeisen............

0'21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 0'51

1'03 m Bundträme, 21/26 cm......... „ 4'89, „ 6'04

0'90 kg Verbandeisen ........„ „ 0'60, „ 0'54 K 14'Ub

c) bei 21 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen :

j, Q'47

d) bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen :

1'04 m Bundträme, 24/26 cm stark ......

O'IO m Röspen, 26/29 cm stark.......

0'61 m Säulen und Streben, 18/21 cm stark . .

0'15 m Pfetten, 18/24 cm stark .......

0'48 m Zangen, 10/21 cm stark........

1'45 m Sparren, 16/16 und 13/18 cm stark . .

O'IO m Bänder, 13/16 cm stark........

0'78 kg Verbandeisen ............

„ 0'60,

„ 15-19

ä K 2'80, K

0'16 m Mauerbänke, 16/19 cm stark 1'05 m Bundträme, 24/29 cm stark 0'08 m Röspen, 26/32 cm stark . .

0'60 m Säulen und Streben, 21/21 cm stark . .    „ 4'03, „

0'12 m Pfetten, 18/24 cm stark.......,, „ 3'95, „

0'50 m Zangen, 10/21 cm stark........

1'45 m Sparren, 16/16 und 13/18 cm stark . .

0'09 m Bänder, 13/16 cm stark........

0'65 kg Verbandeisen............

„ 6'40, „ „ 8'30, „

„ 2'08, „ „ 2'43, „ „ 1'95, „

„ „ 0'60, „

OOCÖHOMOOJO

Dieselbe Dachstuhlkonstruktion mit ausgewechselten Bund-träinen, also auf Stich und Wechsel, per 1 m² Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf, m³: 0-1133.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 15-85

von den wie vor ad a berechneten Kosten per.....

sind abzuziehen:

0'47 m Bundträme, 21/26 cm stark    .    .    ä K    4'89,    K    2'30

0'12 m Röspen, 24/29 cm stark .    .    .    „ „    6'40,    „    0'77

0'15 kg Verbandeisen......... „    0'60,    ,,    0'09    „ 3"16

und verbleiben . .................

b) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes am Mauergrunde gemessen :

K 13'84

,, 10-68

von den wie vor ad b berechneten Kosten per.....

sind abzuzichen:

0'52 m Bundträme, 21/26 cm stark . . ä K 4'89, K 2'54 011 m Röspen, 24/29 cm stark . . . „ „ 6'40, „ 0'70

0'14 kg Verbandeisen........

und verbleiben.....

K 14'06

„ „ 0'60, „ 0 08 „ 3'32

c) bei 21m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 10-74

von den wir vor ad c berechneten Kosten per.....

sind abzuziehen:

0'57 m Bundträme, 24/26 cm stark . . ä K 5'85, K 3'34 O'IO m Röspen, 26/29 cm stark . .

0'12 kg Verbandeisen...... .

und verbleiben........

K 15'19

„ „ 6'88, „ 0'69 „ „ 0'60, „ 0'07 „ 410

: ,, n-09

von den wie vor ad d berechneten Kosten per.....K 15⁻85

sind abzuziehen:

0'60 m Bundträme, 24/29 cm stark .    .    ä    K    6'40,    K    3'84

0'08 m Röspen, 26/32 cm stark . .    .    „    „    8'30,    „    0'66

O'IO kg Verbandeisen........„    „    0'60,    „    0 06    „ 4'56

uhd verbleiben

Stehender Stuhl hei einseitiger Gesimsauimauerung, für

WA

sj

10’”

doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m 0'40 m Mauerbänke und Pfetten, 18/19

16/20 cm stark............

0'60'm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark].............

0'l7 m Säulen 16/16 und 13/18 cm stark . . . „ „ 2'43, „ 0'41 2 50 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark ........

0'07 kg Verbandeisen.......

Bauholzaufwand in ms: 0'0836.

Dachstuhlkonstruktion für gleiche Voraussetzungen wie vor

Grundfläche:

und

ä K 310, K 124

„ „ 3-95, „ 1'98

„ 1-72, „ 4-30 „ 0 60, „ 0 04

„    7'97

y\

per Im² Grundfläche:

0'40 m Mauerbänke und Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark.............

0'80 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark............... „ 3'95, „ 316

017 m Säulen, 16/16 und 13/18 cm stark....... 2'43, „ 0'41

2'30 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark......

0'21 m Anzügel, 10/10 cm stark 0'07 kg Verbandseisen ....

ä K 3'10, K 1-24

„ „ 1'72, „ 3'96

„ „ 114, „ 0-24 „ „ 0'60, „

0'04

Bockpfettenstuhl, für doppelte Ziegeleindeckung*) berechnet,

hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m2 Grundfläche:

-10™

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, m³: 0 0661.

ß) durchaus mit Bundträmen, m³: 0'0944. B. Kurrentbedarf:

a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'70 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.............

0’64 m Mauerbänke, Pfetten- u. Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark........

1'37 m Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark.................

0'07 kg Verbandeisen............

ä K 3-53, K 2-47

„ „ 2-43, „ 1'56

„ „ 1'58, „ 2'16 „ „ 0'60, „ 004 K 6-23

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'65 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.............

0⁻58 m Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark........

1'38 m Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark.................

0'08 kg Verbandseisen...........

ä K 3-53, K 2'29

„ „ 2'43, „ 1-41

„ „ 1-58, „ 218 „ ,, 0'60, „ 0 05

„    5-93

c) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'61 m Bundträme, Stiche, und Wechsel,

18/24 cm stark.............

0'53 m Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/16 und 13/18 cm stark......

1'39 m Sparren, Streben und Bänder, 10/16

stark................

0'09 kg Verbandeisen ..........

ä K 3'95, K 2'41

cm

„ „ 2'43, „ 1'29

. „ „ 1-58, „ 2-20 • ,, „ 0'60, „

„    5-95

d) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

und Wechsel,

0'58 m Bundträme, Stiche 18/24 cm stark ....

0'48 m Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark.............|(

1'40 m Sparren, Streben und Bänder, 10/16 cm

stark ............

0'09kg Verbandeisen........

*) Preise für andere Eindeckungen Seite 200.

ä K 3'95. K 2'29 „ 2'80, „ 1-34

„ „ 1-58, „ 2'21

..    0'60, „ 0'05

„    5-89

Bockpfettendach mit schrägen Stuhlsäulen, für doppelte

Jt~=

Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m2 Grundfläche:

A. Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

und

m³:

TU*

9n

0"56 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

0"45 m Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark.............

l⁻40 m Sparren, Streben und Bänder, 13/16 cm

stark.................

0"10 kg Verbandeisen............

ä K 3-95, K 2-21

„ „ 2-80, „ 1-26

;; J-S:: oll k 0-20

f) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

0"54 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

0'42 m Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen,

16/19 cm stark.............

1-40 m Sparren, Streben und Bänder, 13/16 cm

stark.................

0"10 kg Verbandeisen............

ä K 3-95, K 2-13

„ „ 2-80, „ 1-18

„ „ 1-95, „ 2-73 „ „ 0-60, „

006

„ 610

a) mit Stich Wechsel,

0-0775;

ß) durchaus mit Bundträmen, m³: 0-097.

B. Kurrentbedarf:

a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde 'gemessen :

0'67 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark.............

0’72 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark............... 3⁻53, „ 2’54

1-87 m Sparren, Streben usw., 10/16 cm stark . . „ „ l⁻58, „ 2'95 0'07 kg Verbandeisen

ä K 2'43, K 1-63

„ „ 0-60, „ 0-04

7-16

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

0'58 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark.............

0'67 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.............

1-88 m Sparren, Streben usw., 10/16 cm stark . . 0-07 kg Verbandeisen............

ä K 2-43, K 1-41

-SC

3-53, „ 2-37 1-58, „ 2-97 0-60, „ 0 04

6-79

c) bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'52 m Mauerbänke und Pfetten, 16/16 und

13/18 cm stark.............

0’63 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

1-90 m Sparren, Streben usw., 10/16 cm stark . . „ 0P06 kg Verbandeisen............

ä K 2-43, K 1-26

„ „ 3-95, „ 2-49

„ „ 1-58, „ 3 00 „ „ 0-60, „ 0 04

0'47 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark ä K 2'80, K 1'32 0"59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark

1'93 m Sparren, Streben usw., 10/16 cm stark . . „ „ 1‘58, „ 3‘05 0'07 kg Verbandeisen

„ „ 3-95, „ 2-33

„ „ 0-60, „ 0'04

K 6-74

e) bei lim Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'43 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark . ä K 2'80, K 1’20 0"57 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark............

1"96 m Sparren, Streben usw., 13/16 cm stark .

0'08 kg Verbandeisen...........

„ „ 3.95, „ 2-25 „ „ 1-95, „ 3-82 „ „ 0 60, „ 0 05

„    7-32

f) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"40 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark ä K 2'80, K 1'12 0'55 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark

2'00m Sparren, Streben usw., 13/16 cm stark . . „ „ 1'95, ,, 3'90 0'09 kg Verbandeisen

„ „ 3'95, „ 217

„ „ 0'60, „ 0'05

„    7-24

Bockstuhl mit Zangen und Hängsäule, für doppelte Ziegel

12-

eindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

a) bei Stich und Wechsel, m³: 0-0917; ß) durchaus mit Bundträmen, m³: 0-1103.

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen :

0’62 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

1-07 m Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/19 cm stark............

0‘35 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark. . . . 1'44 m Sparren und Bänder, 11/16 cm stark . 0"20 kg Verbandeisen............

o ►“* to CO cd cö ob <6 Ob0^0 CJI

K 2-45

„ 3-00 „ 0-47 ,, 2-48

„ 0'12 ,,

8-52

0'59 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

ä K 3'95, K 2-33

2-80, „ 2 86 1-34, „ 0-44 1-95, „ 2-83 0-60, „ 012

18/24 cm stark.............

102 m Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/19 cm stark.............

0"33 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark.... 1’45 m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . 0'20 kg Verbandeisen............

c\ bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"57 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

0'97 m Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/19 cm stark.............

0’32 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark    1'34, „

1’45 m Sparren und Bänder, 13/16 .cm stark „ „ 1'95, „ 0'18 kg Verbandeisen

ä K 3-95, K

„ 2'80, „

,, 0-60, „

»rs (MWcoh

(M    rf 00 rH

„    8-34

d) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'55 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark ..............

0'94 m Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

18/21 cm stark.............

0'31 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark.... 1'45 m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark . 018 kg Verbandeisen .............

ä K 3-95, K 217

„    8-85

e) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'54 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark.............

0'92 m Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

18/21 cm stark............ .

0'30 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark...... „ 1'.34, „

1’45 m Sparren und Bänder, 13/16 cm stark „ ,, 1’95, „ 2’83 016 kg Verbandeisen

ä K 4-54, K 2-45

„ „ 3 53, „ 3 25

n [I)

„ „ 0 60, „ 010

„    9-03

Bockpfettensprengwerk, durclischnittlicher Bauholzbedarf per 1 m² Grundfläche:

a) mit Fußpfetten =0-0796 m³;

b) mit Stich und Wechsel = 0-0836 m³;

12

c) mit durchlaufenden Bündern =0-101 m³;

d) Kurrentbedarf bei 14 m Gebäudebreite mit Fußpfetten:

0'14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark.....

0'31 m Bimdträme, 18/21 cm stark......

0'35 m Pfetten, 16/21 cm stark.......

0'16 m Kehlbalken, 16/18 cm stark .....

0‘33 m Bocksparren, 16/21 cm stark.....

1’43 m Leersparren, 13/16 cm stark......

0'46 m Streben und Bänder, 10/18 cm stark 0'21 kg Verbandeisen............

K 7-66

ä K 2-43, K 0'34 „ „ 3-53, „ 1-09 „ „ 3 06, „ 107 „ „ 2-69, „ 0-43 „ „ 3 06, „ 101 „ „ 1-95, „ 279 „ „ 1-73, „ 0-80 „ „ 0-60, „ 0-13

Hängwerkstuhl mit durchlaufenden, also in jedem Sparrensatz unausgewechselt liegenden Bundträmen (für doppelte

__________i?0?~...........

Ziegeleindeckung berechnet),* hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

100 m Bundträme, 21/25 cm stark......

0’34 m Bocksäulen, 18/21 cm stark......

011 m Hängsäulen, 18/19 und 16/20 cm stark 0‘35 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark . . . .

0-10 m Durchzug, 21/26 cm stark......

0'29 m Pfetten, 16/19 cm stark.......

0 08 m Bänder, 10/10 cm stark........

1133 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'40 kg Verbandeisen............

„ 10-93

Bauholzaufwand in m⁸: 0-1148.

b) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'16 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 101 m Bundträme, 21/26 cm stark 0⁻34 m Bocksäulen, 18/21 cm stark

1-35 m Sparren, 13/16 cm stark........

0'35 kg Verbandeisen............

„ „ 1-34, „ 0-42 „ „ 6-40, „ 0-51 „ „ 3-10, „ 0-74 .. „ 1-14, „

„ „ 195, „ 2 63 „ „ 0-60, „ 0-21

007

„ 11-48

0⁻14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark ....

l'Ol m Bundträme, 24/26 cm stark.....

0'35 m Bocksäulen, 21/21 cm stark.....

0⁻12 m Hängsäulen, 21/21 cm stark ....

0’29 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark. . .

0'07 m Durchzug, 24/29 cm stark.....

0'20 m Pfetten, 18/19 und 16/20 cm stark . . „    3'10, „ 0'62

0'05 m Bänder, 10/10 cm stark. . ,

1-37 m Sparren, 13/16 cm stark . ,

0'30 kg Verbandeisen.......

Bauholzaufwand in m>: 0’1317.

ä K 2-43, K 0 34

„ „ 5 85, „ 5'91

„ „ 6 40, „ 0 45

„ „ 114, „ 0'06

;;;; äSS:lil k 12-52

Schardach auf Bockstuhl mit Hängsäulen, für Schieferein

ig

~/7L

17t

12

deckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'19 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0'29 m Bundträme, 21/26 cm stark . 0'40 m Bocksparren, 21/24 cm stark 0'13 m Hängsäulen, 21/21 cm stark 0'30 m Zangen, 10/21 cm stark. . . 0'09 m Streben, 10/10 cm stark . . 0'09 m Firstptette, 18/21 cm stark . 0-07 m Bänder, 13/13 l'll m Scharhölzer, 10/13 cm stark

075 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in m³: 0‘0728.

cm stark. . .

Oi-^OOOOOt—‘l—*o >4 üi ob oi oo rfl rfl

ÜiMH to O M LO LO K> 05

„ 7-33

b) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

o-io

0'16 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0'30 m Bundträme, 21/26 cm stark . 0'41 m Bocksparren, 21/24 cm stark 0'13 m Hängsäulen, 21/21 cm stark 0'31 m Zangen, 10/21 cm stark. . . 0'09 m Streben, 10/10 cm stark . . 0 08 m Firstpfette, 18/21 cm stark . 0'06 m Bänder, 13/13 cm stark. . . l'lO m Scharhölzer, 10/13 cm stark

070 kg Verbandeisen.......

12*

0'14 m Mauerbänke, 16/16 cm stark . . 0"30 m Bundträme, 21/24 cm stark . . . 0’42 m Bocksparren, 21/24 cm stark . . 0'13 m Hängsäulen, 21/21 cm stark . .

2'43, K 0 34 4-89. „ 1-47 4-54, „ 1-91 4-03, „ 0-62

2- 08, „ 0 64 114, „ 010

3- 53, „ 0 25 1-64, „ 0-08 1-36, „ 147 0 60, „ 0 39

0"31 m Zangen, 10/21 cm stark.....

0"09 m Streben, 10/10 cm stark .... 0'07 m Firstplatte, 18/21 cm stark . . .

0'05 m Bänder, 13/13 cm stark.....

1 '08 m Scharhölzer, 10/13 cm stark . .

0"65 kg Verbandeisen.........

Bauholzaufwand in m³: 0'0718.

d) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’12 m Mauerbänke, 16/19 cm stark 0'30 m Bundträme, 21/26 cm stark . 0'43 m Bocksparren, 21/24 cm stark 0'14 m Hängsäulen, 21/21 cm stark 0 31 m Zangen, 10/21 cm stärk. .

0 09 m Streben, 10/10 cm stark 0'06 m Firstpfette, 18/21 cm stark 0 04 m Bänder, 13/13 cm stark. . 1'07 m Scharhölzer, 10/13 cm stark 0'60 kg Verbandeisen . ......

„    7-11

Bauholzaufwand in m³: 0'0721.

Zangendach mit Mezzanin, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf: 0-0847 m³.

B.    Kurrentbedarf:

ly¹-

[ 0‘25 m Bundträme, 18/21 cm stark 0‘86 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16 20 cm stark.............

a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrund gemessen:

. . . 4 K 3 53, K 0 88

„ „ 3-10, „ 2-67 0"52 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark „ ,, 2'80, „ 1'45

„ „ 1-16, „ 0-38

0’33 m Zangen, 8/13 cm stark........

1'83 m Sparren, Kehlbalken und Bänder, 10/13 cm

stark.................

0’25 kg Verbandeisen............

„ „ 1-36, „ 2-49 „ „ 0-60, „ 015

, 8-02

b) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0 25 m Bundträme, 18/21 cm stark ....

0'80 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 cm

und 16/20 cm stark ..........

0-46 m Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm stark ” ”

0-33 m Zangen, 8/13 cm stark........,, ,,

1'84 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

10/16 cm stark.......

0 24 kg Verbandeisen.............

4 K 3-53, K 0-88

„ 2-48 „ 1-29 „ 0-38

„ 2-91 „ 014

„ 8-08

025 m Bundträrne, 18/24 cm stark......

075 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

16/20 cm stark.............

0'41 m Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm stark „ ,,

M tO O0 CO HOCH

®PP

K 0-99

„ 233 „ 1-15 „ 037

r-i O

„ 316 „ 013

K 813

d) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ä K 3-95, K 103

0'26 m Bundträrne, 18/24 cm stark......

071 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

16/20 cm stark.............„ „ 3‘10, „ 2‘20

0'37 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark „ ,, 2’80, „ 1'04 0'32 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark1’34, „ 0'43 1'84 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark .

0'20 kg Verbandeisen

„ „ 172, „ 3-16 „ „ 0 60, „

012

„    7-98

e) bei lim Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ä K 3 95, K 1-07

0'27 m Bundträrne, 18/24 cm stark......

0'67 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

16/20 cm stark.............

0 34 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark ,, „ 2'80, „ 0’95

0'32 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark...... „ l'S4, „ 0‘43

1'84 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark . .

0'20 kg Verbandeisen .

„ „ 310, „ 2'08

„ „ 1-95, „ 3-59 „ „ 0-60, „ 012

„    8-24

f) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0⁻27 m Bundträrne, 18/24 cm stark......

0'64 m Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 und

16/20 cm stark . ............

0'32 m Mauerbänke und Pfetten, 16/19 cm stark ,, „

0'32 m Zangen, 8/16 und 9/13 cm stark

1'84 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............„ ,,

0'18 kg Verbandeisen............,,,,

OM    M tO 00    00

o CD    ob ob M    cö

P?    fOO    Ol

K 1-07

„ 1-98 „ 0-90 „ 0-43

„ 3-59

„ 011

Mezzanin-Zangendachstuhl, für doppelte Ziegeleindeckung*)

berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m2 Grundfläche:

Kurrentbedarf bei 10m Gebäudebreite:

0'27 m Säulen, 16/16 cm stark . . 0'32 m Streben, 16/16 cm stark T64 m Sparren, 13/16 cm stark 0'35 m Bänder, 10/16 cm stark. . 0'44 m Zangen, 8/16 cm stark . .

0'15 kg Verbandeisen......

Bauholzaufwand in m⁸: 0'09.

0⁻20 m Mauerbänke,

16/16 cm stark ä K 2'43, K 0'49 0'30 m Bundträrne, z 16/21 cm stark ä K 3'06, „ 0’92 0'50 m Pfetten,

16/18cm stark ä K 2’69, „ 135 „ „ 2-43, „ 0'66 „ 2-43, „

„ 195, „ 3-20 „ 158, „ 0-55 „ 134, „ 0-59 „ 0 60, „ 0-09

i>7>

*) Preise für andere Eindeckung Seite 200.

Schweizerstuhl, für Blech- oder Schiefereindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'82 m Bundgehölze, 16/21 cm stark . . .

1'82 m Sparrengehölze, 10/16 cm stark . .

076 m Zangen, 8/16 cm stark......

016 kg Verbandeisen..........

b) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ä K 3-06, K 2-51 . - „ „ 1-58, „ 2-88 . . „ „ 1-34, „

„ „ 0'60, „ O'IO

K 611

0'78 m Bundgehölze, 16/21 cm stark ....

179 m Sparrengehölze, 13/16 cm stark . . .

0'44 m Zangen, 8/16 cm stark.......

0'15 kg Verbandeisen...........

c) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ä K 3-06, K 2-39

„ 6-56

074 m Bundgehölze, 18/24 cm stark . . . 176 m Sparrengehölze, 13/16 cm stark . .

073 m Zangen, 10/16 cm stark......

074 kg Verbandeisen....... . . .

ä K 3-35, K 2-92

„ „ 1'95, „ 3 43

„ „ 1-58, „ 0 68 „ „ 0'60, „

008 ,,    7'11

Schweizerstuhl auf Stich und Wechsel, für doppelte Ziegeleindeckung*) berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m Grundfläche: ci) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

l⁻18m Bundgehölze,

272 m Sparrengehölze, 10/16 cm stark . .

0'53 m Zangen, 8/16 cm stark......

076 kg Verbandeisen . .........

b) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

071

16/21 cm stark ä K 3-06, K 3-61 . . „ „ 1-58, „ 3-35 . . „ „ 1-34, „

. . „ „ 0-60, „ 010 „    7'77

1-07 m Bundgehölze, 16/21 cm stark.....ä K 3 06, K 3'27

2’10 m Sparrengehölze, 13/16 cm stark...... „ 195, „ 470

„ „ 1-34, „ 0'66 „ „ 0 60, „ 0 09

„ 8-12

079 m Zangen, 8/16 cm stark 075 kg Verbandeisen ....

c) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-98 m Bundgehölze, 18/24 cm stark.....ä K 395, K 3'87

2 08 m Sparrengehölze, 13/16 cm stark ....„„ 1-95, „ 4-06

077 m Zangen, 10/16 cm stark........, „ 1-58, ” 074

074 kg Verbandeisen ....

.. „ 0 60, „ 0 08

„    8-75

*) Preise ftir andere Eindeckungen Seite 200.

— 183

Liegender Stuhl, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

y---

..1h™

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'32 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0'6ß m Bundträme, Stiche, Wechsel und Durchzüge, 18/24 cm stark..........

0'80 m Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

18/21 cm stark.............

2'00 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.............

012 kg Verbandeisen............

ä K 1-95, K 0-62

„ „ 3-95, „ 2-61 „ „ 3-53, „ 2'82

„ 3-44 „ 0-07 K 9-56

b) bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

028 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0’63 m Bundträme, Stiche, Wechsel und Durchzüge, 21/24 cm stark..........

0’77 m Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

18/21 cm stark.............

1‘98 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.............

012 kg Verbandeisen............

ä K 1-95, K 0-55

„ „ 4-54, „ 2-86 „ „ 3-53, „ 272

„ „ 1-72, „ 3-41 „ „ 0-60, „ 0 07

„ 9-61

c) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'26 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0'61 m Bundträme, Stiche, Wechsel und Durch- .

züge, 21/24 cm stark..........

0⁻74 m Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

21/21 cm stark.............

1'96 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

013 kg Verbandeisen............

ä K 1-95, K 0-51

„ „ 4-54, „ 2'77 „ „ 4-03, „ 2'98

„ „ 1-95, „ 3-82 „ „ 0-60, „ 0’08

„ 1016

d) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

025 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0'59 m Bundträme, Stiche, Wechsel und Durchzüge, 21/26 cm stark..........

0'72 m Stuhlsäulen Brustriegel und Pfetten,

21/24 cm stark.............

2'08 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/16 cm stark.............

013 kg Verbandeisen............

ä K 1-95, K 0 49

„ „ 4-89, „ 2-89

„ „ 4-54, „ 3-27

„ „ 195, „ 4 06 „ „ 0'60, „ 0 08

„ 10-79

0'24 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . . ä K 2’43, K 0⁻58 0'57 m Bundträme, Stiche, Wechsel und Durchzüge, 21/26 cm stark.....

0'70m Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten,

21/24 cm stark............

2'06 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

13/18 cm stark .

0'14 kg /Verbandeisen

„    „    060,    „    0'08 K 11-dl

Liegender Dachstuhl, durchschnittlicher Bauholzbedarf per

1 m² Grundfläche:

a)    mit Fußpfetten = 0-088 m³;

b)    mit Stich und Wechsel = 0-093 m³;

c)    mit durchlaufenden Bündern= 0' 1081m³;

d)    Kurrentbedarf bei 12 m Gebäudebreite mit Fußpfetten:

. ä K 2-43, K 0-39 . „ „ 3-06, „ 0-95 . , „ 3-06, „

. „ „ 2-27, „ 1-48 . „ „ 1-95, „ 012 . „ „ 1-95, „ 3-02

•    „ „ 2 69, „

. „ „ 1-58, „ 0-38

•    „ „ 0-60, „

0'16 m Mauerbänke, 16/16 cm stark 0 31 m Bundträme, 16/21 cm stark . 0’41 m Pfetten, 16/21 cm stark . . 0'65 m Kehlbalken, 13/18 cm stark . 0'06 m Säulen, 13/16 cm stark . . . 1'55 m Sparren, 13/16 cm stark . . 0 25 m Streben, 16/18 cm stark . . 0'24 m Kopfbüge, 10/16 cm stark . 0'18 kg Verbandeisen .......

1-25

067

011

„    8-37

>-s

11s

l!l

.S tß cö

in

. r P-<

w crq P 0) p:

oSp

g.g.5

g*

srs

g N

eis

GTQ CB CB V

c±3zi

___.

H-ü-i

0⁻27 m Bundträme, 21/24 cm stark......

1'25 m Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und

Streben, 18/21 cm stark.........

0'45 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'16 m Bänder, 13/13 cm stark........

1-44 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'38 kg Verbandei

scn

ä K 4 54, K 1-23

b) bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'28 m Bundträme, 21/26 cm stark......

1'10 m Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und

Streben, 18/21 cm stark.........

0‘41 m Zangen, 10/21 cm stark........

0-13 m Bänder, 13/13 cm stark........

1’45 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0‘35 kg Verbandeisen............

ä K 4-89, K

, 3 53, „ , 2-08, „ , 1-64, „

, 172, „ , 0 60, „

CO 00 00 CN Ol rH CO Ö Ö Ol ö

„    9-01

c) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"28 m Bundträme, 24/29 cm stark......

l'Ol m Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche und

Streben, 18/21 cm stark.........

0'37 m Zangen, 10/21 cm stark........

O'll m Bänder, 13/13 cm stark........

145 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'30 kg Verbandeisen . ............

9 ssW?'

CO CO Ol tH rH O

K 179

„ 3-57 „ 077 „ 018 „ 2'49 „ 018

„    8-98

Spreng- und Hängwerk, durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 m² Grundfläche:

a)    mit einfachen Bündern = 0-1145 m³;

b)    mit durchlaufenden Bündern = 0-1769 m³;

c)    Kurrentbedarf bei 20 m Gebäudebreite:

[ 0⁻20 mJMauerbänke, 18/21

0"30 ml Bundträme, 24/26 cm stark......

0'25 m Pfetten, 15/23 cm stark.......

0‘10 m Zangen, 10/20 cm stark........

0"07 m Säulen, 15/15 cm stark........

1-32 m Sparren, 21/24 cm stark.......

0"50 m Streben und Bänder, 13/23 cm stark . .

0‘30 kg Verbandeisen............

cm stark

ä K 3-53, K , 5-85, „

, 3-23, „

. 2-00, „

, 2-20, „ , 4-54, „ , 2-83, „ „ 0-60, „

cho<o99^9

OOK)coüiOHO)h

Schweizerstuhl mit Mezzanin, für Schiefereindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 ma Grundfläche:

1b

-t»

a) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'22 m Bundträme, 21/26 cm stark......

075 m Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und

Firstpfette, 18/21 cm stark.......

0⁻42 m Tragsparren, 18/24 cm stark.....

0’30 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'04 m Bänder, 13/16 cm stark........„ „

T06 m Scharholz (Langriegel), 16/16 und

13/18 cm stark......... . . „ „

0⁻24 kg Verbandeisen.............. „

O tp K* to CO CO

di 4I    ob

oco SSoiS P

K 1-08

„ 2-65 „ 166 „ 062 „ 008

„ 2-58 „ 074

b) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'23 m Bundträme, 21/26 cm stark.....

071 m Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und Firstpfette, 18/21 cm stark ....

0'42 m Tragsparren, 21/24 cm stark . .

0⁻30 m Zangen, 10/21 cm stark.....

0‘03 m Bänder, 13/16 cm stark.....

T05 m Scharholz (Langriegel), 16/16

13/18 cm stark..........

0'22 kg Verbandeisen.........

und

OtO    I-* tO rf*    CO

Öi    ÖÖü’i    CT«    00

OW    Ux OOtf*    CO    p

K 1T2

,, 2-51 „ 191 „ 0-62 „ 0-06

„ 2-55 „ 0T3

c) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'24 m Bundträme, 24/29 cm stark......

0'68 m Mauerbänke, Säulen, Brustriegel und

Firstpfette, 21/24 cm stark.......

0'42 m Tragsparren, 21/24 cm stark.....

0 30 m Zangen, 10/21 cm stark.......

0 03 m Bänder, 16/19 cm stark.......

T04 m Scharholz (Landriegel), 16/16 und

13/18 cm stark.............

0'20 kg Verband eisen............

K 1-54

„ 3-09 „ 1-91 „ 062 „ 0 08

„ 2-53 „ 012

Doppelt übereinanderliegender Stuhl, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

mg

K 8-81

,,    8-90

zo^-

a) bei 14m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'27 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0'57 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/26 cm stark.............

0⁻50 m Säulen und Brustriegel, 21/24 cm stark . . „

0'95 m Pfetten, 18/24 cm stark.......„

2'51 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark..............

0'30 m stehende Zangen, 10/21 cm stark ... . „ 0'26 kg Verbandeisen............,,

053

„ 2-79 „ 2-27 „ 375

„ 4-32 „ 0-62 „ 016

K 14-44

b) bei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

ä K 1'95, K 0-45

0"23 m Mauerbänke, 13/16 cm stark.....

0 53 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark.............

0⁻52 m Säulen und Brustriegel, 21/24 cm stark . . „ „ 4'54, „ 2⁻36

0'79 m Pfetten, 18/24 cm stark.......

2'54 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.............

0’30 m stehende Zangen, 10/21 cm stark ....

0⁻24 kg Verbandeisen............

„ „ 6-40, „ 3-39

„ „ 3-95, „ 312

OtOH-

„ 4-37 „ 0’62 „ 0-14

„ 14-45

c) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0-19 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm . . . ä K 2⁻43, K 0'46 0’50 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark

0'53 m Säulen und Brustriegel, 24/24 cm stark . . „ „ 5‘12, „ 2'71

0‘67 m Pfetten, 18/24 cm stark . ......

2⁻55 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark............... „ P72, „ 4 39

0'30 m stehende Zangen, 10/21 cm stark ...,,„ 2'08, „ 0'62 0'22 kg Verbandeisen

„ „ 6-40, „ 3 20

„ „ 3-95, „ 2 65

„ „ 0-60, „ 013

„ 14-16

d) bei 22 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergiunde gemessen:

0-18 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . ä K 2'43, K 0 44 0'48 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark.............

0'54 m Säulen und Brustriegel, 24/24 cm stark . „ „ 512, „ 2'76

0'61 m Pfetten, 18/24 cm stark ........ „ 3'95, „ 2'41

2'56 m Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark . ’...........

0'30 m stehende Zangen, 10/21 cm stark . .

0'20 kg Verbandeisen...........

„ „ 6-40, „ 3'07

0'62

K 1382

Doppelt tibereinanderstehender Stuhl, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

A.    Durchschnittlicher Bauholzbedarf:

«) mit Stich und Wechsel: 0-1499 m³; ß) durchaus mit Bundträmen: 0-2046 m³;

B.    Kurrentbedarf:

a) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'37 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . . ä K 2'43, K 0'90 0'64 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.............

0'21 m Säulen, 16/19 cm stark........

0'36 m Pfetten, 18/19 und 16/20 cm stark . .

0'91 m Kehlbalken, 13/16 cm stark......

0-60 m Bänder und Streben, 10/13 cm stark. . „ „ 1'36, „ 0'82 1-40 m Sparren, 11/16 cm stark 0'25 kg Verbandeisen.....

0-57

1-77

;;;; oll:: l'S k io-oo

b) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'31 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . . ä K 2'43, K 0'75 0'60 m Bundträme, Stiche und Weehsel,

0‘53 m Bänder und Streben, 10/13 cm stark    1'36, „ 0'72

1'41 m Sparren, 11/16 cm stark........ „ 1'72, „ 2'43

0⁻22 kg Verbandeisen......0'60, „ 013

„ 10-13

0'25 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . . ä K 2’43, K 0‘61 0"54 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/26 cm stark

„ 1-36, „ 0-63 „ 172, „ 2-44 „ 0-60, „ 012

0’46 m Bänder und Streben, 10/13 cm stark .

1'42 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'20 kg Verbandeisen............

d) bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'21 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . ä K 2⁻43, K 0‘51 0'50 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark

„ „ 1-95, „ 2-79 ,, „ 0 60, „

1-43 m Sparren, 13/16 cm stark 0'15 kg Verbandeisen.....

„ „ 6-40, „ 3-20

„ 10-77

Doppelt übereinanderstehender Stuhl, für doppelteJZiegel-

46-

eindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche:

a) bei 13 m Stirnbreite'des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

„ 4-54, „ 2'72 „ 310, „ 0-62 „ 3-53, „ 1-27 „ 1-95, „ 1-89 „ 1-36, „ 0-90 „ 1-72, „ 2 46 „ 060, „ 012 K 10-68

0-29 m Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark ä K 2'43, K 0'70 0'60 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

21/24 cm stark

0'20 m Säulen, 18/19 und 16/20 cm stark . . .

0'36 m Pfetten, 18/21 cm stark.......

0'97 m Kehlbalken, 13/16 cm stark......

0’66 m Bänder, 10/13 cm stark........

1-43 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'20 kg Verbandeisen............

;;;;    SS;;    cm k io-so

0'32 m Pfetten, 18/21 cm stark.......

0'98 m Kehlbalken, 16/16 und 13/18 cm stark .

0'60 m Bänder, 10/13 cm stark........

1-44 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'18 kg Verbandei

c) bei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"55 m Bänder, 13/13 cm stark 1'44 m Sparren, 13/16 cm stark 0'15 kg Verbandei

„ „ 6-40, „ 3-39

2 41

„ „ 164, „ 0-90

„ „ 1-95, „ 2-81

„ „ 0-60, „ 0 09

„ 11-80

d) bei 19m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"20 m Mauerbänke, 16/19 cm stark.....

0"51 m Bundträme, Stiche und Wechsel,

24/29 cm stark.............

0‘21 m Säulen, 18/19 und 16/20 cm stark . . .

0‘25 m Pfetten, 18/21 cm stark.......

100 m Kehlbalken, 16/16 und 13/18 cm stark

0'51 m Bänder, 13/13 cm stark........

l'44m Sparren, 13/16 cm stark.......

0’12 kg Verbandeisen.............

ä k 2-80, K

„ 6-40, „ „ 3-10, „ „ 3-53, „

„ 2 43, „ „ 164, „ „ 1-95, „ „ 0-60, „

O tO O tO    p    p CO    ©

Ö ob ob    ob    CD K)    CT»

^ H rfk «    00    Ul C5    **

„ 11-48

Kirchendach, für doppelte Ziegeleindeckung*) berechnet, hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizont aufstellen, per 1 m² Grundfläche: a) bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0'90 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm stark ä K 3'53, K 3'18 0'96 m Säulen, Bundträme und Bocksparren, .

18/24 cm stark...........

0'74 m Zangen, 10/21 cm stark......

0'24 m Röspen, 21/26 cm stark.....

2"34 m Sparren, Streben und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark.........

1'25 kg Verbandeisen..........

„ „ 3-95, „ 3 79 „ „ 2-08, „

1-54

„ „ 4 89, „ 1-17

„ „ 2-43, „ 5 69 „ „ 0 60, „ 0-75

,, 16-12

b) bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0"72 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark.................

0'93 m Säulen, Bundträme und Bocksparren,

21/24 cm stark.............

0’68 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'19 m Röspen, 21/26 cm stark.......

2'31 m Sparren, Streben und Bänder, 16/16

und 13/18 cm stark...........

l'OO kg Verbandeisen............

ä K 3-53, K 2-54

„ „    4 22

„ „    1-41

„ „    „ 0 93

(M ^ (MO

„ 5-61 „ 060

„ 15-31

*) Preise für andere Eindeckungen Seite 200

-20—-

c) bei 24 m Stirnbreite des Gebäudes am Mauergrunde gemessen :

0'60 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark.................

0'92 m Säulen, Bundträme und Bocksparren,

21/26 cm stark.............

0'64 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'16 m Röspen, 24/26 cm stark.......

2'29 m Sparren, Streben und Bänder, 16/19 cm

stark.................

0'75 kg Verbandeisen............

ä K 3-53, K 212

;; S;;; f§ k 15-75

d) bei 30 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen:

0'48 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm

stark.................

0'89 m Säulen, Bundträme und Bocksparren,

24/26 cm stark.............

0'59 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'13 m Röspen, 24/29 cm stark.......

2'28 m Sparren, Streben und Bänder, 18/19

und 16/20 cm stark...........

O'SO kg Verbandeisen............

ä K 3-53, K 1-69

„ „ 3-10, „ 7-07

„ „ 0-60, „ 0 30

Schweres Kirchendach, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizont aufstellen, per 1 m? Grundfläche:

a) bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

0’32 m Mauerbänke, 18/19 und_16/20/cm"stark . ä K 3'10, K 0'99 0'60 m Bundträme und Bocksparren, 18/24 cm

stark...........

0'16 m Durchzüge, 21/24 cm stark 0 03 m Sättel, 26/26

0'53 m Stuhlsäulen und Streben, 21/21 cm stark

073 m Zangen, 10/21 cm stark........

0'36 m Pfetten, 18/21 cm stark...... .

0'18 m Bänder, 13/16 cm stark........

1-51 m Sparren, 16/19 cm stark .......

1*20 kg Verbandeisen............

cm stark

3- 95, „ 2’37 4 54, „ 073 6 26, „ 079

4- 03, „ 274

2- 08, „ 1-52

3- 53, „ 1-27

1- 95, „ 0-35

2- 80, „ 4-23

0 60, „ 072 K 14-51

b) bei 50 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen :

016 m Mauerbänke, 18/24 cm stark.....ä K 3'95, K 0'63

4-89, „ 2'93

4- 54, „ 0-36 9'87, „ 0-30

5- 12, „ 271 317, „ 2 31 3-53, „ 0-67 1-95, „ 0'18 3-10, „ 4-68 0 60, ., 0-36

0'60 m Bundträme und Bocksparren, 21/26 cm .

stark...........

cm stark

0‘08 m Durchzüge, 21/24 cm stark 0 03 m Sättel, 32/32

0'53 m Stuhlsäulen und Streben, 24/24 cm stark

073 m Zangen, 13/26 cm stark.......

0’18 m Pfetten, 18/21 cm stark .......

0’09 m Bänder, 13/16 cm stark........

1'51 m Sparren, 18/19 und 16/20 cm stark . .

0'60 kg Verbandeisen............„

Mansarddach, für doppelte Ziegeleindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirn-breite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m2 Grundfläche:

-ium

0'20 m Mauerbänke, 21/24 cm stark.....

0'32 m Bundträme, 18/24 cm stark......

0'82 m Schwellen, Stuhlsäulen und Brustriegel,

18/21 cm stark.............

0'88 m Kehlbalken, 18/19 und 16/20 cm stark

1'90 m Sparren, 11/16 cm stark.......

0'37 m Spitzbalken, 10/13 cm stark......

076 m Anzügel und Bänder, 10/10’cnKstark .

0'40 m Windlatten, 7/13 cm stark......

0'20 kg Verbandeisen .

4-54, K 3-95, „

3-53, „ 3-10, „ 172, „ 136, „ 1-14, „ 1-07, „ 0-60, „

ooo?«wm y? © to    02 >—*

K 12-97

Regelmäßiges Mansarddach, durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 ms Grundfläche:

1-39

0‘25 m Mauerbänke, 16/18 cm stark 0⁻31 m Bundträme, 21/26 cm stark . 0'49 m Pfetten, 15/20 cm stark . . 0‘56'm Kehlbalken, 16/18 cm stark O'll m Säulen, 18/18 cm stark . . . 1'49’m'Sparren, 16/18 cm stark 0'14’mf Streben, 18/18 cm stark fO'37/m; Bänder, 10/16 cm stark.

[ 0‘24_kg Verbandeisen.....

a)    mit Fußpfetten = 0-1277 m³;

b)    mit Stich und

Wechsel    =*

0-1302 m³;

c)    mit durchlaufenden Bundträmen = 0-1664 m³;

d)    Kurrentbedarf b.

16 m Gebäudebreite mit Fußpfetten :

ä K 2-69, K 0-67 „ [4-89, „ 1-52 ,, 2-83,

„ 2-69, „ 1-51 „ 2-97, „ 0-33 „ 2-69, „ 4-01 „ 2'97, „ 0-42 „ 1-58, „ 0-58 „ 0-60, „ 0-14 K 10'57

Überhöhtes Mansarddach,

durchschnittlicher Bauholzbedarf, per 1 ma Grundfläche :

a)    mit lediglich Stuhl-bündern = 0-1050 m³;

durchlaufenden Bundträmen = 0-1428m³

b)    mit

c) Kurrentbedarf bei 14m Gebäudebreite.

13

0⁻22 m Mauerbänke, 16/18 cm stark 0‘30 m Bundträme, 18/21 cm stark . 0’76 m Pfetten, 15/18 cm stark . . 0'34 m Säulen, 15/15 cm stark . . . 0'27 m Kehlbalken, 16/18 cm stark 1‘35 m Sparren, 16/18 cm stark . . 0'36 m Bänder, 10/18 cm stark. . . O'IO m Zangen, 10/21 cm stark . . . 0'21 kg Verbandeisen.......

o to »-* io to io tO G0 to -° -⁰⁰ “ P «O © K cs p

⁵ S = : S 5 W

OOOOSOOMMO

CO

iO

co

Kuppeldach, per 1 m²

Grundfläche . . .    ,,3 6-00

Kegeldach, per 1 m²

Grundfläche . . . K 27-00

7/

<P

Bohlendach, per 1 m²

Grundfläche . . .    32-00

rr

Stefansdach, per 1 m² Grundfläche K 8-00 bis K 10-00 bei den einfachen Konstruktionen, sprechend teurer. Diese Dächer bestehen aus ganz in Holz hergestellten Bogenträgern mit zwei parallelen Gurtungen und einfacher oder doppelter Verstrebung derselben. Die Gurten sind im Gegensätze zum Bohlendache aus hochkantig gestellten und gebogenen, bis zu 8 m langen Brettern zusammengesetzt, welche durch reichliche Nagelung verbunden werden. Der Horizontalschub wird zumeist durch Spannstangen aus Eisen, manchmal auch aus Holz, aufgenommen. Es können Spannweiten^bis zu 60 m frei überdacht werden.

komplizierte ent-

Pfettendach für Riegelbauten (Basilikaform oder Laternen-shed), per 1 m⁸ Grundfläche......... . . .

K 9-50

‘in

LA

Holzzementdach, unmittelbar über einer Sturztramlage, per

y.\

mm

K 6-10

1 m² Grundfläche’ bei 6 m freier Länge der Decken-träme und mit 8 cm starken Keilpfosten......

Holzzementdach. Durchschnittlicher Bauholzbedarf per 1 m⁸ Grundfläche:

a) mit    lediglichen Stuhlbündern = 0-1001 m³;

b)    mit durchlaufenden Bundträmen = 0-1337 m³;

c)    Kurrentbedarf bei 12 m Gebäudebreite :

U_

13*

""" ⁼

6.7*—

Sheddach, ganz aus Holz konstruiert, für Blech- oder Pappeindeckung berechnet, herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 m² Grundfläche samt Schalungen:

015 kg Verbandeisen......

Bretterverschalungen zusammen .

0’21 m Schwellen, 21/21 cm stark

„ „ 0-60, „ 0 09 .......5-60

„ 11-57

/f

850

2'69, K 0-59 4-54, „ 1'36 4-54, „ 1-50 1'95, „ 0-35

2- 27, „ 0-61

3- 06, „ 3-21 1-58, „ 0-60 0-60, „ 0-15

K 8-37

0‘22 m Mauerbänke, 16/18 cm stark 0'30 m Bundträme, 21/24 cm stärk 0'33 m Pfetten, 21/24 cm stark . ,

0'18 m Säulen, 13/16 cm stark . . .

0'27 m Zangen, 13/18 cm stark. . .

1'05 m Sparren, 16/21 cm stark . .

0'38 m Streben und Bänder, 10/16 cm stark . 0'25 kg Verbandeisen............

f-—

Diese Dachkonstruktion eignet sich vornehmlich für Fabrikräume, j | in denen weder mit feuchten Dämpfen, noch mit Säuren usw. gearbeitet £ wird; die untere Dachresche ist zu Stukkaturen, die Zwischenräume der Langriegel sind zur Hälfte mit Kalkpise auszufüllen, während die andere Hälfte direkt ober der Stukkäturschalung leer bleibt und eine Isoliertschichte bildet.

Die im Profile angegebene Spannweite ist die normale, die Bünder [,    [ fstehen von 4 zu 4 m und können durch Holz- oder Eisensäulen getragen

werden.

Sehr von Vorteil ist die Verwendung von Lärchen- oder Föhrenholz.

Sheddach, aus Holz und Eisen konstruiert, für Schiefer-, Blech- oder Pappeindeckung berechnet, hersteilen und

~T

e!

c

.AJ

auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per 1 ma Grundfläche samt Verschalungen:

T50 kg Gußeisenplatten für die Schwellenauflager

2⁻00 kg Schmiedeeisenschließen und Schrauben „ „ 0⁻72, „ 1'44 0’40 m Schwellengehölze, 18/21 cm stark . . . „ „ 3'53, „ 1'41 T68 m Sparrengehölze, 11/16 cm stark . . .

0'63 m Fensterriegel und Anzügel der Zwischen

rinnen, 10/10 cm stark........

0'08 kg Verbandeisen (Klammern und Schift

nägel)................

Bretterverschalungen zusammen......

Die bei voriger Post gemachte Anmerkung gilt auch hier, jedoch läßt sich diese Konstruktion auch für Fabrikräume anwenden, in welchen feuchte Manipulationen Vorkommen.

ä K 0-43, K 0'65

„ „ 172, „ 2-89

„ „ 114, „ 0'72

„ „ 0 60, „ 0 05

„ 560 K 12-76

Sheddach aus Holz, für Falzziegeleindeckung berechnet,

per 1 m² Grundfläche samt Schalungen und Lattung „ 11-60

°R[ff f f 11

t~T

■o

ii¹

Ti'-

SS?

k.i

NSIC3T

8HEDDÄCH

PROF!«.

^^giTmnffrr

-r

m-

"ä*" J ; I    wich

Diese Konstruktion eignet sich für alle Räume, welche in gleichmäßiger Temperatur geheizt erhalten werden müssen.

Laternenshed, auf ebenerdigen großenFabriksälen her-

stellen, per 1 m² Grundfläche samt Schalungen . . . K 14-20

'-m

t-oe

A R BE ITBS

AAL

-</-T

Diese Konstruktion ist für Arbeitssäle der Textilindustrie sehr empfehlenswert.

Eisenbunddacbstuhl, für Blecheindeckung berechnet, hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 8 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

a) ohne Gußeisenschuhe:

--------₈-----------

0'35 m Mauerbänke und Pfetten, 18/21 cm stark

ä K 3 53, K 1-24

0'40 m Sparren und Unterlagen, 16/16 und

13/18 cm stark.............

l'OOm Riegel, 10/13 cm stark....... ,, „ 1‘36, „ 1'36

1'50 kg Schließen- und Schraubeneisen...... ,, 0'72, „ 1‘08

0'09 kg Verbandeisen............„ ,, 0‘60, „ 0⁻05 iV 4’70

„ „ 2-43, „ 0-97

b) mit Gußeisenschuhen:

von dem unter ad a verrechneten Kosten per

entfallen Mauerbänke und Pfette mit.....

Verbleiben.................

Hiezu 2⁻25 kg Gußeisenschuhe, montiert . . . ä K 0 43, „ 0’97    ,,

. K 4-70 • ,, 1-24

K 3-46

4-43

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbund und Eisenschuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) her-

be

stellen und auf ebenerdige Gebäude von 15 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m Grundfläche:

0'40 m Sparren, 18/24 cm stark.......

0'89 m Riegel, 11/16 cm stark........

2'40 kg Gußeisenschuhe, montiert......

2'00 kg Schmiedeeisenkonstruktion, wie Gestänge mit Ösen, Ringen, Gabeln, Bolzen und Muttem, komplett montiert.....

ä K 3-95, K 1-58

„ „ 1-72, „ 1-53 „ „ 0-43, „ 103

„ „ 0-72, „ 1-44    ,,    5-58

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbund und Eisenschuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) her-

199

—zo™.

stellenf undf auf^ebenerdige Gebäude von 20 m Stirn-breite, am'Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m Grundfläche:

0'38Jmf Sparren,F21/26’cm stark.......

[ 0‘06 m[ Riegel, 11/16 cm stark........

2'0Ükg Gußeisenschuhe, montiert......

3'50£kg Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor

beschrieben, komplett montiert...... „ 072, „ 2‘52 K 6‘89

1-65

Dachstuhlkonstruktion für gleiche Voraussetzungen wie vorher, per 1 m² Grundfläche:

fei

Sparren, Riegel und Gußeisenschuhe, wie vor, mit . . . . K 4'37

4 K 072, „ 2'88 K 7-25

4 kg Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor beschrieben, komplett montiert......

Dachstuhlkonstruktion (mit Eisenbund und Eisenschuhen, für Blech- oder Schiefereindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 25 m Stirnbreite, am

Mauergrunde gemessen, aufstellen, per 1 m² Grundfläche :

„    „    0-72,    „    317 K 7-88

0'36 m Sparren, 24/29 cm stark.......

l'Om Riegel, 11/16 cm stark........

l‘6kg Gußeisenschube, montiert.......

4'4 kg Schmiedeeisenkonstruktion, wie vor beschrieben, komplett montiert.....

Ergänzende Bemerkung.

Alle vorhergehenden Dachstuhlkonstruktionen, wenn sie nicht für doppelte Ziegeleindeckung oder für die daselbst angegebenen Deckmaterialien herzustellen sind, variieren in ihren Herstellungskosten bei Verwendung anderer Deckmaterialien, und es betragen dieselben:

a)    bei Stroh- und Rohreindeckung . . .

b)    bei Schindel- und Dranitzeneindeckung

c)    bei Steinpappe und Filzdeckung . . .

d)    bei Schuppenschiefersteineindeckung .

e)    bei Schablonenschiefersteineindeckung

f)    bei Ziegeltaschen, einfach gelegt . . .

g)    bei Ziegeltaschen, doppelt gelegt . . .

h)    bei Blecheindeckung und Eternit. . .

zirka 70% 85% „    65%

..    90%

80% „    95%

» ioo%

75%

der bei den einzelnen Konstruktionen angesetzten Geldbeträge, wobei sowohl auf die Abänderung der Dachneigung (Resche) zu dem gewählten Deckmateriale, als auch auf die Querschnittsabänderungen der aufgewendeten Konstruktionsteile behufs ihrer Tragfähigkeit Rücksicht genommen ist.

In j enen Fällen j edoch, wo bei den Dacheindeckungen ausdrücklich auf andere Deckmaterialien, als doppelt gelegte Ziegeltaschen, Rücksicht genommen wurde, und die Kosten der Dachkonstruktion für ein anderes Deckmaterial als das daselbst angenommene

berechnet werden sollen, ist der Prozentsatz auf Grundlage der in vorstehender Tabelle erscheinenden Prozentverhältniszahlen zu machen.

Die Neigungswinkel der Dachflächen (Resche) sind: a) für Stroh-, Rohr-, Schin-Dranitzen-

Flach- oder Hohlziegeldächer mit......

del

und

35 bis 45 Grad oder 1:1-75 bis 1:1¹)

Steinpappe- und Blechdächer mit . . . . 12 ,, 22 c) für Schiefer-, Eternit- und Falzziegeldächer .... 22 angenommen worden. In Fällen, wo diese Neigungswinkel wegen der Qualität der zur Deckung verwendeten Materialien nicht genau eingehalten werden können, ändern sich dennoch die Preise der Dachkonstruktion bei der Zimmermannsarbeit nicht wesentlich, weil die Holzstärken in den wenigsten Fällen nach theoretischen Rechnungen eingehalten, sondern meistens stärker, als es ihre Tragfähigkeit erfordert, verbaut werden.

Wenn diese Dachkonstruktionen in einer anderen Höhe als auf ebenerdige Gebäude hergestellt werden sollen, so erhöhen sich die Kosten um durchschnittlich 1% für jede 4 m betragende Stockwerkshöhe.

b) für

ff

33    „

„ 1:5    „ 1:2-6¹)

ff

1:2-5    „ 1:1-5¹)

Turmdächer aus Holz auf gemauertem Unterbau.

Die Holzkonstruktion eines Turmes hängt ganz von der Wahl des Projektanten ab, und es läßt sich hiefür eine Norm nur schwer aufstellen; anders verhält es sich mit den Kosten, welche sich je nach der Form der Fassade des Turmes approximativ bestimmen lassen.

Es werden deshalb keine Profile, sondern die Ansichten von verschiedenen Türmen zur Orientierung beigegeben.

Die hier folgende Fixierung der Grundpreise für Turmherstellungen begreift in sich die gesamte solideste Holzkonstruktion samt Verbandeisen und Bretterumschalung des Holzgerippes von außen, nach dem beigesetzten Muster, und ist der Preis nach Maßgabe der auf Seite 137 ff. angeführten Holzgestehungskosten, dann des Zimmermannstaglohnes und der Gerüst- und Aufsichtskosten usw., analog aller in diesem Werke behandelten Posten, kalkuliert.

Um an verschiedenen Orten den Einheitspreis per 1 m Grundfläche regulieren zu können, ist es bloß nötig, das Verhältnis der auf Seite 137 ff. angeführten Holzpreise zu den Lokalpreisen der Baustätte zu suchen und nach diesem größeren oder geringeren Verhältnisse den Grundpreis unserer Kalkulation abzuändern, wobei die übrigen Faktoren, wie Arbeitslohn u. s. f. unberücksichtigt bleiben können.

Es kostet 1 m² Grundfläche Turmdach nach dem symmetrischen Verhältnisse der beigegebenen Zeichnung beiläufig:

K 20 00

Hg

K 24 00

K 26-00

1811

K 36-00

K 38*00

|ffHD=T^ll

K 27-00

PH

K 52-00

K 63-00

lp '”==-JI’1|

K 94 00

— 203

ri

K 83-00

K 108-00

K 104-00

K 47-00

K 22-50

K 39-00

Wl

FS

w.

K 79-00

K 81-00

r v

K 85-00

£&ßS&

m

i^r -

Iplfs

im

K 125 00

K 160 00

K 120 00

Holzkonstruktionen ohne Verband aus vierkantig rein bearbeitet gelieferten Tannen- oder Fichte nholze vollständig anarbeiten, schneiden, abbinden und legen (zu Tramböden, Brückenherstellungen u. dgl., bei welchen bloß Verdübelungen und Verstrebungen, aber keine Zapfen- oder Schlitzverbindungen usw. Vorkommen), per 1 m Gehölze ohne Hobelung, samt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Längen von 6 m angenommen wurde:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

a)    bei 10/15 cm oder 12/12 cm Querschnitt:

ä K 39 00, K 0-59

0'015 m* vierk., rein bearb. Bauholz

„ „ 0-90, „ 0-63 „ „ 0-63, „ 0-03 K 1-25

0‘70 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f, Req. usw........

b)    bei 13/18 cm oder 15/16 cm Querschnitt:

0-0234 m‘ vierk., rein bearb. Bauholz

0'90 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

c) bei 14/21 cm oder 17/17 cm Querschnitt:

0-0294 m* vierk., rein bearb. Bauholz.....ä K 48-50, K 1-43

„ „ 0-90, „ 0-90    .

,. „ 0-90, „ 0-05 ,,    2-38

1-00 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw, . . .

205 —

d) bei 15/22 cm oder 17/20 cm Querschnitt:

0'033 m* vierk., rein bearb. Bauholz

110 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 48-50, K 1-60

„ „ 0-90, „ 0-99 „ „ 0 99, „ 0-05

K 2-64

e) bei 17/24 cm oder 20/20 cm Querschnitt:

0-0408 m* vierk., rein bearb. Bauholz.....ä K 48'50, K 1"98

1-35 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0-90, „ 1-22 „ „ 1-22, „ 0 06,

3-26

f) bei 18/25 cm oder 20/22 cm Querschnitt:

0"045 m⁸ vierk., rein beai b. Bauholz

l⁻50 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 48-50, K 218

„ „ 0-90, „ 1-35 „ „ 1-35, „ 0-07

3-60

g) bei 18/26 cm oder 20/23 cm Querschnitt:

0'0468 m* vierk., rein bearb. Bauholz

1'60 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 54-50 K, 2-55 „ „ 0-90, „ 1-44 „ „ 1-44, „ 0-07

406

h) bei 19/27 cm oder 21/24 cm Querschnitt:

0-0513 m⁸ vieik., rein bearb. Bauholz.....ä K 54'50, K 2"80

1-70 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0-90, „ 1-53

„ „ 1-53, „ 0-08

4-41

i) bei 20/28 cm oder 22/25 cm Querschnitt:

0’056 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz

1-85 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

ä K 54-50, K 3-05 „    0-90, „

„ R67, „

1-67

0-08

4-80

k) bei 21/29 cm oder 25/25 cm Querschnitt: 0-0609 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz 2’00 Zimmermannsstunden ....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.. . .

ä K 54-50, K 3-32

„ „ 0-90, „ 1-80

„ „ 1-80, „ 0 09

5-21

l) bei 22/30 cm oder 25/26 cm Querschnitt:

0'066 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz .

2"20 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

ä K 54-50, K 3-60

„ „ 0-90, „ 1-98

„ „ 1-98, „ 0-10

5-68

m) bei 22/31 cm oder 25/27 cm Querschnitt:

0-0682 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz

2"30 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f- Req. usw. . .

ä K 60.00, K 4-09

„ „ 0-90, „ 2-07 „ „ 2-07, „ 0-10

6-26

n) bei 22/32 cm oder 25/28 cm Querschnitt:

0'0704 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz ,

2’34 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

ä K 60-00, K 4'22

„ „ 0-90, „ 211 „ „ 2-16, „ 0-11

6-44

o) bei 23/32 cm oder 27/27 cm Querschnitt:

0'0736 m⁸ vierk., rein bearb. Bauholz

238 Zimmermannsstunden.....

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. , .

ä K 60-00, K 4-42

„ „ 0-90, „ 2-14

214, „    011

6-67

— 206

Sturzbodenlegung aus 30mm starken, rauhen Brettern per 1 m²:

a)    mit Übergreifung der Bretter zur Fugendeckung;

4'20 m lange, 0'03 m starke, 0'3 m breite

Bretter samt 5% Verschnitt.......

0005 mille Nägel von 120 mm Länge ....

1’20 Zimmermannsstunden samt Requisitenabnützung ...............

b)    mit Überlattung der Bretterstoßfugen:

3'50 m lange, 0'03 m starke, 0"3 m breite

Bretter samt 5% Verschnitt......

3'50 m lange, 2X6 cm starke Latten samt

5% Verschnitt.............

0'005 mille Nägel von 80 mm Länge.....

0'003 mille Nägel von 100 mm Länge ....

HO Zimmermannsstunden samt Requisiten . . „ „ 0'90, „ 1'26

ä K 0-40, K 1-68

„ „ 910, „ 0 05

„ „ 0'90,

”__*

1-08

K 2-81

ä K 0-40, K 1-40

„ 0-06, „ 0-21 „ 3-50, „ 0-02 „ 5-50, „ 0 02

„    2-91

Fehlbodenlegung aus 30 m

per 1 m*;

starken, rauhen Brettern,

a) bei Einlegung in gefalzte Träme und Überlattung der Bretterstoßfugen;

ä K 0-40, K 1-06

2'65 m lange, 0'03 m starke, 0"3 m breite

Bretter samt 5% Verschnitt......

2'65 m lange, 2X6 cm starke Latten samt

5% Verschnitt...............„ 0'06, „ 016

0'008 mille Nägel, 80 mm lang..........„ 3’60, „ 0’03

l'lO Zimmermannsstunden samt Requisiten . . „ „ 0'90, ,, 0'99

b) bei Einlegung in an die Träme der Länge nach mit

Stiftnägeln zu befestigende Traglatten und ebenfalls mit ü Überlattung der Bretterstoß-fugen:

der ad a berechnete Betrag per . . dazu noch:

l'05m lange, 4x6 cm starke Latten 0 004 mille Nägel, 160 mm lang 0⁻30 Zimmermannsstunden inkl. des Holzes und Requisiten

„    2-24

fts*

K 2-24

Zerschneiden

ä K 011, „ 012 „ „ 16-80 „ 0-07

„ „ 0-90, „

0-27

„    2-70

Rohrboden-Verschalung aus 20 mm starken, rauhen, gesprengten Brettern, per 1 m²

6'67 m lange, 0'02 m starke, 0'15 m breite

Bretter samt 5% Verschnitt ......ä K 013, K 0-87

0-012 mille Nägel, 60 mm lang......... „ 1-75, „ 002

1-00 Zimmermannsstunden samt Requisiten . . „ „ 0'90, „ O'ÜO

„    1-79

Sturzboden aus 35 mm starken, einerseits gehobelten Brettern, per 1 m²:

a) bei Lbergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung der unten sichtbaren Bretterkanten:

4-20 m lange, 0 035 m starke, 0'3 m breite

b)    bei aneinandergestoßenen Brettern und von unten über die Fugen gelegten gekehlten Leisten:

3⁻5 m lange, 0'035 m starke, 0'3 m breite Bretter

samt 5% Verschnitt..........

3'5 m lange, 2X6 cm starke Latten samt 5%

Verschnitt ..............

0'005 mille Nägel, 90 mm lang........

0‘005 mille Nägel, 100 mm lang.......

3’5 Zimmermannsstunden samt Requisiten . . „ „ 0’    „ 3

c)    bei aneinander gestoßenen, auf Nut und Feder gespundeten Brettern:

4'0 m lange, 0'035 m starke, 0‘3 m breite Bretter samt 5% Verschnitt . .

0'008 mille Nägel, 90 mm lang

3’0 Zimmermannsstunden samt Requisiten . . „ „ 0'9ü, „ 2'70

ssss s

K 1-61

„ 0-21

O-l CO io OOH

K 5-02

ä K 0-46, K 1-84

„ „ 4-50, „ 0 04

„    4-58

Deckenkonstruktionen.

Alle Berechnungen der hier folgenden Preise von Deckenkonstruktionen in Gebäuden sind unter der Annahme der gewöhnlichen (Nutz-) Belastung für Wohnräume mit 250 kg im Maximum per 1 m² aufgestellt.

Die angesetzten Trakttiefen sind Lichtmaße von Mauergrund zu Mauergrund, entlang der Tramlängen gemessen und bedeuten somit die freie Länge der Deckenträme. Die ausgeworfenen Tramstärken entsprechen einer Tragfähigkeit von 500 kg per 1 m², d. i. der zufälligen Last (Nutzlast) für gewöhnliche Wohnräume (250 kg/m²), vermehrt um das Eigengewicht der Deckenkonstruktion (250kg/m²).

Bei Decken mit Unterzügen ist für die Preisbestimmung als Trakttiefe die Entfernung der Stützpunkte der Deckenträme (von Mauer zu Unterzug oder von Unterzug zu Unterzug) anzunehmen und sind die Unterzüge mit ihren Stützen separat zu berechnen.

Sollen Decken für andere als zu gewöhnlichen Wohnräumen bestimmte LTbikationen hergestellt werden, dann sind die Tramstärken nach folgenden Belastungsdaten zu bestimmen;

A) Zufällige Last per 1 m² Decke für:

150 kg

a)    gewöhnliche Dachräume .............

b)    Dachböden in Mannschaftswohngebäuden der Kasernen,

200 „ 250 „ 300 „

wenn diese Dachböden nicht als Magazine oder als Wohnräume in Aussicht genommen sind.........

c)    gewöhnliche Wohnräume und Kanzleien......

d)    Schulräume...................

e)    Stiegen, Gänge, Konzert-, Tanz-, Turn-, Fecht- und Versammlungssäle, dann bei Militärbauten: für alle Räume der Mannschaftswohngebäude, der Maroden-häuser, Truppen- und Garnisons-Spitäler, Arrestgebäude usw. mit Ausnahme der Dachböden, Magazine, Kanzleien, Offiziers- und Unteroffizierswohnungen ....

e) Tramboden zwischen eisernen Trägern, sonst wie ad a 240

260

und samt Trägergewicht.............

Für jedes Zentimeter höhere Beschüttung ist das Gewicht per 1 m² Decke um 14 kg zu vergrößern.

Die Träme der Sturzdecken sind im Mittel 1 m weit voneinander gelegt angenommen und es gelten die Preise sämtlicher Deckenkonstruktionen für die Herstellung derselben in der I. Geschoßhöhe von 4 bis 5 m über dem Erdhorizonte. Für höher zu legende Decken ist der Preis per Stockwerk um %% des aus der Analyse ersichtlichen Arbeitslohnes zu erhöhen.

Die Unterlegung der Tramköpfe mit durchlaufender Rastschließe entlang der Mauerauflagen ist in den sämtlichen hier angesetzten Einheitspreisen inbegriffen.

Nachfolgende Zusammenstellung gibt die größten zulässigen Spannweiten für die gebräuchlichsten Tramstärken und Belastungen, u.zw. beträgt nach obigen Daten das Eigengewicht und die zufällige Belastung per 1 m² Decke:

a) für gewöhnliche Wohnräume 250 + 250 =

500 kg

b) für Gänge, Tanz-, Konzertsäle usw. 250+400 = . .    650 „

c) für Geschäftsräume usw. in den Stockwerken

250 + 450 =    700 „

f)    Geschäftsräume, Arbeitssäle und Lagerräume in den

Stockwerken...................

g)    Geschäftsräume, Werkstätten und Lagerräume im Erdgeschoß .....................

h)    Futterböden...................

i)    Futterkammern und Fruchtböden....... . .

k) Speicher.....................

B. Eigengewicht per 1 m² Deckenkonstruktion bis zu einer Zimmertiefe von 6 m:

a)    gewöhnlicher Tramboden mit 10 cm Beschüttung, samt Fußboden und Stukkaturung der Decke

b)    gewöhnlicher Tramboden mit 8 cm hoher Beschüttung,

stukkaturter Decke und Fußboden aus liegendem Ziegelpflaster oder Steinplattenbelag...........

c)    gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung, sonst

wie ad .....................

d)    gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung, sonst

wie ad b.....................

450 kg

550 „ 350 „ 400 „ 680 „

.    250 „

260 „

340 „

Zulässige Inanspruchnahme des Holzes auf Biegung ist für Decken (nach der Vorschreibung des Stadtbauamtes in Wien) per cm² ............. 70 ,,

und ergibt sich hiernach die größte zulässige freie Tramlänge in Metern:

Tram-

stärke

a) Wohnräume (500 kg)

b) Gänge usw. (650 kg)

c) Geschäfts- I räume usw.

(700 kg)

Freie Tramlänge

bei einer Entfernung der Träme Mitte zu Mitte von

80 cm 90 cm 100 cm 80 cm 100 cm 80 cm 100 cm

10x16 10x18 13x16 13x18 16x18 16x21 16x24 18x24 18x26 21 x26 18x29 21 x29 24x29 24x32

OiOlOOOOOOOlOiOOlOO

OOlOiOOOOWOOiOiOütO

3-85

415

OOOOOOOIOOIOOOOO

oeococooiTtic»rHioco©TjHGO''#

-ÜH-c»^wö-üüiöäsOJh2öc»

OOlCuOlÖOOOOlOOlOOiO

in

Für andere Tramstärken (h = Höhe, b = Breite Balkens) ergibt sich die größte zulässige freie Länge Zentimetern aus;

23-33 b h²

['16-66 b h²

Liegen die Deckenträme unter gewöhnlichen Wohnräumen höchstens 90 cm, unter Gängen und sonstigen stärker belasteten Räumen höchstens 80 cm von Mitte zu Mitte, dann kann die Stärke der Sturzbodeneinschalung mit 2 cm angenommen werden.

Deckenkonstruktion mit rauhen Sturzträmen und rauher

Sturzbodenlegung aus 30 mm starken Brettern, mit Über

lattung der Bretterstoßfugen, per m²:

a) bei 4m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l’OO m langen, 16/24 cm starken Tram . . . . l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen......

k K 1-25, K 0-63

„ „ 3-13, „ 3-13

„ „ 2-91, „ 2 91

K 6-67

b) bei 5m Trakttiefe:

0'40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 21/26 cm starken Tram .... l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterstoßfugen . . . .

k K 1-25, K 0-50

„ „ 4-68, „ 4-68

„ „ 2-91, „ 2-91

„    8-09

c) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 23/29 cm starken Tram ....„„ 574, ,, 574 l'OO ma 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterstoßfugen . . .

k K 1-25, K 0 41

„ „ 2 91, „ 2-91

K 9-06

d) bei 7m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 26/32 cm starken Tram .... l'OO ma 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen ......

ä    1'25, K 0'36

„    810, „ 810

„ „ 2'91, „ 2'91

„ 11-37

e) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 25/38 cm starken Tram .... l'00ma 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überlattung der Bretterfugen......

k K 1'25, K 0'31

„ „ 910, „ 910

„ „ 2'91, „ 2'91

„ 12-32

Deckenkonstruktion wie vorher, jedoch mit gehobelten Trämen und gehobelter Sturzbodenlegung aus 35mm starken Brettern, mit Übergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung aller scharfen Kanten, per m²:

«) bei 4 m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 16/24 cm starken Tram ....„„ 313, „ 313 0'58 m² Tramholz auf 3 Seiten abhobeln und die scharfen Kanten abfasen (T2 Zimmermannsstunden k K0'90)=.......

l'OOm² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter........

b)    bei 5m Trakttiefe:

0'40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 21/26 cm starken Tram    4'68, „ 4'68

073 ma Tramholz, hobeln und abfasen    . . . „ „ T08, „ 079

l'OO ma 85 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter ........

c)    bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen'. ...............k K 1-25, K 0 41

l'OO m langen, 23/29 cm starken Tram ....„„ 574, „ 574 0'82 m² Tramholz hobeln und abfasen ....„„ 1'08, „ 0'89 l'OOm² 35mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter........

d)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 26/32 cm starken Tram ....„„ 870, „ 870

0'90 ma Tramholz hobeln und abfasen......

l'OO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter........

e)    bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 25/38 cm starken Tram ....,,„ 970, „ 970 T01 m² Tramholz hobeln und abfasen ....,, l'OO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter

k K 1'25, K 0'63

„ „ 1'08, „ 0'63

„ „ 4'23, „ 4'23

k K 1'25, K 0'50

„ „ 4'23, „ 4'23

„ „ 4'23, „ 4'23

ä K 1-25, K 0'36

„ 1'08, „ 0'97

„ „ 4'23, „ 4'23

k K 1-25, K 0'31

„ 1'08, „ 1'09

„ „ 4-23, „ 4-23

„ 8-62

„ 10-20

„ 11-27

„ 13-66

„ 14-73

Deckenkonstruktion mit einfacher Sturzdecke aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm starken Brettern und Rohrbodenanschalung aus 20mm starken Brettern, per m²:

Oberstes''Geschoß.

QJßS’TY.

Unteres Geschoß.

________f.OPJO._____

ggf

......Ü

a) bei 4m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen.....i . . ........4 K 1-25, K 0-63

K 8-36

b) bei 5 m Tiefe:

0'40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 21/26 cm starken Tram...... „

l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter............

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung ,, ,,

c)    bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...............

l'OOm langen, 23/29 cm starken Tram . . . . „ l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........„ „ 2'81, „ 2'81

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

d)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ..............

l'OO m langen, 26/32 cm starken Tram......

l'OOm² 30mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......... „ 2'81, „ 2'81

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . ,, „ 179, „ 179

e)    bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...............

l'OO m langen, 25/38 cm starken Tram . . . . „ l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........„ „ 2'81,

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179,

hi ob ditb

CDM

O OO HOi 99    00 J>*

© ^ NH

„    9-78

4 K 1'25, K 0'41 „ 574, „ 574

4 K 1'25, K 0'36 „ 870, „ 870

4 K 1'25, K 0'31 „ 970, „ 970

2'81

1-79

„ 10-75

„ 13-06

„ 14-01

Deckenkonstruktion mit einfachen rauhen Trämen, wie bei voriger Post, jedoch mit darübergelegtem gehobelten und ge Spünde ten Fußboden aus 35 mm starken Brettern und unterer Rohrbodenanschalung, per m²:

a)    bei 4m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 16/24 cm starken Tram ....

T00 m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.........„ „ 4'58, „ 4⁻58

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . ,, „ 1'79, „ 1'79 R lUTo

b)    bei 5m Trakttiefe:

0'40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 21/26 cm starken Tram .... l'OO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern......... . „ „ 4'58, „ 4'58

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ T79, „

c)    bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...............

l'OO m langen, 23/29 cm starken Tram . . . l'OO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern............ „ 4'58, „ 4'58

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ T79, „ 1'79    ,,

d)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 26/32 cm starken Tram .... l'OO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern..........„ „ 4'58, ,, 4'58

l'OO m² 20_mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ T79, „

4 K 1'25, K 0'63

„ „ 3'13, „ 3'13

5 K 1'25, K 0'50

„ „ 4'68, „ 4'68

1-79 ,, 11-55

. 4 K 1'25, K 0'41

„ „ 5'74, „ 5'74

4    1-25, K 0'36

„    8'10, „ 8T0

1'79 ,, 14-83

e) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

13- n    schließen.................4 K 1'25, K 0'31

© i#3    1'00’m langen, 25/38 cm starken Tram...... „ 9'10, „ 9'10

l'OO'm² 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

fij | &jf £ Sf gespündeten Brettern........

100 m² 20jmm^[starke Rohrbodenanschalung

. „ „ 4'58, „ 4'58 . , «,,1 1'79, „ 1'79 J

15-78

Deckenkonstruktion mit einfachen~£rauhen Trämen und eingeschobene'm'JFehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung, inklusive Rohrbodenanschalung, j per m²:

a) bei 4m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm 'starke Rastschließen ................

4 K 1'25, K 0'63 „ „ 2'83, „ 2'83

l'OO m langen, 16/22 cm starken Tram ....

0'84 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................„ „ 2'70, „ 2'27

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'79, „ 1'79 K 7'52

b) bei 4-5 m Trakttiefe:

0'44 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 18/24 cm starken Tram ....

0"82 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................„ „ 270, „ 2'21

1-00 m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1-79, „ 1'79 iv 8'00

4 K 1-25, K 0-55

„ „ 3 45, „ 3-45

c) bei 5 m Trakttiefe:

0’40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

T00 m langen, 19/26 cm starken Tram ....

0'81 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................

l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

4 K 125, K 0-50

„ „ 4-26, „ 4-26

„ „ 270, „ 2T9

„    8-74

d) bei 5'5m Trakttiefe:

0'36 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

T00 m langen, 20/27 cm starken Tram ....

0'80 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................

l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

4 K 1-25, K 0-45

„ „ 4 64, „ 4 64

„ „ 270, „ 2T6

„    9-04

e) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

4 K 1-25, K 0-41

l'OOm langen, 22/29 cm starken Tram ....

078 m* 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................... 270, „ 271

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

„ „ 5'90, „ 5'90

„ 10-21

/) bei 6-5 m Trakttiefe:

0'31 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 23/30 cm starken Tram ....

077 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „

4 K 1'25, K

.. „ 6'32, „

„    270, „

MtO op Ö    CO CÖ

CO 00    to CO

„ 10-58

g) bei 7 m Trakttiefe:

0"29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

1-00 m langen, 24/32 cm starken Tram ....

076 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................... „ 270, „ 2 05

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

4 K 1-25, K 0'36

„ „ 6'94, „ 6'94

„ 11-14

h) bei 7-5 m Trakttiefe:

0'27 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 25/33 cm starken Tram ....

075 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

4 K 1'25, IC 0'34 „ „ 7'40, „ 7'40

„ „ 270, „ 2'03

„ 11-56

i) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 26/35 cm starken Tram . . . .

074 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten.................

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 179, „ 179

4 K 1-25, K 0'31

„ „ 875, „ 875

„ „ 270, „ 2'00

Deckenkonstruktion aus einfachen, rauhen vierkantigen Trämen mit in Falz eingelegtem Fehlboden zur

Aufnahme der Schutt -anschiittung und inklusive der Rohr-bodenanschalung, per m²:

•i

a) bei 4 m Trakttiefe:

£ 0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

[ T00 m langen, 16/24 cm starken Tram    3T3, „ 3T3

2'00 m Falzherstellen (0"5 Zimmermannsstunden ä K 0'30 + 5% Zuschlag für

Requisiten usw.) =.......... • „ „ 0‘47, „ 0'94

0'88 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung    2'24, „ T97    .

l⁻00 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'79, „ 1'79 rv ö‘4b

ä K 1-25, K 0-63

b) bei 5m Trakttiefe:

0’40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...............

1-00 m langen, 21/26 cm starken Tram . . .

2'00 m Falzherstellung..........

0'83 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung . . .

ä K 1-25, K 0 50 . „ „ 4-68, „ 4-68 . „ „ 0-47, „ 0 94 „ „ 2-24, „ 1-86 1-00 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ T79, „ 1'79

„    9-77

c) bei 6 m Trakttiefe:

0'33 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ...............

1*00 m langen, 23/29 cm starken Tram . . .

2'00 m Falzherstellung..........

0’81 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung . . .

. ä K 125, K 0 41 . „ „ 5-74, „ 5-74 . „ „ 0-47, „ 0-94 . „ „ 2-24, „ 1-81 T00 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . ,, „ T79, „ T79

„ 10-69

d) bei 7 m Trakttiefe:

0’29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen................ä K 1-25, K 0-36

T00 m langen, 26/32 cm starken Tram    8T0, „ 8T0

2'00 m Falzherstellung...........„ „ 0'47, „ 0‘94

0"78 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung......„ 2'24, „ 1'75

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'79, „ 1’79

„ 12-94

e) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

1-00 m langen, 25/38 cm starken Tram ....

2"00 m Falzhersteilung...........

0'79 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung . . . . „ l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „

HHOCOO **4 CD (■-* CO CD ** O t~*

„ 13-91

Deckenkonstruktion aus einfachen, rauhen, vierkantigen Trämen mit im Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inklusive der Rohrbodenverschalung, per m²:

Die Ausarbeitung des Mittelfalzes aus den Trämen zur Einschiebung des Fehlbodens auf 3 cm Höhe und 2 cm Tiefe vermindert die Tragfähigkeit derselben in nicht zu berücksichtigendem Maße und es können die Kosten dieser Deckenkonstruktion genau nach vorhergehender Post angenommen werden, nur ist für die schwierigere und genauere Arbeit bei Ausdechselung des Mittelfalzes und erschwerte Legung der Fehlbodenbretter dazuzurechnen: 0"6 Zimmermannsstunden samt Requisiten . . ä K 0"90, K 0'54 und stellt sich demnach der Preis

. „ 9-00

a) bei 4m Trakttiefe:

8-46+0 54    • - ,

b)    bei 5 m Trakttiefe

K 10-31

,, 11-23

, 13-48

„ 14-45

*) Deckenkonstruktion mit doppelter Tramlage, wobei

sowohl für den Fehlboden, als auch für den Rohrboden - Verputz selbständige Träme eingelegt werden, mit rauhem, 30 mm starken Fehlboden für aufzunehmende Schuttanschüttung und inklusive Rohrbodenanschalung per m²:

a)    bei 4m Trakttiefe:

0'50 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen................ä K 125, K 0'63

l'OO m langen, 18/26 cm starken Sturztram    .    .    „    „    4'06,    „    4'06

l'OO m langen, 10/14 cm starken Fehltram    .    .    „    „    1*15,    „    1'15

l'OO m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'79, „ T79

b)    bei 4-5 m Trakttiefe:

0'44 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen

100 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „

c)    bei 5m Trakttiefe:

0'40 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OO m langen, 21/29 cm starken Sturztram . . l'OOm langen, 12/16 cm starken Fehltram . . l'OOm² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter......„

l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „

JEL

„ „ 2'81, „ 2'81

5 K 1'25, K

538

i O r-< Nh

»O 00    HC5

to ec    00 1>

ö t* »h    cg th

tO MOiO

ob ci' 05 d\

'•ßH cnOJO

d) bei 5-5 m Trakttiefe:

0'36 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 22/32 cm starken Sturztram . .    „ 6'44, „ 6'44

l'OOm langen, 13/16 cm starken Fehltram . . „ „ 1'70, ,, 1'70 l'OO m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter

5 K 1'25, K 0'45

„ „ 2'81, „ 2'81 l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . ,, „ 1'79, „ 1'79

*) Die hier gebrachte Deckenkonstruktion eignet sich am vorteilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stöße und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie in Verpackungsmagazinen, Tanzböden u. dgl., und sind daher auch die Sturz-träme für 650 kg Gesamtlast per 1 m² angesetzt.

,, 10-44

„ 11-10

„ 12-31

e) bei 6 m Trakttiefe:

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung    .    „    „    1'79,    „    1'79 R 14'80

f)    bei 6-5 m Trakttiefe:

0'31 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rast

schließen................

l'OO m langen, 26/34 cm starken Sturztram . . „ l'OO m langen, 14/18 cm starken Fehltram . . „ l'OO m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter......

l'OOm¹ 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

g)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen,    27/36 cm    starken    Sturztram    .    .

l'OOm langen,    14/19 cm    starken    Fehltram    ,    .

l'OOm² 30mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter......

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

h)    bei 7-5 m Trakttiefe:

0'27 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen,    28/38 cm    starken    Sturztram    .    .

l'OOm langen,    15/20 cm    starken    Fehltram    .    .

l'OOm² 30mm starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter......

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung .

$$$ 58?'

r-i 00 (M (MH

to oo o Ö Ol ob

r-i Ci 00 l>

C-l tH

„ 15'58

ä K 1'25, K „ ,, 9'27, „ 2'15, „

>, 2'81, „ „ „ 1'79, „

to CO o

nl bö CO CT» -q a

M bp

ob

CO t-¹

„ 16-38

ä 1'25, K 0'34 „ 10 80, „ 10'80 „    2'42,    „    2'42

„ „ 2-81, „ 2'81 „ „ 1'79, „ 1'79

„ 18-16

i) bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m lange, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen ................

l'OOm langen, 29/40 cm starken Sturztram . . „ „ 11'45, „ 11'45 l'OO m langen, 16/21 cm starken Fehltram . . „ „ 2'70, „ 2'70 l'OO m² 3(Wim starke rauhe Sturzbodenlegung

mit Übergreifung der Bretter......

l'OO mJ 20 mm starke Rohrbodenanschalung . „ „ 1'79, „ 1'79

ä K 1'25, K 0'31

„ „ 2'81, „ 2'81

„ 19-06

*) Deckenkonstruktion mit doppelter Tramlage wie vor wobei jedoch der Sturzboden gleichzeitig als Fußboden der oberen Etage benützt wird und gehobelt und auf Nut und Feder gespündet ist; inklusive Rohrbodenanschalung, per m²:

a) bei 4 m Trakttiefe:

K 5'84

„ 12-21

„ 12-87

K 6'50

*) Die hier gebrachte Deckenkonstruktion eignet sich am vorteilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stöße und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie in Verpackungsmagazinen, Tanzböden u. dgl., und sind daher auch die Sturzträme für 650 kg Gesamtlast per 1 m² angesetzt.

c) bei 5 m Trakttiefe:

. K 771 4'58

:;; i 79 k H-os

Tramgehölz, wie vorige Post ad c 1-0 m¹ 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . TO m! 20 mm starke Rohrbodenanschalung......

d) bei 5-5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad d TO m² 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4⁻58

„ 179

K 8-59

1‘0 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 14-96

e) bei 6 m Trakttiefe:

Post ad e

Tramgehölz, wie vorige 1-0 m¹ 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4'58

179

K 10-20

T0 mJ 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 16-57

f) bei 6-5 m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad /

1-0 ma 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4'58

„ T79

K 10-98

T0 m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 17-35

g) bei 7 m Trakttiefe:

K 1178

Tramgehölz, wie vorige Post ad g 1-0 m² 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4"58 T0 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 1-79

„ 18-15

h) bei 7'5m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige Post ad h ..........K 13"56

1-0 m* 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4’58 1-0 m⁵ 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 179

i) bei 8m Trakttiefe:

Tramgehölz, wie vorige

T0 m² 35 mm starke Sturzbodenlegung, gespündet . . . „ 4"58 T0 m¹ 20 mm starke Rohrbodenanschalung......... 179    ,, 20'83

Post ad i

K 14-46

Tramdecke zwischen eisernen Trägern (Traversendecke):

Oberstes Geschoß.

si:

Wm

Unteres Geschoß.

mmm

’ T

TS?

HU

Deckenkonstruktion aus gewalzten Eisenträgern, welche in jedem Fensterschafte aufliegen und nach der Breite des Gebäudes liegend angeordnet sind, folglich gleichzeitig als Stirnschließen oder Anker verwendet werden. Nach der Länge des Gebäudes laufend, sind in den Fuß dieser Traversen von Meter zu Meter

gelegt:

entfernt liegende Sturzbalken angebracht, welche über die Unterflansche der Traverse hinweg verklammert sind, und sowohl die Sturzbodenschalung als auch die Rohrbodenschalung aufnehmen.

Bei der Berechnung der Traversendecken wurde folgendes zu Grunde

250 kg/mJ

240 kg/m2 260 kg/m²

1.    Die zufällige Belastung des Raumes beträgt.........

2.    Das Eigengewicht der Konstruktion:

а)    ohne Traversen..................

б)    mit Traversen...................

490 resp. 510 kg

und es ist somit die Gesamtlast per 1 m⁵ Deckenkonstruktion

3.    Die Traversenlage ist von Fensterschaft zu Fensterschaft ohne Unterbrechung angenommen; wenn also bei Zimmern die nach der Trakttiefe zu liegenden Scheidemauern als Auflager der hölzernen Sturzbalken benützt werden (was aber im Interesse der Solidität des Baues unterbleiben sollte), so muß auf den Minderverbrauch an Eisengewicht Rücksicht genommen werden.

4.    Die Tragfähigkeit und das Gewicht der Eisenträger sind nach den Normaltypen des österr. Ingenieur- und Architektenvereines berechnet und sind diese Typen in der II. Abteilung dieses Werkes ersichtlich gemacht.

5.    Die eisernen Träger erhalten in der Regel ein Auflager von zirka 30 cm Tiefe (Ziegellänge), und ruhen entweder auf Auflagersteinen oder auf T0 bis 12 mm starken Schmiedeeisenplatten. Die Träger werden mit 1000 kg per 1 cm¹ beansprucht.

A. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2 m, per m²:

a) bei 4 m Trakttiefe:

17'49 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18 a,

ä K 0-40, K 7-00

samt Versetzen........... .

0’23 kg Klammereisen, um die Sturzbalken zu

„ „ 0-60, „ 0T4

verbinden...............

¹

Wobei 1 die Höhe ins Verhältnis zur Anlage (also bei Pultdächern zur ganzen und bei Satteldächern zur halben Gebäudebreite) gesetzt bedeutet, demnach die Dacbhöhe durch Division obiger Verhältniszahlen in die Hausbreite gefunden wird.

1"25 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken „ „ T25, „ T56 l’OOm² 30mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........„ „ 2’81, „ 2'81

T00 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ „ 179, „ 179 K 13-30

b) bei 5m Trakttiefe:

22⁻55 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a, samt Versetzen............

ä K 0-40, K

0'23 kg Klammereisen T20 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken „ „ 1'25, „ 1-00 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.............„

1-00 m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung........

.. 060, „

H K) H O ■'O «i* 00 ÜIHÖ

„ 15-26

c) bei 6 m Trakttiefe:

25‘41 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a, samt Versetzen............

ä K 0-40, K 10T6

0’21 kg Klammereisen ...........„ „ 0 60, „

T17 m langen, 10/15 cm starken Sturzbalken,, „ 1'25, „ l’OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l’OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

013

1-46

;; 179    „ 16-35

d) bei 7 m Trakttiefe:

k K 0-40, K 13-22 „ „ 0-60, „ 0T3

33'06kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a, samt Versetzen ............

0'21 kg Klammereisen T14 m langen, 8/18 cm starken Sturzbalken ,, „ T19, „ 136 1’00 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO ms 20 mm starke Rohrbodenanschalung

e) bei 8m Trakttiefe:

36'39 kg gewalzte Traversen, Type-I Nr. 32, samt Versetzen. ............

ä K 0-40, K 14'56 „ „ 0'60, „ 0'13

0'21 kg Klammereisen

1'125 m langen, 8/24 cm starken Sturzbalken „ „ 160, „ 1'80 l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

! ” i-79 K 21-09

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-25 m, per m²:

a) bei 4 m Trakttiefe:

lf>'58 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18 a,

samt Versetzen............

0'21 kg Klammereisen...........

T25 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken T00 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

„ 12-82

b) bei 5m Trakttiefe:

20'04 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a, samt Versetzen............

ä K 0-40, K 8'02

„ „ 0'60, „ 012

0'20 kg Klammereisen

T20 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ T49, „ l⁻79 l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 2'81 „ 1-79

„ 14-53

c) bei 5-5 m Trakttiefe:

22'78 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a, samt Versetzen............

ä K 0'40, K 9'11

„ „ 0'60, „ 012

0'20 kg Klammereisen 1'18 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'49, „ 1'76 l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 2'81 „ 1'79

„ 15-59

d)    bei 6 m Trakttiefe:

25"86 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28,

samt Versetzen ............

0'19 kg Klammereisen...........

1'17 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung .

e)    bei 6-5 m Trakttiefe:

25'68 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28,

samt Versetzen............

0'17 kg Klammereisen...........

1'15 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ T49, „ T71 l'OO m¹ 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO m¹ 20 mm starke Rohrbodenanschalung

ä K 0'40, K 10'34 „ „ 0'60, „ O'll „ „ 1'49, „ 1'74

„ 2-81 >, 1-79

„ 16-79

ä K 0'40, K 10'27

„ „ 0'60, „ OTO

„ 2'81 „ 1'79

„ 16-68

f) bei 7 m Trakttiefe:

29'39 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen ............

0'16 kg Klammereisen............

1'14 m langen, 10/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'49, „ 1'70 l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

ä K 0'40, K11-76

„ „ 0-60, „ OTO

„ 2'81 „ 1'79

„ 18-16

g) bei 7-5 m Trakttiefe:

32-50 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32,

samt Versetzen............

0-16 kg Klammereisen...........

1-13 m langen, 8/24 cm starken Sturzbalken „ l'OOm² 30mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.........

l'OO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung . .

ä K 0-40, K 13 00

„ „ 0-60, „ 0-10

1-60, „ 1-81

o.QI

;; i-79 k i9-5i

h) bei 8m Trakttiefe:

38T3 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 35,

samt Versetzen ............

0T5 kg Klammereisen...........

1-125 m langen, 8/25 cm starken Sturzbalken „ „ T65, „ T86 l’OOm² 30mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter......

l’OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung

4 K 0-40, K15-25

„ „ 0-60, „ 0-09

„ 2-81 „ 1-79

„ 21-80

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber C. Fenstesschaftweite von Mitte zu Mitte 2-5 m, per m² •

a) bei 4m Trakttiefe:

13⁻99 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 18 a,

samt Versetzen............

OT9 kg Klammereisen ...........

ä K 0-40, K „ „ 0-60, „

1'25 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ 1'58, „ l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter..............

l'OOm² 20 mm starke Rohrbodenanschalung......„

O H 00    rH 05

CO H 05    QO

»bÖH NH

„ 12-29

b) bei 5 m Trakttiefe:

20'33 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a,

samt Versetzen............

0'16 kg Klammereisen...........

1-20 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ T58, ,, l'OOm* 30mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter...............

l'OO m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung......

ä K 0-40, K

„ „ 0-60, „

CO o O    tH 05

HHC5    OO F-

COÖH    ÖJ rH

„ 14-73

c)    bei 5-5 m Trakttiefe:

20’49 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a,

samt Versetzen -............

0T5 kg Klammereisen...........

1T8 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken „ „ T58, ,, l'OO m* 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.............„

l'OO m*20 mm starke Rohrbodenanschalung.......„

d)    bei 6m Trakttiefe:

23-80 kg gewalzte Traversen, I-Type Mr. 28,

samt Versetzen ............ä K 0'40, K 9‘52

0'15 kg Klammereisen...........„ „ 0 60, „ 0 09

1T7 m langen, 11/18 cm starken Sturzbalken    1'58, ,, 185

l'OO m* 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'OO m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung

ä K 0-40, K

„ 0-60, „

^ tO    M O    00

oo    ob ©    tö

«O t-*    05 CO    o

„ 14-75

: ;; S „ i6-oe

e) bei 6-5 m Trakttiefe:

26'61 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen ............a K 0-40, K 10-64

0-14 kg Klammereisen.............. 0'60, „ 0-08

1-15 m langen, 11 18 cm starken Sturzbalken „ „ R58, „    1-82

T00 m* 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreif ung

T00 m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung

der Bretter

,, 2-81

„ 1-79 „ 17-14

f) bei 7 m Trakttiefe:

29'40 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32 samt Versetzen............

4 K 0-40, K 11-76 „ „ 0-60, „ 0-08

014 kg Klammereisen 114 m langen, 8/22 cm starken Sturzbalken . „ „ 119, „ T70 T00 m* 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'OOm²20 mm starke Rohrbodenanschalung

2*81

” i-79 K 18-14

g) bei 7-5 m Trakttiefe:

29'25 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32, samt Versetzen ............

4 K 0-40, K 11-70

014 kg Klammereisen 113 m langen, 8/22 cm starken Sturzbalken . ,, „ 1-49, „ T68 l'OO ma 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter .......

l'OOm² 20mm starke Rohrbodenanschalung

„ „ 0-60, „ 0-08

„ 2-81 „ 1-79

„ 18-06

Traversendecke gleicher Art wie vor beschrieben, aber D. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3m, per m²:

a)    bei 4 m Trakttiefe:

15'03 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 22 a, samt Versetzen .

0'16 kg Klammereisen

1'25 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ T80, „

T00 m! 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.............„

T00 ma 20 mm starke Rohrbodenanschalung......„

b)    bei om Trakttiefe:

16'94 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 24 a, samt Versetzen .

OTS kg Klammereisen T20 m langen, 10/22 bm starken Sturzbalken „ „ T80, „ 2T6 l'OO m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter........

TOO m² 20 mm starke Rohrbodenanschalung

4 K 0'40, K

.. „ 0'60, „

►7 b? 10005

00 U> K* Ö

«OH* ÜOH

„ 12-96

4 K 0-40, K 678

„ „ 0'60, „ 0'09

„ 2.81 „ 1.79

„ 13-63

c) bei 5-5 m Trakttiefe:

19-55 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28,

samt Versetzen.............

0‘15 kg Klammereisen...........

1T8 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken . „ „ 1-80, „ 1-00 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.............„

T00 ma 20 mm starke Rohrbodenanschalung........

5 K 0-40, K

,, ,, 0-60, „

C4Q5C4 HC5 CO O H qo I> T- Ö CN CM

„ 14-63

d) bei 6 m Trakttiefe:

22-33 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 28 a,

samt Versetzen............

0⁻15 kg Klammereisen...........

T17 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ T80, „ 2T1 TOO m* 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'OO m‘ 20 mm starke Rohrbodenanschalung

4 K 0-40, K 8-93

„ „ 0-60, „ 0-09

„ 2-81

” 1-79 „ 15-73

e) bei 6-5 m Trakttiefe:

24⁻65 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 32, samt Versetzen............

4 K 0-40, K 9-86

0T4 kg Klammereisen 1T5 m langen, 10/22 cm starken Sturzbalken „ „ 1-80, „ 2'07 l'OO ma 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

l'OO m* 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ „ 0-60, „ 0-08

„ 2-81 ,, 1-79

f) bei 7 m Trakttiefe:

28'88 kg gewalzte Traversen, I-Type Nr. 35,

samt Versetzen............ä K 0'40, K 11 "55

0T4 kg Klammereisen............. „ 0'60, ,, 0'08

1T4 m langen, 9/25 cm starken Sturzbalken . ,, „ T84, ,, TOOm² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Übergreifung der Bretter.......

1-00 m⁸ 20 mm starke Rohrbodenanschalung

210

” i-79 K 18-33

Deckenkonstruktionen mit Dübelbäumen aus Rundholz

hergestellt, samt Rastschließen, per m²:

b h* K .    .    ..

x — berechnet, wobei

b die Breite, h die Höhe, L die Länge des Balkens in cm und K den Bruchmodul für Tannenholz mit 600 kg per 1 cm⁸ bedeutet.

Die Last ist auf die ganze Länge des Balkens verteilt und die Sicherheit 10 fach angenommen.

Da die per 1 ms verlangte Tragfähigkeit mit 450 kg angenommen wird, so beträgt die für einen Längenmeter Deckenkonstruktion erforderliche Tragfähigkeit bei einer Trakttiefe von

3 m 1350 kg; Dübelboden v. 9 cm Stärke trägt 1620 kg

„    2160 kg

„    2352 kg

„    2892 kg

„    3428 kg

„    3630 kg

„    4166 kg

„    4704 kg

Die Dübelböden sind nach der Forme 1P=

4    m 1800 kg

5    m 2250 kg

6    m 2700 kg

7    m 3150 kg

8    m 3600 kg

9    m 4050 kg 10 m 4500 kg

„ 12 cm „ 14 cm ,, 17 cm „ 20 cm „ 22 cm „ 25 cm „ 28 cm

A. Geschnittene Dübelböden, wobei das Stammholz auf 2 Seiten behaut und in der Mitte der Länge nach zersägt wird*), a) bis 3 m Trakttiefe (0-09 m stark):

0'67 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm

stark..........

4T1 m Rundholz von 0T8 m

messer, inkl. Dübel.....

3‘50 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.

b) bei 4 m Trakttiefe (0-12 m stark):

0 50 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark ä K T25, K 0‘63 2‘77 m Rundholz von 0'24 m Durchmesser,

inkl. Dübel........

4'00 Zimmermannsstunden. . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. .

c) bei 5 Trakttiefe (0-14 stark):

0-40 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark ä K T25, K 0‘50 2'27 m Rundholz inkl. Dübel

4'50 Zimmermannsstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req.

i. ;

Durch-

ä K 1-25, K 0-84

„ „ 0-54, „ 2-22 „ „ 0-90, „ 3T5 „ „ 3T5, „ 0-16

„ „ 0-96, „ 2-66

von 0 28 m Durchmesser,

„    6-37

„ „ 0 90, „ 3'60    _

„ „ 3-60, „ 0-18 ,,    7-U7

„ „ 1-48, „ 3-36 „ „ 0 90, „ 4-05 „ „ 4'05, „ 0-20    ,,    8-11

usw. . •. .

d) bei 6 m Trakttiefe (0-17 m stark):

0 33 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark ä K 1-25, K 0'41 T78 m Rundholz von 0'43 m Durchmesser, inkl. Dübel ....

5'00 Zimmermannsstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req.

„ „ 2-42, „ 4-31 , „ 0-90, „ 4-50 „ „ 450, „ 023 ,,    9-4o

usw.

*) Das einfache Zersägen der Stämme der Länge nach und Einlegen als Dübelbäume ist unstatthaft und wird darauf deshalb aufmerksam gemacht, weil eine solche Deckenkonstruktion bedeutend billiger herzustellen wäre.

e) bei 7 m Trakttiefe (0-2 m stark):

0'29 m Rastschließen, 10/15 oder 12/12 cm stark ä K 1'25, K 036 1‘39 m Rundholz von 0'4 m Durchmesser,

inkl. Dübel.......

5'50 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.

„ „ 3'32, „ 4'61

JS::: Hl K1017

B. Aus gehauten Dübelbäumen, wobei die Stämme auf drei Seiten rein bearbeitet werden. aa) bei 6m Trakttiefe (0T7 m stark):

0'33 m Rastschließen, 10/15 cm oder

12/12 cm stark..........

6'00 m Rundholz von 0'21 m Durchmesser, inkl. Dübel........

7'20 Zimmermannsstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.....

bb) bei 7 m Trakttiefe (0-2 m stark):

0'29 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

5'00 m Rundholz von 0'25 m Durchmesser,

inkl. Dübel..............

8 00 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........

cc) bei 8 m Trakttiefe (0-22 m stark):

0'25 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

4'54 m Rundholz von 0'27 m Durchmesser,

inkl. Dübel..............

8'50 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........

dd) bei 9 m Trakttiefe (0-25 m stark):

0'22 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

4'00 m Rundholz von 0'31 m Durchmesser,

inkl. Dübel............. .

9'00 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.......

ee) bei 10 m Trakttiefe (0-28 m stark):

0'20 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

3'58 m Rundholz von 0'35 m Durchmesser,

inkl. Dübel..............

10'0 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........

ä K 1-25, K 0'41

„ „ 073, „ 4'38

..    0'90, „ 6'48

„ „ 6'48, „ 0'32 ,, 11-59

,,    „    7'20,    „    0'36 ,, 13-07

ä K 1-25, K 0'31

„ „ 1-40, „ 6'36

„ „ 0-90, „ 765    . _A

„ „ 7'65, „ 0'38 „ 14-70

ä K 1-25, K 0 28

ä K 1'25, K 0'25

Deckenkonstruktion mit Dübelbäumen aus schon bearbeitet geliefertem Gehölz hersteilen, samt Rastschließen, per m²:

Die hiezu erforderlichen Dübelbäume werden auf der Säge an 3 Seiten geschnitten oder aber vom Zimmermann mit der Hacke rein beschlagen, bleiben auf der 4. Seite rund und es ermäßigt sich der wie vorher für vierkantige Hölzer angesetzte Preis um 10%, wie es auch hier durchgeführt wird.

a) bei 3 m Trakttiefe:

0'67 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark..............

1111 m langes, 9/9 cm starkes Holz . .

0'50 Zimmermannsstunden inkl. Req.. .

„ 17-11

„ 18-79

ä K    1'25,    K    0'84

b) bei 4m Trakttiefe:

— 224

0'50 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...............

8'33 m langes, 12/12 cm starkes Holz . .

0'65 Zimmermannsstunden inkl. Req.. . .

K 5-39

c)    bei 5m Trakttiefe:

0'40 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...............

7"14 m langes, 14/14 cm starkes Holz . .

0'75 Zimmermannsstunden inkl. Req.. . .

d)    bei 6m Trakttiefe:

0'33 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...............

5'88 m langes, 17/17 cm starkes Holz . .

0’90 Zimmermannsstunden inkl. Req.

e)    bei 7 m Trakttiefe:

0'29 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark...............

5'00 m langes, 20/20 cm starkes Holz . .

1'05 Zimmermannsstunden inkl. Req.. . .

f)    bei 8 m Trakttiefe:

0'25 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

4'54 m langes, 22/22 cm starkes Holz.....

1'15 Zimmermannsstunden inkl. Req.....

g)    bei 9m Trakttiefe:

0'22 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark............

4'00 m langes, 25/25 cm starkes Holz 1'35 Zimmermannsstunden inkl. Req

h)    bei 10m Trakttiefe:

0'20 m Rastschließen, 10/15 cm oder 12/12 cm

stark.................

3'58m langes, 28/28 cm starkes Holz.....

1'55 Zimmermannsstunden inkl. Req......

. k K 1'25, K 0'50 . „ „ 0'70, „ 5'00

„ „ 0'90, „ 0'68

„ 6-18

. ä K 1-25, K 0'41 . „ „ 1'30, „ 7'64 . „ 0'90, „ 0'81

5 K 1'25, K 0'31

„ „ 2'40, „ 10'90 „ „ 0-90, „ 104

5 K 1-25, K 0-28

..... 3-10, „ 12-40

..... 0-90, „

1-22

k K 1-25, K 0-25 „ „ 4-80, „ 17-18

„ „ 0-90, „ 1-40

Schrotwände aus 0-15 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze herstellen, per m²:

a) aus Rundholz:

6-67 m Rundholz von 0'21 m Durchmesser . . . k K 0-73, K 4-87 5*10 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0-90, „ 4-59

„ „ 4-59, „ 0-23

b) aus vierkantig bearbeitetem oder geschnitten geliefertem Holze:

6-67 m langes, 15/15 cm starkes Gehölz . . . . ä K 0'87, K 5‘80 2'60 Zimmermannsstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req.

usw.

„ „ 0-90, „ 2-34 „ „ 2-34, „ 0-12

Schrotwände aus 0-25 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze herstellen, per

m²:

„ 8'86

„ 10-31

„ 12-25

„ 13-90

„ 18-83

„    9-69

,, 8-26

a) aus Rundholz:

5-26 m Rundholz von 0 31 m Durchmesser . . k K 2 08, K 10-94 7‘50 Zimmermannsstunden 6% v. Arbeitslohn f. Req.

usw.

„ 18-03

„ „ 0-90, „ 3'15 „ „ 315, „ 016 K 15-51

b) aus vierkantig bearbeitetem oder geschnitten geliefertem Holze:

4'00m langes, 25/25 cm starkes Gehölz . . . . ä K 3'05, K 12'20 3'50 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn für Req. usw

Schrotwand aus Rundholz vierkantig rauh bearbeitet hersteilen (wobei die Balken nicht ganz vollkantig, sondern waldstämmig belassen werden, um die Aus-pflockung für den Putz aufzunehmen), samt Nagelung und Auspflockung der Lagersegmente mit Holznägeln, per m²:

a) bei 0-15 m Stärke:

7 00 m Rundholz von 0"2 m Durchmesser . . . ä K 0'65, K 3'33 Zimmermannsstunden. . ,

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ .. 0-90, „ „ „ 3-00, „

„    7-70

b) bei 0-25 m Stärke:

4⁻50 m Rundholz von 0'3m Durchmesser . . . ä K 1'69, K 7'61 4'50 Zimmermannsstunden, . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0'90, „ 4'05 „ „ 4'05, „ 0'21

, 11-87

Schrotwand aus lagerseitig rauh bearbeitetem Rundholze, per m²: a) 0-2 m stark:

8'33 m Rundholz von 0'2 m Durchmesser . . . 1 K 0'65, K 5⁻41

„ „ 0-90, „ 1'89

2'10 Zimmermannsstunden. . . 5 % v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 1'89, „ 0'09

„    7-39

b)

0-25 m stark:

6'67 m Rundholz von 0'25 m Durchmesser . . 1 K 1'03, K 6'87 2'70 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0'90, „ 2 43

„ „ 2-43, „ 0'12

„    9-42

„ „ 0-90, „ 3'15 „ „ 315, „ 0'16

0-3 m stark:

5'00 m Rundholz von 0'3 m Durchmesser . . . i K 169, K 8'45

3'50 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

Schrotwand aus roh bleibendem Rundholze, per m²:

„ 11-76

a) 0-2 m stark:

5'50 m Rundholz von 0'2 m Durchmesser . . . ä K 0'65, K 3'58

l'OO Zimmermannsstunden..........„ „ 0'90, „ 0'90

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0'90, „ 0 05

„    4-53

b) 0-25 m stark:

4'4 m Rundholz von 0'25 m Durchmesser . . . 1 K 1'03, K 4'53 1'5 Zimmermannsstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0'90, „ 1'35 „ „ 1'35, „ 0 07

„    5-95

c) 0-3 m stark:

3'6 m Rundholz von 0'3 m Durchmesser . . . ä K 1'69, K 6'08 2'0 Zimmermannsstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 0'90, „ 1'80

„ „ 1'80, „ 0'09

„    7-97

Überlegboden aus Rundholz, per m²:

«) aus rauh wahnkantig beschlagenem Rundholze:

„ „ 0'90, „ 1'35 „ „ 1'35, „ 0 07

„    4-92

10'0 m Rundholz von 0'15 m Durchmesser . . ä K 0'35, K 3'50 1'5 Zimmermannsstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

d) gefugt, gehobelt und genagelt:

3"65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0"007 mille Nägel.........

3"12 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0-98, K 3-58

....... 0-36

ä K 16-80, „ 0-12 „ „ 0-90, „ 2-81

6-87

b) aus geschältem Rundholze ohne Bezimmerung:

10-0 m Rundholz von 0'1 m Durchmesser . . . ä K 0'21, K 2-10

„ „ 0-90, „ 0-90

1-0 Zimmermannsstunden . . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.

,, „ 0-90, „

•05 K 3-05

c) aus gerissenem Rundholze:

8'0 m Rundholz von 0’13 m Durchmesser . . . ä K 0"27, K 2'16

„ „ 0-90, „ 1-17 „ 1⁻17, „

1-3 Zimmermannsstunden . . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ 3-39

Fußboden aus 0-08 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per m²:

a)    gesäumt, rauh, ohne Nagelung:

3'50 m lange, 0⁻3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

1-50 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    gesäumt, rauh, mit Nagelung:

3'50 m lange, 0 3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt .........

0'007 mille 160 mm lange Nägel . .

1-79 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0-98, K 3-43

...... 0-34

ä K 0-90, „ 1'35

. ä K 0-98, K 3-43

........ 0-34

. ä K 16-80, „ 0-12

„ „ 0-90, „ 1-61

5-12

5-50

c) gefugt, rauh und genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt.........

0 007 mille Nägel .........

2’25 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0-98, K 3-58

...... 0-36

ä K 16-80, „ 012

„ „ 0-90, „ 2 03

ff

6-09

e) gespündet, rauh und genagelt:

3’75 m lange, 0‘3 cm breite Pfosten.....ä K 0'98, K

10% Verschnitt..........

0-007 mille Nägel..........

3'00 Zimmermannsstunden samt Req. ,

/) gespündet, gehobelt und genagelt:

3-75 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt...........

0-007 mille Nägel...........

3"90 Zimmermannsstunden samt Req. .

. ä K 16-80, „

„ „ 0-90, „

COMNO

OMHN

COÖÖN

6-87

ä K 0-98, K 3-68

.....„ 0-37

ä K16-80, „ 012

„ „ 0-90, „ 3-51

7-68

Fußboden aus 0-065 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per m²:

a) gesäumt, rauh, ungenagelt:

3’50 m lange, 0 3 m breite Pfosten.....ä K 0"80, K 2'80

10% Verschnitt.........

1"25 Zimmermannsstunden samt Req

........ 0-28

ä K 0-90, „ 113

„    4-21

b) gesäumt, rauh, genagelt:

c) gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel........

1-90 Zimmermannsstunden samt Req.

K 5-00

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten

10% Verschnitt........

0-007 mille Nägel.......

2’75 Zimmermannsstunden ....

. K 0-80, I< 2-92

........ 0-29

. ä K 11-40, „ 0-08 . „ „ 0 90, „ 2-48

„    5-77

e) gespündet, rauh, genagelt:

3"75 m lange, 0 3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt .........

0"007 mille Nägel........

2'60 Zimmermannsstunden samt Req.

. ä K 0-80, K 3-00

........ 0-30

. ä K 11-40, „ 0 08

„ „ 0-90, „ 2-34

„    5-72

/) gespündet, gehobelt, genagelt:

3⁻75 m lange, 0’3 m breite Pfosten . . . .

10% Verschnitt............

0'007 mille Nägel...........

3'50 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0-80, K

ä K 11'40, „

„ ,, 0-90, „

CO o O CO

M ö cö © Ol 00 o o

„    6-53

Fußboden aus 0-05 m starken Pfosten, per m²:

«) gesäumt, rauh, ungenagelt:

3"50 m lange, 0‘3 m breite Pfosten . . .

10% Verschnitt...........

1"00 Zimmermannsstunden samt Req. .

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3’50 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . .

10% Verschnitt...........

0‘007 mille 120 mm lange Nägel .... 1’25 Zimmermannsstunden samt Req. .

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . .

10% Verschnitt...........

0 007 mille Nägel..........

1'50 Zimmermannsstunden samt Req. .

ohne Polsterholz,

ä K 0-65, K 2-28

....... 023

ä K 0 90, „ 0 90

3-41

po o

2 2 - w

05 05 CO 00

3-70

ä K 0-65, K 2-37

....... 0-24

ä K 910, „ 0 06

„ „ 0-90, „ 1-35

4-02

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3’65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel........

2'40 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0 65, K

ä K 910, „

„ 0-90, „

«NOH

WÖÖN

4-83

e)    gespündet, rauh, genagelt:

3"75 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

O'OOZ mille Nägel........

2"50 Zimmermannsstunden samt Req.

f)    gespündet, gehobelt, genagelt:

3⁻75 m lange, 0'3 m bfeite Pfosten

10% Verschnitt........ .

0-007 mille Nägel........

3'12 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0 65, K

ä K 910, „

tooow Ö ö tö >4

CO 05 rf*- »4—

4-77

ä K 0-65, K 2-44

.....„    0-24

ä K 9-10, „ 0 06 „ „ 0-90, „ 2-81

5-55

Fußboden aus 0-04 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per m²:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

0'87 Zimmermannsstunden samt Req. . .

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3‘50 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt.............

0'007 mille 100 mm lange Nägel .....

1'12 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0 o2, K 1-82

.......0-18

ä K 0 90, „ 0-78

K 2-78

ä K 0-52, K 1-82

....... 018

ä K 5-50, „ 0-04

„ „ 0 90, „ 1-01

305

c) gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

0'007 mille Nägel...........

1*40 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0-52, K 1-90

.......019

ä K 5-50, „ 0'04 „ „ 0-90, „ 1-26

3-39

d) gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter . . .

10% Verschnitt............

0'007 mille Nägel...........

2'20 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0-52, K 1-90

....... 019

ä K 5-50, „ 0'04

„ „ 0-90, „ 1-98

411

e) gespündet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel........

210 Zimmermannsstunden samt Req.

„ „ 0'90, „ 1'89

408

f) gespündet, gehobelt, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0-007 mille Nägel ........

3'00 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'52, K 1'95

.....„ 0'20

ä K 5'50, „ 004

„ „ 0'90, „ 2'70

4-89

Fußboden aus 0-03 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per m²:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter.....

10% Verschnitt.............

0'75 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter.....

10% Verschnitt.............

0'007 mille 80 mm lange Nägel......

l'OO Zimmermannsstunden samt Req. . . .

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter.....

10% Verschnitt.............

0'007 mille Nägel............

125 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

d)    gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter.....

10% Verschnitt.............

0'007 mille Nägel............

2'10 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

e)    gespündet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .....

10% Verschnitt.............

0'007 mille Nägel............

2'00 Zimmermannsstunden samt Req. ...

ä K 0-40, K 1-40

.....„ 014

ä K 0-90, „ 0-68

ä K 0'40, K 1-46

.....„ 015

ä K 3'60, „ 0 03

„ „ 0'90, „ 113

ä K 0'40, K 1'46

.....„ 015

ä K 3'60, „ 0'03

„ „ 0'90, „ 189

ä K 0'40, K 1-50

.......0'15

ä K 3'60, „ 0 03 „ „ Q'90, „ 1'80

2-22

2-47

2-77

3-53

f) gespündet, gehobelt, genagelt:

3'75m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0 007 mille Nägel.........

2'90 Zimmermannsstunden samt Req.

k K 0'40, K 1-50

....... 0-15

ä K 3 60, „ 0'03 „ „ 0-90, „ 2-61 K 4-29

Fußboden aus 0-025 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per m²:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0 60 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    gesäumt, rauh, genagelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'007 mille 60 mm lange Nägel . .

0'90 Zimmermannsstunden samt Req.

k K 0-33, K 1-16

.......0-12

ä K 0-90, „ 0-54

„ 1-82

ä K 0 33, K 1-16

...... 0-12

k K 1-75, „ 0-01 „ „ 0 90, „ 0-81

„ 2-10

c)    gefugt, rauh, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel.........

1'10 Zimmermannsstunden samt Req

d)    gefugt, gehobelt, genagelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel.........

1'70 Zimmermannsstunden samt Req

e)    gespündet, rauh, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

ä K 0'33, K 1'20

.......0'12

ä K 1'75, „ 0 01 „ „ 0'90, „ 0'99

ä K 0'33, K 1'20 , . . „ 0'12 1-75, „ 0-01 0'90, „ 1'53

„    2-32

„ 2-86

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel.........

1'60 Zimmermannsstunden samt Req

k K 0'33, K 1'24

...... 012

ä K 1'75, „ 0-01 „ „ 0 90, „ 1'44

„ 2-81

f) gespündet, gehobelt, genagelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'007 mille Nägel........

2'50 Zimmermannsstunden samt Req.

k K 0'33, K 1-24

.......0'12

k K 1-75, „ 0-01 „ „ 0-90, „ 2-25

„    3-62

Fußboden mit Polsterholz. Zu den mit Polsterholz zu berechnenden Fußböden ist zu den in den sechs letzten Posten ohne Polsterholz angesetzten Preisen nur das Holzerfordernis für die Polsterhölzer zuzuschlagen, u. zw. per 1 m² Fußbodenfläche:

a) für Pfostenböden über 0-05 m Stärke:

1'05 m langes, 9/13 cm starkes Gehölz

k K 0'57

„ 0-60

b) für Bretterböden von 0-03 bis 0-05 m Stärke:

1'05 m langes, 8/10 cm starkes Gehölz

k K 0'40

„    0-42

c) für Bretterböden bis 0-03 m Stärke:

1'05 m langes, 5/8 cm starkes Gehölz . .

k K 0'20

„ 0-21

Verschalung lotrechter Wände mit Schwarten, per m²:

a) gesäumt:

b) mit Übergreifung der Fugen:

7'00 m lange, 0'25 m breite Schwarten . . . . ä K 012, K 0'84

.......,0'08

. ä K 3'60, „ 0'04 . „ „ 5'50, „ 0'03 . „ „ 0'90, „ 1-01

10% Verschnitt.........

O'Ol mille 80 mm lange Nägel . . . 0'005 mille 100 mm lange Nägel . . 1'12 Zimmermannsstunden samt Req

Iv 2-00

Verschalung lotrechter Wände mit 002 m starken Brettern, per m²:

a) gesäumt, rauh:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille 45 mm lange Nägel . . . 0'87 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0'25, K

ä K ’lio, ” „ ,, 0-90, „

„    1-76

b) gesäumt, gehobelt:

3⁻50 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........ .

0’01 mille Nägel.........

170 Zimmermannsstunden samt Req

. ä K 0-25, K 0'88

....... 009

. ä K l-io, „ 0 01

„ „ 0'90, „ 1-53

„    251

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0 01 mille Nägel.........

1'12 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'25, K 0-91 .....„0'09

O'Ol

ä K 1-10, „

„ „ 0'90, „ 1-01

„ 2-02

d) gefugt, einerseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'00 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'25, K 0'91

....... 0'09

ä K 1-10, „ O'Ol „ „ 0'90, „ 1'80

„ 2-81

e) gefugt, beiderseits g hobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'90 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'25, K 0'91

....... 009

ä K 1'10, „ O'Ol

„ „ 0'90, „ 2'61

„    362

f)    gespündet, rauh:

375 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

1'60 Zimmermannsstunden samt Req.

g)    gespündet, einerseits gehobelt:

375 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'50 Zimmermannsstunden samt Req.

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

375 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

S'40 Zimmermannsstunden samt Req.

„ „ 0'90, „ 1'44

ä K 0'25, K 0'94

.......0'09

ä K 1'10, „ O'Ol

„ „ 0'90, „ 2'25

ä K 0'25, K 0'94

.....„ 009

ä K 1-10, „ 0 01

„ „ 0'90, „ 3'06

„    2-48

,    3-29

„    4-10

Verschalung lotrechter Wände Brettern, per m²: a) gesäumt, rauh:

mit 0-025 m starken

ä K 0'33, K 1-16

.......0'12

ä K 175, „ 0 02

b) gesäumt, gehobelt:

3'50 m lange, 0⁻3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0 01 mille Nägel .........

1'90 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-33, K 116

.......0-12

ä K 1-75, „ 0-02 „ „ 0-90, „ 1-71

K 3-01

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel........ .

l⁻25 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'33, K 1-20

....... 012

ä K 1-75, „ 0 02 „ „ 0 90, „ 1-13

„    2-47

d) gefugt, einerseits gehobelt:

3‘65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'10 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0-33, K 1-20 ...... 012

ä K 1-75, „ 0-02 „ „ 0-90, „ 1-89

„    3-23

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter . . .

10% Verschnitt ...........

O'Ol mille Nägel...........

3'00 Zimmermannsstunden samt Req. .

• . ä K 0 33, K

ä k 1-75,

• „ „ 0-90, „

O CM CM O (MHON h ö ö eil

„    4-04

f)    gespündet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

1'90 Zimmermannsstunden samt Req.

g)    gespündet, einerseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'75 Zimmermannsstunden samt Req.

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt..........

O'Ol mille Nägel..........

3'60 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0-33, K 1-24

ä K 175, „ 0'02

„ „ 0-90, „ 2-48

ä K 0 33, K 1-24

.......0-12

ä K 1-75, „ 0-02 „ „ 0-90, „ 3'24

Verschalung lotrech terWände mit 0-03 m starken Brettern, per m²:

o) gesäumt, rauh:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille 80 mm lange Nägel . . . 124 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0'40, K 1'40

...... 0'14

ä K 3'60, „ 0 04

„ „ 0'90, „ 1'12

„ 3-09

„ 3-86

„    4-62

„ 2-70

b) gesäumt, gehobelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

2'00 Zimmermannsstunden samt Req

„    3-38

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0 01 mille Nägel.........

1'40 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0'40, K 1-46

.....„    015

ä K 3'60, „ 0'04

„ „ 0-90, „ 1'26

„    2-91

d) gefugt, einerseits gehobelt:

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

3'12 Zimmermannsstunden samt Req.

„    „    Q'90,    „    2'81 K 4-40

f) gespündet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'00 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'40, K 1-50

....... 015

ä K 3'60, „ 0'04

„ „ 0'90, „ 1'80

„    3-49

g)    gespündet, einerseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter . . . .

10% Verschnitt............

0'01 mille Nägel............

2'90 Zimmermannsstunden samt Req. . .

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter . . . .

10% Verschnitt............

O'Ol mille Nägel............

3'75 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0'40, K 1-50

.......015

ä K 3'60, „ 0 04

„ „ 0'90, „ 3 38

Verschalung lotrechter Wände mit 0-035 m starken Brettern, per m²:

a) gesäumt, rauh:

3'50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille 100 mm lange Nägel . . 1'25 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0'46, K 1-61

.......016

k K 5-50, „ 0-06 „ „ 0-90, „ 1-13

„    4-30

„    5-07

„ 2-96

b) gesäumt, gehobelt:

3⁻50 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'10 Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0-90, „ 1'89

„ 3-72

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

1'50 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-46, K 1-68

.......0'17

ä K 5-50, „ 0'06 „ „ 0'90, „ 1'35

„ 3-26

d) gefugt, einerseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'40 Zimmermannsstunden samt Req.

„ 4-07

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter . . . .

10% Verschnitt............

0'01 mille Nägel............

3'25 Zimmermannsstunden samt Req. . .

/) gespiindet, rauh:

375 m lange, 03 m breite Bretter . . . .

10% Verschnitt............

0'01 mille Nägel............

2'10 Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0'46, K

ä K 5-50, „ „ .. 0'90, „

ä K 0'46, K

ä I< 5'50, „ „ „ 0 90, „

Öhm 05 “<I CO

ob

CD

„ 4-84

g)    gespundet, einerseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 breite Bretter.....

10% Verschnitt............

O'Ol mille Nägel............

3'00 Zimmermannsstundcn samt Req. . .

h)    gespiindet, beiderseits gehobelt:

3'75 lange, 0'3 m breite Bretter.....

10% Verschnitt............

0 01 mille Nägel............

3'90 Zimmermannsstunden samt Req. . .

. ä K 0'46, Ii

ä K 5-50, „

„ „ 0-90, „

CO I> CD O l'HON

h66ti

K 4-66

„    5-47

Verschalung lotrechter Wände mit 004 m starken Brettern, per m²:

a) gesäumt, rauh:

3'50 m lange, 0⁻3 m breite Bretter . . . .

10% Verschnitt............

O'Ol mille 100 mm lange Nägel.......

1*40 Zimmermannsstunden samt Req. . .

. . ä K 0 52, K 1-82

........ 018

. . „ K 5 50, „ 006 . . „ „ 0-90, „ 1-26

„    3-32

b) gesäumt, gehobelt:

3⁻50 m lange, 0'3 m breite Bretter . . .

10% Verschnitt...........

O'Ol mille Nägel...........

2'25 Zimmermannsstunden samt Req. .

. . ä K 0-52, K 1-82

.......„ 0-18

. . ä K 5-50, „ 0 06 . . „ „ 0-90, „ 2-03

„ 4-09

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt.........

O'Ol mille Nägel.........

1'60 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'52, K 1-90

.....„ 0'19

ä K 5'50, „ 0 06

„ „ 0'90, „ 1'44    ,,

3-59

d) gefugt, einerseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter .

10% Verschnitt........,.

O'Ol mille Nägel.........

2'50 Zimmermannsstunden samt Req.

k K 0'52, K 1-90

....... 0'19

ä K 5'50, „ 0'06 „ „ 0'90, „ 2'25

„ 4-40

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

O'Ol mille Nägel............

3'40 Zimmermannsstunden samt Req. . .

/) gespündet, rauh:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

0 01 mille Nägel............

2'25 Zimmermannsstunden samt Req. . .

g)    gespündet, einerseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

O'Ol mille Nägel............

3'12 Zimmermannsstunden samt Req. . .

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

3'75 m lange, 0'3 m breite Bretter ....

10% Verschnitt............

0 01 mille Nägel............

4'00 Zimmermannsstunden samt Req. . .

„ „ 0'90, „ 3 06

„ „ 0'90, „ 2 03

„ „ 0'90, „ 2'81

ä K 0'52, K 1-95

....... 0'20

ä K 5'50, „ 0'06

„    5-21

„    4-24

„    5-02

Verschalung lotrechter Wände mit 0-05 m starken Pfosten, per m²:

a) gesäumt, rauh:

3'50m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0'01 mille 120 mm lange Nägel . . 1'50 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0 65, K 2-28

...... 0-23

ä K 910, „ 0-09 „ „ 0-90, „ 1-35 K 3-95

b) gesäumt, gehobelt:

3'50 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'40 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-65, K 2-28

.......0-23

ä K 910, „ 0-09 „ „ 0-90, „ 216

„    4-76

c) gefugt, rauh:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0 01 mille Nägel.........

170 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0'65, K 2-37

.....„    0'24

ä K 910, „ 0 09

„ „ 0'90,

111

„    4-23

d) gefugt, einerseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

2'60 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 0 65, K 2'37

.......0'24

ä K 9'10, „ 0 09

„ „ 0'90, „ 2'34

„    5-04

e) gefugt, beiderseits gehobelt:

3'65 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . . .

10% Verschnitt............

0 01 mille Nägel............

3'50 Zimmermannsstunden samt Req. . .

/) gespündet, rauh:

375 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . . .

10% Verschnitt............

0'01 mille Nägel............

2'50 Zimmermannsstunden samt Req. . .

g)    gespündet, einerseits gehobelt:

375 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . . .

10% Verschnitt............

0'01 mille Nägel............

3'40 Zimmermannsstunden samt Req. . .

h)    gespündet, beiderseits gehobelt:

375 m lange, 0'3 m breite Pfosten . . . .

10% Verschnitt............

0 01 mille Nägel............

4'25 Zimmermannsstunden samt Req. . .

. ä K 0'65, K

! ‘ä k Vio, ",

. „ „ Q'90, „

ä K 0'65, K 2'44

....... 0'24

ä K 910, „ 0'09

„ „ 0-90, „ 3'06

ä K 0'65, K 2'44

.......0'24

ä K 9'10, „ 0'09 „ „ 0'90, „ 3'83

Fugleisten anfertigen und bei Verschalungen anbnngen (wobei bemerkt wird, daß zu den vorhergehend mit 0-3 m breiten Brettern berechneten Schalungen per 1 m2 Schalung 3-67 m Fugleisten nötig sind), per m:

a)    rauhe Fugleisten:

1'05 m lange, 2/6 cm starke Latten.....

0’003 mille Nägel.............

0'15 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

b)    gehobelte, abgefaste Fugleisten:

1’05 m lange, 2'5/4 cm starke Latten ....

0 003 mille Nägel .............

0‘25 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

014

0-01

„    5-85

„    5-02

„    5-83

„ 6-60

„ 0-21

c) gehobelte und gekehlte Fugleisten:

l⁻05 m lange, 3/5 cm starke Latten.

0 003 mille Nägel.........

0'40 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-07, K 0-07 » .> 3-60, „ 0 01 „ „ 090, „ 0-36 K 0-44

Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per m²:

a)    bei 0-1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10'50 m lange, 3/5 cm starke Latten

O'Oll mille Nägel.........

0'70 Zimmermannsstunden samt Req

b)    bei 0-15 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

7'00 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0'008 mille Nägel.........

0'50 Zimmermannsstunden samt Req

c)    bei 0-2 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

5'25 m lange, 3/5 starke Latten . .

0 006 mille Nägel.........

0'40 Zimmermannsstunden samt Req

d)    bei 0-25 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

4'20 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0'005 mille Nägel.........

0'30 Zimmermannsstunden samt Req

e)    bei 0-3 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

3'45 m lange, 3/5 cm starke Latten .

0'004 mille Nägel.........

0'25 Zimmermannsstunden samt Req

/) bei 0-35 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

3'05 m lange, 3/5 cm starke Latten.

0'004 mille Nägel.........

0'25 Zimmermannsstunden samt Req

g) bei 0-4 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

2’63 m lange, 3/5 cm starke Latten......ä K 0'07, K 0'18

0-004 mille Nägel............... „ 5'50, „ 0 02

0'20 Zimmermannsstunden samt Req.....„ „ 0'90, „ 0'18    ,,

ä K 0'07, K 0'74

„ „ 5'50, „ 0 06 „ „ 0'90„ „ 0'63

ä K 0'07, K 0'49 „ „ 5'50, „ 0'04

„ „ 0'90, „ 0'45

ä K 0 07, K 0'37 „ „ 5'50, „ 0 03 „ „ 0'90, „ 0'36

ä K 0'07, K 0'29 „ „ 5'50, „ 0 03 „ „ 0'90, „ 0'27

ä K 0'07, K 0'25

„ „ 5'50, „ 0'02 „ „ 0'90, „ 0'23

k K 0 07, K 0'21 „ „ 5'50, „ 0'02 „ „ 0'90, „ 0'23

Dacheinlattung für Ziegel- und Steineindeckung, per m²:

«) bei 0-1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10'50 m lange, 4/7 cm starke Lätten .

O'Oll mille Nägel.........

0'75 Zimmermannsstunden samt Req

b)    bei 0-15 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

7'00 m lange, 4/7 cm starke Latten

0'008 mille Nägel........

0'55 Zimmermannsstunden samt Req

c)    bei 0-2 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

5'25 m lange, 4/7 cm starke Latten.

0'006 mille Nägel........

0'45 Zimmermannsstunden samt Req

d)    bei 0-25 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

4'20 m lange, 4/7 cm starke Latten .

0'005 mille Nägel........

0'35 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 013, K 0'91 „ „ 11'40, „ 0-09 „ „ 0'90, „ 0-50

ä K 013, K 0-68 „ „ 11-40, „ 0-07

„ „ 0-90, „ 0-41

„    1-43

„ 0-98

„ 0-76

„ 0-59

„ 050

„ 0-46

0-38

„ 2-18

„ 1-50

„ 1-16

Lattenverschalung (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., rauh (ungehobelt), per m²:

a)    bei OT m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

1050 m lange, 3/5 Cm starke Latten

0'015 mille Nägel........

0'65 Zimmermannsstunden samt Req

b)    bei 0T3 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

c)    bei 0-16 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

0 60 m lange, 3/5 cm starke Latten .

O'Ol mille Nägel.........

0’50 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0 07, K 0-74 „ „ 910, „ 014 „ „ 0-90, „ 0-59

K 1-47

„    1-25

ä K 0 07, K 0-46 „ „ 9-10, „ 0-09 „ „ 0 90, „ 0-45

„ 1-00

Lattenverschalung (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., gehobelt, per m²:

a)    bei 0-1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10'50 m lange, 4/7 cm starke Latten ,

0-015 mille Nägel.........

2'00 Zimmermannsstunden samt Req

b)    bei 0-13 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

8’50 m lange, 4/7 cm starke Latten .

0"012 mille Nägel........

L80 Zimmermannsstunden samt Req

k K 013, K 1-37 „ „ 11-40, „ 0-17 „ „ 0-90, „ 1-80

k K 0-13, K 111 „ „ 11-40, „ 014 „ „ 0-90, „ 1-62

c) bei 0-16 m Latten weite von Mitte zu Mitte:

6'60 m lange, 4/7 cm starke Latten.

0"01 mille Nägel.........

1-60 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-13, K 0-86 „ „ 11-40, „ 0-11 „ „ 0-90, „ 1-44

Lattenverschalung (Staketierung) für Zäune, Wandabteilungen, Tore u. dgl., aus gehobelten und ge-köpfelten Latten, per m²:

a)    bei 0-1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

10’50 m lange, 4/7 cm starke Latten .

0-015 müle Nägel.........

270 Zimmermannsstunden samt Req

b)    bei 0T3 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

8-50 m lange, 4/7 cm starke Latten.....

0'012 mille Nägel............

2"40 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

c) bei 0-16 m Lattenweite von Mitte zu Mitte:

6-60 m lange, 4/7 cm starke Latten.

0"01 mille Nägel.........

210 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-13, K 0-86 „ „ 11-40, „ 011 „ „ 0-90, „ 1-89

Pflasterwürfel (oder Holzstökel) mit 0-16 m großen Würfeln aus Holz hersteilen, ohne Legen, per m²:

a) aus rundem Holze:

6-4 m Rundholz von 0 23 m Durchmesser . . ä K 0-88, K 5"63

„ „ 0-90, „ 6-48 „ „ 6-48, „ 0-32

7’2 Zimmermannsstunden . 5% v. Arbeitslohn f. Req.

usw.

„    3-34

„    2-87

„    2-41

,    3-97

„    3-41

„ 2-86

„ 12-43

b)    aus 16/16 cm starkem Kantholze:

61 m langes, 16/16 cm starkes Kantholz . . . 4 K 113, K 7"23 2'6 Zimmermannsstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

c)    aus Holzabfällen:

0'2 ms Holz (Abfälle) ....

10-0 Zimmermannsstunden 5% v. Arbeitslohn f. Req, usw

;;;; SS;;; 012 k 9-69

4 K 18-00, K 3-60

„ „ 0-90, „ 9-00 „ „ 9-90, „ 015 „ 13-05

Teeranstrich auf Holzflächen, per m²:

a) zweimaliger:

0"55 kg Teer samt Zufuhr ....

0'02 „ Unschlitt.........

0'80 Zimmermannsstunden samt Req

0-20, K 0-11 1-40, „ 0-03 0 90, „ 0'72

„ 0-86

b) dreimaliger:

0'78 kg Teer samt Zufuhr.....

0’03 „ Unschlitt.........

110 Zimmermannsstunden samt Req

0'20, K 0-16 1-40, „ 0 04 0 90, „ 0-99

„    1-19

Stiegenstufen aus vollem, weichem Holz (Blockstufen), per m:

a) ungehobelt:

0'55 m langes, 30/34 cm starkes Kantholz . . 4 K 615, K 3’38 1'40 Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0-90, „ 1'26

„    4-64

b) gehobelt:

0’55 m langes, 31/35 cm starkes Kantholz . . 4 K 6'55, K 3'60 300 Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0-90, „ 2-70

„    6-30

Stiegenstufen aus 0-05 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per m: ä) ungehobelt:

T05 m lange, 0’3 m breite, 0⁻05 m starke Pfosten 4 K 0’65, K 0'68

„ 0'07

0’60 m lange, 0 3 m breite, 0'03 m starke Bretter 4 K 0'40, „ 0'24

0-003 mille Nägel.............„ „ 11-40, „ 0 03

1'23 Zimmermannsstunden samt Req

10% Verschnitt

„ „ 0-90, „ 111    ,,

2-13

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab:

HO m lange, 0'3 m breite, 0 05 m starke Pfosten ä K 0'65, K 0'72

„ 0-07

0'60 m lange, 0'3 m breite, 0'03 m starke Bretter 4 K 0’40, .. 0 24 3'25 Zimmermannsstunden samt Req

c)    gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Karnis:

1-50 m lange, 0 3 m breite, 0 05 m starke Pfosten 4 K 0 65, K 0’98

10% Verschnitt...................„ 010

0-75 m lange, 0'3 m breite, 0'03 m starke Bretter 4 K 010, K 0⁻30 4"12 Zimmermannsstunden samt Req

10% Verschnitt

„ „ 0-90, „ 2-93    ,,

„ „ 0-90, „ 3-71    ,,

Stiegenstufen aus 0-08 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per m: ä) ungehobelt:

1-05 m lange, 0‘3 m breite, 0'08 m starke Pfosten 4 K 0’98, K T03 10% Verschnitt

0-6 m lange, 0"3 m breite, 0 04 m starke Bretter 4 K 0"52, „ 0'31

„ „ 1110, „ 0 03

0-003 mille Nägel........

T5 Zimmermannsstunden samt Req

3-96

5-09

„ 010

b) gehobelt, mit einfachem Rundstab:

1-1 m lange, 0'3 m breite, 0'08 m starke Pfosten k K 0’98, K 1-08

„ 011

0"6 m lange, 0"3 m breite, 0'04 m starke Bretter k K 0"52, „ 0"31 3"5 Zimmermannsstunden samt Req

10% Verschnitt

„ „ 0-90, „ 315

K 4-65

c) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Karnis:

1-5 m lange, 03 m breite, 0’08 m staike Pfosten ä K 0'98, K 117

„ 0-15

075 m lange, 03 m breite, 0'04 m starke Bretter . k K 0'52, „ 0'39 41 Zimmermannsstunden samt Req

10% Verschnitt

„ „ 0-90,

3-96

„    5-97

Stiegenwange aus 0-08 m starken Pfosten, per m: a) rauh:

1-05 m lange, 0"3 m breite Pfosten

10% Verschnitt.........

1-9 Zimmermannsstunden samt Req

5 K 098, K 1-03

.....„ 0-10

ä K 0-90, ,, 171

,    2-84

b) gehobelt:

l⁻05 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

275 Zimmermannsstunden samt Req

k I< 0-98, K 1-03

....... 010

k K 0-90, „ 2-48

„    3-61

Stiegenwange aus 0-1 m starken Pfosten, per m: a) rauh:

1'05 m lange, 0⁻3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt.........

2'25 Zimmermannsstunden samt Req

k K 1-22, K 1-28

.....„    013

k K 0 90, „ 2-02

„    3-43

b) gehobelt:

1'05 m lange, 0'3 m breite Pfosten . .

10% Verschnitt..........

3'12 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 1-22, K 1-28

....... 013

k K 0-90, „ 2-81

„    4-22

Wangenstiege, mit 10/20 cm starken Wangen, 4 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, komplett anfertigen und aufstellen, per m:

a) ungehobelt:

1-05 m Rundholz von 0'27 m Durchmesser . . k K 110, K 117 67 m lange, 0 3 m breite, 0 04 m starke Bretter „ „ 0'52, „ 318

10% Verschnitt...................„ 0"35

„ 18-91

141 Zimmermannsstunden..........k K 0"90, „ 12'96

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw............12'96, ,, 0'65

b) gehobelt:

Rundholz und Bretter samt Verschnitt, wie

vor ad a ...............

25"0 Zimmermannsstunden..........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw........

.....K 5-30

ä K 0-90, „ 22-50

„ „ 22-50, „ 113

„ 28-93

Wangenstiege, mit 13/25 cm starken Wangen, 5 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, komplett anfertigen und aufstellen, per m:

a) ungehobelt:

218, K 2-20 0-65, „ 4-36 . . „ 0 44 k K 0-90, „ 14-04 „ „ 14-04, „ 0-70

1 '05 m Rundholz von 032 m Durchmesser . . ä 670 m lange, 0"3 m breite, 0 05 m starke Pfosten „

10% Verschnitt......

15⁻6 Zimmermannsstunden. . ,

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

b) gehobelt:

Rundholz und Pfosten samt Verschnitt, wie

vor ad n ...........

27'5 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . . .

.....K 7 09

ä K 0-90, K 24-75 „

„ „ 24-75, „ 1-24 K 33-08

Heuraufe mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt, per m:

2'0 m weiches Rundholz von 013 m Durchmesser ..............•. .

2’0 m eichenes Rundholz von 0'04 m Durchmesser ................

4’8 Zimmermannsstunden samt Req......

ä K 0-28, K 0-56

„ „ 0-10, „ 0-20

„ „ 0-90, „ 4-32

„    5-08

Steigleitern mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt, per m:

2'0 m weiches Rundholz von 013 m Durchmesser ................

2'0 m eichenes Rundholz von 0"05 m Durchmesser ................

3’4 Zimmermannsstunden samt Req.....

ä K 0-28, K 0-56

„ „ 0-15, „ 0-30

„ „ 0-90, „ 3 06

„    3-92

Futterbarren aus Pfosten, per m:

a) ungehobelt:

3'0 m lange, 0'3 m breite, 0-08 m starke Pfosten . ä K 0’98, K 2-94

„ „ 16-80, „

0-006 mille Nägel.......

1-6 Zimmermannsstunden . . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

0-10

„ „ 0-90, „ 1-44

„ „ 1-44, „ 0 07

„ 4-55

b) gehobelt:

Pfosten und Nägel wie vor ad a . ,

2'6 Zimmermannsstunden......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

.....K 3 04

ä K 0-90, „ 2-34

„ „ 2-34, „ 0-12

„ 5-50

Säulen von Holz, Streitbäume und Standsäulen in Ställen, dann Plankensäulen bis 2 m Höhe, reinbearbeiten, hobeln und aufstellen oder befestigen, per m:

a) aus Rundholz:

1-0 m Rundholz von 0"2 m Durchmesser . . . ä K 0'65, K 0'65 2'6 Zimmermannsstunden samt Req.....„ „ 0-90, „ 2'34

„ 2-99

b) aus Kantholz:

1-0 m langes, 15/15 cm starkes Kantholz . . . ä K 0"87, K 0 87 1-6 Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0-90, „ 1-44

„    2-31

Abtrittschläuche oder Gainzen anfertigen und aufstellen, samt innerer und äußerer Verpichung, per m:

4’0 m lange, 0'3 m breite, 0'05 m starke Pfosten . ä K 0'65, K 2'60

0-013 mille Nägel......

1-5 kg Pech........

0'3 kg Unschlitt......

0'21 Leinöl........

6"5 Zimmermannsstunden . . ,

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ 16-80, „ 0-22 „ 0-90, „ 1-35 „ 1-40, „

„ 0-95, „ 0-19 „ 0-90, „ 5-85 „ 5-85, „ 0-29

0-42

„ 10-92

Dunstschlauch anfertigen und aufstellen, per m: a) rauh:

4'0 m lange, 0'3 m breite, 0’04 m starke

Bretter................

0‘013 mille Nägel..............

3'4 Zimmermannsstunden samz Req......

ÖlOO

b) gehobelt und mit Bandeisen beschlagen:

4'0 m lange, 0'3 m breite, 0"04 m starke

Bretter...........

0 006 mille Nägel.........

l'O kg Bandeisen.........

8'0 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-52, K 2 08

„ „ 5-50, „ 0 03

......„ 0'60

. k K 0-90, „ 7-20 K 9‘9l

Dachwasserrinnen von Rundholz ausarbeiten und einhängen, per m:

1‘6 Zimmermannsstunden . . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.

l’Om Rundholz von 0⁻17 m Durchmesser . . . 1 K 0 48, K 0’48

„ „ 090, „ 1-44    , ^

„ „ 1-44, „ 0-07 ,, 1-99

Zwischenrinnen (sogenannte Zwuzelrinnen) anfertigen und legen, per m:

а)    von der Länge nach in die Hälfte zersägtem Rundholz:

0’5 m Rundholz von 0'5 m Durchmesser . . . ä K 6'21, K 3'11 5'0 Zimmermannsstunden samt Req

б)    aus 0-065 m starken Pfosten:

2'5 m lange, 0'3 m breite Pfosten .

3"4 Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0-90 „ 4-50

„    7-61

ä K 0-80, K 2-00

„ „ 0-90, „ 3-06

„    5-06

Bodenrinnen von 0-04 m starken Pfosten, rauh für Blech-ausfütterung samt Deckbrett, anfertigen und legen, perm: 3"0 m lange, 0'3 m breite, 0 04 m starke

Bretter................

1-0 m lange, 0'3 m breite, 0'025 m starke

Bretter................

4"0 Zimmermannsstunden samt Req......

ä K 0-52, K 1-56

„ „ 0 33, „ 0-33 „ „ 0 90, „ 3-60

„    5-49

Auspichen von Dachrinnen, per m:

0⁻3 kg Pech...........

0’1 kg Unschlitt.........

0-09 1 Leinöl...........

0'5 Zimmermannsstunden samt Req

'Ci

Z Z Z Pt

llil

0-27

0-14

0-09

0-45

0-95

Dachbodentreppen (über Bundträme) samt Untersätzen, per m:

a) aus 0-035 m starken Brettern:

„    1-87

„ „ 0-90, „ 0'54

0'6 Zimmermannsstunden samt Req

b) aus 0-05 m starken Pfosten:

0'5 m langes, 12/15 cm starkes Kantholz . . . ä K

K 0-35 „ 0-92 „ 0-09

0-72

„ 2-08

äK0-90 ,,    0-27

Falz in Holz zirka 5/5 cm tief ausarbeiten, per m:

0'3 Zimmermannsstunden samt Req......... .

Spundung mit Nut und Feder ausarbeiten, per m:

a) bei Falzpiloten:

2'6 Zimmermannsstunden samt Req..........

* b) bei Falzbürsten (Pfosten):

äK0-90 K 1-26

1"4 Ziinmermannsstunden samt Req.

Zersägen von Hölzern der Länge nach, per 1 m Schnittlänge für jedes cm der Holzdicke:

a)    bei weichem Holze:

0'03 Zimmermannsstunden samt Req.

b)    bei hartem Holze:

0'04 Zimmermannsstunden samt Req.

. ä K 0'90

„ 0-27

ä K 0 90

„ 0-36

Röhren aus Kiefernholz abschälen und ausbohren per m:

a)    bis auf 0-04 m Durchmesser:

l’O Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

b)    für je 1 cm größere Weite mehr um

0'3 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

ä K 0-90, K 0-90 ...... 0 05 „    0-95

. ä K 0 90 ,,

0-27

Wasserleitungsröhren von Holz einlegen und verbinden; hiebei ist das auf Seite 140 und 141 für Anarbeiten von Rundholz ohne Verband festgesetzte Arbeitserfordernis und die Erdarbeit nach der Tabelle für Aushebung von Erd- und Steinmassen in Fundamentgruben auf Seite 20 besonders zu berechnen.

Brunnenrohre einsetzen, mittels Brunnenbüchsen verbinden und befestigen, per m:

2'0 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

Altes Brunnenrohr herausheben, per m:

l’O Zimmermannsstunden samt Req. . .

ä K 0’90 ,,

1-80

äK0’90 ,,

0-90

Staubladen schneiden, säumen, abfügen und legen, per m:

a) ungehobelt:

ä    0’40, K 0’42

„    0’90. „

0’36 ,,    0-78

1’05 m lange, 0'3 m breite, 0 03 m starke Bretter................

0’4 Zimmermannsstunden samt Req.

b) gehobelt:

1’05 m lange, 0’3 m breite, 0 035 m starke

Bretter................

0’7 Zimmermannsstunden samt Req......

ä    0’46, K 0’48

„    0’90, „

0'63 „

Ml

Gewölbschalbogen aus 0-04 m starken Brettern, per m:

4’25 m lange, 0’3 m breite Bretter

0’013 mille Nägel.........

0’8 Zimmermannsstunden samt Req

3-15

ä K 0’52, K 2’21 „ „ 16’80, „ 0’22

„ „ 0-90, „ 072 ,,

Dachgesimse von Pfosten und Brettern, gehobelt und gegliedert, herstellen, per m:

a) bei 35/40 cm Querschnitt:

4’0 m lange, 0’3 m breite, 0’05 m starke

Pfosten ...........

O'Ol mille Nägel.........

0'005 mille Nägel.........

ll'O Zimmermannsstunden samt Req.

Tür- und Fensterstceke von Kantholz werden je nach ihrer Größe per 1 m Holzerfordernis ermittelt und der Preis für die entsprechende Holzstärke aus der Tabelle auf Seite 142 (Holz mit Verband) angesetzt.

Werden Türstöcke gehobelt, so schlage man das auf den Seiten 140 u. 141 ausgewiesene Erfordernis hiefür —• und bei eventueller Herstellung eines Falzes K 0-27 per m hinzu.

Tür- und Fensterstöcke von Pfosten, wobei die Länge der letzteren nach der Breite und Höhe ermittelt wird und die einzumauernden Ohren zugegeben werden, z. B. bei einem Fenster von 1-05 m Breite und 2-1 m Höhe = 1 Sohle 1-05 + (2 Ohren ä 0-15 =) 0-3 = 1-35

= 1-35

b)    bei 30/35 cm Querschnitt:

3'5 m    lange,    03 m    breite,    005 m    starke

Pfosten...........

0’009 mille Nägel.........

0-005 mille Nägel.........

lO'O Zimmermannsstunden samt Req

c)    bei 25/30 cm Querschnitt:

4'1 m    lange,    0'3 m    breite,    0'04 m    starke

Bretter................

0-01 mille Nägel ............

0'005 mille Nägel .............

9'0 Zimmermannsstunden samt Req......

d)    bei 20/25 cm Querschnitt:

3‘5 m lange, 0'3 m breite, 004 starke

Bretter................

0"009 mille Nägel..............

0-005 mille Nägel..............

7"5 Zimmermannsstunden samt Req......

. ä K 0 65, K 2-28 . „ „ 11-40, „ 0-10

..... 5-50, „ 0-03

, „ „ 0-90, „ 9 00 K 11-41

K 0-52, K 2-13 „ 9-10, „ 0 09 „ 5-50, „ 0 03 „ 090, „ 8-10 ,, 10-35

ä K 0-52, K 1-82

„ „ 9-10, „ 0-08 „ „ 5-50, „ 003

„ „ 0 90, „ 6-75

„ 8-68

Dachgesimse und Turmgesimse von Rundholz, gehobelt und gegliedert, herstellen, per m:

a) bei 35/40 cm Querschnitt:

l’Om Rundholz von 0"47 m Durchmesser . . . ä K 5"48, K 5"48

„ „ 0 90 „ 11-70

13"0 Zimmermannsstunden samt Req

„ 17-18

b) bei 30/35 cm Querschnitt:

1-0 Rundholz von 0'42 m Durchmesser . . . . ä K 4'30, K 4"30

„ „ 0-90, „ 9-45 ,, 13-7O

10’5 Zimmermannsstunden samt Req. . .

c)    bei 25/30 cm Querschnitt:

l'Om Rundholz von 0’37 m Durchmesser . . . ä K 2'80, K 2'80 8'5 Zimmermannsstunden samt Req

d)    bei 20/25 cm Querschnitt:

l'O m Rundholz von 0'32 m Durchmesser . . . ä K 2'18, K 2-18 7'0 Zimmermannsstunden samt Req........ ,, 0'90, „ 6"30 ,,

„ „ 0-90, „

7-65 ,, 10-45

8-48

1    Sturz ebenso

2    Gewände

ä [2-1+(2 Zapfen ä 0-05 =) 0-1 =] 2-2 =

2 Mittelohren in letzteren ä 0-2    . . . =

per 1 m Pfostenerfordernis: a) 0-15 m tief, rauh, aus 0-05 m starken Pfosten: 0"525 m lange, 0'3 m breite und 0'05 m starke

Pfosten ...........

0’50 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 065, K 0-34    „

„ „ 0 90, „ 045 K 0-79

b) 0-15 m tief, gehobelt, aus 0-05 m starken Pfosten:

0⁻525 m lange, 0'3 m breite und 0’05 m starke Pfosten................

0'63 Zimmermannsstunden samt Req.

c) 0-15 m tief, rauh, aus 0 065 m starken Pfosten:

0‘525 m lange, 0’3 m breite und 0'065 m

starke Pfosten........

0’54 Zimmermannsstunden samt Req.

k K 0-65, K 0 34 „ „ 0-90, „ 0-57 ,,    0-91

k K 0 80, K 0-42 „ „ 090, „ 0-49 ,,

d)    0-15 m tief, gehobelt, aus 0-065 m starken Pfosten:

0⁻525 m lange, 0'3 m breite und 0-065 m

starke Pfosten.........

0’67 Zimmermannsstunden samt Req

e)    0-15 m tief, rauh, aus 0-08 m starken Pfosten:

0⁻525 m lange, 0'3 m breite und 0'08 m starke

Pfosten................k K 0 98, K 0'51

0'60 Zimmermannsstunden samt Req.....„ „ 0'90, „ 0'54

ä K 0-80, K 0-42 „ „ 0 90, „ 0-60

/) 0-15 m tief, gehobelt, aus 0 08 m starken Pfosten:

0"525 m lange, 0"3 m breite und 0'08 m starke Pfosten............... .

0"73 Zimmermannsstunden samt Req.

<§■) 0-3 m tief, rauh, aus 0-065 m starken Pfosten:

1-05 m lange, 0’3 m breite und 0"065 m starke

Pfosten ...........

0"70 Zimmermannsstunden samt Req,

0-91

„ 1-02

,    1-05

k K 0-98, K 0-51 . . . 0 90, „ 0-66    ,, M7

k K 0-80, K 0-84 „ „ 0-90, „ 0 63

h) 0-3 m tief, gehobelt, aus 0-065 m starken Pfosten:

1'05 m lange, 0'3 m breite und 0’065 m starke

Pfosten...........

0"90 Zimmermannsstunden samt Req

. ä K 0-80, K 0-84

„ „ 0-90, „ 0-81

i) 0-3 m tief; rauh, aus 0-08 m starken Pfosten:

1'05 m lange, 0'3 m breite und 0"08 n starke

Pfosten ...........

0"75 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0"98,-« K 1-03 „    0-90, „ 0-68

k) 0-3 m tief, gehobelt, aus 0-08 m starken Pfosten:

1-05 m lange, 0"3 m breite und 0'08 m starke

Pfosten ...........

0’97 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 0-98, K 1-03

„ „ 0-90, „ 0-87

V orbenannte Türstöcke mit Falzzuversehen, benötigt die auf Seite 240 angesetzte Arbeitspost, daher zuzuschlagen, per m: fl) bei einseitigem Falze . . , b) bei beiderseitigem Falze .

„    1-47

„    1-65

„    1-71

„    1-90

.    „    0-27

.    „    0-54

Türflügel; gewöhnliche aus Brettern, gefugt und mit Einschubleisten, per 1 m² Größe:

«) ungehobelt:

4-0 m lange, 0'3 m breite, 0'035 m starke

Bretter................

0‘5 m lange, 0'3 m breite, 0'04 m starke Bretter...............

k K 0-40, K 1-84

0 015 mille Nägel.........

2"2 Zimmermannsstunden samt Req.

„ „ 0-52, „ 0-26 „ „ 5-50, „ 0-08

„ „ 0-90, „ 1-98

„    4-16

b) ungehobelt, mit über die Fugen gelegten Leisten:

.....K 4'16

ä K 0-18, „ 0-66

K 4-82

Die wie vorher ad a berechneten Kosten mit 3'67 m Fugleisten............

c) gehobelt:

.....K 2-18

ä K 0 90, „ 3-60

d)    gehobelt, mit über die Fugen gelegten, gehobelten und abgefaßten Leisten:

Die wie vorher ad c berechneten Kosten mit 3'67 m Fugleisten............

e)    gehobelt, mit gekehlten Fugleisten:

Die wie vorher ad c berechneten Kosten mit 3"67 m Fugleisten ............

Bretter und Nägel wie vorher ad a 4'0 Zimmermannsstunden samt Req

„    5-78

.....K 5-78

ä K 0-23, „ 0'84

.....K 5-78

ä K 0 38, „ 1-39

„ 6-62

„    7-17

Türflügel, gewöhnliche, bis 3 m per m²: a) ungehobelt:

l⁻5 m lange, 4/7 cm starke Latten . lO'O m lange, 3/5 cm starke Latten

0'023 mille Nägel.........

l⁻0 Zimmermannsstunden samt Req

Größe, aus Latten,

b) gehobelt:

K 0 98

Latten und Nägel wie vorher ad a 2'G Zimmermannsstunden samt Req.....ä K 0'90, „ 2'34

„    3-32

Tore für Einfahrten, Remisen, Schupfen, Scheuern, bestehend aus einem eisernen Torstock, weichem Holzgerippe und Bretterverschalung mit über die Fugen gelegten Leisten, anfertigen, mit dem vom Schlosser zu liefernden Beschläge anschlagen, einpassen und einhängen, per m²:

a)    bis zu 10 m² Größe, ungehobelt

gehobelt . .

b)    von 10 bis 15 m² Größe, ungehobelt

gehobelt

c)    von 10 bis 25 m² Größe, ungehobelt

gehobelt

m.

pp *4 CO -4    “4 Ci

£    tb rb ^ eis

o o o © o o

Kellertür aus Holzfutterstock und ungehobeltem Bretterflügel anfertigen und einpassen, bei der gewöhnlichen Lichtengröße von lmx2m per Stück:

a)    mit Tannen- oder Fichtenstock:

7'50 m langes, 13/16 cm starkes Konstruktionsholz ............

6'00 m lange, 5/5 cm Falz ausarbeiten . .

2'31 ms rauhe Türflügel, nach voriger Seite ad a „ „ 416 „ 9'61

b)    mit Föhrenstock:

7'50 m langes, 13/16 cm starkes Föhrenholz . . ä K 110, K 8'25

, „ 0-90, „ 7-43 ....... 11-23 ,, 26 91

8'25 Zimmermannsstunden samt Req.....

Falzausarbeiten und Türflügel, wie vorher ad a

ä K 0-80, K 6 00 „ „ 0 27 „ 1-62

„ 17-23

c) mit Lärchenstock:

„ „ 0'90, „ 8 91 „ „ 0-31, „ 1-86

„ 9-61 K 3o-76

7-50 m langes, 13/16 cm starkes Lärchenholz . ä K 2'05, K 15⁻38 9'90 m Zimmermannsstunden samt Req. . .

6'00 m Falz ausarbeiten .........

2'31 m² Türflügel, wie vor ad a......

d) mit Eichenstock:

7'50 m langes, 13/16 cm starkes Eichenholz . . ä K 2'30, K 17‘25

1T25 Zimmermannsstunden samt Req 600 m Falz ausarbeiten ......

„ „ 0-90, „ 1013

„ „ 0-37, „ 2-22

„ 9-61 ,,    39-21

2'31 m² Türflügel, wie vor ad a

Fensterladen aus beiderseits gehobelten Brettern samt Stock aus Staffelholz, per m²:

„ „ 0 46, „ 0-51 „ „ 0-90, „ 5-58 . ......015 ,,

4'8m langes, 8/8 cm starkes Staffelholz. . . . ä K 0"25, K 1-20 TI m lange, 0'3 m breite, 0’035 m starke

Bretter...........

7-44

86-00

100-00

68-00

78-00

46-00

52-00

36-00

40-00

36-00

40-00

32-00

35-00

15-00

10-50

4-00

6'2 Zimmermannsstunden samt Req.

Leim und Nägel.........

Dacherker von Holzgerippe, Bretterumschalung und Türen, wobei die Holzstärke je nach der Größe variiert, per Stück:

a)    Erker mit Satteldach und Tür von 2-0 m Breite und

2-5 m Höhe, rauh................

gehobelt ..............

b)    Erker mit Satteldach und Tür von 1-5 m Breite und

2-25 m Höhe, rauh ................

gehobelt..............

c)    Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und

2-0 m Höhe, rauh................

gehobelt..............

d)    Erker mit Satteldach und Tür von 0-8 m Breite und

T75 m Höhe, rauh................

gehobelt..............

e) Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und

T25 m Höhe, rauh................

gehobelt..............

/) Erker mit Satteldach und Tür von 1-0 m Breite und 1-0 m Höhe, rauh................

gehobelt .

g)    Erker mit Segmentdach und Tür von 0-8 m Breite und

0-5 m Höhe, rauh ...............

h)    Dachluggen mit Tür von 0-6 m Breite und 0-35 m Höhe,

Wenn vorgenannte Erker ohne Türen oder Laden hergestellt, aber mit Fenstern versehen werden, sind abzuziehen für die Tür oder den Laden per 1 m², bei

rauhen Gattungen................

bei gehobelten Gattungen ............

Brunnenrost von 20/25 cm starkem Holze anfertigen und legen, per Stück:

a)    bei 1-5 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

0'3 m Föhren-Rundholz von 0'32 m Durchmesser ........

25'0 Zimmermannsstunden. .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

b)    bei 1-5 m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz:

6'3 m Eichen-Rundholz von 0'32 m Durchmesser .........

30'0 Zimmermannsstunden. . ,

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

c)    bei 2-0 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

7'8 m Föhren-Rundholz von 0'32 m Durchmesser .........

31⁻0 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

d)    bei 2'0m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz:

78 m Eichen-Rundholz von 0'32 m Durchmesser .........

37'0 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

e)    bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

8'55 m Föhren-Rundholz von 082 m Durchmesser .........

34"0 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

/) bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Eichenholz:

8'55 m Eichen-Rundholz von 082 m Durchmesser .........

42’0 Zimmermannsstunden. . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

ä K    2-40,    K15-12

.. »    0-90,    „ 22-50

„ „    22-50,    „ 1-13    K 38-75

ä K 5-80, K 36-54 „ „ 0-90, „ 27-00

„ „ 27-00, „ 1-35

„ 64-89

k K 2-40, K 18-72 „ 0-90, „ 27-90 „ „ 27-90, „ 1-40

ä K 5-80, K 45-24 „ „ 0-90, „ 33-30 , , „ 23-30, „ 1-67

ä K 2-40, K 20-52 „ „ 0-90, „ 30-60 „ „ 30-60, „ 1-53

k K 5 80, K 49-59 „ „ 0-90, „ 37 80 „ „ 37-80, „ 1-89

Brunnenkranz, 0-1 m stark, aus 2 übereinander gelegten 0-05 m starken Pfosten samt 0-05 m starken Deckel anfertigen und versetzen, per Stück: a) bei 1-5 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

4’50 m lange, 0'3 m breite, 0'1 m starke Pfosten ä K 1'60, K 7"20 5"50 m lange, 0'3 m breite, 0 05 m starke Pfosten „ „ 0'80, „ 4"40

„ „ 16-80, „ 0-81 „ „ 0-90, „ 27-00

0-048 mille Nägel......

30-0 Zimmermannsstunden. . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ „ 27-00, „ 1-35

b)    bei 2-0 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

6-00 m lange, 0'3 m breite, 0'1 m starke Pfosten ä    K    1-60,    K    9‘60

980 m lange, 0’3 m breite, 0.05 m starke Pfosten ,,    „    080,    „    7'84

„ „ 16-80, „ 0-81 „ „ 0.90, „ 42-75 „ „ 42-75, „ 2-14

c)    bei 2-25 m äußerem Durchmesser, aus Föhrenholz:

6"75 m lange, 0 3 m breite, 04 m starke Pfosten ä    K    1'60,    K    1080

11-4 m lange, 0'3 m breite, 0'05 m starke Pfosten „    ,,    080,    „    942

„ „ 1680, „ 081 „ „ 0-90, „ 48-60 „ „ 48-60, „ 2-43

d) bei Herstellung von Brunnenkräazen aus Eichenholz rechae man den Bedarf an Material mit den dafür entsprechenden Preisen und erhöhe den Arbeitslohn um 20%.

0"048 mille Nägel ......

47"5 Zimmermannsstunden. . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

0"048 mille Nägel......

54'0 Zimmermannsstunden. . . 5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

„ 48-02

„ 80 21

„ 52-65

„ 89-28

„ 40-76

„ 63-14

„ 71-76

247'

Brunnensaugventil in eine hölzerne Röhre einsetzen^und' verspunten, per Stück:

5 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

Brunnenrohrstiefel einlassen, per Stück:

5 Zimmermannsstunden samt Req. . . .

Brunnenausflußrohr von Holz herstellen, einsetzen nnd verspunten, per Stück:

5 Zimmermannsstunden ....

5% v, Arbeitslohn f. Req. usw,

Senkgrubenfutter von Eichenholz (über eingewölbte Senkgruben) 0-7/07 m im Lichten samt weicher Falltür herstellen und beschlagen, komplett per Stück:

4'0 m langes, 15/15 cm starkes Eichenholz . . i K 1-95, K 7⁻80

2⁻ 75 m lange, 0'3 m breite, 0'035 m starke

weiche Bretter ....

0'012 mille Nägel .....

2 kg Beschläge .......

15 Zimmermannsstunden . . ,

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

Abtrittschlauchstöckel aus Eichenholz mit Falz herstellen und versetzen, per Stück:

2’4 m langes, 15/15 cm starkes Eichenholz . . ä K 1'95, K 4'68

3"5 Zimmermannsstunden . . .

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw

Abortsitzbrett von 0-65 bis 0-7 m Breite samt Spiegel und Untersatzbrett herstellen, per m:

3⁻ 0 m lange, 0'3 m breite, 0'04 m starke Bretter ä K 0'52, K 1-56

3⁻0 m lange, 0’3 m breite, 0⁻03 m starke Bretter „ „ 0'46, „ 1-38

3'5 Zimmermannsstunden samt Req.

Abtrittsitzdeckel herstellen, per Stück:

0'45 m lange, 0'3 m breite, 0’04 m starke Bretter ä K 0'52, K 0'23

„ „ 0-90, „ 1-35 ,,

Einfriedungen, 2 m hoch, die Pfähle aus Lärchenholz 13/16 cm stark, 3 m voneinander entfernt und 1 m tief eingegraben; lärchenen, 8/10 cm starken Riegeln und zweier durchlaufenden, 10 cm breiten Fatschen aus 2-5 cm starken Brettern; per Längenmeter:

a)    rauh, mit Schwartenschalung...........

b)    rauh, mit 2-5 cm starker Bretterschalung ....

c)    rauh, Schalung mit 3/5 cm starken Latten und 10 cm

Zwischenräumen.................

d)    wie ad c, jedoch gehobelt und die Latten oben segmentförmig zugeschnitten...............

e)    wie ad d und mit Ölfarbe gestrichen.........

Wasserbauarbeiten.

Piloten oder Grundpfähle aus weichem Rundholz anzuarbeiten, zuzuspitzen beschuhen, zur Stelle zu transportieren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per m:

1*5 Zimmermarmsstunden samt Req

ä k 0-90 K 4-50

k K 0-90 ,,    4-50

k K 0-90, K 4-50

„ „ 4-50, „ 0-23

„ „ 0-90, „ 13-50 „ „ 13-50, „ 0-68

„ „ 0 90, „ 3-15 „ „ 315, „ 016

„ „ 0-90, „ 315

„ 4-73

„ 26-06

„ 7-99

„ 6-09

1-58

8-20

9 00

„ 7-40

10-60

13-00

a)    bei 0-10 m Durchmesser:

l’O m Rundholz..........

0'35 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

b)    bei 0-13 m Durchmesser:

10 m Rundholz..........

0'5 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

c)    bei 0-15 m Durchmesser:

l'Om Rundholz..........

0⁻6 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw.. . .

d)    bei 0-17 m Durchmesser:

l’Om Rundholz..........

0‘75 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

e)    bei 0-2 m Durchmesser:

l'Om Rundholz..........

l’O Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

f)    bei 0-25 m Durchmesser:

l’Om Rundholz..........

1’4 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

g)    bei 0-3 m Durchmesser

1‘0 m Rundholz..........

2’0 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

h)    bei 0-35 m Durchmesser:

l’O m Rundholz..........

2’5 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

i)    bei 0-45 m Durchmesser:

l'Om Rundholz..........

3'0 Zimmermannsstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. usw. . .

i K 016, K 016 „ 0'90, „ 0'32 „ 032, „ 0-03 K O’öl

K 0'28, K 0-28 „ 0-90, „ 0 45 „ 0'45, „ 0-05

„    0-78

. . . . K 0'37 K 0 90, „ 0'54 „ 0-54, „ 005 ,,    0-96

K 0-90,

„ 068,

048

068

007    ,,

1-23

. . . . K 0-65 K 0'90, „ 0 90

„ 0-90, „ 0 09 ,,

. ... K 1-03 K 0 90, „ 1-26

„ 1-26, „ 0'13 ,,

. . . . K 1’69 K 0-90, „ 180

„ 1-80, „ 0-18 ,,

. . . . K 2-54 K 0.90, „ 2'25

„ 2-25, „ 0-23 ,,

K 0-90, „ „ 2-70, „

O ON ON(M

>b caö

Piloten oder Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportieren, aufzustellen aufzuziehen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, dann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per m:

a)    bei 7/7 oder 6/8 cm Querschnitt:

l’Om Kantholz.............

0 3 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. etc......

b)    bei 9/9 oder 8/10 cm Querschnitt:

l’O m Kantholz.............

0'4 Zimmermannsstunden.........

5% v. Arbeitslohn t. Req. usw......

c)    bei 10/10 oder 9/12 cm Querschnitt:

l’Om Kantholz.............

0'5 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

d)    bei 12/12 oder 10/14 cm Querschnitt:

l’O m Kantholz.............

0'6 Zimmermannsstunden.........

5% v, Arbeitslohn f, Req. usw.......

.....K 0 20

ä K 0-90, „ 0-27

„ „ 0-27, „ 0 01

K 0’31

036

1-64

2-42

3-67

5-02

7-97

„    0-48

k K 0’90, „

„ „ Q’36, „ 0 02

.....K 0’41

ä K 0’90, „ 0’45

„ „ 0’45, „ 0 02

„    0-69

„ 0’88

.....K    077

ä K    0-90,    „    0-68

„ „    0-68,    „    003    K 1-48

.....K 1-26

ä K 0 90, „ 0 90

„ „ 0-90, „ 0 05    ,,

e)    bei 14/14 oder 12/16 cm Querschnitt:

1‘0 m Kantholz.............

0'75 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

f)    bei 17/17 oder 15/20 cm Querschnitt:

1‘0 m Kantholz............

1‘0 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

g)    bei 21/21 oder 18/24 cm Querschnitt:

1‘0 m Kantholz..............

1'2 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

h)    bei 24/24 oder 21/28 cm Querschnitt:

l'Om Kantholz.............

1‘6 Zimmermannsstunden........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw......

i)    bei 28/28 oder 24/32 cm Querschnitt:

l/O Kantholz ..............

2⁻0 Zimmermannsstunden.........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.......

k)    bei 31/31 oder 27/36 cm Querschnitt:

l'O m Kantholz..............

2'5 Zimmermannsstunden.........

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.......

l)    bei 35/35 oder 30/40 cm Querschnitt:

1‘0 m Kantholz............

3'0 Zimmermannsstunden.......

5% v. Arbeitslohn f. Req. usw.....

Piloten oder Grundpfähle aus Föhren

Eichenholz mit rundem oder viereckigem Querschnitt anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportieren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, erfordert per m:

a)    aus Föhrenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Föhrenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne unverändert;

b)    aus Lärchenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Lärchenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne um 15% erhöht;

c)    aus Eichenholz, die in der Preisanalyse für das dort angegebene Holzquantum zu substituierenden Preise für Eichenholz und die dort angewendeten Arbeitslöhne um ein Drittel erhöht.

Piloten oder Grundpfähle zurichten, wenn kein Pilotenschuh zur Anwendung kommt, vermindert die Arbeitskosten um 12%.

Piloten oder Grundpfähle abschneiden, per 1 cm Dicke:

a) über dem Wasserspiegel:

1. bei weichem Holze:

0‘3 Zimmermannsstunden samt Req

2-21

.....K 2-80

ä K 0-90, „ 114

„ „ 1-44, „ 0'07    „

4-31

.....I< 5-80

ä K 0-90, „ 2 25

„ „ 2-25, „ 011

„ 8-16

.....K 7’40

ä K 0-90, „ 2-70

014 ,, 10-24

„ ,, 2-70, „

Lärchen- oder

h K 0-90

„ 0-27

25Ö

2. bei hartem Holze:

0'4 Zimmermannsstunden samt Req......

b)    bis 0-5 m tief unter dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze:

1'53 Zimmermannsstunden samt Req.....

2.    bei hartem Holze:

2'04 Zimmermannsstunden samt Req.....

c)    über 0-50 m tief unter dem Wasserspiegel, für jede um 0-5 m größere Tiefe zu vorhergehender Post b einen Zuschlag von

1.    bei weichem Holze:

l⁻5 Zimmermannsstunden samt Req.

2.    bei hartem Holze:

2'0 Zimmermannsstunden samt Req.

.    äK0-90

IC 0-36

k K 0-90

k K 0'90

k K 0-90

k K 0-90

Piloten oder Grundpfähle einrammen.

Die Kosten des Einrammens lassen sich für alle Fälle schwer bestimmen, man kann dieselben jedoch im

allgemeinen nach der Formel K ~    veranschlagen,

wobei u der Umfang in Zentimetern, t die Ein-rammungstiefe in Metern, p den Handlangertagelohn in Hellern und n einen von der Bodenbeschaffenheit und sonstigen Bau Verhältnissen abhängenden Koeffizienten, welcher zwischen den Zahlen 120 und 30 variiert, bezeichnet.

Daraus folgt:

Piloten oder Falzbürsten einrammen, für jedes Meter Tiefe und jedes Zentimeter Umfang der vierkantigen oder runden Pfähle oder Falzbürsten, mit Inbegriff des Erfordernisses für Aufsicht und Requisiten, der Beihilfe des Zimmermanns während des Einrammens, Aufstellen und Ab tragen der Schlagwerke samt Anschaffung und Abnützung derselben sowie auch des Gerüstes, jedoch ohne Wasserschöpfen, und zwar:

A.    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist und die Einram-mingstiefe nicht mehr als 2 m beträgt:

a)    im leichten Boden (siehe Erdarbeiten, Klassifizierung der Bodenarten, I. Klasse):

0'08 Handiangerstunden samt Req.......

b)    im mittleren Boden (wie vor, II. Klasse):

012 Handlangerstunden samt Req.......

c)    im festen Boden (wie vor, III. Klasse):

018 Handlangerstunden samt Req.......

B.    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, aber die Ein-rammungstiefe mehr als 2 m beträgt:

a) im leichten Boden (I. Klasse):

014 Handlangerstunden samt Req.

k K 0'50

k K 0-50

k K OSO

1-38

1-84

1-35

1-80

0-04

0-06

0-09

b)    im mittleren Boden (II. Klasse):

021 Handlangerstunden samt Req.

c)    im festen Boden (III. Klasse):

033 Handlangerstunden samt Req.

ä K 050 K 0-11

ä K 0 50

„    0-17

Piloten oder Falzbürsten einrammen, erfordert zu den, wie bei voriger Post angesetzten Preisen einen Zuschlag

a)    von 25%, wenn die Piloten eine Stücklänge von über 7 bis 10 m haben;

b)    von 75%, wenn die einzelne Pilote länger als 10 cm ist;

c)    von 10 bis 15%, wenn die Piloten oder Falzbürsten in schiefer Richtung einzurammen sind, und zwar: 10% bei der Abweichung bis zu ¹/i und 15% bei der-Abweichung über Ve von der Lotrechten.

Gehölzarbeiten und Herstellungen bei Brücken sowie verzahnte Röste u. dgl. im Wasserbau vorkommende, nach dem Meter zu berechnende Holzkonstruktionen sind nach den Tabellen auf Seite 140 bis 143 zu behandeln, wozu jedoch für Herstellungen mit eigenen Gerüstungen hiefür ein Zuschlag von 10% und bei Arbeiten am Wasserspiegel ein Zuschlag von 5% zu machen ist.

Pfosten Verschalung bei Wehren, Mühlgerinnen oder Durchlässen, gefugt, gespündet und gehobelt aus weichen Pfosten, per m²:

a)    bei 0-05 m Pfostenstärke:

wie auf Seite 234 g berechnet mit...............

b)    bei 0-065 m Pfostenstärke:

wie auf Seite 227 f berechnet mit...............

c)    bei 0-08 m Pfostenstärke:

wie auf Seite 226 f berechnet mit...............

„    5-83

„    6-53

,,    7-68

d) bei 0-09 m Pfostenstärke:

3⁻75 m lange, 0'3 m breite, 0 09 m starke Pfosten ................

10% Verschnitt.........

O'OL mille Nägel.........

4"1 Zimmermannsstunden samt Req.

ä K 1-10, K 4-13

.......0-41

ä K 31-00, „ 0-31

„ „ 0 90, „ 3-69

„    8-54

e) bei 0-095 m Pfostenstärke:

3"75 m lange, 0'3 m breite, 0"095 m starke

Pfosten................

10% Verschnitt..............

O'Ol mille Nägel..............

4‘2 Zimmermannsstunden samt Req......

/) bei 0-1 m Pfostenstärke:

3⁻75 m lange, 0'3 m breite, 0P1 m starke

Pfosten...........

10% Verschnitt.........

0'01 mille Nägel.........

4’4 Zimmermannsstunden samt Req

ä K 1-17, K 4-39

.....„ 0-44

ä K 33-50, „ 0-34 „ „ 0-90, „ 3-78

Schrotwand hinter Piloten oder als Schutzwand bei Brückenköpfen und Wehren, aus auf 3 Seiten bearbeitetem weichen Rundholze, 15/15 cm stark, gedübelt, lier-stellen, per m²:

7⁻0 m Rundholz von 021 m Durchmesser . . .

6'7 Zimmermannsstunden samt Req......

„    8-95

„    9-36

0-73,    511

0-90,    603 ,, 11-14

Schrotwand genau wie vorige, aber ungedübelt, per m²:

6'67 m Rundholz von 0'21 m Durchmesser .. . ä I< 0"73, K 4'87

6'4 Zimmermannsstunden samt Req.....„ „ 0 90, ,, 5'76 K 10-63

Schrotwand wie vor, jedoch 30/40 cm stark und genagelt (wobei jeder Nagel 3 Stämme verbinden muß), per m²:

3"5 m Rundholz von 0'4 m Durchmesser . . . ä K 3"32, K 11-62 lO'O Zimmermannsstunden samt Req

„ „ 0'90, „ 9 00

„ 20-62

Sehrotwand aus Rundholz von 30 cm Durchmesser, genagelt, per ma:

4"0 m Rundholz............

5'0 Zimmermannsstunden samt Req. . .

. . ä    1-C9, K 6-76

. . „    0-90, „

4-50

„ 11-26

Wasserdichte Holzwand (bei Klausen) aus 35/40 cm starkem, weichem Holze samt Mooskeildichtung und Nagelung, bearbeiten und aufstellen, per m²:

3'5 m Rundholz von 0’45 m Durchmesser . . . ä K 5-00, K 17 50 20'0 Zimmermannsstunden samt Req. . .

(Die Nagelung aller hier angesetzten Schrotwände ist mit Holznägeln angenommen.)

Regiearbeiten des Zimmermanns.

a)    Kant- und Schnitzholz wird nach Seite 137 bis 139 in Rechnung gestellt und für die Besorgung 5% zugeschlagen,

b)    Eine Zimmermannarbeitsstunde samt Aufsichtsgebühr und Requisitenbeigabe . . . K 0-90 oder per Tag ,,

c)    Ein Handlanger des Zimmermanns per Arbeitsstunde . . ,, 0-50

d)    Eisensachen werden ohne Zuschlag aus den betreffenden Arbeitsgattungen tarifiert und die Zufuhr extra verrechnet.

e)    Sägespäne, per hl................

/) Waldmoos, per hl................

„ „ 0 90, „ 18 00

„ 35-50

8-10

„    4-50

,,    0-85

1-20

Brennholzpreise, franko ins Haus gestellt, wobei das Holz vollkommen ausgetrocknet, in Längen von 0-19 m gesägt und für Zimmerfeuerung klein gespalten geliefert wird:

a)    Buchenscheiter, per Raummeter K 17-50, per q . ,

/) Reisigbündeln, per Schilling

g) Unterzündspäne, per Büschel

(Ein Raummeter = 0-286 Rahmklafter oder eine Rahmklafter — 3-5 Raummeter mitteldicht geschlichtetes Brennholz, die Scheiterlänge mit 0-95 m angenommen.)

„ 15-00,    „

„ 12-40 „ 10-50

8-20

4-30

3-60

4-80

4-55

2-60

2-90

9-60

0-06

Dachdeckerarbeiten.

Strohdacheindeckung nach der Resche berechnet:

Den hier berechneten Beträgen sind nachfolgende Strohpreise zugrundegelegt:

K 0-56 „    7-00

„    4-50

„ 0-20

1 Bund ausgedroschenes Langstroh ( = 0-125 m³ =

8-0 kg)....................

1 q ( = 100 kg) ausgedroschenes Langstroh.....

1 m³ ausgedroschenes Langstroh ( = 64 kg).....

1 Stück Strohscheibl (1 Bund Langstroh gibt 3 Scheibein und es bleibt 1-6 kg Wirrstroh = Vs Bund übrig) ä 2-13 kg...................

Die Strohpreise variieren zu den verschiedenen Jahreszeiten sehr stark und sind daher jedesmal nach dem Marktpreise genau zu erheben.

A. StrohdacheindeckunggewöhnlicherArt,auchSchauben-oder Scheibeindacheindeckung genannt, samt Einlattung auf mit Holznägeln befestigte Waldlatten, mit Bandstöcken und Windbrettern, letztere mittels Strohseilen oder Bindeweiden befestigt, per m²:

a) bei 0-3 m starker Deckung (Flachdeckung):

0'32 m³ Langstroh (=20'48 kg)........

3'75 m lange Waldlatten (Stangen) zur Lattung,

Bandstock, Windbrett und zu Nägeln . .    0'08, „ 0'30

4'40m lange Strohseile oder Bindweiden . . . „ „ 0'04, „ 0'18 0'30 Zimmermannsstunden samt Req 1'60 Strohdeckerstunden samt Req.

ä K 4'50, K 1'44

„ „ 0'90, „ 0'27 „ „ 0'45, „ 072

„    2-91

b) bei 0-35 m starker Deckung (abgestuft gedeckt):

ä K 4'50, K 1'58 „ „ 0'08, „ 0'24

0'35 m³ Langstroh (=22'4 kg).......

3'00 m lange Waldlatten, wie oben . . . . 5'00 m lange Strohseile und Bindweiden . . 0'28 Zimmermannsstunden samt Req. . . . 0'90 Strohdeckerstunden samt Req.....

„ 2-68

B. Strohdacheindeckung mit Strohlehmschindeln oder Streich schindeln (aus Stroh und Lehm bereitete Tafeln) samt Einlattung, per m²:

0'12 m³ Langstroh (=7'G8 kg)......

0'10 m³ Lehm.............

2'50 m lange Waldlatten........

6'50 m lange Bindweiden...... . .

0'20 Zimmermannsstunden samt Req. . .

5'00 Strohdeckerstunden samt Req. . . .

,    4-36

Stroh- oder Rohrdach.

iw. HH

Strohdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet stellt sich um 40% höher.

Rohrdacheindeckung samt Einlattung, 0-3 m stark, flach gedeckt, nach der Resche berechnet, per m²:

Rohrdacheindeckung wie vor, jedoch nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 40% höher.

Bretterdacheindeckung nach der Resche berechnet, per m²:

a) bei Notdächern:

4 0 m lange, 0'3 m breite, 0'02 m starke Bretter

ä K 0 25, K 100 0'01 mille Nägel

ä K 4-80, K 0 05 1’0 Zimmermannsstunden

samt Req.

0'32 m* Stangenrohr............

1'50 m lange Latten (zum Auflager und zu

Nägeln)................

3'50 m Strohseile oder Bindweiden......

0'13 Zimmermannsstunden samt Req.....

0’80 Rohrdeckerstunden samt Req.......

K 1-92

„ 0-12 „ 014 „ 012 0-36

K 2-66

ä K 0-90, K 0 90    ,,    1'95

l’50m I.atten...............

5'00 m lange, 0'3 m breite, 0 025 m starke

Bretter................

0 015 mille Nägel..............

1'25 Zimmermannsstunden samt Req.....

b) bei bleibender Dachung:

ä I< 0-07, K 011

„ „ 0'37, „ 1'85 „ „ 5-50, „ 0'08

„ „ 0'90, „ 113

„    317

Bretterdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 20% höher.

Schindeldacheindeckung samt Einlattung, nach der Resche berechnet, per m²:

A. mit Spaltschindeln (Flachschindeln; sie werden aus Scheiterholz erzeugt, haben keine Nut und werden beim Decken flach übereinandergelegt. Angenommene Schindeldimensionen 0-4 m lang, 0-1 m breit, 0 015 m dick):

K 0'50

a) einfache Deckung:

l'00m! Einlattung, 0'30 m weit...... .

ä K 9 00, „ 011

0'045 mille 0'4 m lange, 01 m breite Flachschindeln ...............

„ „ 1'30, „ 0 09 „ „ 0'90, „ 0'54

„    1-54

0'067 mille Schindelnägel..........

0'60 Zimmermannsstunden samt Req.....

b) doppelte Deckung:

l'OO m² Einlattung, 0'20 m weit.......

0'09 mille 0'4 m lange, 01 m breite Flachschindeln ....

0'09 mille Schindelnägel......

110 Zimmermannsstunden samt Req.

.....K    0'76

ä K 9 00, „ 0'81 „ „ 130, „ 012 „ „ 0-90, „ 099    ,,    2-68

B. mit Zugschindeln (Schindeln mit geraden abgehobelten Rändern und ohne Nut, 0-5 m lang, 0-08 m breit):

a) einfache Deckung:

l’OO m* Einlattung, 0⁻35 m weit.......

0’045 mille 0⁻5 m lange, 0'08 m breite Zugschindeln ...............

0'067 mille Schindelnägel..........

070 Zimmermannsstunden samt Req.....

K 0-46

ä K 10 00, „ 0 45

„ „ 1-30, „ 0 09 „ „ 0 90, „ 0-63 K 1-63

b) doppelte Deckung:

1-00 m² Einlattung, 0'20 m weit.......

0'09 mille 0'5 m lange, 0'08 m breite Zugschindeln ...............

0'09 mille Schindelnägel...........

i⁻25 Zimmermannsstunden samt Req.....

K 076

ä K 10 00, „ 0 90 „ „ 1-30, „ 012 „ „ 0-90, „ 1-13    2-91

C. mit Nutschindeln (Breite der Schindeln mit 0-08 m durchschnittlich angenommen):

«) einfache Deckung mit 0-4 m langen Schindeln:

l'OO m² Einlattung, 0'30m weit.......

0'048 mille 0'4 m lange, 0'08 m breite Nutschindeln ..........

0'072 mille Schindelnägel.....

l'OO Zimmermannsstunden samt Req.

K 0'50

ä K16 00, „ 077 „ „ 1'30, „ 0 09 „ „ 0'90, „

„ 2-26

b) doppelte Deckung mit 0-4 m langen Schindeln:

l'OO m² Einlattung, 0'20 m weit.......

0'096 mille 0'4 m lange, 0'08 m breite Nutschindeln ..........

0'096 mille Schindelnägel.....

1'80 Zimmermannsstunden samt Req.

K 076

ä K 16'00, „ 1'54

„ „ 1'30, „ 0'13

„ „ 0'90, „ 1'62

„ 4-05

c)    einfache Deckung mit 0-5 m langen Schindeln:

l'OO m⁸ Einlattung, 0'35 m weit...........

0'038 mille 0'5 tn lange, 0'08 m breite Nutschindeln ..........

0'057 mille Schindelnägel.....

0'90 Zimmermannsstunden samt Req

d)    doppelte Deckung mit 0-5 m langen Schindeln:

l'OO m⁸ Einlattung, 0'20 m weit...........

0'076 mille 0'5 m lange, 0'08 m breite Nut-

schindeln..........

0'076 mille Schindelnägel.....

1'60 Zimmeimannsstunden samt Req

e)    einfache Deckung mit 0-55 m langen Schindeln:

l'OO ma Einlattung, 0'40 m weit............

0'034 mille 0'55 m lange, 0 08 m breite Nutschindeln ..........

0'051 mille Schindelnägel.....

0'80 Zimmermannsstunden samt Req

f)    doppelte Deckung mit 0-55 m langen Schindeln:

l'OO m² Einlattung, 0'25 m weit.......

0'068 mille 0'55 m lange, 0'08 m breite Nut-

schindeln........ ✓.......

0'068 mille Schindelnägel..........

1'40 Zimmermannsstunden samt Req.....

D. mit Brettschindeln (Dranitzen):

fl) einfache Deckung:

l'OO m² Einlattung, 0'40 m weit.......

8'67 m lange, 0'15 m breite, 0'02 m starke

Bretter................

0'04 mille Nägel..............

0'60 Zimmermannsstunden samt Req.....

K 0'46

ä K 20-50, „ 078 „ „ 1'30, „ 0 07 „ „ 0'90, „ 0'81

„ 212

. K 076

ä K 20-50, „ 1'56

„ „ 1'30, „ 010 „ „ 0'90, „ 1'44

„ 3-86

K 0'38

ä K 22-00, „ 075 „ „ 1'30, „ 0 07 „ „ 0'90, „ 072

„    1-92

K 0'59

ä K 22-00, „ 1'50

„ „ 1'30, „ 0 09 „ „ 0'90, „ 1'26

„    3-44

K 0'38

ä K 015, „ 1'30

„ „ 1'30, „ 0'05 „ „ 0'90, „ 0'54

b) doppelte Deckung:

1'00111* Einlattung, 0'40 m weit.......

17'3 m lange, 0'15 m breite, 0‘01 m starke Bretter................

0'06 mille Nägel............

l'OO Zimmermannsstunden samt Req. . .

.....k K 0-38

Anmerkung: Bei Verwendung anderer Schindellängen, als sie hier bei A, B und C in Rechnung gezogen wurden, wird der Ma-

für einfache,

terialbedarf an Schindeln nach der Formel S =

10500

und S=

(l-u)b

21000

für doppelte

(1-u) b

Schindeleindeckung zu ermitteln sein (in welchen Formeln S die per m² erforderliche Schindelanzahl, 1 die Länge und b die Breite der Schindel in cm und schließlich u die Übergreifung in cm bedeutet, wobei j edoch die Breite der Schindel mit Abzug der Nut einzustellen ist) und sind 5% für Sch Wendung und Verlust zuzuschlagen. Ebenso sind die Schindelnägel zur Anzahl Schindelstücke im Verhältnisse von 1:1'5 bei einfacher und 1:1 Stück bei doppelter Deckung zu halten. Selbstredend ändert sich bei Anwendung anderer Schindellängen auch die Lattung und ist die entsprechende Einlattungsart aus Seite 235 zu entnehmen.

Schindeldacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 35% höher.

Teersteinpapp- und Filzdacheindeckung nach der Resche berechnet, per m²:

A.    Steinpappdeckung ohne Leisten:

a)    für provisorische Dächer.............

b)    für definitive Dächer...............

B.    Steinpappdeckung mit Leisten und Ivapp-streifen:

a)    Tafeldeckung..................

b)    Rollendeckung..................

C.    Asphaltfilzdeckung .............

D.    Anstrich alter Eindeckungen (Sandeln):

a)    bei Steinpappdächern ..............

b)    bei Filzdächern.................

E.    Dachpappeindeckung unter Schiefer samt Material

hergestellt, per m²................

F.    Doppelte Dachpappdeckung; dieselbe wird durch zwei quer übereinandergelegte Rollen Dachpappe bewerkstelligt, wobei die untere Rolle quer über die Bretter und die obere Rolle quer über die unten liegenden Pappreihen gelegt und derart genagelt werden, daß die Nägel nach außen zu verdeckt sind.

Diese Art Deckung empfiehlt sich für größere Flächen, da sie windwiderstandsfähiger und dauerhafter als eine einfache Papplage ist. Preis per 1 m² gedeckte Fläche mit einer Holzzementklebung der beiden Pappstreifen und oberem Dachlackanstrich.....

0-80

, 1-00

„    019

„    0-15

„    0-75

Dachpappen-Eindeckungsmateriale.

Prima-Dachpappe in Rollen ä 10 m⁸, Qualität 00 per Rolle . K „    „    „    „ 10

„    „    „    „ 10

„ 10

(M CO

Unterlagspappe für Schieferdächer, in Rollen ä 10 m²,

Qualität 4...............per Rolle ,,    2-60

Herkules-Dachpappe mit Gewebeeinlage, schwächere Gattung, 1 Rolle ä 10 m²..............

stärkere Gattung, 1 Rolle ä 10 m² ........

Kappstreifen, per 100 m.............

Geruchlose Dachpappe in Rollen ä 10 m², Qualität 1 per Rolle ,,    7-50

8-10

8-60

10-00

Dachpappen-Kappstreifen, 1 m lang, 10 cm breit, per Stück ,,    0-10

Anstrichmasse für schadhafte Dachpappen- und Blechdächer

per 100 kg ,, 14-00 „ 28-00

Dachkitt zum Dichten der schadhaften Stellen ,,    100 ,,

Dachlack, schwarz, Anstrich für Dachpappendächer

„    100 „    „ 14 00

Dachlack, rot, Anstrich für Dachpappendächer ,, 100 ,, ,, 32-00 Holzzementmasse in Fässern, Brutto für Netto ,, 100 ,, ,, 16-00 Holzzementpapier, in Rollen

. . „    100 „    „ 48-00

per 1000 Stück ,,    0-80

Dachpappenstifte .

Dachstreichbürsten Holzleisten A • •

Ruberoid-Dacheindeckung, bestehen daus einem beiderseits imprägnierten Wollfilzstoffe mit wetterbeständiger Komposition (ohne Teer oder Asphalt), elastisch und säurewiderständig, besonders für Dächer in freier Lage und heißen Gegenden, dann für Fundament- und Brücken-Isolierungen verwendbar, wobei die Rollen eine Übergreifung von 5 cm erhalten und letztere mit eigener Ruberoidklebemasse verdichtet werden; fix und fertig verlegt, per m²:

a)    bei temporären Dachungen............

b)    ,, definitiven    ,,    ............

c)    ,, Fundament- oder Brücken-Isolierungen.....

2-00

,, kurr.Meter ,,    0-15

„ 2-00 „ 2-80 „    3-10

Ziegelteschen-Dacheindeckung nach der Resche berechnet, per ma:

A. Abtragungsarbeiten

samt Reinigen und Aufschlichten der Ziegel und Beseitigung des Schuttes:

a) einfache, flache, trockene Dachziegelei ndek-kung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

015 Ziegeldeckerstunden.........

0'35 Handlangerstunden.........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'20 Handlangerstunden.........

ä K 0 88, K 013 „ „ 0 55, „ 019

K 0-32

ä I< 0’55

„ 011

' b) einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0'25 Ziegeldeckerstunden.........

0'35 Handlangerstunden.........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'25 Handlangerstunden .........

c)    doppelte, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0'25 Ziegeldeckerstunden.........

0'50 Handlangerstunden.........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'30 Handlangerstunden.........

d)    doppelte, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0'35 Ziegeldeckerstunden.........

0⁻50 Handlangerstunden.........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'35 Handlangerstunden.........

e)    Hohlziegeleindeckung, trockene, abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0’25 Ziegeldeckerstunden.........

0'90 Handlangerstunden..........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'45 Handlangerstunden..........

0 88, K 0-22

019

ä K 0'55

„    0-41

„ 014

ä I< 0 88, K 0-22 „ „ 055, „ 028    ,,    0-50

ä K 0-55

„    0-17

ä    0-88, K 0-31

„    0-55, „

028 ,,    0-59

ä K 0 55

019

ä K 0 88, I< 0 22 „ „ 0-55, „ 0 50

„    0-72

äKO-55 ,,    0-25

/) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegte abtragen,

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0 50 Ziegeldeckerstunden 0 90 Handlangerstunden

ä K 0 88, I< 0 -14 „ „ 0-55, „ 0 50 ,,    0-94

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu: 0’50 Handlangerstunden.........

äKO’55 K 0'28

g) Werden bei der Abtragung die noch brauchbaren Ziegel am Dachboden deponiert, so ist für die ausfallende Arbeit des Heruntertragens das Erfordernis an Handlangerstunden für die Stockwerkserhöhungen zu vermindern und für die Schuttabräumung der oben angesetzte Zuschlag für die Stockwerkserhöhung bloß mit der Hälfte anzuwenden.

B. Neuherstellungen und Reparaturen per m²:

a) einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung mit 016 m Übergreifung hersteilen (Einlattung 0-2 m weit erforderlich),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0'023 mille Dachziegel ,

0'02    „ Unterlagspäne

0’30 Ziegeldeckerstunden 0'50 Handlangerstunden

ä K 90-00, K 2-07

„ „ 8-50, „ 017

;;:: SS;;; SS k 2-78

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'25 Handlangerstunden .........

äK0-55 „

0-14

Flache Deckung in Reihen, #) einfache, flache, - in Mörtel gelegte    Dachziegelein

deckung mit 0-16 m Übergreifung herstellen (Einlattung 0-2 m weit erforderlich),

11 Ziegeldeckerstunden 0'7 Handlangerstunden

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0-023 mille Dachziegel 0"006 m³ Gruben- oder Weißkalk „ „ 23"00, „ 014

0'012 „ Flußsand...........8-00, „ 0'10

0'02 mille Unterlagspäne ....„„ 8‘50, „ 0-17 , „ 0 88, „ 0-97

k K 90-00, K 2-07

, „ 0-55, „ 0 39 ,,

3-84

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu: 0'3 Handlangerstunden..........

äKO-55 ,,

0-17

Flache Deckung in Verbänden

c) doppelte, flache Dachziegeleindeckung, trocken gelegt, mit 0-06 m Übergreifung herstellen (Latten 0-16 m weit erforderlich),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0-0315 mille Dachziegel .

0'40 Ziegeldeckerstunden 0 70 Handlangerstunden .

0-39    ,,

3-58

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu: 0‘40 Handlangerstunden ........

k K 0-55    „

0-22

d) doppelte, flache Dachziegeleindeckung, in Moos gelegt herstellen (0-06 m Übergreifung, 0-16 m weite Lattung),

k K 90 00, K 2-84 „ „ 11-00, „ 0-29 „ „ 0-88, „ 0-97 „ „ 0-55, „ 050 K 4-60

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0 0315 mille Dachziegel .........

0’026 m* Moos..............

1-10 Ziegeldeckerstunden.........

0'90 Handlangerstunden.........

.äK0-55 ,,    0-28

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'50 Handlangerstunden .........

Doppelte flache Ziegeldeckung.

e) doppelte, flache Ziegeleindeckung in Mörtel gelegt, herstellen (0-06 m Übergreifung, 0-16m weite Lattung),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0'0315 mille Dachziegel 0-013 m³ Gruben- oder Weißkalk . „ „ 23'00, „ 0"30

ä K 90-00, K 2-84

0'026 m* Flußsand . . 1'40 Ziegeldeckerstunden 1-10 Handlangerstunden

„ „ 8 00, „ 0-23

„ „ 0-88, „ 1-13 „ „ 0-55, „ 0-61    „    5-11

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'60 Handlangerstunden .........

5K0-55 „    0-33

Kronendach.

/) flache, kronenartigeDach-ziegeleindeckung dach, schwedisches Dach), in Mörtel gelegt, herstellen (0-08 m Übergreifung, 0-3 m weite Lattung),

(Ritter-

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

k K 90-00, K 315 0'006 m* Gruben- oder Weißkalk . „ „ 23-00, „ 0’14

0 035 mille Dachziegel

0'012 ms Fiußsand . . 1-20 Ziegeldeckerstunden 1-00 Handlangerstunden

„ „    8-00,    „    0-10

„    „    0-88, „    1-06

„ „ 0-55, „ 0-55

„    5-00

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0 '60 Handlangerstunden.........

äKO-55 „

0-33

g) Dachpfanneneindeckung, in Mörtel gelegt, herstellen (0-08 m Übergreifung, 0-3 m weite Lattung auf vorherige Brettereinschalung der Sparren),

1. bei ebenerdigen Gebäuden:

0"014 mille Dachpfannen .... 0"004 ms Gruben- oder Weißkalk

0 008 m³ Flußsand ......

0'014 mille Unterlagsspäne . . . 0"90 Ziegeldeckerstunden .... 0"90 Handlangerstunden . . .

k K 105-00, K

„ „ 23-00, „

OOOOOH*

OOWCJO*-!

„ 3-03

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'30 Handlangerstunden .........

k K 0-55

„    0-17

h)    Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt, hersteilen:

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0'04 mille Deckhohlziegel........

0'80 Ziegeldeckerstunden.........

1*10 Handlangerstunden........ .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0'70 Handlangerstunden.........

i)    Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, her-steilen :

1.    bei ebenerdigen Gebäuden:

0 04 mille Deckhohlziegel . . .

0'018 m* Gruben- oder Weißkalk 2'00 m³ Flußsand .......

2’00 Ziegeldeckerstunden ....

1*80 Handlangerstunden ....

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu:

0‘80 Handlangerstunden...........

ä K 130 00, K 5-20

„ „    0-88, „ 0-70

„ „    0-55, „ 0'61 K 6-51

K 0-55

„ 0-39

„ „    0-55, „ 0-99

„    8-65

1K 0 55

„ 0-45

in

k) First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung,

Mörtel gelegt, per 1 m ohne Stockwerksunterschied:

0 003 mille 0'4 m lange Firsthohlziegel. . . . ä K 300 00, K 0'90

0'003 ms Gruben- oder Weißkalk....... „ 23'00, ,, 0'07

0 006 m³ Flußsand............

0'40 Ziegeldeckerstunden.........

0'40 Handlangerstunden.........

„ „    8-00, „ 0-05

„ „    0-88, „ 0-35

„ „    0-55, „

0-22

„    1-59

Anmerkung. Wenn bei Neueindeckungen die Ziegel schon am Dachboden deponiert waren, so ist das Handlangererfordernis um 50% zu vermindern.

I) Umlegung bestehender Ziegeldächer, wobei zirka 20% an. Ziegelmateriale neu beizustellen ist, erfordert bei ebenerdigen Gebäuden:

20% des Ziegelmateriales,

100% vom Kalk, Sand und Spänen,

50% der Ziegeldeckerstunden und 100% der Handlangerstunden und ergibt sich demnach per ms-

aa) für einfache, flache Tascheneindeckung, trocken gelegt...................

bb) für einfache, flache Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt...................

cc) für doppelte, flache Tascheneindeckung, trocken gelegt...................

für doppelte, flache Tascheneindeckung, in Moos gelegt...................

für doppelte, flache Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt...................

für flache, kronenartige Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt................

0-99

1-60

114

1-85

2-28

gg) für flache Dachpfanneneindeckung, in Mörtel gelegt...................

hh) für Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt . . .    2-00

ii) für Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt . . ,, 3 61

kk) für First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung, in

Mörtel gelegt, per m............

Für jede Stockwerkserhöhung werden die berechneten Zuschläge mit ²/₃ angenommen.

m)    Ziegeleindeckung von innen mit Mörtel bestreichen, per m²:

0'003 m® Gruben- oder Weißkalk

0 004 kg Kälberhaare.....

0‘006 m³ Flußsand......

0 40 Ziegeldeckerstunden ...

0'20 Handlangerstunden . . .

n)    Übersteigen von Ziegeldachungen (Ausbesserung durch Auswechslung mit Beigabe einzelner Ziegel,

Reinigung der Rinnen, Verstreichung von Fugen mit Mörtel, Abräumung von Schutt und Füllen der Dachwasserfässer), per m²:

1.    bei einfach gedeckter Resche mit Flachziegeln . .

2.    ,, doppelt

3.    ,,    ,,

o)    Jährliche Instandhaltung von Ziegeleindek-k ungen kostet im großen Durchschnitt per 1 m² und Jahr die Hälfte der unter n gemachten Ansätze.

K 1-47

„    0-70

oöo

CFt

„ 0'35 „ 011 ,,

0-62

,, Hohlziegeln . .

Falzziegeleindeckung. Diese Dacheindeckung bietet gegen gewöhnliche Ziegeldächer die Vorteile, daß wegen des

Falzziegel.

Ansicht.

Falzziegeldeckung bei Sheddächern,

Querschnitt,

leichteren Gewichtes der Falzziegel eine geringere Gehölzkonstruktion des Dachstuhles und wegen der eigentümlichen Form der Falze ein sehr flacher Neigungswinkel der Dachresche möglich ist und die Eindeckung (das Einhängen) durch jeden gewöhnlichen Arbeiter besorgt werden kann.

Anmerkung: Sowohl die Falzziegel mit Seitenrippen, als auch jene mit Rauten haben 0'41 m Länge, 0’25 m Breite und decken 15 Stück lm* Dachresche; das Gewicht beträgt per mille 2700 kg, also per lm' gedeckte Dachfläche 40 kg, und können demnach 3700 Stück per Eisenbahnwagen verladen werden; die Lattung wird 0’32 m weit hergerichtet und ist die Dachneigung mit 25 Grad vollkommen zureichend.

Kosten der Falzziegeleindeckung samt Materiale:

a) flache Eindeckung mit Seitenrippen- oder Rautenziegeln, per 1 m² Resche:

15 Stück Seitenrippen- oder Rautenziegel 1/m . . ä K140 00, K 2⁻10 0'5 Weiberstunden zum Tragen auf die

Dachfläche..............

0'4 Männerstunden zum provisorischen Einhängen ................

0'4 Maurer- oder Ziegeldeckerstunden zum definitiven Eindecken..........

„ „ 0-42, „ 0-21

„ „ 0-55, „ 0-22

„ „ 0-88, „ 0-35 K 2-88

b) Dachfirst- oder Grateindeckung, per 1 m Länge:

ä K 0-75, K 3-00 .....„ 042

4 Stück Firstziegel.........

Arbeitslohn für das Eindecken in allem

„    3-42

c) Dachfenster per Stück, einfache:

1 Stück Fenster..........

Arbeitslohn für das Einhängen....

d) Dachfenster per Stück, doppelte:

1 Stück Fenster..........

Arbeitslohn für das Einhängen....

NB. In der Regel werden die mit Falzziegeln gedeckten Dächer nicht mit Kalk verstrichen, wo dies aber dennoch aus Rücksichten höherer Solidität geschieht, soll das Verstreichen der Fugen mit einem speckigen, feinen Fettkalkmörtel (oder Haarmörtel) von unten erfolgen und kostet per m².........................

K 2'50 0-28

K 3-50 „ 0-35

Bei Verwendung von geteerten Falzziegeln erhöht sich der Preis per 1000 Falzziegeln um...........

Bei Regiearbeiten des Ziegeldeckers kommen folgende Einheitspreise in Anschlag:

1.    Ziegel-, Kalk-, Sand-, Moos- und Spänematerial nach den Ansätzen der Analyse;

2.    Glocke beim Zusammenstoß von First und Grat . .

per Stück

4.    Mörtel aus Fettkalk und Flußsand, per Schaff (mindest

251)...................

5.    Draht, galvanisch verzinkt........

6.    Arbeitslöhne per Stunde laut Analyseansätzen.

3. Glasdachziegel

per kg

„    2-78

„    3-85

„    0-50

20-00

8-50

2-00

1-10

2-20

Schiefersteindacheindeckung nach der Resche berechnet, per ma:

A. Abtragung alter Schiefereindeckungen:

Hiebei ist das Materiale vorsichtig abzuheben, das hievon noch brauchbare zu reinigen und zu schlichten und der Schutt abzuräumen und in der Nähe des Gebäudes zu deponieren.

a) Schuppenschieferdeckung Gebäudes abtragen:

0’35 Schieferdeokerstunden . . . 0⁻50 Handlangerstunden . . . .

<D

CD

LA

CD

P'

c ⁰⁰

g g!!

So °°:

W ■*

Ol

CD

b)    Schablonenschieferdeckung (Quadrat-, Rechteck- oder Poligonform) auf Bretterschalung genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen:

0'35 Schieferdeckerstunden.........ä K 0'88, „ 0'31

0'30 Handlangerstunden........... „ 0"55, „ 0'17

c)    Schablonenschieferdeckung    auf    Latten

genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude    abtragen:

k K    0-88, K 0-35

„ „    0-55, „ 0-17

d)    Schuppen- oder Schablonenschieferdeckung von höheren als ebenerdigen Gebäuden ab tragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a, b und c angesetzten Arbeitslöhnen einen Zuschlag von:

0'25 Handlangerstunden ...............ä K 0"55

e)    dieselben Schiefereindeckungen abtragen, das brauchbare Materiale aber nur am Dachboden deponieren, erfordert von den ad a, b, c und d angesetzten Kosten einen Abzug von:

020 Handlangerstunden

Bei Regiearbeiten, welche nicht ausgemessen werden können, gelten folgende Preise für Handarbeit und Materialien inklusive Meistergebühr:

1 Schieferdeckerstunde........

1 Schieferdecker-Lehrjungenstunde . . .

1 männliche Handlangerstunde ....

1 weibliche    ,,    ....

1 Schaff Verstreichmörtel mit Haaren .

1000 Stück verzinkte Schiefernägel . .

1 Stück Drahthafter (verzinkt) ....

1 m Firstblech, 20 cm breit......

Schieferstein liefern laut Tabelle.

Materialzufuhr, zweispännig, per Tag. .

„    % Tag

Wenn das Material vom Bauherrn beigestellt wird, ist eine Meistergebühr von 10% vom Arbeitslohn zu berechnen.

0'40 Schieferdeckerstunden 030 Handlangerstunden

„ 0-48

„ 0-52

„    0-14

äK0-55    ,,

011

0-88

0-55

0-54

0-42

1-20

4-50

0-03

1-60

. „ 22-00 .    „ 13-00

B. Neueindeckung mit Schiefersteinen auf Brettereinschalung (an Arbeit und Material):

Bei Anwendung von

Fugenübergreifung in m

Eisen

nägeln

Steine mit

verzinkt.

Eisen

nägeln

ler

Kupfer

nägeln

Kosten für 1 m² Neueindeckung in Kronen

a)    mähr.-schles. Schuppensteinen

b)    böhmischen od. ungarischen

Schuppensteinen.......

c)    mähr.-schles. Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

d)    mähr.-schles. Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

e)    mähr.-schles. Poligonsteinen,

einfach gedeckt........

f)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

g)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

h)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

i)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

k)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

l)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

m)    rheinischen Poligonsteinen

► einfach gedeckt

n)    blauen französischen Qua

drat- oder Rechtecksteinen, ein- | fach gedeckt.........|

o)    blauen französischen Qua- j

drat- oder Rechtecksteinen, j doppelt gedeckt.......j

p)    roten französischen Quadrat-

oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt ...........

q)    roten französischen Quadrat- !

oder Rechtecksteinen, doppelt ge- | deckt ............

r)    roten und blauen französi

schen Poligonsteinen, einfach gedeckt ...........

5) roten belgischen Quadrat- od.

Rechtecksteinen, einfach gedeckt    0-07 5-40 5-60 6-00

t) roten belgischen Quadrat- od.

Rechtecksteinen, doppelt gedeckt    0-06    5-90 6-20 j 6-70

0-1    3-60

3-80    4-30

0-1

0-09

0-08

0-1

0-8

006

0-09

3-75

4-40

3-95    4-45

4-60

5-00

5-40    5-70

6-20

4-60

5-20

6-30

5-20

0-08 | 6-10

0-07

4-80

4-80

5-20

0-06

0-08

0-07

0-06

0-07

006

0-07

6-60

5-80

4-90

5-90

5-10

6-30

5-20

5'4

6-60

5-40

6-40

5-00

6-90

6-00

510

6-20

530

6-60

5-40

5-80

7-10

5-80

6-90

5-40

7-40

6-40

5-50

6-70

5-70

7-10

5-80

Bei Anwendung von

Fugenübergreifung in m

Bei Nagelung der Steine mit

Eisen

nägeln

verzinkt.

Eisen

nägeln

Kupfer

nägeln

Kosten für 1 m Neu-eindeckung in Kronen

u)    blauen englischen Quadrat

oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt ...........

v)    blauen englischen Quadrat

oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt ...........

w)    roten englischen Quadrat

oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt ...........

x)    roten englischen Quadrat-oder

aa) weißen bayrischen Quadratoder Rechtecksteinen (Sohlenhofer oder Kehlheimer Steinen),

einfach gedeckt . .......

bb) dessinierten Steinen von englischen roten und blauen und | bayrischen weißen Steinen nach

Zeichnung, einfach gedeckt . .    0-08    9-00    9-30    10-00

C.    Neueindeckung mitSchiefersteinen aufLatten-

schalung (an Materiale undArbeit), wobei die Fugen von innen mit Zementmörtel verstrichen werden, erhält zu den im vorigen Absatz B angesetzten Kosten einen Zuschlag von.......................

D.    Reparaturen an Dachschiefereindeckungen:

a)    Umdeckung eines mit Schiefersteinen gedeckten Daches mit Beigabe von beiläufig 20% neuer Schiefersteine, aller Nägel usw., an aller Arbeit und Materiale

1.    bei Schuppensteineindeckungen......48%

2.    bei einfachen Schablonensteineindeckungen .35%

3.    bei doppelten    ,,    -40%

der ad B dieser Post-Nr. gemachten Preisansätze.

b)    Jährliche Instandhaltung mit Schiefersteinen

hergestellter Dacheindeckungen, wobei der Unternehmer alles Materiale und alle Arbeit zu besorgen hat, im großen Durchschnitte per 1 m² und Jahr ....    „    0-20

Schiefersteindacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich bei der in voriger Post angesetzten Übergreifung der Fugen um 15% höher als die dort-selbst angegebenen Einheitspreise.

Tabelle über die Preise der Naturschiefersteine:

0-06    5-10    5-30

0-05    6-60

0-06    5-30

008

8-40

5-70

6-90

5-50

8'60

7-40

5-90

310

K 0-45

CD

<N

•S»

Englischer

Dachsehiefer

rot

70-00

65-00

55-00

50-00

45-00

40-00

35-00

30-00

30-00

25-00

30-00

25-00

25-00

25 00 2000 2000 15-00

blau

75-00

65-00

60-00

55-00

45-00

35-00

30-00

30-00

25-00

25-00

25-00

30-00

25-00

20-00

15-00

20-00

15-00

15-00

10-00

grün

NaturschieJersteine.

Preise in Kronen per 100 Stück.

Französischer

Dachschiefer

blau

rot

Rheinischer

oder

thüringi

scher

Dach

schiefer

Rheinischer oder

thüringischer Dachschiefer || Rechteckige Schablonen

Normal- Fünfeckige Schablonen Schablonen

nach d. Quadrat gemessen

Preis in Kronen per 100 Stück

Größe in cm

45-00

45-00

50-00

40-00

55-00

65-00

25-00

25-00

25-00

20-00

30-00

25-00

25-00

20-00

35-00

30-00

30-00

25-00

45-00

40-00

35-00

35-00

30-00

20-00

20-00

20-00

25-00

15-00

15-00

20-00

15-00

15-00

25-00

20-00

15-00

20-00

20-00

15-00

10-00

10-00

10-00

COOOOOlCiOfOlOMHOOiOOOOlOOOOO

rHi-j'Jc' cd' ^^^^^c^h'cd'cd'cd'cd'co'co'o'o COCOlOlClO-^'^-^'^'^-^cOfOfOCOfCCDffOM

Mährisch

schlesischer

Dach

schiefer

Preis in Kronen per 100 Stück

65-00

55-00

85-00

70-00

60-00

55-00

45-00

40-00

30-00

25-00

50-00

50-00

40-00

35-00

30-00

30-00

20-00

20-00

30-00

20-00

20-00

15-00

10-00

10-00

Quadrat-

Steine

Größe in cm

ip

t'M<oo)t'(0'#(NOaöcoiOT|(f-i

T*Tf<TtfeOfOfOCOSOffO<N<M<N<M<M<M

Tf^TfCOMMnMMN^NNMM

Neue Eindeckung mit Kunstschotterbetonstein, wobei die aus

Betonmasse hergestellten Platten auf gerade Lattung in diagonaler Richtung eingehängt werden......

Schwarzblechdacheindeckung nach der geneigten Fläche berechnet, per m²:

a)    Abtragen alter Blecheindeckungen samt Beseitigung

des Materiales..................

b)    Neueindeckungen mit steierischem gewalzten Schwarzblech, mit Falz und beiderseitigem zweimaligen Ölfarbenanstrich (bei Dachreschen, Ichsen, Säumen), wenn die per 1 m² zu verwendenden Blechtafeln

1.    zirka 3 kg wiegen .............

2.    „    4    „    .............

3.    „    5    „    .............

wozu bemerkt wird, daß die ad 1 bezeichnete Art die für Dacheindeckungen gebräuchlichste ist, wobei sogenanntes 18er Blech in Verwendung kommt.

Flache verzinkte Schwarzblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per m²:

a)    Abtragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigung

b)    Neuherstellung bei flacher Deckung der Reschen, Ichsen, Säumen:

bei 0-3 mm Blechstärke ............

,,    0.5 „    „    .........- . . .

„ 0-7 „    „    ............

Weitere Flachblecheindeckungen sind bei Spenglerarbeiten einzusehen.

K 4-80

„ 0-36

C5 m rf¹. 666 o © ©

„    0-36

o o c

TfCOO ec ö

Wellenförmig gebogene verzinkte Schwarzblecheindeckung,

und zwar.

a)    bloße Eindeckung auf bereits fertige Dachstuhl

konstruktionen aus 0-7 mm starkem Bleche mit 86 mm Wellbreite und 25 mm Welltiefe, an allem Materiale und Arbeit, nach der geneigten Fläche berechnet, per m² ,,    6-90

. „ 12-60

b)    vollständiges Dach, d. i. Eindeckung, Verankerung und eiserne Mauerbänke, bis 4 m Spannweite, an allem Materiale und Arbeit per 1 m² Grundfläche . .

„ 13-40

c)    ebensolches Dach bis 6 m Spannweite, per 1 m Grundfläche ......................

d)    ebensolches Dach, jedoch noch mit Winkeleisenbögen,

„ 14-50

quer durchlaufenden Winkeleisen und Zugschließen, bis 4 m Spannweite, per 1 m² Grundfläche......

<ioo,ym

40™/n

K 16-30

f)    ebensolches Dach von 12 bis 16 m Spannweite, per 1 m²

Grundfläche...................

g)    ebensolches Dach, von 12 bis 20 m Spannweite, per 1 m²

Grundfläche...................

Tabelle über das Materiale an kanneliertem, verzinktem Eisenbleche für 1 m² Dachfläche, wobei die einzelnen Tafeln je 2 m Länge haben und die gangbarsten Profile angewendet erscheinen.

I Weben breite in mm

K 17-50

„ 19-00

Blech

dicke

in

Preis per 100 kg in Kronen

Wellen tiefe in mm

86

25

133

100

100

100

100

125

30

30

35

40

45

60

mm

Gewicht per 1 m² Deckfläche in kg

O cp Cp —1 Ol cib ti ci bö «0

tO CD (Ji fcO i-»

o © o o o »P o o o o cb G co <© ö

_I

CD CD -3 Oi 05

O SD CD —1 C5

rfL ob cb ca -ii OCnOiQCO

CO CO »p

ö cd ob ~b tö

OiQiCTCTO

cp CQ ^ § t? ncooöh

H tH

#7 t? P cp cp

SS) CC £

Alle Profile können von einem Minimalradms von 2 m angefangen nach der Längenrichtung der Wellen gebogen, d.h. bombiert werden, wofür per 1 q ein Zuschlag von Iv 2-00 berechnet wird.

K 6-50

Zinkblechtaschen - Dacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per m² ............

(Diese Deckung erfordert 15 Tafeln per 1 m* Deckfläche, welche mittels Nägel und Haften auf die Einlattung befestigt werden; Im’ Dach wiegt 7 —7’5 kg, die Tafeln sind mehr oder minder stark gewellt, haben eine Länge von 415 mm und eine Breite von 220 mm bei 0'5 mm Dicke und geben durch die Anordnung der Wellen sowie der Verbindungsart ein lichtes, leichtes und relativ billiges Deckmateriale ab.)

Wellenschiefer-Dacheindeckung aus gepreßten Metallplatten von verschiedenen Blecharten, deren Platten an I ihren Umfangslinien einen auf-| gepreßten Rand erhalten, wäh-I rend der mittlere Teil wellenförmig gehalten ist; gewöhnlich werden Plattengrößen von 0-27 m Quadratlänge angewendet, de-J ren Gewicht per 1 m² aus Zinkblech 4-9 kg, aus verzinktem Eisenblech o-2kg und aus Kupferblech 5-5 kg beträgt und von welchen 17 Stück Platten per 1 m² erfordert werden.

Die Befestigung der Decktafeln erfolgt mitNägeln, Schrauben oder Splinten auf 166 mm von Mitte zu Mitte gelegenen Latten und beträgt die zulässige Dachneigung 1:15.

¹

e) Dachkonstruktion mit Eindeckung wie vor, von 4 bis 12 m Spannweite, per 1 m² Grundfläche......

27/27 21/21 26/26

Größe der einzelnen Tafeln

cm

cm

cm

Preis in Kronen

Wellenschiefer aus verzinktem Eisenblech eingedeckt, per m² .... aus Zinkblech Nr. 11 eingedeckt, per m².....

aus Zinkblech Nr. 11 galvanisch verkupfert, per m² . aus Zinkblech Nr. 12 eingedeckt, per m²......

aus Zinkblech Nr. 12 galvanisch verkupfert, per m² . aus Kupferblech, 0-05 mm stark, Natur, vernickelt oder galvanisch vergoldet . . . |

5-60

5-40

7-40

6-00

• 8-00

5-70    6-30

7-60    8-70

6-50    7-20

8-30

9-60

li

12-30

14-30

14-80

Kupferblechdacheindeckung, berechnet nach der geneigten Fläche, per m²:

Gußeisendacheindeckung:

a)    Falzziegeleindeckung, per 1 m² (25 kg schwer) ,, 12-20

„ 12-85 „ 13-90 „ 14-60 „    9-20

„    4-75

„ 5-20

b)    Flache Deckung mit Facettenziegeln, per 1 m2 geneigte Fläche (wozu 18 Stück Ziegel im Gewichte von zusammen 27 kg erforderlich sind), u. zw.:

schwarz oder rotbraun glasiert..........

schwarz und grün gemischt glasiert (Mosaik) ....

grün, lasurblau usw. glasiert...........

asphaltiert, braun, grau oder schwarz.......

c)    Firstziegel, schwarz oder rotbraun glasiert, per m.

grün, lasurblau usw., per m.....

4-10

asphaltiert; braun, grau oder schwarz,

per m................

d) dazugehörige Dachfenster, per Stück Glasdacheindeckung siehe unter Glaserarbeiten.

23-00

Häuslersche Holzzementdacheindeckung,

wobei auf die unter einem Neigungswinkel von 10 Grad hergestellte, mindestens 40 mm starke Brettereinschalung vorerst erwärmte Holzzementmasse aufgestrichen und mit Sand überstreut oder aber eine Lage Dachpappe überlegt wird, um die Fläche ebener und elastischer zu machen. Auf diese Zement- und Sandschichte kommt nach Abbürsten derselben ein wiederholter Anstrich mit Zement, auf welchen dann eine Papierlage aufgetragen wird, deren Enden sich gut und dicht überdecken. Diese drei- bis sechsmal aufgetragenen und stets mit Holzzement über-strichenen Papierlagen erhalten dann nach der letzten

Schicht eine etwa OOöbisOTm hoheSand-undSchotterlage mit Kalkbreimischung oder einen leichten Lehmestrich.

, m i Dacheindeckung mit Holzzement

L---¹    direkt über einer Wölbung,

wobei die Oberfläche der Wölbung mit einer leichten Betonschicht ausgeglichen und die Dachneigung ebenso erzielt wird, worauf dann die Papierlagen kommen.

..

J-.Üh

■HR

Dacheindeckung mit Holzzement

über einer Deckentramlage, mit Gesimsabschluß und Ventilation der Holzkonstruktion.

Patentierte Holzzementeindeckung

für Spreng- und Häng-Werksdächer mit einer Neigung von 20% wegen der Holzkonstruktion, bestehend in drei Lagen Dachpappe mit Asphaltteeranstrich und darüber Sand und Beschotterung.

1 m² dieser oben beschriebenen Dachung kostet in allem, jedoch ohne Bretterverschalung der Resche und ohne Blechsäume:

a) bei 1 Lage Pappe und    3    Lagen Holzzementpapier .

Bei dieser Deckung wird die Bretterschalung der Dachresche vorerst mit Steinkohlenteer gut getränkt, dann mit Quarzsand bestreut, worauf nach vollkommener Trocknung des Anstriches die Fläche mit Packleinwand überzogen und letztere mit Mineralteer und Asphalt, in der Mischung 4:5 geschmolzen, etwa 6 bis 7 mm hoch dicht asphaltiert und nachher besandet wird. Ist diese Masse trocken und der lose gebliebene Sand abgekehrt, so wiederhole man den Anstrich mit der Mischung von 4 Teilen Mastix und 1 Teil Mineralteer und behandle denselben wie früher. Nach Abtrocknung und Abkehren des wieder lose gebliebenen Sandes übergieße man die Asphaltmasse mit einer dünnen Kalkmörtelschicht.

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

WWCObOlOMHM

v/ tt    >>    y>

Asphaltdacheindeckung,

OOOObOCOtOCObOfcOtö

ooooooooo

1 m* dieser Eindeckung kostet ohne Bretterschalung inklusive aller Arbeit und Materialien. . . K 8-70

„ 1-20

Rasendacheindeckung:

a)    per 1 m² verdeckte Fläche, neu hersteilen.....

„    0-07

b)    ,,    1 ,, r,,    ,, jährlich wiederkehrende

Erhaltungskosten ................

4-20

Gußsteindacheindeckung, auf_ Lattung, per m²:

3-60

a)    Primaqualität..................

b)    Sekundaqualität.................

Korksteine und Gipsdielen in Ziegel- und Plattenformat, besonders zu Isolierungen für gewöhnliche Holzdächer an Stelle doppelter Verschalung und Zwischenfüllungen, dann für Wellblechdächer usw. sehr geeignet, sind im Kapitel Seite 302 und 310 aufzusuchen.

Kunstschiefereindeckung. Der Kunstschiefer wurde”früher Asbestschiefer genannt und ist ein neueres industriell erzeugtes und schon sehr bekanntes Dachdeckungsmaterial, das der Hauptsache nach aus einer Verbindung von Asbest und Zement, in Platten geformt, besteht. Der Asbest (griechisch asbestos, unverbrennlich) besteht aus einem faserigen Mineral mit Beziehungen zu eisenarmer Hornblende, zu Augit und Serpentin, welches bei Verfilzung der Fasern den sogenannten Bergkork bildet, und kommt in den Pyrenäen, im Odenwald, in Australien, Nordamerika, Sibirien, Schweiz, Italien und in Tirol vor.

Die modernen Kunstschiefer haben nach dem Gutachten des k. k. technologischen Gewerbemuseums in Wien eine enorme Zugfestigkeit (etwa 420 kg per cm²) und gleicht die Verbindung der Asbestfaser mit dem Zement imKunstschief er, jener des Eisens im Eisenbeton, ist zudem feuerbeständig, wetterfest und sehr leicht, indem 1 m² Kunstschieferdeckung nur 8 bis 12 kg Gewicht hat.

Die Kunstschieferplatten werden in verschiedenen Formen erzeugt, haben eine vollkommen glatte Oberfläche und gleiche Dicke von 3 bis 4 mm, lassen sich nahezu bei allen Dacharten verwenden und sind bei Auswechslungen bestehender Stroh-, Schindel-, Pappe- oder Blechdächer wegen ihres geringen Gewichtes sehr zu empfehlen, da keinerlei Verstärkung des Dachstuhles notwendig ist und ihre Befestigung mittels eigener Nägel und Haften auf Latten oder Bretterschalung einfach (wie bei gewöhnlichen Naturschiefersteindächern) erfolgt.

Außer zur Dachdeckung kann Ivunstschiefer auch zur Verkleidung wetterseitig gelegener Mauern, bei Holzbauten und bei Holzplafonds als Schutz gegen Feuersgefahr mit Erfolg Verwendung finden.

Solche künstliche Schiefer kommen unter verschiedenen Namen, wie ,,Eternit", ,,Perennit‘‘, „Zenit", „Durit", „Favorit", „Elite" usw. in den Handel.

sqo?PI s^qoapaq ■m x JQ) n3;so>i

nqoisjraqjy g

srsss'ggfi:

CO CO CO CO 4h 4x |

o o o o o o f

L— r- C- L- C- C—

666666;

38i§f|

ib ib tb >b cb cb cb cb

6666 6666

Preisanalyse über Kunstschiefereindeckung, Plafond- und Wandverkleidung.

Materialien

Materialien

Materialien

U-raraurepj

-nunis ptm pSefq .S

hi

C3

;jiuqosj9A *n supjs . raio^ jnj Sejqosnz 'S

40X40 cm Platten k 28’5 h

Stücke I Zahl

9qo£ld 93qo9p9q ?m x Jtij U3jsoh

nqoisjtaqjy

tuatnurepi -nnnis pan pSB>i .9

;;mqasj9A m aura;s u -unoj mj Seppsnz 'S

30X30 cm Platten ä 16-5 h

Stückei

Zahl

888883:    8888    2SSS

666666__© ööö i    6666

03 03 COiQ CO I    O O r-l 03    OHCTOI

rH t—l r—I rH rH rH    Di CN (M (M    i—i r—I t—I rH

666666    6666!    66öjb

CM C~ (M CO CO L—    CD l>* 05 OT    CO 02 CO C~

CO .tX CD t- 03 i—l    02 O i—i CO j    O t-l CO 'jX

CO rX rX H I Öl C3 CM CT lO iO CO CO O rH i    00OOC-    OOCOld

H Cp H I> Tt¹ H    CO Olb» H    CO L>- rH <^>

<x> cb 02 cb ö 6-1    cb 'ix X ib    iX iX cb ö>

wmw'r^Sfwf^wm

cb Xi -X H ^ »b !    ibcbcbcb    cb cb cb -ix

03 03 03 03 03 CO

rH rH

O lO IO iO iO lO |

OJ CO 00 CO CO CO |

666Ö66

o o o ö o o

03 (M CM 03 CM 03

666666

CO Ttt CO C~ 05 rH rH rH rH rH rH CQ

666666

"cX C— 03 03 'sX CM CD CO rH hH tH

cm cm cb cb cb "^x

888388

S3S888

o o o o

H rH rH tH tH *H rH rH

03 OJ 03 03 CO CO CO CO 6666

t-i 03 CO ^X 03 03 03 03

ö 66 ö

'cboööTX

03 rH iO C-

H -ix -ix -ix

rX CO L— O CO CO [2- 02

ib CO C— ÖD 03 03 03 <M

iO iO lO iO CO CO 00 CO 6666

co co co co

rH i—I rH r—1

6666

aqoBM 8?qoopaq ₂ta I -ttjj nsjsox

nqois;raqjv g

PSbn .S

|)iuqosi3A ‘n supjs u -raio^ inj Sejqosnz «

fcD

cj

20 X 20 cm Platten ä 7-75 h

jStückel

Zahl

bjOnj

t-I 03 co

rH tH tH rH

6666

S3SS

Ol 03 03 03

cb X* cb iX

rH tH rH tH

1äW2¥

-ix -ix tb tb

8888

HXrXX

3888

_6666

co lO l- o

r—i rH rH Oi

6666

8838

Ö3 cb cb cb

8833 —3 >j>

bß ...    .

Sämtliche Preisansätze sind für Herstellungen im Bereiche der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien berechnet.

7* r- W>

<U S §

3^ -I S? § ä : :

yii

s

rt(/) ‘OcOhOOQO

HH    ^

«1 I •'

’ | cö 1‘

“ÜÜ

SS) § : :

bpD c3

ie

<D g -    . ^

" * *

° 'S

rü

P • •

X3 'Cß

'S Ö

'u

’S

x3 Sr

>:P

3 °

ö CO'T)< 30 CO

Cj 'fi

Ph -Q

Rlaiond- und Innenwand-1 Verkleidung mit Platten I

1000X1000X4 mm. . . . | 1-00 2-000-50 0-15 0*90 4-55

Vorstehende Preise gelten für naturfarbige (weißgraue) und blaugraue Kunstschieferplatten. Rote Platten sind um 10% teurer.

65

Spenglerarbeiten.

Materialien.

(Loko Baustelle.)

Weißbleche, für zirka 25 m⁸ Eindeckung genügend, zirka 95 kg schwer, per Kiste:

a) DoppelformatmitlöO Tafeln je 340 mm breit, 530 mm lang:

Marke MLB .......

b) Hochfolio mit 150 Tafeln je 250 mm breit, 680 mm lang: Marke ML ......

K 65-00 „ 67-00 „ 69-00 „ 71-50 „ 74-50

K 55-00 „ 56-50 „ 58-50 „ 62-00 „ 65-00 „ 67-00 „ 68-00

Raffinierte Zinkbleche; dieselben werden normal in Tafeln von: 0-65 x 2 m, 0-8 m x2m, lmx2m und lm x 2-5 m, auf Bestellung aber auch in Tafeln bis 1-65 m Breite und bis 6-60 m Länge gewalzt.

ML

MS

, MSB

MS

FF

i>

FF

Blech-

Nummer

Stärke

der

Tafeln

Gewicht per m²

Grundpreis per 100 kg

in

in

in

mm

kg

Blech-

Nummer

Stärke

der

Tafeln

Gewicht per m²

in

in

mm

kg

Grundpreis per 100 kg in

0©OD<I05Ü\I^WKiM

h <N CO

i-H f—i i—♦

0-100

0-143

0-186

0-228

0-250

0-300

0-350

0-400

0-450

0-500

0-580

0-660

0-740

0-70

1-00

1-30

1-60

1-75

2-10

2-45

2-80

3-15

3-50

4-06

4-62

5-18

90-00

87-00

84-00

80-00

76-80

73-40

71-80

71-20

70-50

70-00

69-30

68-50

68-00

Ci Ol CO fco I—‘OCDOO-JffiOuf^

0-82

0-95

1-08

1-21

1-34

1-47

II

NB. Die Einzelgewichte sind Durchschnitte aus der Abwage einer größeren Tafelzahl. — Die Nummern 1 bis 4 werden auf den belgischen Werken mit geringerer Stärke als auf den schlesischen Werken gewalzt.    «

Für Dacheindeckung und zu Gesimsabdeckungen werden am häufigsten die Nr, 11, 12 und 13 verwendet, Nr. 14 und 15 zu Rinnen u, dgl.

Rinnenbleche mit 75 Tafeln per Kiste, neues Format: 1 Kiste 750mm lg. U. 320mm, 370 mm, 420

mm,

470

mm,

520

mm

breit

90

108

120

138

156 kg schwer

Marke R

K 70-00    86-00    100-00    115-00    130-00

MR K 65-00    80-00    95-00    110-00    122-00

„ MRB K 60-00    75-00    90-00    105-00    118-00

Eisenblech, gewalztes steirisches, per kg .......

,,    verzinktes, per kg.............

gegossen ...............

gewalzt................

Verzinkte Haken zum Festmachen von Wasserabfallstehrohren, per Stück................

Verzinkte Dachsaumhaken samt Nägel, zirka 1 kg schwer,

per Stück ....................

Verzinkte Blechnägel, per 1/m    ............

Verzinkte Decknägel, per 1/m.............

Lötzinn, per kg...................

Salmiak, per kg...................

Salzsäure, per kg ..................

Ölkitt, per kg....................

Kolophonium, per kg ................

Harte Holzkohle, per Meterzentner (= 100 kg).....

Blei, per kg -j

o 0099

1-85

0-58

1-25

0-40

„ 16-00

Dacharbeiten mit Weißblech.¹)

Weißblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per m²:

a)    Ab tragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigung K 0-45

b)    Neuherstellung bei Dachreschen, Ichsen, Säumen

aus Schlüsselblech samt zweimaligem Anstrich . . .    3-20

Flache Dacheindeckung für alles Materiale und Arbeit,

jedoch ohne Beistellung von Weißblech, per m² .    ,,    2-35

Geschweifte Turmeindeckung mit Material, per m² . . . ,, 7-30 Geschweifte Turmeindeckung ohne Material, per m² . . ,, 3-60

„ 6-20

Feuermauer-Eindeckung samt Haft- und Spannhaken, per m².....................

Hängrinne von starkem Schlüsselblech, 0-25 m weit,

4-00

0-15 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisen-stangeln, samt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelrot-Ölanstrich an der Innen- und

Außenseite, per m................

Hängrinne von starkem Schüsselblech, 0-2 m weit und 0-1 m tief, sonst wie vor, per m.........

Dacharbeiten mit Schwarzblech.

„    4-20

Dachsaumrinne, 0-65 m im Umbug breit, mit eingezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelrot-Ölanstrich zu beiden Seiten, per m.....................

K 6-30

Dachsaumrinne, 0-5 m im Umbug breit, sonst wie vor, per m ,,    5-60

Steh- oder Abfallrohre samt Aufmachen und zweimaligem Engelrot-Ölanstrich, samt Rohrhaken, per m:

bei 0-20 m im Durchmesser............

„ 015 „    „    „    ............

„ 013 „ 0-10 „ 005

>>

80

Liegendes Dachfenster im Lichten 0-60 m im Quadrat, der Stock von Holz, mit Weißblech überzogen, die Fensterrahme von Eisen mit Scharnier, Aufspreizstangen und Kloben, samt zweimaligem Ölanstrich und Anarbeiten, per Stück ....................

„ 15-00

Stehendes Dachfenster von Weißblech, bis 0-60 m breit und bis 0-50 m hoch samt hölzerner Fensterrahme, Beschläge, Aufspreizstange mit Kloben, zweimaligem Ölanstrich und Anarbeiten, per Stück........... .

„ 18-00

«fiss

ggf

Dachluke, sogenannte Fledermausluke von Blech wie vor, per Stück . . .

Gesimseindeckung mit

Weißblech bei Gesimsen bis 0-5 m Breite, samt Material und zweimaligem Ölanstrich, per ma . .    „    7-50

.    „ 12-50

Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit gewalztem steirischem Eisenblech, mit 0-65 m breiten, 1 m langen, 3 kg schweren Tafeln, samt beiderseitigem zweimaligen Engelrot-Ölanstrich, mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per m².....

Eisen- oder Weißblecheindeckung abnehmen, die Falze aufmachen und abschneiden, das Blech aufrollen oder in Tafeln zerlegen und vom Dache herabschaffen, per ma „    0-45

Dacharbeiten mit Zinkblech.

Zinkblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per m²:

a)    Abtragen solcher Deckungen samt Materialbeseitigen K 0-48

b)    Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, mit Falz ,,    6-50

c)    Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, nach

französischem Leistensystem...........

„ 8-00

d)    Neueindeckung mit 4-5kg schwerem wellenförmigem Blech . .

Eindeckung nach französischem Leistensystem.

Eindeckung mit stehendem Falz.

Eindeckung mit liegendem Falz.

Kiesleisten bei Holzzementdächern an der Wasserablaufseite nach den bei diesen Dächern auf Seite 271 angedeuteten Zeichnungen bei massiv gemauerten Gesimsen, u. zw.: der der Dachpappe unterschobene Fangstreifen von 0-25 bis 0-50 m breit, der Doppelaufbug der Kiesleiste mit Verstärkungsrippen und Umbug, der doppelt gefalzte Abtropfsaum, eine Hängrinne mit Stützen oder Haken und eine Gesimsabdeckung von angenommen 0-32 m Ausladung aus Zinkblech, per m . . K 10-00

9-50

,    7-00

Kiesleisten wie die vorigen nach obigem Profil auf Holztramschalung angebracht und für die Luftventilation der Gehölze in dem aufstehenden Bleche hinter der Rinne mit Schlitzen versehen, per m.......

Kiesleisten mit Rinne ohne Gesimsabdeckung, sonst wie vor, per m.................

Kiesleisten ohne Rinne, bloß mit Abtropfsaumblech . .    ,,    5-60

Kiesleisten mit Traufkanten, per m

■hi

„    3-50

--07

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung an freistehenden Giebelseiten mit Hirnbrett und Gesimse oder aber für Attika- oder Abschlußmauern, per m......

1-75

Blecheinfassung für Feuer mauern, Kamine, Ventilationsschlote, angrenzende Nachbarmauern u. dgl., per m..............

K 2-10

. „ 2-80

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung ohne eingelegtes Hirnbrett än Stirnseiten, per m

*?

--o /a -

Blecheinfassung der Holzzementeindeckung mit zwischenliegendem Hirnbrett, per m..............

„ 310

Steh- oder Abfallrohr samt Rohrhaken und Aufmachen,

per m:

CO 00

bei 0-20 m im Durchmesser............

015 „ „

0-13 „ „

>0

0-10 „ „

0-05 „ „

7-40

Feuermauereindeckung samt Haft und Spannhaken, per m² ,

15-50

Liegendes Dachfenster, 0-60 m im Lichten im Geviert groß, der Stock von Holz und mit Zinkblech überzogen, die Rahme von Eisen mit Glasfalz und Splinten, Scharnier und Aufspreizstange und mit einzuschraubendem Kloben, per Stück.................

Liegendes Dachfenster wie voriges, jedoch statt einer Glasrahme mit einem Deckel aus Zinkblech, per Stück ,, 19-50

Stehendes Dachfenster samt Holzrahme, bis 0-60 m breit und bis 0-50 m hoch für Glaslichten eingerichtet, Rahmen und Stock mit Zinkblech überzogen, in allem per Stück ,, 18-50

Wasserkessel aus Zinkblech, samt Materiale und Zufuhr,

50 cm Durchmesser, 50 cm hoch oder 40 cm im Quadrat, per Stück

Ausfütterung hölzerner Dachbodenrinnen oder sonstiger Gegenstände samt allem und jedem, per ma.....

Bodenrinneneindeckung und Vorköpfe, per m²......

Gesimseindeckung, per m

Gesimsstirnbleche samt Haken, per ma.........

Attikverzierungen, aus starkem Zinkblech nach Zeichnung gepreßt, wobei die Fläche nur in ihrer Projektion gemessen wird, samt Festmachen, Sandeln oder zweimaligem Ölanstrich, per m²:

a)    ohne Simaladen.................

b)    auf Simaladen..................

Attikaufsatz, aus getriebenem Zinkblech, 0-3 m hoch, ohne

Simaladen, mit einfach gezogenen Profilen und kleinen Akroterien in Entfernung von 2-75 m bis 3 m, samt Befestigen nach Angabe und Zeichnung, Sandlung oder

zweimaligem Ölanstrich, per m..........

Attikaufsatz, aus getriebenem Zinkblech, wie vor, jedoch

0-45 m hoch, per m...............

Sima(Rinnleiste-lVerkleidung, 0-3 bis 0-38 m hoch, aus

starkem Zinkblech samt Befestigen, per m.....

Sima(Rinnleiste-lVerkleidung, jedoch mit Blattornamenten aus starkem Zinkblech samt Befestigen, per m . .    ,, 18-50

Saumstreifen mit Hohlkehle, 0-38 m hoch, per m .........

Saumstreifen, kanelliert, 0-31 m hoch per m...........

K 6-30 „ 9-00 „ 8-00 „    8-50

60-00

45-00

, 23-00

27-00

„ 11-00

• „ 4-40

„ 8-20

Ssm,

--Vy •-

Attikzierung, 0-42 m hoch, per m . . ,, 13-50

Attikstreifen, 0-20 m hoch, mit 1 m weitstehenden, 0-48 m hohen Ausspitzungen, per m.......

Attikstreifen, 0-28 m hoch, mit 1 m weitstehenden, 0-30 m hohen Ausspitzungen, per m.......

„ 9-50

„ 10-00

Attika von 0-54 m Höhe mit 2-50 m weitstehenden, 0-40 m hohen Ausspitzungen, per m.......

„ 21-00

MW

Attika von 0-82 m Höhe, ohne Ecksäulen, per m

Ecksäulen hiezu, per Stück .

105-00

55-00

II;

im

ISiSl L-

Ballustrade von 0-84 m Höhe, inklusive

der Eckpostamente, per m . . . K 82-00

. „ 1-60

Gesimsstab, verziert, 0-06 m hoch, gepreßt, per .    .

Gesimsstab, verziert, 0-055 m

hoch, gegossen, per m . .    ,,    3-20

(3753305

Gesimsfries, 0-30 m hoch, per m 6-40

Iffliii

füll

Hauptgesimse aus Zinkblech mit 0-90 m Ausladung und 0-65 m Höhe, rein architektonisch gehalten und inklusive des Eisengerippes, per m . .

„ 75-00

wdasUm Hauptgesimse mit 0-95 m Ausladung und 0-75 m Höhe, mit Hängplattenkonsolen, Eier-stab und Zahnschnitten, inklusive Eisengerippe, per m ,, 115' 00

(SS

mm

Eisengerippe

Hauptgesimse, um die Art der Befestigung am Mauerwerke darzulegen, wobei die den Eisenhebel rechts umfassende Schließe als Ankert mit Schuber im Mauerwerke] angewendet wird.

für

vorstehendes

Pilaster oder Lesenenkapitäl, 0-47 m

breit, 0-065 m tief, 0-42 m hoch, per Stück .............

Kapital für Säulen, Pilaster undLesenen, 0-56 m breit, 0-70 m hoch für Säulen bei 0-56 m Tiefe, per

K 175-00

„    95-00

Stück ............

für Lesenen oder Pilaster bei 0-28 m Tiefe, per Stück.......

um

Konsolen von 0-88 m Ausladung, 0-39 m Breite und 0-48 m Höhe, per Stück.....

„    78-00

8=»»4*>

Konsolen von 1-63 m Ausladung, 0-36 m

Breite und 0-68 m Höhe, per Stück ,, 115-00

„ 103-00

KonsolenTvon 0-62 m Ausladung, 0-31 m Breite und 1-15 m Höhe, per Stück ......

JL M

Mansardteile, und zwar:

Obergesims, 0-60 m hoch, per m . ,, Gratgesims, 0-20 m breit, per m . ,, Eckrosette innen, per Stück . . .

Runde Mansardfenster, 0-48 m im Lichten, 1-05 + 1-lOm von außeirgroß, per Stück,,

21-00

9-80

4-20

42-00

Runde Mansardfenster, 0-67 m im Lichten,

1-40 +1-74 m von außen groß, per Stück ,, 95-00

Kleines Mansardfenster, 0-38 m im Lichten,

T064-0'90 m von außen messend per Stück ,,    31-00

mmm

■jlp Mansardfenster, 0 49 -f- 0 74 m im Lichten, mit Verdachung, von außen 1-08 + 1-54 m messend, per Stück.........

K 90-00

Mansardfenster von 0-68 m lichtem Durchmesser, 1-60 m von äußen breit und 1-94 m von außen hoch, per Stück ...........

„ 100-00

Großes Mansardfenster von 0-86 + l-55m Lichtmaß, von außen 1-74 und 2-68 m groß, per Stück . . .

. „ 245-00

iSiM: vsibss ajj£a

Dacharbeiten aus verzinktem Eisenblech.

Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit <-00 m langen, 0-65 m breiten Talein,

per m².....................

Feuermauereindeckung samt Haft und Spannhaken, per m2 Hängrinne, 0-25 m weit, 0-15 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und

Rinnenhaken, per m ..............

Hängrinne, 02 weit und Olm tief, sonstwie vor, per in Dachsaumrinne, 0-65 m im Umbug breit, mit eingezogenen Eisenstangein, samt Aufmachen und Rinnenhaken,

per m.....................

Dachsaumrinne, 0-5 m im Umbug breit, wie vor, per m . .

Zwischen- oder Zwuzel-Rinnen bei Shed- oder Sägedächern, per m²:

bei 0-7 mm 1-0 mm 1-5 mm 2-0 mm Blechstärke

5-20

6-50

4-80

3-50

5-60

4-70

K 6-50 K 8-50 K 12-00 K 18-00

Steh- oder Abfallrohr samt Aufmachen und Rohrhaken,

per m:

Liegendes Dachfenster, im Lichten 0-60 m im Quadrat, der

Stock von Holz mit verzinktem Eisenblech überzogen, die Fensterrahmen von Eisen mit Scharnier, Aufspreizstangen und Kloben samt Anarbeiten, per Stück . . .    ,, 15-25

Stehendes Dachfenster von verzinktem Eisenblech, bis 0-60 m breit und bis 0-50 m hoch, samt hölzernen Fensterrahmen, Beschläge, Aufspreizstangen mit Kloben

und Anarbeiten, per Stück.....'.......

Gesimseindeckung bei Gesimsen bis 0-5 m Breite, per m² *

18-25

0-50

Diverse Dacharbeiten.

Eiserner Schneerechen, 0-3 bis 0-38 m hoch, mit Drahtgeflecht (0-25 cm Maschen weite), den nötigen 1-5 cm starken Eisenstangen und Stützen, samt Befestigen und zweimaligem Ölanstrich, per m............

Rauchfangeinfassungen samt allem Materiale, per m² . . Blecheindeckung zweimal mit gewählter Ölfarbe anstreichen, per m²..................

Altes Blechdach abscheren und frisch mit Engelrotfirnis

oder Ölfarbe zweimal anstreichen, per m² . . . .    „    1-00

Hängrinne, 0-25 m weit, 0-15 m tief, beiderseits mit Engelrot-Ölfarbe zweimal anstreichen, per m......

Hängrinne, 0-2 m weit, 0-1 m tief, ebenso anstreichen,

per m.....................

Dachsaumrinne, 0-65 m im Umbug breit, ebenso anstreichen, per m................

Dachsaumrinne, 0-5 m im Umbug breit, wie vor, per m Steh-, oder Abfallrohr von außen zweimal mit Engelrot-Ölfarbe anstreichen, per m:

«) 0-20 m im Durchmesser .............

b)    0-15 „    „    „    .............

c)    0-10 „    „    „    .............

d)    0-05 „ „    „    .............

Rauchfangaufsaätze (Syphons) auf Zylinderkamine, per

Stück:

bei 0-75 m Höhe.................

für jede um 0-50 m vermehrte Höhe .......

Dunstaufsätze mit Dachei, per Stück:

a)    auf Abortschläuche ...............

b)    auf Ventilationsschläuche.............

Dachrinnenkessel mit Trichter und Randverzierung, per

Stück ..... .................

„ 7-00 „ 5-20

„    0-85

„ 0-70

„ 0-50

,, 0-75 „    0-55

6666

7-00

„ 2-35

„    5-90

„ 11-00

„ 10-40

•i

r=-

Mansarde mit Eckturm, Vorderfenster von 0-48+0-89 m Lichtmaß, Seitenwände, Dach und W asser-streifen, vorn 1-26 m breit, 3-50 m hoch, aus Zinkblech und Zinkguß hergestellt, , per Stück .....

Mansarde mit Rundturm, Fenster von 0-58 m Durchmesser, vorn 1-04 m breit, 2-42 m hoch, samt Seiten, Wasserstreifen und Dach aus Zinkguß und Zinkblech hergestellt, per Stück . .

K 380-00

. „ 265-00

„ 255-00

Turmspitze mit drehbarer Wetterfahne und Windrose mit Bezeichnung, Eisenkonstruktion mit Zinkverkleidung, 4-62 m hoch, per Stück...........

Dachfirstspitze mit Rosette, 1-80 m hoch, aus

Zink und Eisen konstruiert, per Stück . K 85-00

„ 97-00

„ 30-00

Firstspitze mit drehbarer Windfahne, 2-52 m hoch, aus Zinkguß und Zinkblech inklusive Eisenkonstruktion, per Stück.....

Firsthahn, gepreßt, aus Zinkblech, 0-54 m breit, 0-79 m hoch, per Stück........

I»

EH

5=

2.E.

S ST

T3 <0 ö N

2*

Oi tS5

B |

B

CD h-.

05 w

g*S

vT CD

’S S.

-t Ui.

gl

„ 330-00

Arbeiten im Innern der Gebäude samt Anstrich.

Durchlochtes Luftblech aus Schlüsselblech zu Fenstern, weiß angestrichen, samt Einmachen und Verkitten, per m2 Fensterscheibe von Weißblech samt beiderseitigem zweimaligen silberfarbenen Ölanstrich, Einsetzen und Verkitten, per m²..................

Luftradi mit Deckel in einer Fensterecke angebracht, samt

Blei und Einmachen, per Stück..........

Bassinseiher von Messing ohne Rohr, per Stück.....

Schlammsauger von Zinkblech samt Rohr, per Stück . . Vorköpfe und Röhren zu Ausgußgränden von Zink, samt

Materiale, Zufuhr und aller Arbeit, per kg.....

Pissoirrinne aus Zinkblech samt Befestigung mit Haken, welche 0-5 mm voneinander entfernt stehen, samt Beigabe der letzteren, per kg............

K 9-80

8-50

2-10

1-50

2-80

1-40

1-60

Diverse Dacharbeiten.

Blecheindeckung abnehmen, in Tafeln zerlegen, beschneiden und vom Dache herabschaffen, per m².......

Zinkblechdacheindeckung aus alten Tafeln hersteilen, samt Beigabe neuer Haften, Nägel usw., per m

Schwarzblechdacheindeckung abscheren und zweimal neu mit Ölfarbe überstreichen, per m².........

Ölfarbenanstrich auf Blecharbeiten erneuern, vorher den alten Anstrich abscheren und dann zweimal neu überstreichen, inklusive der Rinnenhaken und Rohrschellen, per m: Dachhängerinne von    0-38 m    Umbug    . . .

Dachsaumrinne

»f

0-75

2-30

1-00

oooooooo©

Kunststeinindustrie.

Die Produkte sind loko Bauplatz oder Bahnhof Wien geliefert berechnet.

Kunstbasaltsteine.

per

per

Trottoirplatten, 5 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit: I. Qualität..............

1 m²

II.

III.

)»

100 st.

K 25 00 K 6-25 „ 20-00 „    5-00

„ 15-00 „    3-75

Trottoirplatten, 7 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit: I. Qualität..............

II.

34-00

26-00

8-45

6-55

Pflasterplatten für Fabriksräume, Gänge und Höfe,

4 cm dick, scharfkantig, gefaßt oder gerifft. ,, 16-20 ,,    6-50

Einfahrtsplatten, 6 bis 7 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität

II.

„ 35-00 „ 27-50

8-70

6-90

Hi

Stallsteine, 7 bis 8 cm dick,

10 cm lang, 20cm breit,

I. Qualität . . ,, 20 00 „ 10-00

Leichte Straßenpflastersteine, 10 cm

10 cm lang,

breit, I. Qualität . .    23-75    11-50

18-80    9-00

dick, 20 cm

II.

¹

Diese Ausführungsart ist sehr im Abnehmen begriffen.

Schwere Straßenpflastersteine, 15 cm dick,

10 cm lang, 20 cm

II.

K 62-00

250-00

Kaiserstein Karstmarmor Salzburger Mr. Granit und andere Imitationen

poliert

matt geschliffen

Kaiserstein, Manners-dorfer u. ähnlicher Stein ; ungeschliffen

Sandstein (naturgrau)

Stufen

in nachstehenden Imitationen Ein- und Auftritt gestockt und gesäumt, mit rauher Schalung

11-00

1010

7-80

6-90

11-50

OSOI

8-30

7-40

12-30 j 11-30

11-30

9-00

8-10

10-30

8-00

7-10

11-50

08-01

8-50

7-60

12-50

11-50

9-30

8-40

06-11

11-00

8-60

7-80

13-20    12-10

12-10 | 11-10

06-6

9-00

8-90

8-00

13-40

11-10

1010

9-30

Franko Bau oder Bahnhof Wien per 1 m in K für normale Längen bis 175 m samt Mauereingriff und normale Breiten bis 0'35 m

Beiderseits eingemauert

Traversen- Freistufen tragende

einerseits eingemauert, anderseits reiner Kopf

Beiderseits eingemauert

Traversen

stufen

Frei- | tragende I

einerseits eingemauert, anderseits reiner Kopf

Beider

seits

aufliegend

frei

tragend

Beider

seits

aufliegend

tragend

frei

mit Fase

mit Profil

mit Fase

mit Profil

Gerade Stuf (mit oder ohne Falz)

Spitzstufen (mit oder ohne Falz)

Armierte Kunststeinstufen.

Dieselben werden aus Portlandzementbeton (1:3) mit Rundeisen- (10 mm) und Drahteinlagen (3 mm) hergestellt und sind für eine Iragkraft von 400 kg behördlich genehmigt, wobei die freie Länge 1:50 m beträgt-

35

00

<N

pi9ijijo.id J9po }s-ej -a3 <U9^'B[dq.S9pog

per 1 m in K

Perron

steine

6-90    26-00

7-80    31-00

10-00    41-00

11-00    45-00

U9^'Bid>i09pqy

-J9nBj\[ -n -japuids *>

06-9

7-80

10-00

11-00

Spindelstufen

mit

Profil

mit

Fase

V orlegstufen

einerseits

Rund

kopf,

anderseits

Ab

rundung

mit

Rundkopf

mit beiderseits abgeschrägten oder abgerundeten Ecken

mit einerseits abgeschrägtem oder abgerundetem Eck

Franko Bau oder Bahnhof Wien per 1 m in K für normale Längen Mauereingriff und normale Breiten bis 035 m

9-70

9-50

00 01

9-10

8-40

7-90

10-70

10-40

10-90

00-01

9-30

8-80

14-50

14-30

13-10

12-30

11-50

11-00

15-50

08-ST

14-20

13-30

12-50

12-00

uajn^s^^u^sny pun -sftejjapug ‘-pjog

7-60

8-50

10-70

OMI

Stufen

in nachstehenden Imitationen Ein- und Auftritt gestockt und gesäumt, mit rauher Schalung

Sandstein (naturgrau)

Kaiserstein, Manners-dorfer u. ähnlicher Stein; ungeschliffen

matt geschliffen

poliert

Kaiserstein Karstmarmor Salzburger Mr. Granit und andere Imitationen

Gebogene Stufen, solche mit Wiederkehr oder Lichtschlitz per 1 m um 25% teurer.

Überbreite Stufen (breiter als 35 cm) per 1 cm um 4% teurer.

Zuschlag für Mehrlängen: Bei beiderseits aufliegenden Stufen: für je 10 cm Mehrlänge je 2% des Preises. Bei freitragenden Stufen: bis 2-00 m Länge per 1 m K 3-50, über 2-00 m Länge per 1 m K 4-40.

Zementsteingegenstände.

Zementplatten zur Pflasterung von Trottoirs, Einfahrten, Lichthöfen und Stallungen, per 100 Stück:

a)    naturfarbig, 0-63 m im Quadrat,

0-1 m stark ..........

b)    naturfarbig, 0-63 m im Quadrat,

0-08 m stark..........

c)    naturfarbig, 0-32 m im Quadrat,

0-1 m stark ..........

d)    naturfarbig, 0-32 m im Quadrat,

0-08 m stark..........

e)    naturfarbig, 0-32 m im Quadrat,

0-05 m stark..........

Ganze Halbe    Viertel

K 450-00    275-00    150-00

„ 400-00    210-00    110-00

„ 150-00    87-00

„ 138-00    75-00

90-00    50-00

50-00

44-00

31-00

Zementplatten zur Pflasterung für Kirchen, Vestibüls, Gänge usw., 0-03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig,

b)    schwarz od. rot, 0-32 ,,

c)    naturfarbig,

d)    schwarz od. rot, 0-25 ,,

e)    naturfarbig,

f ) schwarz od. rot, 0-1    ,,    ,,

g)    naturfarbig, 0-25 m breit, acht- oder

sechseckig............

h)    schwarz od. rot, 0-25 m breit, acht-

odevsechseckig.........

0-32 m im Quadrat K 55-00 65-00 38-00 42-00 10-00 12-00

0-25 „

01 „

30-00

35-00

20-00

22-00

6-00

7-50

31-00    18-00

37-00    20-00

18-00

20-00

11-00

12-00

4-00

5-00

9-50

11-00

wm

HrT*ni

mm

;;;

SB®

vV

iS

Zementfriese zu vorigen Platten, 0-03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig . .0-5m lang, 0-2 m breit . K 82-001 42-00

b)    schwarz od.

Ganze

Halbe

Viertel

22-00

0-5 „    „

c) naturfarbig. .0-5 ,,

rot

. „ 92-00 47-00 . „ 65-00 33-00

24-00

17-00

d) schwarz oder

rot

20-00

15-00

17-00

g)    naturfarbig. .0-5m lang 0-1 m breit . K 40-00    21-00    11-00

h)    schwarz oder

rot

0-5

0-1

i) naturfarbig. .0-5 k) schwarz oder

0-075

. „ 45-00 24-00 13-00 . ,, 35-00 18-00 10-00

rot

0-5 „    „    0-075 „    „

. „ 40-00    21-00    11-00

Marmorzementplatten, fein geschliffen und poliert, 0-03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig

b)    schwarz od. rot . .0-32 ,,    ,,

¹ c) naturfarbig

d)    schwarz od. rot . .0-25 ,, ,,

e)    naturfarbig

f)    schwarz od. rot . .0-1    ,,    ,,

g)    naturfarbig, 0-25 m breit, achteckig . .

Marmorzementfriese’zu vorigen Platten, 0 03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfarbig.........

b)    schwarz oder rot . . .

c)    naturfarbig.........

d)    schwarz oder rot . . .

e)    naturfarbig.........

/) schwarz oder rot .. .

g)    naturfarbig.........

h)    schwarz oder rot . . .

0-25 „ „

6-00

7-00

oooooooo

üi cn Cu oi üt tu cn cji

m lang,

m breit

io

IO

K 165-00 „ 185-00 „ 110-00 „ 130-00 ,, 80-00 ,, 90-00 ,, 70-00 „ 80-00

Kanalrinnen aus]yZementsteinmasse, per m:

fl) fortlaufende, 0-079 m hoch und 0-105 m breit im Lichten K 4-60

„ 5-25 „ 6-60 „    9-30

„ 11-80 „ 13-20 „ 14-50 „ 19-80 „ 21-00 „ 27-50 „ 31-70

b)

c)

d)

e)

g)

h)

<)

k)

l)

,,    0-316 „

0-395 „ 0-474 „ 0-553 0-630

m) Kopfstücke, 0'079 m hoch und 0⁻105 m breit im Lichten K 5-20

„ 6-60 ,, 8-00 ,, 10-50 ,, 12-00 ,, 14-50 ,, 15-80 „ 19-80 „ 23-75 ' 29-00 ,, 36-00

n)

o)

P)

?)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

Kanalrinnendeckplatten aus Zementsteinmasse, per Stück:

a) Breite 0-160 m, Länge 0-316 m, Dicke 0-033 m

0-395 0-395 0-395 „

0-474 „

0-632 „

0-632 „

0-30

b)

c)

d)

e)

f)

g)

0-265 „ 0-368 „ 0-368 „ 0-448 „ 0-474 „ 0-553 „

0-052 „ 0-052 „ 0-079 „ 0-079 „ 0-079 „ 0-079 „

0-98

1-35

1-82

2-65

3-75

4-40

Kanalrinnen-Gewölbbogenstiicke aus Zementsteinmasse, per m:

a) Breite 0-474 m, Höhe 0-316 m, Länge 0-632 m . . . K 13-20 0-355 „

0-410 „

b)

0-553 „ 0-630 „

0-632 „    .

0-632 „    .

.    „ 16-50

.    „ 18-50

Steinzeug- und Tonwaren.

Glasierte Steinzeugröhren für Abort-, Kanal- und Wasserleitungen, Ventilationen und Drainage,

Lichter Durchmesser in mm

TT ,    ...    T-Stücke Doppelte

Hauptrohre mit festen Bogen-und u. einfache Zweigoder beweglichen Kniestücke Zweig-Muffen    röhren

per 1 m Baulänge

Gew. in kg Preis in K

röhren u. Siphons

0’5 bis 0 6 m lang

Verjüngungsstücke 0-5 m lang

Preis per Stück in Kronen

o IC

O t- o <M IC

rH ,-H

10

13

1-50

1-50

1-80

O IC o

18

22

28

2-16

2-82

3-62

2-16

2-82

2-20

3-00

175

34

4-60

3-62

3-80

200

37

4-96

4-60

4-80

225

42

5-66

4-96

5-60

250

49

6-68

5-66

6-68

6-48

7-48

300

8-16

350

400

450

500

8-16

9-50

10-15

14- 40

15- 98 19-10 25-60 31-40

12-00

15-60

17-66

25-84

29-86

36-40

16-30

19-90

23-20

30-80

37-50

48-00

tOHHH

tO<IOlOOOOiCJÜn^COWfcOM

ÖÖdiÖhli-ÖsÖÖ^^ÖtsOC»

ooooooooooooo

w:

Steinzeugsohlen für gemauerte und Betonkanäle. Derartige Sohlenstücke sind wetterfest und widerstehen den Einwirkungen der Fäkal- und Desininfektionsstoffe.

Basis in cm .... Mittlere Stärke in cm Lichte Breite in cm Lichte Tiefe in cm . Radius in cm . . . Gewicht per m in kg Preis

m in

28    35

35

35

47

20    30

12-5    30

34

51

350    4-70

6-5

24

30

7-5

14-5

25

13

53

530

20

56

5-30

IO 00

87

6-40

Steinzeugrinnen zur Zu- und Ableitung von Wasser, Jauche und sonstigen Flüssigkeiten.

Basis in cm . . LichteBreiteincm Lichte Tiefe in cm Äuß. Höhe in cm Preis per m in K

14

21

22

40

30

30

28

22

16

10

10

i3 y₂

3 50

230

CO(M h

16

31

22

16

20

12-5

10

16

16

3-5

20

21-5

9-6

2 50 410 6 10 3-30

3 30

11

7-5

3 60 2 90

250

End-, Loch-, Knie-, Bogen- und Kreuzstücke 25% höher.

Glasierte Kaminaufsätze, per Stück:

a) bei 0-16mLichtdurchm. Höheinm 0-8 1-31 1-58 1-9

b) „ 0-18 „

K 7-00 9-00 10-80 12-60 „ — 12 00 14-0016 00

WÄ

ii

iiiiiiiih i ................ niiiiiiii min iiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiniii iimmnni iiiiiiiiiiiiiiii i

II lh; 1; I 1:    i I il:;i -j •II

I IH: Il• ■ I'';jIUI llü'i I ’i'll llti¹!--

Iiiiiiini jiiii ii iiii ; i ii' t^t F i i .. i(t

Imitil

nn*“

hr

wnm

nrn

I HM

J_üi

ö!|!|nö-

1U

I :.! !lll III!'' I IU Ii.

III _ '1

Deckplatten, per m²:

für Schornsteine ohne Loch . • für Schornsteine mit

Schlotlöchern. . .,, 22-00 Deckplatten, per m²: für Mauern

w-

. . K 18-00

K 16-00

':->⁵

. . K 5 00

Deckplatten für Ballu-straden, unten 17 cm breit, oben 23 cm breit, 13 cm hoch, per m . .

Wi

r‘

§i

W.

Randsteine für Plasterungen,

. . K4-50

15-j- 18~cm hoch, 12-|-15cm breit, per m . .

Saumsteine für Gartengitter usw.,

20 cm breit, 20 cm hoch, per m . ,, 5'50 20 cm breit, 30 cm hoch, per m . ,, 8*50

Wandpissoir.

Id

Im

SSfc frr

V':----;---------r—^

K 6.50 „ 2.60 „ 7-60

Wandverkleidungskachelnrbraun, gelb'oder grau glasiert, 20/20 oder 16/16 cm groß, 2 cm dick, mit Nut zum

Kitten, per m²..................

Pissoirrinnen, 0 1 m breit, 0’5m tief, per m.....

Gerippte Bodenplatten, per m² '

Pissoirwandmuscheln, per

Stück:

K 6-50 „    7-60

12-00 „    8-70

a)    halbrund 0-3 cm breit

b)    für Ecken 0-3    ,,

0-3

c)    verziert

d)    für Kasernen u. Schulen

Ausgußmuscheln für Küchen, per Stück:

ä) 0-3 cm breit, rund

b)    0-3 „

c)    0-6 „

7-70

ins Eck

8-80

mit Geruchsperre

26 00

Abortschalen,    glasiert, jf^per

Stück:

a)    für ebenerdige, direkte Entleerung ........

b)    gewöhnliche, schräge, in

Stockwerken......

c)    zum Einsetzen von Spülungsapparaten .....

d)    englische mit Spülrohre .

K 4-40

„ 6-20

ttj§

5-50

6-60

Badewannen aus glasierten Fliesen, per Stück:

A. Komplett aus weißen Fliesen geliefert, zirka . . . . K 90-00

B.

mit Stufen, zirka . , . ,, 140-00

C. Einzelne Badewannenfliesen und Platten, u. zw.:

Wk/

§

WM

WM'

WM

a) Fliesen aus Steingut mit weißer Emailglasur:

0-66

b) Mosaikplatten, weiß:

16/16 cm, scharfkantig, per Stück 16/8 „

16/16 „

, 0-33

0-20

tt    ff    .........

mit 1 runden Kante, per Stück 1 /16 „    ,,    „ 2 „ Kanten, per Stück

1 /16 ,, gerippte Stufenplatte, 1 Kante gerundet,

per Stück ...................

16/16 cm halbgerippte Stufenplatte, scharfkantig, per

Stück .....................

16/16 cm, scharfkantig, als Stufensteigung, per Stück „    0-33

Bordüre, blau-weiß, 16/8 cm, per Stück......„    0-26

0-38

05 05

0-42

„ 0-44

, 0-30

Mauerverkleidungsplatten aus bestem Ton, u. zw.:

a) zur Herstellung von Ziegelrohbaufassaden mit imitierten Steinzeugziegelplatten, wodurch man unabhängig von dem Ziegelmateriale in jeder Gegend einen dauerhaften und schönen Ziegelrohbau hersteilen kann:

„ 12-50

2-10

Preis per 1 m¹ 2 Platten..............

„    ,,    1 ,, Versetzen.............

Form und Größe der erzeugten Platten.

89 Stück Es

per 1 m² sind erforderlich:

60 „

217

100 St. wiegen 41 kg u. kosten K13-60

100 „

„    57 „ „    „    „ 18-60

178    „

«p

100 „

,    20 „ „    „    „ 9-80

89 „

100 „

„    43 „ „    „    „ 14 00

- 142--->- 20

franko Bauplatz oder Bahnhof Wien.

Fassadenplatten für Rohbau-Imitation in Ziegel (anstatt der Verblendziegel) 16 cm lang, 8 cm breit, 2 cm stark, mit Kerben auf der Rückseite, per 1 m² (= 67 Stück Platten a 44 kg):

naturgelb . . . . K 7-00 lichtgelb (Steinfarbe) . K 10-50 ,,    9-50 schwarz

„ 10-00 weiß . .

rot

braun

„ 10-65 „ 11-10

Das Versetzen der die Ziegelfarbe darstellenden Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung bei offenen Fugen mittels Portland Zementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel. — Die Fugen des Verkleidungsmaterials sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen im Interesse einer guten Wirkung der Fuge mit tiefliegendem Mörtelband verbrämt werden. — Hiezu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weißkalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena als Färbemittel.

Kachelplatten zur Verkleidung von Kochherden und Badezimmern, per m²:

1.    grau glasiert.........

2.    grau mit weißen Facetten . . .

3.    braun oder grün glasiert . . . .

4.    rein weiß glasiert ......

5.    in allen anderen Farben glasiert

K 9-30

. „ 11-80

„ 17-80

„ 18-50

„ 25-00

II

fT

Ofeneinsätze aus Schamotte, rund und viereckig, für Eisen- und Tonöfen geeignet,

brennen der Kacheln und Gußteile zu verhindern, je nach Größe:

per Stück K 4-00 bis K15-00

um

das Ver

Heizrohren mit Muffen für Glashäuser und Trockenräume.

Im

Gattung

Lich-

ten

mm

Gew. Preis perlm per 1 m Gattung kg in K

Licht.

Dia-

meter

mm

Gew. [ Preis perlm per 1 m kg in K

150

150

30

4*00

150

>o

Ol

3-40

Viereckige Röhren

175

175

200

200

SB

Ol Ol

34

42

54

61

4*60

5*40

8-00

Runde Röhren

175

200

250

4-00

4-80

6*80

1000

300

8*60

Mosaikfondplatten, einfarbig und dessiniert, die Farben aufgepreßt und gebrannt, von besonderer Schönheit, Härte und Dauerhaftigkeit, per 1 m² je nach Dessin von . . K 7-00

bis . .    „ 13-00

„    7-50

„ 13-50

Mosaikfriesplatten, ebenso, per 1 m² von......

bis......

von

NB. Die Mosaikplatten haben eine Größe 16 x 16 cm, sind 2 cm stark und wiegen per 1 m² = 38 Stück zirka 43 kg.

Klinkerplatten und Stöckel zur Pflasterung von Trottoirs, Höfen, Fabriksräumen, Schlachthäusern, Perrons, Rampen, Stallungen, Waschräumen, dann für Räume, in welchen mit Wasser, Säure oder Fett manipuliert wird, ferner für Wandverkleidungen.

Dieselben besitzen einen derartigen Härtegrad, daß die Oberfläche selbst mit Stahl nicht geritzt werden kann,

stark

cm

lang

cm

breit

cm

per 1 m

4-, 8- oder Ökuppige Platten,

grau oder gelb ...........

4-, 8- oder 9kuppige Platten,

rot und braun ...........

4kuppige Platten, gelb........

abgefaste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, grau und gelb . abgefaste Stallstöckel, mit zweiteiliger Oberfläche, grau und

gelb .....................

abgefaste Stallstöckel, mit dreiteiliger Oberfläche, grau und

gelb.....................

abgefaste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, grau und gelb . abgefaste Stallstöckel, mit glatter

Oberfläche, braun . .......

gerippte Diagonalplatten, gelb . gerippte Diagonalplatten, gelb u.

grau, zweifarbig...........

glatte Platten, naturfarbig, gelb glatte Platten naturfarbig, gelb

28 bis 30

28 „ 30 33 „ 35

50

50

50

65

65

20bis 22

20 „ 22 18 „ 20 28 „ 30

16

16

16

17

17

17

17

17

16

I—'

03 03

t—11—>    •—i

03    03 03    03

K 6 80

850

800

„ 1200

03

03

CD CD O    CD CD CD

f-H    *-H f-H p-H

„ 12 00

12 00

1650

17-80

6-40

7 50

5 80

6-80

Gew- der

18 b.20 20b. 22 28b. 30 33b. 35 50 65 mm starken Klinker

zirka 43

48    65

80

125 145 kg per ma.

Auf 1 m² werden 38 Stück, 16/16 cm große Platten gerechnet

17/6 „    „ Stöckel

6eckige Platten.

Bestimmungen für das Legen u. Reinigen von Mosaik- u. Klinkerplatten.

Als Unterlage für Mosaik- und Klinkerplattenpflasterungen wird gewöhnlich eine Betonschichte, je nach der Beschaffenheit des Untergrundes 3, 5 oder 10 cm stark oder ein liegendes Ziegelpflaster verwendet; im Freien und in Räumlichkeiten, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist Zementbeton zu empfehlen.

Direkt auf Holz darf weder betoniert noch gelegt werden, sondern es muß vorerst eine hinreichend starke Schuttunterlage hergestellt werden.

Das Legen der Mosaik- und Klinkerplatten in inneren Hausräumlichkeiten erfolgt in hydraulischem Mörtel, die Fugen werden mit Portlandzementmilch ausgegossen. Bei Pflasterungen im Freien ist die Legung in Portlandzementmörtel ratsam. Die Austeilung der Platten erfolgt vom Mittel des Raumes aus, ebenso die Legung; die Fugen werden regelmäßig 2 mm groß gemacht. Der fertige Bodenbelag ist zu reinigen und durch Auflegung von Sägespänen und Brettern vor dem Eintreten durch einige Tage (bis der Mörtel erhärtet ist) zu schützen..

98

42

Die Reinigung des Plattenpflasters erfolgt gewöhnlich durch Abwaschen mit lauem Wasser und Fetzen, sowie Auftrocknung mittels Sägespänen. Etwaige, beim Legen entstandene Zementflecken, ebenso auch Fett- oder Farbenflecken, werden am besten durch Abwaschen mit verdünnter Salzsäure (1 Teil Salzsäure, 5 Teile Wasser) entfernt. Anwendung von purer Salzsäure soll nicht stattfinden.

Filterplatten zur Entwässerung, volle, 30 cm lang, 15 cm breit, 3-5 cm dick, per Stück K 0-65 hohle mit Steg, 21 cm lang,

„    0-70

21 cm breit, 6 cm dick, per Stück .... ......

Futterbarren,

für Pferde, 61 cm lang, 30 cm breit,

23 cm tief, per m K 12-00 für Rindvieh, 55 cm . lang, 23 cm breit,

18cm hoch, perm ,, 10-00 für Rindvieh, 40 cm rund, 16 cm tief,

per m.....

für Schweine, 50 cm lang,'40 cuf breit,

16 cm tief, per[m ,, 14-50 für Hühner, 63 cm lang, 6 cm breit,

6 cm tief, per m ,, 2*70

v-

v-

„ 11-00

'WMB.

Fässer aus Steinzeug zum

üil

il

Kühlhalten* von Wasser,

Butter| und Fettstoffen, je nach Größe von 50 bis 200 1 . . . 'K 10-00 bis K 28-00

1PI1

mum

ä i.

seitigen und es ermöglichen, daß man jahrelang Wein stets gleicher Qualität an der Pipe laufend erhalten kann.

Weinbehälter haben unten einen gewöhnlichen Ablaßhahn und oben ist der Fülltrichter mit W asserverschluß

Diese

dem

angebracht : letzterer wird mit

Glyzerin angefüllt, bevor die Verschlußglocke aufgesetzt wird. Dieser Verschluß darf während des Gebrauches niemals geöffnet werden, weil sonst nichtgereinigte Luft ein-tritt, wodurch der Wein verderben würde. Preis eines Steinplutzers, per 1 1 Inhalt.......

K 0-33

Eingeschliffene Tonhähne zu vorigem (säurefest), per Stück in Kronen:

Lichtbreite in mm

10    15    20    25    30    40    50    60    70    80

Ablaßhahn. . 2-00 3-00 4-00 Schnabelhahn 3-00 4-50 6-00

Ablaßhahn.

5-00 6-00 8-00 10-00 12-00 14-00 16-00 7-50 9-00 12-00 15-00 18*00 21-00 24-00‘

Blumentöpfe.

Lichter

Durchm

mm

Gewicht i in kg !

Preis in K

per 100 Stück

Lichter

Durchm.

mm

Gewicht in kg

Preis in K

per 100 Stück

lq (ji

Schnabelhahn.

CciCOOlOi

O^ÜiOOiO

Oi rf*. 03 tO I—¹ I—1 Ol —1 CD CO —3 Qi

O CM iO O CM CO ^

t—H tH r-H tH

5- Ö0 315

85

99

120

295

350

380

10-00

14-00

20-00

26-00

33-00

50-00

65-00

110-00

Spargeltöpfe.

Höhe

Weite

Gewicht

Preis in K per 100 St.

330 mm

150 mm

1 kg

i!

20*00

Kunststeine aus Kork.

Der Korkstein besteht aus einem Konglomerat von zerkleinertem, reinem Korke mit mineralischem Bindemittel und ist von hellgrauer Farbe. Er hat einen schwachen Phenolgeruch, welcher jedoch nach außen verschwindet, sobald der Korkstein verarbeitet, d. h. mit Mörtelputz versehen ist, während derselbe anderseits verhindert, daß im Innern sich mit der Zeit Ungeziefer einnisten kann.

Der Korkstein ist von zähem, elastischem Gefüge, so daß er äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse ist. Eine Messerklinge läßt sich einstoßen und ausziehen. wobei sich der Schnitt wieder schließt wie bei einem Korkstück. Er läßt sich sägen, mit Nägeln heften, ähnlich wie Kork oder Holz. Den Steincharakter zeigt er dadurch, daß er sich mit jedem Mörtel, Kalk, Gips, Zement usf. äußerst fest verbindet und ferner gegen Feuchtigkeit und Temperaturwechsel der Luft unempfindlich ist. Auf Wasser gelegt, nimmt er dasselbe nur an der Berührungsfläche mit der Zeit einige mm hoch auf, unter

Wasser gelegt wird er von demselben infolge seiner porösen Beschaffenheit durchdrungen, aber nicht in seinem Zusammenhang gestört, an der Luft trocknet er ohne jede Veränderung wieder ab.

IW'.'

\: >

pt

Um die Isolierungs-eigensc haften des rohen Korkes beizubehalten, ist die Gewichtszunahme durch das Bindemittel eine möglichst geringe, so daß das spezifische Gewicht der in Gebrauch kommenden Korksteine = 0-25 bis 0-35 beträgt, während roher Kork ein solches von 0'24 besitzt.

■I

Verwendungsarten des Korksteines im Baufache.

jf §§& ■

__ i

ShÄ:; |

lg

:::

Je nach der sich als notwendig ergebenden Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse aller Art,sowie gegen mechanische Einflüsse und Feuersgefahr werden entweder Emulgit-Korksteine oder die wärme-, wasser- und frostbeständigen Patent-Reformkorksteine verwendet, u. zw.:

Für freistehende, einfache Scheidewände.

,, Doppelwände.

,, Riegelwandverkleidungen.

„ Mauerverkleidungen gegen Wärme und Kälte.

,, Trockenlegung feuchter Mauern.

,, Deckenverkleidungen.

,, Gewölbeverkleidungen oder selbständige Einwölbungen.

,, Deckenbelag gegen Wärme und Kälte.

,, Fußbodenbelag gegen Bodenkälte.

Als Unterlage für Linoleum, Xylolith, Terrazzo, Parketten usw. Zum Einbau von Dachwohnungen.

Für feuersichere Verkleidung von hölzernen oder eisernen Säulen, Trägern usw.

,, Gesimsverkleidung.

,, Dampfkessel, Dampfkocher und Apparate-Isolierungen aller Art.

,, Isolierung von Rohrleitungen bei Heizungsanlagen, Kaltwasserleitungen usw. und Dampfzylindern.

,, Isolierung von Feuerungsanlagen, wofür jedoch nicht Korkstein, sondern das sogenannte feuerbeständige „Thermalit"-Isoliermaterial zur Anwendung gelangt.

Preise der Korksteinplatten.

I. Emulgit.

Plattenformate: 100x25 oder 50 x 25 cm

II. Reform.

Plattenformate: 100x25 oder 50 x 25 cm

CO l£5 «O 00

©ooow#>'w

05    Öl Öl 05

o o o o o o

►Ö

CD

i-i

k per

H-* CD

III. Patent-Reformkorksteinplatten für Fußbodenunterlagen, eigene, extrastarke Zusammensetzung, gehobelt, cm stark K 3-20 per m², Bruttogewicht: za.

Material).

in nicht verpacktem Zustande.

„ 300 „ 10

IV. Thermalit-Isoliersteine, feuerfest, für Kesselmauer-werks-Verkleidungen, Feuerungsanlagen usw.

3 cm stark 25 x 12    cm    K    6-00 per m²

V. Preßkorkplatten als Unterlage für Linoleum.

4 mm stark K 1-70 per m², Bruttogewicht : ca. 1-2 kg per m2 2-10 i„    „ 1-6 „ „

2-50 „    „ 2-0 „ „

6y₂

Zugehörpreise für Korksteinplatten.

100 kg Stukkaturgips...............

1 ,, Tischlerleim................

1000 Stück verzinkte Breitkopfstifte, 6-5 cm lang . .

7-5

8-5

9-5

1000 Stück Bandstifte 31/60.....

1000    „    Gießerstifte    16/100 ....

MOlOMtOOlÜlOlOlMül

70

„    8-40

........„ 10-50

1 m Zinkblechstreifen zur Trockenlegung feuchter Mauern. ,,    0-40

100 kg Asphaltpech ......

1 ,, Harzöl........

1 „ Korksteinkitt (,,M“-Kitt)

1 ,, Fußbodenkitt (,,F“-Kitt)

1 ,, Spachtelkitt (,,S"-Kitt) für Trockenlegungen . . . ,,    1-20

100 „ Korkschrot für Trockenlegungen.........

18

„ 10-00 ,, 0-60 „    0-35

„    0-35

,, 35.00

Zwischenwände (leichte Scheidewände).

LJ

L-

Fl

sag

Korksteinwände können überall direkt auf die Fußböden, besser auf den Blindboden aufgestellt werden, da sie ein sehr geringes Gewicht be-sitzen und infolgesessen eine Unterin Stützung durch Traversen oder || Unterzüge nicht notwendig er-11. scheint. Die Korksteinplatten wer-1 den mit Stiften untereinander geheftet, an den Kantenflächen mit Gips zusammengestoßen und beiderseits mit Gipsmörtelverputz versehen.

Für Wände bis zu 3 y₂ m Höhe gelangen 5 cm starke Korksteinplatten, für Wände über 3 yz m Höhe gelangen 6³/₂ cm starke Korksteinplatten zur Anwendung. Für ganz schmale Zwischenwände (Abort-, Garderobeabteilungen usw.) genügt es, eventuell auch nur 4 cm starke Korksteinplatten zu verwenden, während für Wände, bei welchen auf eine höhere Schalldämpfung Wert gelegt wird, 8 oder 10 cm starke Korksteinplatten zur Verwendung gelangen oder Doppelwände hergestellt werden sollen.

cm starken Emulgit-Korksteinen mit Verputz . K 7-20

. „ 7-90 . „ 8-80 . „ 9-70 . ,, 10-70

2-60

1 Kreuztürstock, Aufstellen ohne Lieferung desselben . . .

. „ 10-00

,,    Aufstellung und Lieferung samt Befestigungswinkel und Schrauben...........

Herstellung der Plafondhohlkehlen, Lieferung des hiefür erforderlichen Materiales samt Arbeitslohn, per lfd. m . ,, 0-35 Für jedes weitere Stockwerk gelangt ein Zuschlag von K 0-20 per 1 m in Anrechnung.

Doppelwände. Wird auf möglichste Schalldämpfung Wert gelegt, dann empfiehlt es sich, die Wände in der Weise aufzuführen, daß neben einer freistehenden Wand aus 5 oder 6% cm starken Emulgit-Korksteinplatten in einer Entfernung von zirka 3 cm ein Gerippe aus Holzplatten aufgestellt und dieses mit 3 oder 4 cm starken Emulgit-Korksteinplatten verkleidet wird.

Die Wand soll unbedingt auf dem Blindboden aufgesetzt und erst dann beiderseits der Fußboden angeschlossen werden.

K 12-50

1 m⁴ Doppelwand, bestehend aus einer Zwischenwand aus 6 y₂ cm starken Emulgit-Korksteinplatten und einer Riegelwandverschalung aus 4 cm starken Emulgit-Korksteinplatten, im Parterre oder 1. Stock hergestellt, ohne Lattengerippe, fix und fertig mit beiderseitigem

Verputz.....................

1 Doppeltürstock, nur Aufstellung ohne Lieferung ....

,,    Aufstellung und Lieferung samt Befesti

gungswinkel und Schrauben

14-50

3-00

>>

11-50

von

Für höhere Stockwerke erfolgt ein Zuschlag per m⁴ Das Lattengerippe kostet separat per m⁴ zirka . ,,

„ 0-20

1-50

¹

m² Platten wiegt zirka 36-5 kg und bilden 260 m²

²

oder 22.500 Stück eine Bahnwaggonladung.

³

m⁴ Doppelwand, bestehend aus einer Zwischen

⁴

wand aus 5 cm starken Emulgit-Korksteinplatten und einer Riegelwandverschalung aus 3 cm starken Emulgit-Korksteinplatten, im Parterre oder 1. Stock hergestellt, ohne Lattengerippe fix und fertig mit beiderseitigem Verputz .......................

Riegelwandverkleidungen.

msmm

□onf). crmcn \\

JftZDDLI]' i___'LL_

//

//

□nn

vr

wm

«ML

Fachwerkswände können einseitig oder beiderseitig mit Korksteinplatten verkleidet werden, je nachdem die Rücksichtnahme auf die Außentemperaturen eine geringere oder höhere Isolierung bedingt.

Die Korksteinplatten werden mit verzinkten Stiften an das Holzfachwerk angenagelt, an den Kanten mit Gipsmörtel zusammengestoßen, von außen mit verlängertem Zementmörtel, von innen mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz verputzt. Die Innenflächen der Korksteinplatten werden mit Gipsmörtel überstrichen.

Die Entfernung der Auflagerung für die Korksteinplatten soll nicht mehr als 40 cm betragen, weshalb eventuell zwischen die Hauptriegelhölzer Lattenhölzer eingezogen werden müssen.

1 m² Riegelwandverkleidung, fertig hergestellt mit Weißkalkmörtelverputz, kostet: aus    3 cm starken Emulgitkorksteinplatten

In ähnlicher Weise wie Holzfachwerkswände können natürlich auch Eisenkonstruktionen (für Trockenstuben, Schachtgebäude, Wassertürme und ähnliche Objekte) mit Korksteinen verkleidet werden.

Mauerverkleidungen.

Verkleidung von schwachen, daher kalten Mauern gegen Schwitzen. Ist der alte Verputz noch in gutem Zustande, so genügtes, die vorhandene Weißigung abzukratzen und die Verputzfläche aufzurauhen, während ein schlechter, mürber Verputz selbstverständlich gänzlich abzuschlagen, die Fugen gut auszukratzen und sodann entweder ein neuer Verputz herzustellen oder das Mauerwerk gut abzureiben ist, wobei diese Arbeiten mehrere Tage vor Anbringung der Korkplatten erfolgen müssen.

Die Korksteinplatten werden mit Weißkalkmörtel angelegt, ab und zu mit Stiften befestigt. Bei Innenverkleidung geschieht der Verputz mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz, bei Außenverkleidung mit verlängertem Zementmörtel.

Wenn es sich darum handelt, Mauern gegen Wärme zu isolieren, z. B. Kaminmauern, dann empfiehlt es sich, eine Luftschichte zwischen der Mauer und der Korksteinverkleidung herzustellen, was entweder durch Anbringung von Lattenhölzern oder Korksteinlisenen geschehen kann. Auch ist für eine entsprechende Luftzirkulation, bezw. Abfuhr der warmen Luft Sorge zu tragen.

1 m² Mauerverkleidung, fertig hergestellt, mit Verputz, kostet: aus 3 cm starken Emulgitkorksteinplatten ,, 6 ,,

„    5    „

„    67₂„

„ 8 „

„ 10 „

Decken- und Dachverkleidungen]

ttSSSf'

—* Korksteia |—»Sparren oder

eiserne Träger

"Dachpappe.

Verscfiaaiting. ^ Verputz.

bei Dachverschalungen unter Holzzement- oder Pappdach in Magazinsräumen;

bei Deckenkonstruktionen, wenn der Plafond gleichzeitig als Dachfläche benützt werden soll;

bei Zwischendecken oder als oberer Plafond von stark geheizten oder gleichmäßiger Temperatur bedürftiger Räume;

bei Ziegel-und Schieferdächern mit benützten Dachräumen;

Schiefer od Siegel.

ml

sr Korkstein P^-Verschaaliing

bei Anmontierung der Korksteinplatten von unten an die Träme, bezw. Sparren soll die Entfernung der Träme,

bezw. Sparren nicht mehr als 70 cm von Mitte zu Mitte betragen. Bei bestehenden Decken mit größerer Sparrenentfernung ist es notwendig, Zwischenhölzer (sogenannte Halbpfosten) einzuziehen oder ein Lattengerippe anzuordnen, um eine solide Auflagerung für die Korksteinplatten zu schaffen. Die Korksteinplatten werden mit verzinkten Stiften, auf Bund, an die Hölzer angenagelt, untereinander mit Stiften verbunden, an den Kantenflächen mit Gips zusammengestoßen, an den rückwärtigen Kantenflächen mit Gipsmörtel überstrichen und von unten mit Weißkalkmörtel unter Gipszusatz verputzt.

In feuchten Räumen, d. i. in Stallungen, Färbereien, Bleichereien, Appreturanstalten usw. ist an Stelle des Gipsmörtelverputzes verlängerter Zementmörtel zum Zusammenstößen der Korksteinplatten und zum Verputzen zu verwenden. Nach Austrocknung des Verputzes soll bei derartigen Deckenverkleidungen stets noch ein Anstrich mit Leinölfirnis hergestellt werden.

1 m² Dachisolierung, fertig anmontiert, kostet:

^ lÖ CD

aus 3 cm starkenEmulgit-Korksteinplatten m.Verputz K 80

..

„ 14-00

Wölbung mit Korksteinen zwischen Traversen oder Holzbalken, aus 12 cm starken ,,Emulgit‘‘-Korksteinziegeln,

kostet per 1 m² mit unterem Verputz........

Gerüstung und Verschalung für die Gewölbeherstellung ist nicht inbegriffen.

Isolierung von Beton- oder Holzdecken von oben, wobei die Korksteinplatten trocken auf die ausgeglichenen Betondecken oder Holzverschalungen verlegt, wo notwendig mit Sand unterfüttert und nachträglich mit Zementmörtel verspachtelt werden, kostet bei

Platten von 3

6 V₂ cm Stärke

3- 40 4-20 5-10 6-20

4- 00 4-90 5-90    7-10

in Emulgit per 1 m² K „ Reform per 1 m² K

Um Eiskeller mit möglichst guter Leistung herzustellen, führt man gewöhnlich die Wände derselben nicht massiv, sondern von Luftschichten unterbrochen aus. Man sucht hier die Wirkung einer stillstehenden Luftschichte als schlechten Wärmeleiter zu verwenden. In der Praxis ist aber eine solche Luftschichte weder in Holz, noch in Steinbau auszuführen, es findet stets Bewegung statt, weil sowohl Holz, welches reißt, als Steinbau luftdurchlässig ist, daher in den Luftschichten stets Zirkulation feuchter Luft stattfindet und diese Luftschichten nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, stillstehende sind, worin die Erklärung dafür liegt, daß bei so vielen Eiskellern mit Luftlöchern — selbst bei sehr starken Mauern — das Eis sich nicht hält. Man greift deshalb vielfach zu der Aushilfe, die luftführenden Zwischenräume mit losen Körpern, als Sägespänen, Werg, Asche, Torf, Schlacken-

wolle usw. auszufüllen. Auch hier ist der Effekt ein unvollkommener. Diese Füllmateriale saugen die Niederschläge, welche sich in ihren Zwischenräumen kondensieren, auf, werden naß und dadurch verhältnismäßig gute Leiter für Wärme.

iE

\l

SS

Amerik. Eiskeller

in massiver Bauart mit Kork-stein bekleidet.

Amerik. Eiskeller

in Holzbau und mit Korkstein ausgekleidet.

Außerdem gehen sie durch die Nässe in Zersetzung über, sofern~sie ihrer Natur nach hiezu geeignet sind.

Mit dem eingesetzten Korkstein sind alle diese Übelstände beseitigt. Man erhält eine schlecht leitende Schichte, wie sie mit keinem anderen Material erreicht werden kann und macht solche durch das Einsetzen in Steinkohlenpech vollständig undurchdringlich für Luft und Feuchtigkeit.

Reservoirisolierung zum Schutze gegen Frostgefahr und Schwitzen sowie gegen Wärmeausstrahlung. Die Reservoirs werden mit Korksteinen verkleidet, indem letztere, 5 oder 6 y₂ cm stark, unter Verwendung von Gipsmörtel an die Reservoirbleche angelegt, mitfDraht festgebunden, außenjverputzt, [bandagiert und _mit^ Anstrich versehen werden.

Dampfmaschinenzylinder - Isolierung. Von

mm

u.

Wichtigkeit für den guten Effekt einer Dampfmaschine ist die rationelle Isolierung der Zylinder, die am besten mit sogenanntem „Therma-lit“-Material, wie es die Firma Kleiner & Bok-mayer in Wien herstellt, erfolgt.

Aus nebenstehender Abbildung ist hierüber Näheres ersichtlich.

Rohrisolierungen bei Dampfheizungsanlagen, Warm- und Kaltwasserleitungen. Hiefür eignen sich bestens Korksteinschalen, welche mit Kieselguhrmasse, Lehm oder Gips (je nach Verwendungszweck) an die Rohre angelegt und verputzt, mit Drähten festgebunden, bandagiert und gestrichen werden. Bei Temperaturen über 150 Grad Celsius werden Thermalitschalen verwendet.

Äußerer Rohrdurch -messer in mm

Schalenstärke in cm

Preis

per 1 lfd. m fix u. fertig

21

1-97

27

2-12

33

2-27

38

2-39

42

48

2-48

51

2-63

55

2-71

60

2-80

65

2-93

70

305

75

3-17

83

3-88

4-02

90

95

4-14

4-27

102

108

114

118

127

tO IO fco '    ‘

4-68

4-83

4-97

5-07

5-29

134

144

5-70

5-95

Die Isolierung erfolgt: bei den Dampf- und Warmwasserleitungen mit den 3 bis 5 cm starken patentierten ,,Emulgit“ - Korksteinschalen, welche mit feuerfester Verfugmasse angelegt und verfugt, mit Draht festgebunden, mit Gips unter Leimzusatz verputzt und ge-glätet, mit Organtinstoff bandagiert, mit grauer Teerlackfarbe gestrichen und bei den F lanschen und an den Endstellen mit Blechmanschetten abgeschlossen werden. Dies gilt von Rohren, welche sich in gedeckten trockenen Räumen befinden.

Bei den im Freien oder in nassen Räumen situierten Röhren entfällt der Gipsverputz, die Organtinstoffbandage und der Farbenanstrich und es erfolgt eine Umhüllung mit Dachpappe, welche mit verzinktem Draht und Stiften befestigt und mit wasserdichter Imprägniermasse gestrichen^wird;

CM O

6-20

6-45

170

6-70

CM CM O O 00 05 1-H CO T-l H <M <M

7-00

7-60

8-10

8-60

910

bei den Kaltwasserrohrleitungen mit den 3 bis 5 cm starken patentierten ,,Emulgit“-Korksteinschalen,

Gips statt mit feuerfester Verfugmasse angelegt, verfugt und geglättet werden; im übrigen genau wie bei den Dampf- und Warmwasserrohrleitungen.

welche mit

Gipsdielen.

Die Gipsdielen bestehen aus einer besonders bereiteten Gipsmasse mit porösen und festbindenden Stoffen (Gips, Kuhhaare, Holzwolle, Leim undÄ,Wasser), welche eine Einlage von dünnen Holzstäbchen, Schilfrohr, Bambus u. dgl. Materialien erhalten, die ihnen eine große Leichtigkeit und Zähigkeit verleihen. Außerdem werden auch noch sogenannte Spreutafeln (Hohltafeln) erzeugt.

Die Gipsdielen werden in allen vorhin bei den Korksteinen beschriebenen Fällen ebenso wie jene angewendet, und ihre Isolierfähigkeit gegen Dünste und Feuchtigkeit durch eine Asphaltpappenschichte erreicht, welche an einer Fläche der gewöhnlich 2-5 m langen, 0-20 bis 0-25 m breiten Gipsdielen während deren Fabrikation fest angebracht wird.

an

St ukkatur-

Wegen ihrer besonderen Leichtigkeit eignen sich die Gipsdielen vornehmlich zur Isolierung von Sheddächern bei Fabriksräumen und zur unteren Dach- oder Tramanschalung als plafond“, weil man dabei die Bretterschalung (auch die Rohrbodenschalung genannt) erspart, indem die Dielen direkt an das Sparrenoder Tramholz angenagelt werden. Gute Dienste leisten dieselben auch als schlechte Wärmeleiter nnd Schalldämpfer,

Preise loko Wien, Bauplatz oder Bahnhof, per m²:

Gipsdielen,

2    cm dick, 2 m lang, 0-25 m breit, auf der Rückseite

mit Asphaltpappe...............

3    cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, auf der Rückseite

ohne Asphaltpappe..............

3 cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, auf der Rückseite mit Asphaltpappe..............

3 cm dick, 2 m lang, 0-25 m breit, gefalzt, ohne Asphaltpappe ....................

3 cm dick, 2 m lang, 0-25 m breit, gefalzt, mit Asphaltpappe ....................

5 cm dick, 2-50 cm lang, 0-25 cm breit, ohne Asphaltpappe ...................

5 cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, mit Asphaltpappe ....................

7    cm dick, 2-50 m lang, 0-20 m breit, ohne Asphaltpappe ....................

8    cm dick, 2-50 m lang, 0-20 m breit, ohne Asphaltpappe ....................

K 2-00

. „ 1-80

„ 2-20

„ 2-00

„    2-30

„ 2-40

„ 2-80

„    3-00

„    3-40

Spreutafeln (Hohltafeln), 10 cm dick, 1-00 m lang, 0-30 m breit......................

„    3-70

Schilfrohrhohltafeln, 10 cm dick, 2 00 m lang, 0-30 m breit.....................

„    3-70

Schilfrohrhohltafeln, 12 cm dick, 1-25 m lang, 0-30 m breit......................

„ 4-30

Gips...................

Verzinkte, geschmiedete Nägel oder verzinkte Hafteln................

Verzinkte Drahtstiften, Nr. 38/80    ......

„    „    „    42/100 ......

„    „    „    46/120 ......

per 100 kg ,,    5-00

,, mille

„ 13-00

„    7-00

„ 10-00 „ 1400

„    1 kg „ 0-90

„ Stück „    0-22

„ „ „ 0-18

Verzinkter Draht, Nr. 16

Verzinkte Bankeisen . . , Bankhaken ■ .

K 1-20 „    4-00

Leim........

„ gelöst .....

Ein Gipsdielenarbeiter

Gipsdielen und Spreutafeln von .... haben ein Gewicht per 1 m² von .... und eine Waggonladung faßt .....

per 1 kg 1 Kanne

. per Stunde „    1-00

2    3    5    7    8    10    12 cm Dicke

20 25 50 50 56    50    63 kg

.500 400 260 200 180 200 160 m² Dielen

Bildhauerarbeiten.

Lieferungen loko Baustelle in Wien.

Die Verpackung und der Transport zur Bahn erhöht nachstehende Preise um 15%.

Die den Gegenständen beigesetzten Dimensionen sind Bruttomaße. somit inklusive des Einsprunges im Mauerwerke angegeben.

Bauomamente aus Terrakotta.*)

I. Konsols.

Preise per Stück.

Fensterverdachungskonsol,

132 mm lang, 184 mm breit, 527 mm hoch 145 „

132 „

171 „

118 „

210

210

184

184

658 „ 790 „ 685 „ 685 „

io o o o o es* oo •<# o io NNnö'ii

Hauptgesimskonsol,

105 mm lang, 290 mm breit, 368 mm hoch.....

Konsoldeckel, zu vorigem mit 290mm Vorsprung.

Fensterverdachungskonsol,

150 mm lang, 184 mm breit, 368 mm hoch . . . . 158    „    „    237    „

158    „    „    210    „

mit 158 mm Karniesausladung........

Fensterverdachungskonsol,

165 mm lang, 233 mm breit, 395 mm hoch . . .

Fensterknaufkonsol,

130 mm    lang,    180 mm breit, 250 mm hoch . . .

130    „    „    105    „

Hauptgesimskonsol,

184 mm lang, 500 mm breit, 184 mm hoch

Sohlbankkonsol,

132 mm lang, 105 mm breit, 184 mm hoch

632 „ 592 „

130

Fensterverdachungskonsol,

104 mm lang, 145 mm breit, 533 mm hoch . . . oben mit Herzlaubkarnies und 545 mm hoch . .

W>ao S co oo

ft, H N H

xn

342

342

2-70

1-35

co co to te-1—¹ öt ü> O O O Ca

2-25

1-00

0-55

4-50

1-20

2-70

2-90

eo Tfi

763

763

er

0)

WÜI wu» Ö Ül 05 tb O O O ca

*) Diese Ornamente sind derzeit wohl wenig beliebt, sollen aber hier in diesem allgemeinen Preisbuche doch nicht vernachlässigt werden.

Schlußstein für Fenster,

420 mm lang, 165 mm breit, 500 mm hoch . . . . K 7-50

Hauptgesimskonsol,

118 mm lang, 184 mm breit, 474 mm hoch . . .

Fensterverdachungskonsol,

118 mm lang, 165 mm breit, 470 mm hoch . . .

80 „

Schlußstein,

150 mm lang, 184 mm breit, 370 mm hoch.....

Fensterverdachungskonsol,

132 mm lang, 79 mm breit, 342 mm hoch.....

aber mit 13 mm hohem Plattel und 380 mm hoch

Hauptgesimskonsol,

230 mm lang, 410 mm breit, 165 mm hoch.....

184 „

Fensterverdachungskonsol,

158 mm lang, 237 mm breit, 579 mm hoch.....

Hauptgesimskonsol,

158 mm lang, 421mm breit, 184 mm hoch.....

Fensterverdachungskonsol,

158 mm lang, 263 mm breit, 632 mm hoch.....

Balkonkonsol,

mit Unterkonsol, 330 mm lang, 1132 mm breit, 843 mm

hoch......................

ohne Unterkonsol, 1132 mm Vorsprung und 632 mm

hoch......................

Balkonkonsol ohne Unterkonsol, nur 975 mm Vorsprung und

632 mm hoch................

Balkonmittelkonsol zu vorigem.........

Hauptgesimskonsol,

210 mm lang, 580 mm breit, 263 mm hoch . . Fensterverdachungskonsol,

200 mm lang, 290 mm breit, 790 mm hoch . . .

Sohlbankkonsol,

316 mm lang, 216 mm breit, 421 mm hoch . . .

Hauptgesimskonsol,

216 mm lang, 579 mm breit, 263 mm hoch . . . aber nur 342 mm Ausladung und 184 mm breit . .

Hauptgesimskonsol,

150 mm lang, 315 mm breit, 120 mm hoch . ,

Seitenkonsol, rechts und links,

223 mm lang, 79 mm breit, 790 mm hoch , .

„    3-80

100 „

90 „

.    „    2-90

.    „    0-90

1-00

,,    1-35

„ 1-60

3-80

„    474 „

342

))

7-00

5-40

.    3-00

650

„ 60-00

„ 50-00

„ 45-00 „ 10-50

„    6-70

„ 6-80

„    7-40

1-80

•    „ 4-00

II. Reliefs, Friese, Parapette.

Spitzbogenfensterschluß,

790mm lang, 140mm hoch, per Stück.

Seitenpfosten dazu, per m

K 20-00 „    2-70

Faschenmittel,

1050 mm lang, 158 mm breit, per Stück 790 „    „    237 „    .......

Fensterfries, 184 mm hoch, per m.....

Fensterparapett, 237 mm hoch, per Stück. . 960mm lang, 369 mm hoch, per Stück. 895 „    „ 369 „    „    „    „ .

Relief, 210 mm hoch, per m.......

Ol CO

170 „    „    „............

Fensterparapett, 1080 mm lang, 315 mm breit, per Stück

„    300 „

900 „

Relief, 184 mm hoch, per m..............

Spitzbogenfensterschluß,

975 mm lang, 145 mm hoch, per Stück.......

Seitenpfosten dazu, per m........... . . .

Relief, 158 mm hoch, per m..............

Fensterfries,

1050 mm lang, 158 mm hoch, per Stück......

1159 „    „    158 „    „    „    „    ......

Fensterparapett, 870 mm lang, 342 mm breit, per Stück .

.    ^ fco to to co

„ 33-00 ,, 27-00 „    1-70

„ 2-60 „ 2-80

„    6-70

Fruchtgirlande, 1343 mm lang, per Stück

8-00

1000

6-00

Fensterfries, 1185 mm lang, per Stück . . .

1050 „    „    „    „    . . .

Relief, 184 mm hoch, per m........

Kranz mit Bandschleifen,

579 mm lang, 237 mm hoch, per Stück

„    2-25

Frucht- und Blumengirlande,

869 mm lang, 250 mm hoch, per Stück . 1058 „

474 „

316 „

>»

Fensterparapett,

948 mm lang, 316 mm hoch, per Stück 1317 ,

2160 ,

2528 ,

921 ,

316

316 , 316 ,

342

975

790 ,

710

CD CO CO CO CO CO

CD CO CO

895 ,

316 ,

III. Gesimse.

Die Preise sind per 1 m angesetzt. Bei Eckstücken wird die Länge in der Ausladung nach beiden Seiten gemessen.

K 1-75 1-40

Ochsenaugen, unten mit Perlstab...........

Herzlaub, unten mit Perlstab.............

Baldachin-Untergesims, 66 mm dick ..........

33 „    .............

Konsolartiger Zahnschnitt . . . . Herzlaub, unten mit Perlstab Zahnschnitt, oben mit Plattei . . Ochsenaugen, unten mit Perlstab

IV. Akroterien.

Preise per Stück.

Freistehende Mittelakroterie, 980 mm lang, 320 mm hoch . K 5-50

Mittelakroterie, 842 mm lang, 290 mm hoch

,,    4-50

Freistehende Eckakroterie, 140 mm lang, 184 mm hoch . .    ,,    0-90

„ 2-20 „    2-75

Eckakroterie, 200 mm hoch, 263 mm lang, 260 mm tief .

Anliegende Mittelakroterie ..............

„    4-00

„ 2-00

Freistehende Mittelakroterie,..............

474 mm lang, 190 mm hoch, 174 mm tief.....

Freistehende Eckakroterie, 184 mm lang.........

V. Kapitale.

Bei Pilasterkapitälen richtet sich der Preis nach deren unteren Dicke (Tiefe), je nachdem selbe für mehr .oder weniger vorspringende Pilasterschafte gebraucht werden.

Preise per Stück.

Säulenkapitäl,

. K 40.00 . „ 1600 .    ,.    5100

.    „    29-00

korinthisch, 316 mm Durchmesser........

für Pilaster, 316 mm breit, 79 mm dick.....

korinthisch, 421 mm Durchmesser, 605 mm hoch . für Pilaster, 421 mm breit, 79 mm dick.....

Pilasterkapitäl,

474 mm breit, 237 mm dick, 5000 mm hoch . .

105

dick

79

Pilasterkapital,

K 30-00 „ 18-00 ,, 15-00

„ 65-00 ,, 22-00

553 mm breit, 280 mm dick ,

105

dick

79

Pilasterkapitäl,

316 mm breit, 158 mm dick, 315 mm hoch . . . . 79 „ dick..................

Säulenkapitäl, römisch, 200 mm Durchmesser.....

Pilasterkapitäl, 190 mm breit, 120 mm dick.....

180 „

79 „    „    .....

Säulenkapitäl, jonisch, 474 mm Durchmesser.....

für Pilaster, 474 mm breit, 105 mm dick

Pilasterkapitäl,

368 mm breit, 184 mm dick, 395 mm hoch 368 „

Säulenkapitäl, 290 mm Durchmesser

79 „    „    395 „

Pilasterkapitäl, 290 mm breit, 180 mm dick

79 „

290 „

Karya tidenkapitäl

„    9-80

,,    5-00

„ 19-50

„ 12-00 „ 7-00

,, 6-00

Pilasterkapitäl, . . .

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch . . .

„    316 „    „

316

368

79

368

184

79

„ 13-00 „    7-50

„ 14-00 ,,    8-50

VI. Rosetten.

Preise per Stück.

Kreisrosette, durchbrochen, 530 mm Durchmesser . .

voll, 184 mm Durchmesser......

voll, 228 ,,    ,,    ......

Kreisknopfrosette, voll, 500 mm Durchmesser ....

Kreisrosette, voll, 370 mm Durchmesser......

voll oder durchbrochen, 300 mm Durchm.

Quadratrosette, voll oder durchbrochen, 385 mm lang

Kreisrosette, durchbrochen, 380 mm Durchmesser . .

Quadratrosette, durchbrochen, 380 mm lang.....

Rosette mit Seitenlaub, 660 mm lang .......

Kreisrosette, durchbrochen, 950 mm Durchmesser . . durchbrochen, 470 ,,

Mittelknopf dazu, 99 mm hoch, 105 mm Durchmesser

Kreisrosette, durchbrochen, 553 mm Durchmesser , .

K 10-00 „ 0-90 „ MO

„ 8-00

27-00

5-20

„    0-70

„ 9-00

Quadratrosette, durchbrochen, 316 mm lang.......

Kreisrosette, voll, 395 mm Durchmesser........

Quadratrosette, durchbrochen, 263 mm lang .......

Kreisrosette, voll oder durchbrochen, rückwärts mit Kittfalz, 630 mm Durchmesser............

Längliche Rosette, voll, 527 mm lang, 263 mm hoch . . . 527 „

527 „

„    210 ,,

„    369 ,,

VII. Geländer und Baluster.

Baluster, abgedreht, 630 mm hoch, per Stück:

bei 150 mm Durchmesser.........

bei 190 „    „    .........

Geländersäulen, per Stück

421

595

VIII. Diverse Bauornamente. Preise per Stück:

Rosettenausläufer, 350 mm breit

184

130

,,    300 mm lang

Tierkopf ohne Rahmen, 225 mm Durchmesser in Rosette von 368 ,,    ,,

,, Rahmen, ,,

395 „ 474 „ „    550 „

Gotische Kreuzblume, 790 mm hoch 475

Atlantenpostament,

anliegend zur Mauer, 475 mm hoch rechts oder links, 2000 mm hoch .

K 2-90

„    3-80

„ 2-00

,,    9-50

„ 2-20

1-90

3-10

K 4-70 „    4-50

„ 13-00 „    5-30

„    5-00

6-40

„    6-70

,    3-80

K 4-50

2-80

0-55

4-50

8-00

8-40

„    13-00

„ 16-00

33-00

10-00

.    „ 12-00

.    ,,    100-00

Kapital dazu, 420 mm hoch.......

Karyatidenpostament, anliegend zur Mauer Karyatide mit Kopfkapitäl, rechts oder links, 1850 mm hoch

6-20

„    13-00

Bauornamente aus Zement.

I. Konsols.

Preise per Stück.

Hauptgesimskonsol,

400 mm lang, 470 mm breit, 800 mm hoch

K 19-00

Fensterverdachungskonsol,

320 mm lang, 200 mm breit, 275 mm hoch 300 „    „    200 „

Fensterverdachungskonsol mit Gesims,

260 mm lang, 300 mm breit, 900 mm hoch . . .

Schlußsteine,

400 mm lang, 100 mm breit, 450 mm hoch . . .

Sparrenköpfe,

150 mm lang, 250 mm breit, 80 mm hoch . . .

8-50

200 „

7-00

„    13-00

. „    11-50

3-80

. K 11-50 . „    13-00

. „    14-50

II. Reliefs, Friese, Parapette. Blumengehänge (verzierte Füllungen), per m² . . .

Reliefs und Friesfüllungen, per m²........

Parapettfüllungen, 150 mm stark, per m².....

III. Gesimse.

Architravstücke,

„ „ 11-00

160 mm lang, 210 mm breit, 260 mm hoch, per Stück K 5-80 370 „    „    320 „    „    400 „

CO <N

7-50

Zahnschnitte, 180 mm hoch, per m..........

100 „

50 „    „    „..........

Chambramecken, 440 mm lang, 440 mm breit, 150 mm hoch, per Stück....................

IV. Kapitale.

Pilasterkapitäl,

410 mm breit, 100 mm dick, 425 mm hoch, per Stück K 11-50 200 „

100 „

>1

400 „

8-70

Pilasterbahnen,

410 mm breit, 100 mm dick, 200 mm hoch, per Stück ,,    10-00

Säulenkapitäl, 250 mm Durchmesser, per Stück.....,, 53-00

300 „    „    „    „    .... „ 70-00

V. Baluster.

Abgedrehte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm hoch, per Stück.................

Profilierte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm

hoch, per Stück.................

über 500 mm hoch, per Stück..........

K 10-00 „ 12-00

Bauornamente aus Gips.

Zahnschnitte, 50 mm hoch, per m.......

Glatte Schlußsteine,

Ornamente und Innendekorationen aus Hartstuck.

(Hartstuck besteht aus einer Gipskomposition mit Stoffeinlagen, wodurch eine zähe, unzerbrechliche, jedoch leichter Bearbeitung zugängliche Masse erzielt wurde, die auch plastisch scharf hervortritt.)

Supraporte (Türaufsätze) mit Fratze, 154 x 33 x 8*) cm, per Stück....................

Supraporte (Türaufsätze) mit Lorbeer, 155 x 38 x 8 cm, per Stück ....................

Supraporte (Türaufsätze) mit Gesims, 155x41 x20 cm, per Stück ....................

Supraporte (Türaufsätze) mit Barock, 156x68x15 cm, per Stück.....v...............

Supraporte (Türaufsätze) mit Renaissance, 154x41x14 cm, per Stück ....................

Supraporte (Füllungen) mit Rokokofries, „Wasser" oder „Erde“, 160x112 x20 cm

Supraporte (Füllungen) mit Rokokofries, „Feuer" oder „Luft“, 160x84x23 cm.............

K 2-50

„ 21-00

„ 24-00

„ 32-00

„ 35-00

„ 38-00

. „ 110-00

80-00

*) Die Zahlen bedeuten die Länge, Höhe und Gesimsausladung.

K 2-10 „ 11-00

Knöpfe im Durchmesser von 16 cm, per Stück.....

„    „    „    „ 25 „    „    „    .....

Hohlkehlen, 19 cm Ausladung, 26 cm hoch, per m . . .

21 „

Eckstücke zu vorigem, per Stück...........

Friese, 26 bis 27 cm breit, per m...........

Eckstücke mit Knopf zu vorigem, per Stück......

Gesimse, 10 cm breit, 11 bis 15 cm hoch, per m . . . .

Eckstücke dazu, per Stück . .............

Stab- oder Laufgesimse, breit 25    45    60    110 mm

Preis per m K 1-60 1-90 3-20 6-50

Ornamente und Innendekoration aus Papierstuck.

Aus Papierstuck werden alle vorstehend benannten Innendekorationen hergestellt und stehen die Preise ungefähr in gleicher Höhe wie bei Türaufsätzen, Friesen, Reliefs, Rosetten, Girlanden, Hohlkehlen, Gesimsen, Stäben, Akroterien usw. aus Terrakotta oder Hartstuck.

22 „

Modelle für Zinkguß.

Für Fensterverdachungskonsolen, per Stück . .

Für Gesimskonsolen, per Stück

9-00

10-00

6-50

8-50

3-80

5-50

4-90

K 50-00

62-00

Für Balkonträger, bis 1000 mm Ausladung, per Stück . . ,, 170-00

. „ 220-00 . „ 270-00

„ 1150 „ 1300

Für einen Tierkopf bis 500 mm Höhe, per Stück . .

. „ 100-00

Zierleisten aus vollem Holze mit Maschinschnitzerei.

Diese Erzeugnisse haben vollkommene architektonische Ausstattung, werden in Naturfarbe aus lufttrockenem Holze geliefert und finden bei Verzierungen von Wandtäfelungen, Holzdecken in Rauch- und Speisesalons, bei Eisenbahnwagen, in Schiffskajüten sowie bei Gartenhäusern, einzelner Türen oder Fenstern sowie bei Mobilien Verwendung; auch können aus denselben ganze Gesimse zusammengestellt werden.

Zierleisten aller Formen aus

Kiefer-, Eichen-, Nußbaum-, Erlenholz Preis per 1 m Länge in K

GO 05 CN CO

breit

1-20 1-70 1-40 1-90

1- 90 2-20

2- 20 2-40

O K3 OO

H H H

2-40

2-90

3-80

o o o o so cs

ssi cs) csj ec

1-40

1-80

21

Figuren.

Statuen, Vasen, Postamente usw. aus Ton.

„Flora“, „Hebe“, „Pomona“

„Ceres“........

Flora, Tanzendes Mädchen . . T00 „ „ Klio Euterpe Donauweibchen . .

1-40 „ 1-45 „

Ackerbau, Bergbau, Viehzucht 1-74 ,,

Vase, mit □-Fuß, 0-38 m Basis . . 0-70 „ Postament, mit Figur Frühling . . 1-90 „ Knabe

Springbrunnenfigur,

Schwan . . .

mit

0-90 „

„ 44-00

Springbrunnenfigur, Leda mit Schwan..........

Urne mit Deckel, 0-23 m Durchmesser ...........

Sphinx, sitzend.........

Rosetten mit antiken Köpfen (Porträts)

Medaillon „Wasser“, 0-63 m Durchmesser

Gnom, sitzend, liegend oder kriechend

Kandelaber, 0-45 m Durchmesser . 2-03 „

1-45 „

0-82 „ 0-46 „

II

„    „ 165-00

„ 26-00 „    15-00

9-00

„ 11-00

0-45 m hoch, per Stück ,,    18-00

„    65-00

Pflasterung und Asphaltierung.

Pflastererarbeiten.

Aufbrechungen.

Liegendes Ziegelpflaster aufbrechen (wie bei der Maurerarbeit Seite 41 berechnet), per m²:

zu ebener Erde.................

per Stockwerk mehr...............

Stehendes Ziegelpflaster aufbrechen (wie vor), per m²:

zu ebener Erde .................

per Stockwerk mehr.............. .

Kehlheimer- oder geschliffenes Plattenpflaster aufbrechen (wie oben), per m²:

zu ebener Erde .................

per Stockwerk mehr...............

Metz-Steinplattenpflaster aufbrechen (wie oben), per m²: .

zu ebener Erde .................

per Stockwerk mehr...............

Zementplattenpflaster aufheben (wie oben), per m²: . . .

zu ebener Erde.................

per Stockwerk mehr...............

Trottoirsteinpflaster aufbrechen, das Materiale reinigen und

zur Abfuhr aufladen, per m²:...........

Bruchsteinpflaster, ebenso behandeln..........

Klinkerplatten abheben, die Platten reinigen und nächst der Pflasterfläche zur Wiederverwendung aufschlichten, per m*

a)    von einer Sandunterlage...........

b)    von einer Betonunterlage...........

Würfel- und Holzstöckelpflaster aufheben, per m² . . Asphaltpflaster aufreißen, zu ebener Erde, per m² . . . .    „    0-13

per Stockwerk mehr...............

Betonpflaster aufbrechen und das Materiale beseitigen, per m²

a)    bei der Betonstärke bis 10 cm..........

b)    bei der Betonstärke bis 15 cm..........

c)    bei der Betonstärke bis 20 cm..........

Steingrundhau aufreißen und das Materiale reinigen und

schlichten, per m³................

Steinpflaster von Asphalt reinigen, per m².......

Pflastersteine reinigen und in Figuren schlichten, per m³. . .

Randstein auf brechen und seitlich deponieren, per m . . .

Randstein samt Untermauerung aufbrechen und das Materiale reinigen und deponieren, per m . .

Barrierestock ausgraben, seitlich deponieren und die Grube

zufüllen, per Stück ...............

K 0-47 „ 0-10

0-73

015

0-62

0-12

„ 1-06

0-22

0-72

014

1-72

0-42

.    „    0-25

.    „    0-45

. „ 0-30

„ 0-04

„    1-30

1-70

2-20

„ 3-60 „ 0-60 „ 1-20 „    0-50

. MO

1-80

21*

Materiallieferung.

(Auf den Arbeitsplatz gestellt und in kubischer Form in meßbaren Figuren aufgeschlichtet übergeben.)

Granitwürfelsteine mit den Dimensionen von 0-18 bis 0-21 m

der einzelnen Kanten, per ^m.........

ebenso bei 0-158 m Dimension ........

Granitpflastersteine mit den Dimensionen von 0-237 mLänge,

0-320 m Breite und 0-184 m Höhe, per x/m ...... 600-00

Anmerkung. Wenn die Steine geritzt zu liefern sind, so ist per Stück und Ritze zehn Heller zuzuschlagen.

K 560-00 „ 509-00

Ordinäre Granitpflastersteine mit 0-184 bis 0-237 m großer

Kopffläche und von mindestens 0-18 m Höhe, per m³ . . ,,    46-00

Ordinäre Granitpflastersteine (Köpfeisteine) mit 0-158 bis 0-184 m großer Kopffläche und von mindestens 0-15 m

Höhe, per m³..................

Granittrottoirplatte, 0-474 m lang und breit und mindestens 0-11 m dick, oben und an den vier Stoßflächen rein abgestockt, per Stück ...............

Granittrottoirplatte, 0-316 m lang und breit und mindestens 0-15 m dick, per Stück..............

Granit-Halbguttrottoirstein, 0-237 m lang und breit, 0-105

bis 0-131 m dick, per Stück...........

Granitrandsteine, 0-316 m breit, 0-237 m hoch, in Stücken von mindestens 1-5 m Länge, oben und an der vorderen Seite rein abgestockt, die Kante abgefast, mit angearbeiteten Fälzen, per m.............

Randstein, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet, per m.....................

Steine zu Taluspflasterungen, für Wasserbauten geeignet, harte, an den Kanten reinbearbeitete, sonst 0-395 bis 0-474 m lang, 0-316 bis 0-395 m breit und 0-237 bis 0316 m stark, behauen, per m³..........

Harte und für Wasserbauten geeignete Wurfsteine, per m³ . ,,    15-00

Harte Bruchsteine zum Grundbau bei Schotterstraßen,

per m³.....................

Gebirgsschlegelschotter aus hartem geeigneten Kalkstein sowie Gebirgsrieselschotter, per m³ .... _ ... .

,, 28-00

4-30

1-85

0-45

„    15-00

„    22-50

,, 30 00

„    12-50

Donauwellsand (zweimal geworfener), per m³

Gestättensand, per m³..........

Mauerschutt, geworfener, per m³ .....

4-50

9-50

8-00

. „ 11-00

9-50

6-50

Kehlheimerplatten.

quadratisch, Preis per 100 Stück in K:

Seitenlänge in cm

halbgeschliffen

feingeschliffen

mittelstark

stark

mittelstark

stark

29/29

32/32

40/40

47/47

58/58

60/60

50-00

58-00

85-00

160-00

55-00

65-00

88-00

184-00

400-00

420-00

450-00

73-00

92-00

135-00

230-00

80-00

100-00

155-00

260-00

640-00

700-00

780-00

Schieferplatten

schwarz, feingeschliffen und quadratisch. Preis per 100 Stück:

21/21 cm lang, 20 mm dick 24/24 „

26/26 „

32/32 „

40/40 „

47/47 „

, 20 „

20

K 48-00 „ 61-00 „    73-00

„    93-00

„ 140-00 „ 230-00

Granitwürfelpflasterungen.

Neupflasterungen ohne Schotterunterlage.

K 1-50

Würfelpflasterung in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung samt aller Handarbeit und Requisiten, per ma................

Würfelpflasterung in Straßen, wo schon eine Pflasterung besteht, mit neuen oder alten Steinen, ohne Steine, mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage bis 0-08 m tief, Verführung dieses Materiales, Beigabe des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten, per m² „    2-00

Neue Pflasterungen mit Schotterunterlage.

Würfelpflasterung in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit neuem oder altem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 0-15 m, des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per m² . .

Würfelpflasterung in Straßen, welche bereits gepflastert sind; Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes auf die Tiefe von 0-18 m, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 0T5m, des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Steine, per m² .

Wenn die Fugenausfüllung mit Sand wegbleibt, so entfällt per 1 m² von obigen Preisen der Betrag von ....

Fugenausfüllung mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel, per m²:

a)    bei neuen Steinen................

b)    ,, alten ,,    ................

Fugenausfüllung mit Zementkalkmörtel, per m²:

a)    bei neuen Steinen................

b)    ,, alten ,,    ...........L . . . .

Fugenausfüllung mit trockener Mischung von Zementkalk

und Sand, per m²................

3-50

0-30

0-70

0-85

0-55

0-65

0-40

.    „    1-35

U m pflasterungen.

Umpflasterung eines Würfelpflasters, bei dem der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Material verführt wird, samt Beigabe des qualitätsmäßigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller

Handarbeit und Requisiten, per m².......

Würfelumpflasterung bei Reparaturarbeiten, wo nur Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätsmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung und aller Handarbeit, per m².............

Granitplattenpflasterungen.

Prima-Plattentrottoire.

Neue Pflasterungen in Mörtel.

Neues Trottoir aus 0-474/0-474 m großen, mindestens 0-11 m dicken Granitplatten, in Zementkalkmörtel auf eine 0-08m hohe Schichte von Sand oderkleinemRieselschotter gelegt und die Fugen mit flüssigem Portlandzementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller Materialien, dann samt aller Handarbeit und Requisiten, per m²

Pflastererarbeit allein ohne Beigabe der Platten.....

Etwa notwendige Steinmetzarbeiten zur Ausarbeitung von Platten, nach einer besonderen Form am Objekte, sind separat zu den Taglohnpreisen des Steinmetztarifes zu vergüten.

1-20

2210

2-90

Um pflasterungen.

Plattenpflaster in Mörtel umpflastern, die Platten aufbrechen, den alten mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von qualitätsmäßigem Sande beigeben, die vorhandenen Platten, welche vorher gut zu reinigen sind, neu in Zementkalkmörtel legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten für den allfälligen Abgang, per m²............

Neue Pflasterungen in Sand.

Neues Trottoirpflaster aus 0-316/0-316 m großen, rein und winkelrecht gearbeiteten, mit guten Lagerflächen versehenen Granitplatten von mindestens 0-15 m Dicke, auf einer 0-1 m hohen Unterlage von qualitätsmäßigem Sande, die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel voll ausgegossen, ohne Abgrabung und Verführung der Erde, jedoch mit Beigabe der Platten, des Sandes und aller Materialien, dann samt Handarbeit und Requisiten, per m²..............

Um pflasterungen.

Plattenpflaster in Sand umpflastern, hiebei die alten Platten aufheben, den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus qualitätsmäßigem Sande beigegeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder herstellen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel voll ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten für den allfälligen Abgang, per m² . . . .

Randsteine.

Randsteine versetzen und die Fugen bei den Zusammenstößen mit Portlandzementmörtel voll ausgießen, ohne Steine, per m..................

Sekunda-Trottoirpflaster,

Neue Pflasterungen.

Halbguttrottoirpflaster mit 0-237/0-237 m großen und 0-105 bis 0-131 m dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per m²

Umpflasterungen.

Halbguttrottoirumpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, samt Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per m²..............

K 4-20

„ 20-50

3-20

1-65

9-50

Solche Umpflasterung bei Reparatursarbeiten, wo nur Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit usw., per m².............

K MO

„    1-75

„    U55

Ordinäres Granitpflaster.

Neue Pflasterungen.

Pflasterung mit ordinären Granitsteinen, altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, samt aller Handärbeit und Requisiten, per m².............

Umpflasterungen.

Ordinäre Umpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, samt Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, samt aller Handarbeit und Requisiten, per m²...........

Solche Umpflasterung bei Reparatursarbeiten, wo nur

Teile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch, per m²:

a)    ohne Fugenausfüllung. . .

b)    Fugenausfüllung mit Sand

1-45

c)

trocken mit Zementkalk und Sand.

1-60

d)

e)

mit Zementkalkmörtel......

mit dünnflüssigem Portlandzement „    2-50

1-95

Steinwurf- und Taluspflasterungen.

„ 17-50

Steinwurf mit 0T6 bis 0-32 m großen Wurfsteinen, an Materiallieferung, samt Aufschlichten desselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, allfällig nötiger Gerüstung, mit teilweiser vollständiger Herstellung im Wasser, per m³....... -

Steinwurf, aber mit über 0-32 m großen Steinen, per m³ . . . ,, 22-50

Steinwurf, jedoch mit vorhandenem Steinmateriale, per m³.

2-50

ä) bei Wurfsteinen bis 32 cm Größe

b) dergleichen über 32 cm Größe.

Steinwurf, jedoch in der Art ausgeführt, daß der Steinwurf in der Oberfläche zugleich zur provisorischen Uferversicherung ein Pflaster bildet, samt allen Erfordernissen, wie auch Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nötigen Schotters und Sandes, per m³...............

Ordinäre Taluspflasterung mit 0 211 bis 0-316 m dicken Wurfsteinen in Form einer trockenen, liegenden, gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Auszwickung der Fugen, samt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug usw., per m² .............

Taluspflaster wie vor, jedoch mit vorhandenen Steinen, per m

Taluspflasterung mit 0-395 bis 0-474 m langen, 0-316 bis 0-395 m breiten, 0-237 bis 0-316 m dicken, behauten und an den Kanten rein bearbeiteten harten Steinen und einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schuttunterlage, nebst aller Arbeit, Werkzeug, Requisiten usw., per m

Taluspflasterung wie vor, jedoch ohne Beigabe des Steinmateriales, per ma............

Talusumpflasterung mit den aufzureißenden und wieder zu verwendenden alten Steinen, samt allen Erfordernissen, per m²..................

Taluspflaster jeder Gattung aufreißen, das Materiale über die Böschung hinaufschaffen, per m² . .

Taluspflasterung jeder Gattung, die Fugen mit Zementkalkmörtel voll ausgießen und verstreichen, per

K 18-50

„    5-90

„ 2-20

11-80

„    2-70

2-50

. „ 0-45

m²

Pflasterungen bei Hochbauten.

Liegende Ziegelpflasterung aus gewöhnlichen Mauerziegeln zu ebener Erde hersteilen, an Materiale und Arbeit, per m²:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0’025 mille Ziegel.........

0'01 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0'025 m³ Sand..........

0"7 Maurerstunden .    ......

0'9 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'025 mille Ziegel.........

0 01 m³ Zementkalk.......

0'025 m³ Sand..........

0"75 Maurerstunden.......

l'OO Handlangerstunden.....

10% v, Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

„ „ 1-22, „ 0-12 ,, 330

c) mit Portlandzementmörtel:

0'025 mille Ziegel..........

0 01 m³ Portlandzement.......

0’025 m³ Sand...........

0"8 Maurerstunden.........

l'l Handlangerstunden.......

10% v. Arbeitslohn f. Req. und Aufs.

k R6000, K 1-50 „ „ 90 00, „ 0-90 „ „ 8 00, „ 0 20 „ „ 0 90, „ 072 „ „ 0-54, „ 0-59 „ „ i-3l, „ 013 K 4'04

Liegende Ziegelpflasterung, wie vorige Post, jedoch in höheren Geschossen, erfordert zu den angesetzten Preisen per 1 m² an Zuschlag für jedes Stockwerk:

0'28 Handlangerstunden

k K 0-54    ,,

0-15

Stehende Ziegelpflasterung ist mit den doppelten Preisen zu berechnen, daher per m²:

a)    zu ebener Erde mit Weißkalkmörtel........

b)    zu ebener Erde mit Zementkalkmörtel.......

c)    zu ebener Erde mit Portlandzementmörtel.....

d)    in höheren Geschossen für jedes Stockwerk zuzuschlagen ....................

„    6-24

„ 6-60 „ 8-08

„    0-30

Liegende Ziegelpflasterung bloß trocken gelegt mit Ausgießen der Fugen (gewöhnlich für Dachböden angewendet), an Materiale und Arbeit, per m²

0"025 mille Ziegel............

0-005 ms Gruben- oder Weißkalk ....

0'012 m³ Sand..............

0’40 Maurerstunden...........

0'50 Handlangerstunden.........

10% v. Arbeitslohn f. Req. und. Aufs. . . .

.    0-54, „

0-27

„ 0 63, „ 0 06

„ 239

Kehlheimerplattenpflaster oder Pflasterungen mit anderen geschliffenen Natursteinplattengattungen in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen gelegt, zu ebener Erde herstellen, exklusive der Platten, per m²:

0-015 ma Gruben- oder Weißkalk

0-035 m³ Sand..........

1'40 Maurerstunden .......

l'OO Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs

k R 23-00, R 0-35

„ 2-56

Pflaster mit Verwendung von Zement- oder Steinzeugplatten, sonst wie vor, per m²:

a)    mit Zementkalkmörtel:

0"01 m³ Zementkalk .......

0"025 m³ Sand..........

1’60 Marurerstunden .......

1"10 Handlangerstunden .....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Portlandzementmörtel:

0 01 m³ Portlandzement......

0"025 m³ Sand.......... .

1-80 Maurerstunden.......

l⁻20 Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä R 29-60, R

», .» 6-50, „

.» 0-90, „ „ „ 0-54, „ „ „ 213, „

co ip ip qq

ÖÖhÖÖ

„ 2-80

5 R 90 00, R 0-90 „ 8-00, „ 0-20 „ 0-90, „

„ 0*54, „ 0-65 „ 2-27, „ 0-23

1-62

Stein- oder Zementpflaster in höheren Geschossen kommt per Stockwerk den in diesen Posten angesetzten Preisen per 1 m² zuzuschlagen:

äK0-54 K 0-16

0⁻30 Handlangerstunden ....

Werksteinplattenpflaster jeder Steingattung mit gefälzten oder ungefälztenPlatten ohne Rücksicht auf deren Größe und Dicke, die Platten in Mörtel gelegt, die Fugen gut ausgegossen, mit aller Arbeit und allen Materialien, exklusive der Platten per 1 m² zu ebener Erde:

K 0-39 „ 0-23 „ 2-70 „ 1-35 „ 0-41

a) mit Weißkalkmörtel:

0-017 m³ Gruben- oder Weißkalk .

0’035 m⁸ Sand..........

3"00 Maurerstunden.......

„ 508

2'50 Handlangerstunden.....

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

b)    mit Zementkalkmörtel:

0'017 m* Zementkalk.......

0’035 m³ Sand..........

3"5 Maurerstunden........

3'0 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

c)    mit Portlandzementmörtel:

0'017 m³ Portlandzement.....

0'04 m³ Sand...........

4'0 Maurerstunden........

3"0 Handlangerstunden......

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs.

ä K 29-60, K 0-50

•    4-77, „ 0-48

ä K 90 00, K 1-53 „ „ 8-00, „ 0-32

„ „ 0-90, „ 3-60 „ „ 0-54, „ 1-62 „ „ 5-22, „ 0-52

„ 5-98

„    7-59

äKO'54

Werksteinplattenpflaster in höheren Geschossen hersteilen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk um:

1"8 Handlangerstunden

„ 0-97

Holzstöckelpflasterungen.

Neue Pflasterungen.

Holzstöckelpflasterung mit 13 bis 22 cm langen, 8 cm breiten, imprägnierten Stöckeln aus weichem Holze, samt einer 15 cm starken Betonunterlage und mit Asphalt ausgegossenen Fugen, per m²:

a)    bei 8 cm hohen Stöckeln............

b)    bei 10 „

c)    bei 13 „

))

>>

„ 14-80 „ 18-00 „ 20-00

Holzstöckelpflasterung wie vor, aber die Fugen mit trockenem feinem Kalkmörtelschutt oder Sand ausgefüllt, per m²:

а)    bei 8 cm hohen Stöckeln............

б)    bei 10    „    ............

c) bei 13    „    ............

„ 12-50 „ 15-50 „ 18-00

Holzstöckelpflasterung wie vor, aber die Fugen mit Anwendung von Asphaltteer dicht aneinander geschlossen und die Pflasteroberfläche mit einer Sandschichte überzogen, per m²:

K 14-00 „ 17-00 „ 19-50

„    5-00

a)    bei 8 cm hohen Stöckeln

h-i t—■

co o

b)    bei

c)    bei

Holzstöckelpflasterung mit obdimensionierten Stöckeln, jedoch auf einer 5 bis 8 cm hohen hergerichteten Unterlage von ganz trockenem Schutt vermindern vorstehende Preisansätze per 1 m² um .........

Holzstöckelpflasterungen vorstehender Gattungen mit Eichenholz erhöhen die Preise um 50%.

Holzstöckelpflasterung mit poligonalen, statt mit viereckigen Stöckeln erhöhen die Preise um 10%.

Pflasterung mit Holzstöckeln jeder Holzgattung erfordern an Arbeitslohn mit Beigabe des Fugenfüllmateriales, jedoch ohne Unterlagsherstellung und ohne Lieferung und Zufuhr der Stöckeln, per m²:

bei viereckigen Stöckeln von 8    10 13cm Höhe

K 2-10 2-20 2-25 „ 1-65 1-70 1-85

mit Asphaltfugung mit Mörtelfugung mit dicht anliegenden Fugen . ,, 1-85 2-00 2-10

bei diagonalen Stöckeln von    8    10    13 cm Höhe

mit Asphaltfugung ....

„ Mörtelfugung.....

,, anliegenden Fugen . . .

o © o co oo i—i

CNJ r—t cb

MhM th 00 A OiOlO

tOKItO cb © 6i ooo

Umpflasterungen.

K 2-60

„    0-25

Holzstöckelpflasterung, wobei die ganze Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muß, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln, per m².....................

Entfällt die Fugenausfüllung, so kommt von den betreffenden Preisen per 1 m² ein Abzug von .........

Bei Umpflasterungen von mit AsphalUi ausgegossenen Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit bei der Reinigung der Holzstöckel von dem alten Asphalt per 1 m ein Zuschlag von...............

Umpflasterung von Holzstöckeln mit Beigabe von beiläufig 25% neuen Stöckeln und allen sonstigen Materialien, erfordert von den hiefür bei ganz neuer Herstellung berechneten Preisen einen Aufwand von 50%.

Steinholzfußböden, „Xylolith“- und Asbestfußböden.

„Xylolith“ besteht aus Magnesiakitt und Chlormagnesialösung, welche mit Holzteilchen (Sägespäne), auch Werg oder Jute und mit Zement und Steinmehl vermischt und festgestampft werden. Asbestfaser statt Sägespäne verwendet, ergibt einen besseren Fußboden.

Anfänglich wurden aus diesem Material Platten erzeugt, doch wurde diese Fabrikationsweise wegen der Fugen wieder verlassen, so daß jetzt der fugenlose Steinholzfußboden beinahe ausnahmslos zur Verwendung gelangt. Dessen Vorzüge bestehen in seinem geringen spezifischen Gewicht, großen Beständigkeit gegen Abnützung, Unempfindlichkeit gegen Hitze und Feuerangriff. Der Boden ist wasserdicht, fußwarm, hat glatte Oberfläche, läßt sich leicht reinigen, ist elastisch, schalldämpfend und geräuschlos zu begehen. Er entspricht in hygienischer Hinsicht den strengsten Anforderungen, ist daher für vielbenützte,Räume z. B. in Schulen, Spitälern und Heilanstalten, Warteräumen bei Eisenbahnen; Hotels, Cafes, Theatern, Fabriken, Kasernen und öffentlichen Gebäuden überhaupt besonders geeignet.

Preise von Xylolith- und Asbestfußböden, naturfärbig, samt Betonunterlage per m² in Kronen;

Bei einem Außmaße von m*

Doppelbelag Einfachbelag 18 bis 20 mm stark 12 bis 15 mm stark boden, 15 mm

stark, nur geglättet

Fabriksfuß-

geglättet und mit der Ziehklinge abgezogen

Estrich als Unterlage für Linoleum 12 mm stark

bis 100

300

500

und darüber

o o o io eo © co cd cö

5-50

5-30

5-00

4-00

Farbige Beläge in rot, braun, grau oder Parkettenfarbe

haben einen Preiszuschlag per m² von.......

in Chromgelb per m² von.............

Sockelhohlkehlen, Zuschlag per m.........

Farbige Bordüren, ,,    ,,    ,,    ........

4-00

3-20

3-00

K 0-40 „ 1-00

1-50

„ 100

Bei Verlegung auf Holzunterlage, nur beim Doppelbelag und Linoleum-Estrich anwendbar, wird verzinktes Drahtgeflecht eingelegt und gibt eine Preiserhöhung per m² von...................

K 0-50

1000

15-00

Aus Holzmasse werden noch Portolac-B öden erzeugt,welche parkettartig hergestellt werden. Diese kosten samt Betonunterlage in jeder Farbenzusammenstellung per m²:

K 9.— bis „ 10.—

in einfacher Ausführung in reicher Musterung .

Aus Portolac-Holzmasse werden auch noch marmorierte, hart gepreßte, mit Hochglanz versehene Tisph-platten für Kaffeehäuser und Schaltbretter für elektrische Zentralen hergestellt.

Asphaltarbeiten.

Materialien.

. „ 20-00

Sämtliche Materialien sind per lq = 100kg loko Wien berechnet. Kunstasphalt (in Broden ä 25 kg) . . . .

Naturasphalt, Schweizer, gemahlen ....

Tiroler..........

französischer.......

syrischer (vom Toten Meere)

Trinidad-Epure in Fässern.......

„ Bitumen...........

Kunstasphalt mastix, Coule, strichfest

Naturasphaltmastix.........

Goudron oder Epure, Asphaltbitumen

Asphaltpech............

Schiffs- und Schmiedepech.....

Brikettpech (sehr hart) ......

Asphaltminerallack (für Eisen-, Blech- und Holzanstrich) ,, 48-00 Asphaltdachanstrichmasse . .

Karbolsäure, 15 bis 20%ig .

Karbolineum .......

Karbolpulver........

Teeröl zur Holzkonservierung

Starrteer für Anstrich von Pappe- und Schindeldächern „

Steinmehl

>>

8-00

„    15-00

„ 30-00 „    12-50

9-00

8-30

. „    14-00

. „ 60-00 . „ 40-00 . „ 18-00 . „ 12-00 14-00 „ 10-00

Steinöl (sogenanntes Viehöl)

Holzzementmasse.....

Holzzementpapier, gewöhnlich imprägniert

ff

Kautschukzement. . . . Asphaltrieselschotter . . Asphaltsand (Quarzsand) Brennholz.......

„ „ „ 16-00 „ „ „ 16-00

Arbeiten.

Asphaltierung für Fußböden, auf bereits hergestellte Unterlagen hersteilen, an aller Arbeit und Materiale, per m²:

a)    bei 0-0075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen):

10'75 kg Asphaltmastix.........

0 005 m³ Quarzsand...........

0'0125 Raummeter weiches Brennholz . .

0"33 Asphaltarbeiterstunden.......

0'75 Handlangerstunden........

10% v. Arbeitslohn f. Req. u. Aufs. . . .

b)    bei 0-015 m Dicke (in 2 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete doppelt...............

c)    bei 0-0225 m Dicke (in 3 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete dreifach..............

d)    bei 0-03 m Dicke (in 4 Schichten aufzutragen):

das ad a berechnete vierfach..............

. „    „    0-76,    „    0-08 „ 2 73

„    5-46

„ 10*92

Asphaltierung für Fußböden samt Herstellung der Unterlage, sonst wie vor, per m²:

A. auf liegendes Ziegelpflaster:

a) bei der Asphaltdicke von 0-0075 m:

1-0 m² Asphaltierung . . . . 1"0 m² liegendes Ziegelpflaster

ä K 2-73 „ 3-12    „

5*85

b) bei der Asphaltdicke von 0-015 m:

1"0 m² Asphaltierung . . . . l'0m! liegendes Ziegelpflaster

ä K 5-46

„ 3-12    ,,

8*58

c) bei der Asphaltdicke von 0-0225 m:

l'O m² Asphaltierung . . . . 1"0 m² liegendes Ziegelpflaster

K 8-19 „ 3-12

„ 11*31

d) bei der Asphaltdicke von 0-03 m:

l'O m² Asphaltierung . . . . 1*0 m² liegendes Ziegelpflaster

K 10-92 „ 3-12

B. auf Betonlage:

o) Asphaltdicke 0-0075 m, Betonstärke 0-05 m:

1-0 m² Asphaltierung 0 05 m³ Beton . . .

. K 273 5 K 24 27 „ 1-21

K 3-94

b) Asphaltdicke 0-015 m, Betonstärke 0-065 m:

1-0 m² Asphaltierung .

0'065 m³ Beton . . .

K 5-46 ä K 24-27, „ 1-58 „

7-04

c) Asphaltdicke 0-0225 m, Betonstärke 0-08 m:

l'O m² Asphaltierung 0’08 m³ Beton . . .

K 8-19 ä K 24-27, „ 1-94

„ 10 13

d) Asphaltdicke 0-03 m, Betonstärke 0-1 m:

l'0m! Asphaltierung 0'1 m³ Beton . . .

K 10-92 ä K 24-27, „ 2-43

„ 13-35

e) Asphaltdicke 0-045 m, Betonstärke 0-15 m:

l⁻0 m² Asphaltierung in sechs 0 0075 m hohen

Schichten, per Schichte . . .......

0’15 m³ Beton...............

ä *24% !°3:64    „ 20 02

/) Asphaltdicke 0-075 m, Betonstärke 0-2 m:

l'O m² Asphaltierung in zehn 0'0075 m hohen

Schichten, per Schichte.........

0'2 m³ Beton ...............

K 2-73, K 27-30 5 „ 24-27, „ 4-85

„ 3215

Umlegung alten Asphaltpflasters samt aller Arbeit und Materialien ist mit 75% der angesetzten Preise zu berechnen.

Fundamentabscheidung mit 0-01 m hoher Asphaltlage, per m²:

Um 35% mehr als ganz anfangs ad a berechnet, sonach l'35x2⁻73    ,,

369

Vertikaler Asphaltüberzug an Mauern zur Abhaltung der Feuchtigkeit (Trockenlegung), per m²:

Um 50% mehr als ad a berechnet, sonach 1-5X2-73.......

Überzug von Gewölbungen und horizontalen Mauerflächen

zu gleichem Zwecke, per m²...........

Fugenverguß mit Asphalt, per m²:

a)    bei ordinärem Steinpflaster............

b)    bei Würfelsteinpflaster..............

c)    bei Holzstöckelpflaster..............

Holzstöckelpflaster imprägnieren, d. h die einzelnen Stöckel in Asphalt tauchen und nach dem Pflastern die Fugen mit Asphalt ausgießen, per m²:

«) bei 5 mm breiten Fugen.............

b) wenn die Stöckel hart aneinanderstoßen......

310

2-20

2-80

2-30

2-60

2-50

1-70

Asphaltisolierplatten, bloß geliefert, per 1 m², 5 mm dick

1-20

10

1-50

1-80

Preise

für Val de Travers-Naturasphalt, fix und fertig hergestellt, per m²:

Pflaster für Fahrstraßen,

18 cm Portlandzementbeton, 5 cm Stampfasphalt . . K 20-00

.    „ 17-50

15 „

Pflaster für befahrene Höfe, Einfahrten, Stallungen usw.,

15 cm Portlandzementbeton, 4 cm Gußasphalt . . .    ,,17-50

15-50 15-00 12-50

15

12

3 „    „    . . .

2% cm Gußasphalt . .

Pflaster für Trottoire, unbefahrene Höfe, Gänge, Vestibüls, Baderäume, Kegelbahnen usw.,

10 cm Portlandzementbeton, 2 cm Gußasphalt

10

10

auf eine vorhandene Unterlage

Abdeckung von Terrassen, Balkons, Souterrains, Aborte usw.,

8 cm Portlandzementbeton, 4 cm Gußasphalt in zwei Schichten

8 cm Portlandzementbeton, 3 cm Gußasphalt in zwei

Schichten..................

8 cm Portlandzementbeton, 2 cm Gußasphalt...... 10-00

auf vorh. Unterlage, 3 cm Gußasphalt in zwei Schichten ,, 10-90 auf vorhandene Unterlage, 2 cm Gußasphalt für Innenräume ..................

Asphaltwandleisten je nach Höhe, per m . .K 0-80 bis

Asphaltwandaufzug auf vollfugiges Mauerwerk, per m²

Asphalteichenriemenböden, elegant verlegt, per m² 15-00 bis ,, 19-00

>>

)X

Iv 4-00 bis

Trockenlegung feuchter Mauern.

.    „ 17-00

„ 14-00

7-00

1-50

6-50

Trockenlegung feuchter Mauern mittels Kachlerplatten aus Beton hergestellt, mit Knöpfen versehen und mit Asphaltlack bestrichen.

Materialpreis allein per m² . .

Material und Arbeit per m²

.....„    4-80

K 8-00 bis „ 10-00

22

Trockenlegung feuchter Mauern und Räume und Schutz gegen Wasserdurchlässigkeit durch Herstellung eines wasserdichten Mörtels mittels Seccolyth. 5 kg Seccofyth werden 100 kg Zement zugesetzt, woraus dann Beton oder Mörtel hergestellt wird. (Bei starkem Wasserdruck 10 kg Seccolyth per 100 kg Zement.)

Kosten des Seccolyth per kg in Blechkannen zu 25 kg . K T40

Kosten des Seccolyth per kg in Fässern zu 250 kg . . .    1-20

Nach Raumteilen sind nötig:

für 1 Mörtelschaff Zement % 1 Seccolyth

für 1 Sack (50 kg) Zement 3 x ³/₄ 1 Seccolyth

für 1 Faß (200 kg) Zement 12 x % 1 Seccolyth

Die Farbe des Betons sowie seine Zug- und Druckfestigkeit werden nicht beeinträchtigt.

Betonindustrie.

Die Betonierung ist eine jener Baumethoden, die sich nahezu an allen Orten herstellen läßt, wo entweder ein guter Schotter oder Fluß-sand vorhanden ist oder billig beschafft werden kann; in neuerer Zeit wird dem Betonbau eine sehr große Aufmerksamkeit geschenkt, weil der Beton jedem anderen Mauerwerke gegenüber besondere Vorzüge in sich vereinigt, welche sich in der leichten Verarbeitung, in der Anpassung an jede Form und Dimension, in der Gleichmäßigkeit der Maße und ihrer Fugenlosigkeit, in besonderer Hydraulizität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit, dann in der Ermöglichung kürzerer Bauzeit und größerer quantitativer Leistungen bei entsprechend billigen Kosten bezeichnen lassen.

Man unterscheidet Betonierungen mit lediglich Stein-, Schotterund Sandmateriale mit Kalk- oder Zementmischung oder auch solche mit Einlagen aus Eisenschienen und Stäben, Tragnetzblech, oder mit Draht oder mit Drahtgeflecht.

Für massive Körper, wie Fundamente, Mauern, Wasserbauten u. dgl. wird lediglich die erstere Art der Herstellung angewendet und diese Art „Stampfbeton" genannt; für leichtere Arbeiten und schwächere Konstruktionen, wie Gewölbungen, Decken, Reservoirs und Bassins werden meistens Eisen- oder Drahteinlagen verwendet; sie können aber auch ohne diese hergestellt werden, müssen dann aber eine beträchtlich größere Stärke erhalten, weil die Zugfestigkeit des Betons weit hinter dessen Druckfestigkeit zurücksteht und bei Berechnung der Stärke aller auf Zug und Druck beanspruchten Betonkonstruktionen stets das kleinere Widerstandsmoment (also das auf Zug) eingeführt werden muß, was in Rücksicht auf die Druckfestigkeit des Betons eine übermäßige Konstruktionsstärke ergibt.

Die Draht- oder Eiseneinlagen haben nun den Zweck, alle Zugspannungen aufzunehmen, so daß die Zugfestigkeit des Betons nicht weiter berücksichtigt werden braucht und die Druckfestigkeit voll ausgenützt werden kann.

Das vorteilhafteste Materiale für Beton ist kiesiger Flußschotter oder Kieselschotter in Stücken von 15 bis 30 mm Größe und Fluß- oder rescher Grubensand ; sowohl der Schotter als der Sand müssen von allen erdigen Teilen befreit sein und eventuell zu diesem Behufe extra reingewaschen werden- Daß der zu verweudende Kalk oder Zement gediegene Qualität bedingt, wird vorausgesetzt.

In Bezug auf die Mischung der zu Beton verarbeiteten Materialien wird je nach der Beschaffenheit derselben und der an das Bauobjekt gestellten Anforderungen verschiedenartig vorgegangen und werden dieselben zumeist nach einem bestimmten Verhältnisse des Volumens gewählt.

In manchen Fällen wird der Betonmischung auch statt Schotter „Schlacke" beigesetzt — oder es wird überhaupt auch bei besonderen Konstruktionen statt Zementkalk „Gips" verwendet.

22*

Zusätze von Traß erhöhen die Festigkeit wesentlich und solche von Ätzkalk oder Fettkalk sind dem Zementbetonverbande sehr günstig.

Das wesentlichste Merkmal bei der Betonbereitung bildet das Verhältnis des Schotters und Sandes zur Zementkalk-, Schlackenzement- oder Portlandzementbeigabe und es sollte stets eine solche Menge von genannten Kalken dem Schotter- und Sandvolumen beigesetzt werden, welche genau der Porosität dieses Gemenges in einem Gefäße entspricht- Nach angestellten Messungen befinden sich in einem 1 m³ fassenden Gefäße mit Schotterfüllung 0-384 m3 Wasser, sohin 0-616 Festmeter (oder 616 Liter) festes Gestein (und 384 Liter Wasser) und bei einer Füllung mit gereutertem Mauersand enthält dasselbe 0-132 m³ Wasser und 0-868 m³ kompakte Sandmasse, wonach sich also ein ungefähres Kalküle über den Zusatz der Kalke bei Betonmischungen stellen läßt.

Die Mischarbeit selbst muß so vollkommen sein, daß jeder Sand- und Schotterkorn vom Kalkbrei umgeben ist und werden hiefür zumeist schon Mischmaschinen verwendet. Es darf stets nur so viel Betonbrei angemacht und genetzt werden, als augenblicklich eingestampft oder verarbeitet werden kann.

Bei manueller Herstellung der Betons (ohne Mischmaschine) ist der Vorgang der Betonbereitung beiläufig folgender: Auf einer Pfostendielung oder Bretterbühne schüttet man den Zement in einen kegelförmigen Haufen auf und rings um denselben wird der Sand angelegt; sodann mischt man diese beiden Materialien trocken und gleichmäßig mit Schaufeln gut durch, so daß der Zement mit dem Sande gänzlich und gleich verteilt ist. Sodann wird diese Mischung mittels Gießkanne leicht mit Wasser benetzt und abermals und rasch tüchtig durcheinander gearbeitet, worauf sofort der Schotter in gleicher Weise wie vorher der Sand beigesetzt und wieder gehörig durchgearbeitet wird. Nun ist die Masse fertig und wird in Schichten von 15 bis 30 cm Höhe am Bauplatze eingebracht, mit eisernen Stößeln gestampft, geschlagen oder gewalzt.

Bei längerer Unterbrechung bei der Betonierung ist selbstredend die früher hergestellte Oberfläche oder der Anschluß aufzurauhen oder aufzuhacken und anzunetzen, bevor eine neue Schichte eingebracht werden darf.

Durch das Stampfen verliert die Betonmasse beiläufig 20 bis 25% am Volumen.

Außer Stampfbeton wird auch noch sogenannter Gußbeton verwendet, dessen Mischung und Herstellung dieselbe bleibt wie bei Stampfbeton und nur in der Einbringung und Verwendung von letzterem abweicht, indem Gußbeton nur aufgeschüttet oder abgegossen, jedoch nicht komprimiert, sondern nur abgetreten oder abgestrichen wird und zumeist zur Ausfüllung minder tragbarer Konstruktionen (Hintermauerungen oder als Pflasterunterlage in Verwendung tritt.

Der Gußbeton wird namentlich mit großem Vorteil aus Kohlenschlacken (oder mit starkem Zusatze von solchen) oder mit Einschlag von Korkstücken verwendet, da sein Gewicht ein wesentlich geringeres ist als bei Beton aus bloßen Steinmaterialien.

Erfordernis und Kostenberechnung

für die Stampfbetonherstellung mit Portlandzement,

per m³.

Mischungs

verhältnis:

Gattung

Portland

zement

Fluß-

Gewa-

schener

Kiesel-

Schle-

gel

Zement

Sand

Schotter

Sand

Schotter

Ätzkalk-

zusatz

Arbeitslohn für

Kubikmeter zum Preise von Kronen

männ- weib-g liehe liehe

2 Handlanger-

Stunden ä Kronen

9000    9-50

8-50    900 I 8-75    23-00

0-90    0-54    0-42

Gesamtkosten per 1 m* in Kronen

1:1:0

0-65 0⁻80*)

er

1:1:1

58-50 7-60 0-35 0-60 31-50 5-70

0-65

5-85

1:1:2

0-30 0-43

0-86

27-00 4-09

7-74

Zu

1:2:0

0-58 0-95

52-20 9-03

4-50 10-50 3-50 4-05 5-67 1-47 4-40 10-60 3-52

3- 96 ~1P72 1-48

4- 35 10-70 3-55

3- 92 ”5-78 1-49

4- 25 10-80 3-58 3-83 5-83 1-50

77-29

54-21

50-02

72-39

CD

1:2:2

0-35 0-65

0-65

31-50 6-18

5-85

1:2:3

0-28 0-52

0-78

3-75 10-90 3-60 3-38 5-89 1-51 3-70 11-00 3-62

54-31

25-20 4-94

7-02

3-33

5-94

1-52

47-95

1:2:

0-25 0-45

0-90

0-03

3-50

11-10

3-64

22-50 4-28

8-10

0-69

3-15

5-99

1-53

46-24

tr

1:3:0

0-47

1-10

4-00

11-20

3-67

42-30

10-45

3-60

6-05

1-54

63-94

1:3:3

0-25

0-65

0-65

3-60

11-30

3-70

22-50

6-18

5-85

3-24

6-10

1-55

45-42

1:3:4

0-21

0-56

0-74

0-04

3-55

11-40 3-73

18-90

5-32

6-66

0-92

3-20

6-16

1-57

42-73

1:3:5

0-19

0-50

0-80

0-04

3-50

11-50

3-75

17-10

4-75

7-20

0-92

3-15

6-21

1-58

40-91

1:3:6

0-17 0-45

0-90

0-04

3-45

11-60

3-77

15-30

4-28

8-10

0-92

3-11

6-26

1-58

39-55

1:4:0

0-36

1-25

32-40

11-88

3-75 11-70 3-381 6-32

3-80

1-60

55-58

II

*) Ober dem Striche stehen die Zahlen demselben die Preise dafür.

der gebrauchten ms und Arbeitsstunden,

Mischungs

verhältnis:

Portland

zement

Fluß-

Gewa-

schener

Kiesel-

Schle-

gel

Sand

Schotter

Ätzkalk-

zusatz

Arbeitslohn für

Gattung

Zement

Sand

Schotter

Maurer-

männ-1 weibliche | liehe

Handlanger

Kubikmeter zum Preise von Kronen

Stunden ä Kronen

90 00    9-50    8-50    9 00    875    2300 0-90    054    042

Gesamtkosten per 1 m³ in Kronen

1:4:4

0-16 0-65 14-40 6-19

1:4:5

0-15

13-50

1:4:6

0-14

1:4:8

12-60 0-13 0-43 11-70 4-09

0-35 0-30 0-05 ~ 305 2453 HÄ 0-60 0-35 0-40 0-05 FTO 3-15 345Ö FIö 0-52 0-38 0-40 0-06 4-42 3-42 3-50 1-38

1:5:7

0-12

'10-80

1:5:8

0-11

9-90

1:5:10

0-10 0-43

9-00

4-09

1:6:6

0-14

0-65

1:6:8

12-60 6-19 0-13 0-56 11-70 5-32

1:6:10

0-12

1:7:7

10-80 0-11 0-30 9-90 2-85

0-10

3-50 11-80 3-84 15 6-37 1-61 45 11-90 3-86 3-11    6-43 1-62

3-40 12-00 3-88 3-06 6-48 1-63 0-06    3-30 12-10 3-90

1-38    2-97 6-153 1-64

0-54    0-36    0-40    0-06    3-35 12-20 3-93

4-59    3424    3-50    1-38    3-02 6-59 1-65

0-50    0-40    0-40    0-07    3-40 12-25 3-95

4425    3450    3-50    FöT    3-06 6-62 1-66

0-07    3-50 12-35 3-97

1-61    3-15 6-67 1-67

0-07    3-45 12-45 4-00

1-61    3-11 ~6-72 1-68

0-07 3-50 12-60 4-05 61    3-15 6-80 1-70

07    3-55 12-80 4-08

44)8 3-6Ö 3458 1451 342Ö 6-91 1-71 0-35 0-30 0-35 0-07 3-58 12-65 4-10 3-22 6-83 1-72 3-60 12-85 4-15

0-87

7-83

0-87

7-83

0-65

5-85

0-75

6-75

pH

0-48

2-98

0-48

0-40 0-42

2-70 3-06

0-35 0-50

cb cb

38-65

37-56

36-49

36-14

34-77

34-20

34-02

37-76

37-03

35-59

34-87

| 9-00

1-84

6-94 1-74

Wird bei den vorstehenden Mischungsverhältnissen statt des Portlandzements der billigere Schlackenzement verwendet, stellt sich der Beton je nach der Mischung um 17% bis 26% billiger.

Bei Herstellung von Gußbeton sind vorstehende Ansätze nur mit 75% in Anschlag zu bringen.

Gattung

Erfordernis und Kostenberechnung

für die Stampfbetonherstellung mit (Roman-) Zementkalk, per m³.

Mischungs

verhältnis

Roman

oder

Zement

kalk

Sand

Schotter

Ätz- od. Fettkalk

Arbeitslohn

Maurer

männ

liche

weib

liche

Gesamt

kosten

Zement

Sand

Schotter

m³ zum Preise von Kronen

Handlanger-

Stunden ä Kronen

per

1 m³

in

Kronen

29-60

8-50    875    2300

090

0-54

042

1:2:2

0-35

0-65    0-65    0-02

10-36

5-53

ß 1:2:4

0-25

0-43

IO Ö

0-46

0-02

7-40

Y 1:2:5

0-22*

3-66 7-61 0-46 0-30 1-00 0-03

6-51

2-55

8    1:3:4

0-29

0-55

GO Ö

0-69

0-03

8-58

1:3:5

0-25

7-40

s 1:3:6

0-27

7-99

3-66

0-92

1:4:4

0-25

0-65

0-04

7-40

5-53

*)

1:4:5

0-28

0-58

O Ol

0-92

0-04

8-29

4-93

9-92

1:4:6

0-29

0-52

0-05

8-58

442

6-83    1-15

1:5:5

0-20

0-65

0-65

0-05

5-92

5-53

1:5:6

0-23

0-59

5-69    1-15

0-71    0-05

6-81

5-02

1-15

1:5:7

0-19    0-54

0-06

2-50    10-40 3-60

31-42

28-57

28-01

30-05

28-92

29-85

29-33

03

CO

r-H CO

30-30

30-87

28-23

29-19

5-62

4-59

V-

1:6:8

0-17

0-43

o a>

1-38

2-61

5-81

1-64

28-31

0-06

2-95

10-85

3-95

5-03

3-66

1-38

2-66

5-86

1-66

27-86

0-15

0-50

0-07    3-00    10-95 4-00

Bei Herstellung von Gußbeton sind vorstehende Ansätze mit 70% in Anschlag zu bringen.

1:6:10

1:8:10

27-59

26-83

nur

Bezüglich der Verwendung des Stampfbetons lassen sich wohl keine allgemeinen Direktiven aufstellen, weil sowohl die Material-als auch die Bauverhältnisse örtlich zu berücksichtigen sind und die verlangte Festigkeit (auf Druck, Zug, Schub und Biegung) in erster Linie zu berücksichtigen ist und danach das Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Schotter bemessen werden muß.

In der Praxis haben sich folgende Mischungsverhältnisse, wie sie in vorstehenden Erfordernistabellen angeführt sind, bei nachstehenden Bauteilen bisher gut bewährt:

1.    für minder belastete Gebäudefundamente, die Gattungen, x, y, z und x, y, jj.. v;

2.    für stark belastete Gebäudefundamente, die Gattungen: m bis w und s bis i;

3.    für aufgehendes Gebäudemauerwerk, die Gattungen: f bis n;

4.    für Pfeiler und Maschinenfundamente, die Gattungen: d bis h;

5.    für Brückenwölbungen, die Gattungen: k bis u und « bis e;

6.    für Plafondwölbungen, die Gattungen: f, g, h;

7.    für Turbineneinbauten, die Gattungen: 1 bis n;

8.    für Wassergerinne, die Gattungen: q bis u und § bis

9.    für Pflasterungen, die Gattungen: u und ü; endlich

10. für Eisenbetonbauten (Wände, Plafonds, schwache Wölbungen), die Gattungen: c bis f.

Sch lackenzementbeton.

Bei der Wienflußeinwölbung wurden und wird für die Widerlager und die Gewölbebehintermauerung mit bestem Erfolg Schlackenzementbeton in Anwendung gebracht, u. zw.: bei den Widerlagern im Mischungsverhältnisse 1:10, d. i. 50 kg = 0-056 m³ Schlackenzement zu 0-56 m³ Betonschotter (natürliches Vorkommen im Wiener Becken aus einer geeigneten Mischung von Sand und Schotter bestehend) und für die Hintermauerung der Gewölbe im Mischungsverhältnisse 1:12, d. i. 50 kg = 0-056m³ Schlackenzement zu 0-67 m3 Betonschotter. Die niedrigen Materialpreise werden noch durch maschinelle Massenverarbeitung weiter verringert.

Beton als Unterlage für Pflasterungen und Asphaltierungen auf vorher geebnetem Terrain in Lagen von 8 bis 10 cm hoch auftragen und stampfen, per m³:

’    0 42,’ ” 2-io K 24-27

0'20 ms Zementkalk.......

100 m* Schotter.........

0’40 ms Sand..........

2'2’i

2'50 Maurerstunden.......

10 00 männliche Handlangerstunden $ 00 weibliche Handlangerstunden

Beton aus Schlacken und Steinkohlenasche.

Diese Art Betonbereitung empfiehlt sich namentlich für industrielle Etablissements, wo man für die Rückstände des Kesselfeuerungsmateriales keine rechte Verwendung findet.

Die Herstellung des Bauobjektes ist ähnlich wie beim Piseebaue, jedoch erfordert sowohl die Mischung des Materiales als auch die Verwendung eine gewisse Sorgfalt, wohingegen man aber ein sehr dauerhaftes und billiges Objekt erzielen kann.

Die Mischung per 1 m³ Betonmasse ist folgende:

0-85

0-20

1.    ungesiebte Steinkohlenasche mit Schlacken, wie sie aus der Kesselfeuerung abgestoßen werden, m³

2.    gelöschter, speckiger Fettkalk, m³ . .

3.    trockener Zementkalk (hydraulischer Kalk), m³ . . . 0-10

u. zw. werden die Materialien am vorteilhaftesten in einem eisernen Zylinder von 2 m Länge und 0-8 m Durchmesser, welcher im Innern Mitnehmerschaufeln hat und von außen mit zwei Handkurbeln drehbar ist, in der Art tüchtig durcheinander gerührt, daß der vorerst in einem besonderen Gefäße zu einer Milch verdünnte Fettkalk auf die schon in der Rührtrommel befindliche Steinkohlenasche gegossen und durch 15 bis 25 Umdrehungen mit letzterer ordentlich vermengt wird. Sodann setzt man den Zementkalk im trockenen pulverisierten Zustande dazu und trachtet, ihn dem schon bestehenden Brei gleichmäßig verteilt beizumengen, worauf die ganze Masse nochmals durch etliche langsame Umdrehungen in der Trommel tüchtig gemengt wird und auch schon zur Verarbeitung fertig ist.

Die Konsistenz (Dichte und Dicke) der Masse reguliert man durch mehr oder weniger Zusatz der dünnen Fettkalkmilch und muß dieselbe ähnlich wie beim Zementbeton gehalten werden.

Die Masse wird nun zwischen Kasten aus 5 cm starken Pfosten, welche in der Entfernung der beabsichtigten Mauerstärke voneinander abstehen und durch konische Holzschließen verbunden werden, in Lagen von höchsten 15 cm gut eingestampft und kann man kleinere Bruchsteine und Ziegelbrocken mit einstampfen, muß dieselben aber von den Pfostenwänden freihalten.

Das Stampfen muß so lange dauern, bis auf der Oberfläche Wasser erscheint, bevor eine neue 15 cm hohe Schichte aufgestampft werden darf und können derlei Mauern bis zur Höhe von 6 m aufgeführt werden.

Die Pfostenwände verbleiben etwa 24 Stunden nach der Einstampfung unverrückt und es werden Tür- und Fensteröffnungen nach ihrer verlangten Dimension einfach ausgespart.

Wie bei jeder Verarbeitung von hydraulischen Materialien darf man auch hier nie mehr Betonmasse fertig vorrätig machen als man momentan und raschest verarbeiten kann, weil sonst die Bindung der Kalke erlischt.

Der Verputz kann entweder entfallen oder aber wie bei gewöhnlichen Steinmauern auf getragen werden.

1 m³ derlei Betonmauerwerk stellt sich auf.....

1 m² Pflasterung von 15 cm Stärke, abgeglättet, auf 1 m Fenstersohlbänke, glatt ...........

K 15-00

2-20

5-50

gegliedert

7-20

Fußboden aus Stampfbeton unter Verwendung von Flußoder Schlegelschotter (Kies) und reschem Flußsand, wobei das Mischungsverhältnis u und fr angenommen wurde, per m²: a) mit Zementkalk

0-12 „

o-io „

0-08 „

0-15 „

0-12 „

0-10 „

0-08 „

d) mit Portlandzement 0-15 ,,

0-12 „

010 „

0 08 „

0-15 „

012 „

010 „

0-08 „

0-05 „

f) mit Portlandzement 0-15,,

0-12 „

0-10 „

0 08 „

0 05 „

Fußbodenausgleichung über Ziegel- oder Steinpflasterungen mit Beton, per m²:

c) mit Zementkalk

e) mit Zementkalk

))

a) mit Zementkalk

3 cm stark . . 5 „

6)

Portlandzement 3

Kunstbetonsteine (Schottermörtelsteine).

Die Erzeugung von gewöhnlichen Baugegenständen aus Kunstbeton läßt sich an jedem Orte vollführen, wo Schotterlagen bestehen.

Kunstbetonmauerwerk aus einzelnen Werkstücken stellt sich bei einem minderen Mischungsverhältnisse von Kalken zu Stein, als dies bei Stampfbeton geschieht, weil die Werkstücke am Fabrikationsorte vollständig trocken und konsistent werden können, beiläufig per m³: für Fundamente . . .

,, Kellermauern . .

,, starke Gewölbe ,, schwache Gewölbe „ Parterremauern. ,

K 28-00 „ 35-00 „ 40-00 „ 50-00 „ 47-OQ

Ganze Kunstbetonfußböden aus einzelnen Platten, per m²:

K 6-00 „    9-00

„ 12-00

„ 0-60

0-70

,,    6-50

„    7-80

„ 9-00

für geringe Frequenz 10 bis 15 cm dick......

15 „ 20 „ 20 „ 30 „

starke ,,

Durchfahrten Bei vorgenannten Posten ist fertige Arbeit samt Material in allem verstanden, während bei den folgenden Posten nur bloße Lieferung loko Werkplatz angenommen ist.

Pflasterplatten in Naturfarbe, 0-317 m im Quadrat, Dicke in mm 33    66    80

per Stück K    0-50    0-80    0-95

Pflasterplatten, 0-317 m im Quadrat, 0-033 m dick, schwarz

oder rot, per Stück...............

grün, per Stück .... .............

Friesstücke in Naturfarbe, 0-317 m lang,

Breite in m

0-158    0-132    0-105    0-08

per Stück K

0-28    0-25    0-22    0-20

Dieselben in schwarzer oder roter Farbe um 30% mehr. Dieselben in grüner P'arbe um 60% mehr.

Diagonal halbierte und geviertelte Pflasterplatten stellen sich per Stück auf a/₃ des dortigen Preisansatzes.

Poligonale Pflasterplatten von 0-05 m Dicke samt Einsatzstücken, per 1 m² Pflasterfläche:

a)    naturfarbig...................

b)    schwarz oder rot ................

c)    grün......................

0-08

11-00

Gekerbte Pflasterplatten für Einfahrten, per 1 m² Pflasterfläche, Dicke in m 0-065 Preis K F5Ö~

Stiegenstufen, per 1 lfd. m geliefert:

a)    Spiegelstufen mit Abfasung, 0-32 m breit, 0-16 m hoch ,,    7-00

„    8-00

„    8-60

b)    Rundstabstufen mit unterer Abschrägung, 0-32 m breit,

0-16 m hoch...................

c)    Rundstabstufen als Spitzstufen...........

d)    freitragende gerade Stufen mit glattem Haupt, Hohlkehle und Plättchen, 0-32 m Auftritt, 0-16 m Steigung .    ,, 10-50

e) Spitzstufen dieser Form /') freitragende gerade Stufen mit profiliertem Haupt- und

. K11-50

„ 12-50 .    „ 14-00

Eckgesimse.....

g) Spitzstufen dieser Form

Stiegenruheplätze von 0-16 m Stärke, per m²:

a)    zu Rundstabstufen nach vorstehender Post b und c .

b) zu freitragenden Stufen nach vorstehender Post d und e......................

c) zu freitragenden Stufen nach vorstehender Post f und g .....................

„ 22-00

„ 25-00

, 28-00

„    5-50

Schachteinfassungssteine mit Falz, 0-185X 0-158 m Querschnitt, per m..................

Rinnenmuschelsteine, 0-95X0-8X 0-3 m groß, per Stück . . ,, 12-50

„ 14-00 „    5-50

„ 2-80 „    8-50

Balkonstücke, u. zw. Pfeiler mit Sockel, per Stück . . .

Zwischensockel, per m......

Baluster, per Stück.......

Deckstein, per m........

Wasserläufe und Kanalrinnen mit Nut und Zapfen, per m a) 0-16 m im Lichten weit, 0-08 m im Lichten hoch .

„ 0-16 „ „

0-32 „ „

„    0-40 „ „

7-00

b)    0-32 „    „

c)    0-32 „ „

d)    0-50 „ „

e)    Kanalgrand mit Schild und Deckel

9-00

13-00

20-00

28-00

Wasserleitungsröhren in Stücken von 1 m Länge bei einem

lichten Durchmesser von    0-08    0-15    0-2    0-25    0-3 m

per m K    4-50    8-90    11-00    14-00    18-00

K 3-10

,    1-40

Dachdeckplatten, 0-03 m dick, per m².........

(Diese Platte n werden auf Latten diagonal eingehängt.)

Firststeine dazu, per m

Rohrkanäle in Portlandbeton bei

10    15    20    25    30    40    50    60 cm licht.Durchm.

per 1 m in K 2-00, 2-80, 3-50, 4-20, 4-90, 7-50, 10 00, 12-00.

Normalprofile für Kanäle aus Stampfbeton.

(Alle Koten sind ln cm eingeschrieben.)

150—S-----^

Je

f—brf ^

...........120

.......501...........-

ft

23 f--------90......."119

in

co

§ Oll

oo

fp

—90.....S

ü!

55

-OB—I

iÜSl

*fa

so

Die linksseitige Profilhälfte ist in Roman- oder Schlackenbeton, die rechtsseitige in Port’andzement

beton bezeichnet.

Einförmige Kanäle in Portlandzementbeton

bei 20/30 30/45 40/60 50/75 cm Lichtweite per 1 m K 4-00    6-00    9-00 11-00

Portland- Schlacken- Roman-

Unrats- und Straßenkanäle aus Beton, auf die Baustelle geliefert angenommen und per lm berechnet:

0-60 „ 0-75 „ 0-90 „ 1-05 „ 1-05 „ 1-20 „ 1-35 „ 1-50 „ 1-65 „ 1-80 „

Zementstampfbeton, K

.    9-40    8-50    7-70

Zementbeton-Eisenkonstruktionen.

Unter Zementbeton-Eisenkonstruktionen versteht man Beton -arbeiten, welchen Eisengerippe, Drahteinlagen oder Tragnetzbleche mit oder ohne Traversen eingebettet werden, die je nach ihrer Inanspruchnahme sowohl der Tragkraft nach, als auch in bezug auf Elastizität gewählt und berechnet werden. Die bekanntesten Betoneisenkonstruktionen sind jene nach den Systemen „Monier“, ,,Melan“,

u. a.

„Rabitz“, „Junk“, „Matrai“, „Ast & Co.

4-00 u. 8-00 m

Bei der Monier-Konstruktion werden Drahtgeflechte oder Drahtnetze zwischen Schmiedeeisenstäbe eingebunden, welche der Fläche nach genau die Figur erhalten, die dem herzustellenden Objekte entspricht; dieses Drahtgeflecht wird nun beiderseits mit Zementbetonmasse umgeben respektive eingestampft und geglättet und bildet sonach bei einer Konstruktionsstärke von 3 bis 8 cm bereits das fertige Produkt. Nach dieser Methode werden alle Arten Gewölbungen in Spannweiten bis zu 50 m und darüber und verschiedenartige Gefäße, wie Reservoirs, Bassins u. dgl. ausgeführt. Gewölbeherstellungen nach Moniersystem für Hochbauten, wobei zwischen eiserne Traversen ein Wölbbogen mit 10% Pfeilhöhe der Spannweite nach f angewendet wird und die Nutzlast 750 bis 1000 kg per 1 m² beträgt, kostet ohne die Widerlagstraversen, jedoch mit Inbegriff aller sonstigen Materialien und k_j Arbeiten, per 1 m² Horizontalprojektion und einer Spannweite von

K 12-00 K 14-00

. „ 14-00 ,, 17-00

a)    bloße Gewölbung in der Bogenlinie für

Schuttnachfüllung...........

b)    Gewölbung mit Nachmauerung, oben mit

horizontaler aber rauher Fläche.....

e) ebenso, aber die Monierbetonplatten auf die obere Flansche gelegt (für stärkere Belastung)

K 12-00 K 18-00

Bei der Melan-Konstruktion, welche namentlich nur für Ge-wölbungen Anwendung findet, werden die Eiseneinlagen im Betonkörper aus gewalzten oder geschmiedeten Normaltypen der Traversen entnommen und der beanspruchten Tragkraft angepaßt und

der zwischen den Rippen ||||||||| liegende Raum mit Beton ausgestampft oder auch über die Rippen hinweg überzogen. Nach dieser Methode lassen sich Gewölbe jeder Tragkraft mit Spannweiten bis zu 10 m leicht hersteilen und beträgt die normale Pfeilhöhe etwa 8% der Widerlagsbreite.

Gewölbeherstellung nach Melansystem kostet per 1 m2 Grundfläche bei einer Nutzbelastung für die gleiche Fläche von

kg 1650    1000    750

c) ebenso, aber oben mit geglätteten oder mit gerippten Zementfußboden.......

Ww

füll

K 15-00 K 19-00

d) Horizontalgewölbe xnit auf den unteren Traversenflanschen aufliegenden Monierbetonplatten (für geringere Belastung) K 11-00 K 15-50

500

a) ohne Hintermauerung bloß für Schutthinterfüllung

bei 3-50 m Spannweite . . .K 14-00 13-70 13-30 10-00 bei 7-00 m Spannweite . . . „ 20-00 19-00 17-00 18-00

b)    mit Hintermauerung

bei 3-50 m Spannweite . . .,, 15-00 14-50 14-00 11-00 bei 7-00 m Spannweite. . .„ 23-00 22-30 21-75 20-50

c)    f. ober, geglätteten Zementfußb. in allen Fällen dazu, per m² Kl⁻55

d)    f. unt. Verputz d. Wölbfläche in allen Fällen dazu, per m² K 0-85

Die Rabitz-Konstruktion besteht ähnlich wie die Monier-Kon-struktion aus einer Drahteinlage zwischen oder über Traversen, welches Drahtnetz mit Gips-, Tripolith- oder Zementverputz versehen wird; vorteilhaft wird diese Methode bei Dächern angewendet, welche ganz in Eisen konstruiert werden und wo auf die oberen Segmentbogen der Querträger (Unterzüge) relativ schwache Längstraversen aufgenietet werden, über welche das Drahtnetz gelegt und verputzt wird; über dieser Rabitzputzdecke wird gewöhnlich ein Holzzementdach angelegt und können Oberlichten in jeder Form ausgespart werden. Außer für Plafonds und Überdachungen eignet sich diese Methode auch zur Herstellung von Zwischenwänden, die durch Eisenstäbe und Drahtgewebe mit Verputz etwa 4 cm dick konstruiert werden und das Einfügen von Türen und Fenstern leicht zulassen.

Rabitzputzherstellungen, an Plafonds und Wänden kosten ohne Träger, also für die bloße Fläche des beiderseits verputzten und geglätteten Dachgeflechtes

IC 1000 „    0-75

bei zirka 4 cm Dicke, per m²...........

per 1 cm Mehrdicke (bis maximal 8 cm) dazu, per m²

JUNK’S FEUERSICHERE PALLIUM-PLAFONDS

.......... ..........^_________________,

21V

X’, /f\a

r*r •    /| /4

lö/TCsC

£0i?tci/v vnaP

BMBW XMztit&fvX. $faoU„

,zl. /f/n-; jjzus-^h

*ü*.

tj    11X 6 Vk

wZ&to

Die Betonkonstruktion nach System „Junk“ zergliedert sich in mehrere Arten von Plafondherstellungen nach vorstehenden Zeichnungen, welche sich namentlich für Industriebauten (wo bestimmte und größere Belastungen Vorkommen) eignen und vielfach verwendet wurden, u. zw.:

a) für mittlere Lasten: zwischen schwache Eisenträger (Traversen) eingespannte ganze gewöhnliche Mauerziegel von zirka 0-3 m Länge, welche unten und oben mit Gußbeton umhüllt und verputzt werden und worüber der Fußboden direkt aufliegt;

b) für größere Lasten: zwischen den entsprechend der Belastung gewählten Traversen wird eine Betonschichte eingestampft, worüber ein Pflasterboden, dann eine Schichte doppelter Dachpappe und darüber der Brettfußboden gelegt wird (die Dachpappeisolierung erhöht die Feuersicherheit);

c)    für große Lasten mit Vibrationen (bei Arbeitsmaschinen): zwischen die unteren Traversenlaschen kommt entweder eine schwache Monierbetonplatte oder eine Trias- oder Gipsdielenplatte eingelegt und werden die unteren Traversenfüße mit Korkoder Gipsplatten verkleidet; über den Traversen liegt direkt ein starker doppelter Holzpfostenboden, worauf eventuell noch eine Xylolithschichte aufgetragen wird;

d)    für feuchte Betriebe: Anordnung wie bei c, jedoch wird der obere Fußboden durch eine Asphaltschichte gebildet und von unten werden die Platten mit Dachpappe, Ruberoid, oder mit Eternitplatten verkleidet;

e)    für alle Arten Lasten und Betriebe (namentlich für Spinnereien und sonstige Textilfabriken, dann für die Papierindustrie besonders feuerwiderständig, weil das geringste Quantum Eisen zur Anwendung kommt): zwischen entsprechend starken Traversen mit Spannweiten bis 4-50 m in Fabriksälen wird ein Stampfbetonbogen eingespannt, welcher die Traversen und eventuelle Langschließen vollständig umschließt und (ohne sonstige Eiseneinlagen) eine Tragfähigkeit bis zu 2000 kg per 1 m² Fußbodenfläche erreichen kann.

Die Kosten dieser Deckenkonstruktionen lassen sich nach den vorhergegebenen Preisansätzen für Beton, Gipsdielen, Korkplatten, Dachpappe und Fußbodenherstellungen je nach Art der verlangten Tragfähigkeit berechnen.

,,Junks“ Pallium Säge shed wird in seiner Dachkonstruktion ganz in Eisen hergestellt, wobei die Sparrentraversen ähnlich wie bei dem Plafond c mit Trias- oder Gipsdielen verkleidet und oben mit Dachpappe abgedeckt werden.

Ein m² dieser Shedkonstruktion kommt samt Umfangsmauern und Säulen auf zirka K 75-00.

JUNK'S PALLIUM SÄGE SHED

RUBEROIO

KORK

amt.

DACHPAPPE

TRIAS

LUFT

DACHaUERSCHNITT A-ß

LUFT

GIP50IELE

TRIAS

am.

\B

PROFIL

JUNK'S PALLIUM O0ERLICHT5HED

jsjpis&Sijjä

BM

IEjS":

□ ETA1L ZUM QUERSCHNITT

"Y~f> 9

ORUjN

DRI55

hLm> -

Bei dieser Shedkonstruktion wird der Plafond in derselben Weise wie ad e mit Stampfbeton ohne Eiseneinlagen zwischen Eisenträgern hergestellt und direkt darüber das Holzzementdach oder eine Asphaltschichte mit Korkunterlagen^angebracht.

:-355

Die „Matrei-Decke“ besteht aus einer sinnreichen Belastung der Trägerenden durch die dort aufgehängten Drähte, welche in diagonaler Form ein Netz des Deckenfeldes bilden, zwischen welchen Schlackenbeton eingebracht wird. Das nachstehend rechts abgebildete Traversenende zeigt den Anker an, an welchem die Drähte befestigt werden.

Das Prinzip dieser Deckenkonstruktion läßt außergewöhnlich große Belastungen zu, wodurch die Tragfähigkeit des Eisenträgers um mehr als ein Drittel erhöht erscheint.

Horizontalprojektion einer Metreideeke.

Bl

Traversenanker.

iÜÜ

Sri

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«üaaigaiiaaift

W/A

Bei Berechnung der Tragfähigkeit der Traversen ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Belastung nur an den beiden Enden erfolgt.

Die Kosten dieser Decke stellen sich ohne Traversen per 1 m²

in Schlackenbeton, 10 cm stark, auf........

der untere Verputz, per 1 m² auf.........

und falls in der Ebene der unteren Traversenflansche eine Horizontalfläche erzielt werden soll, 1 m² Gipsdielenlage auf..................

K 6-20 „    0-90

„    3-00

Die Betoneisenkonstruktion, System „Ast & Co.“, auch „Armierter Beton“ genannt, besteht in einer einfachen Anordnung

von Eisenstäben, welche gänzlich von einer entsprechenden Betonmasse umgeben sind, wodurch ein relativ hoher Widerstand gegen Feuervernichtung erzielt wird. Dieselbe wird größtenteils im Hochbau und vorwiegend zu Plafonds verwendet, wobei aber bei Industriebauten auch die Tragsäulen und Traversenrippen nach derselben Art konstruiert werden, wie nachstehende Skizze zeigt.

EZ.

BF fr

ji

HL

Säulen und Plafonds.

Der „Armierte Beton" hat durch seine leichte Anpassungsfähigkeit ein großes Anwendungsgebiet und ist bei Shedbauten (wegen der vollständigen Durchführung in dieser Konstruktion und seiner relativ geringen Kosten), bei Fabriken mit starker Belastung und großen Spannweiten, dann bei Wohnhausdecken, sowohl als Kassettenplafonds, als auch (bei Anhängung einer Rabitzputzdecke an die Traversengrate oder Rippen) als ebene Untersichtsdecke herzustellen, nicht minder aber auch bei öffentlichen Gebäuden (Theatern, Konzertsälen, Bädern, Warmhäusern, Bureaux) zu verwenden, wo alle Wände, Pfeiler, Säulen, Traversen, Decken, Fußböden, Stiegen usw. aus „Armiertem Beton" hergestellt werden können.

857 -

Ebenso ist seine Anwendung bei Wasserbauten, Kanälen, Gerinnen, Ufersehutz- und Stützmauern, bei Turbinenanlagen und Fundierungen auf schlechtem Baugrunde und endlich bei Brücken und Stegen von Vorteil.

Turbineneinbau in Stampfbeton.

jp

dm

a ■ ir

fP

fTTTT

ffffl

yjpl

Einheitspreise für armierte Betondecken gewöhnlicher Art ohne Verputz und ohne Fußbodenbelag, per 1 m² Fläche:

500    800    1000 kg per m²

bei einer Nutzlast von 250 und einer Spannweite von 4 m K 14-00 15-00 16-00 16-50

” 6 „ 7 „

Zu vorstehendem ist:

für eine aus Portlandzement in Einem mit der Decke herzustellende Fußbodenschichte glatt oder gerippt zuzuschlagen, per m².................

K 2-50

und für eine an die Deckenrippen aufgehängte Rabitz-Konstruktion zur Erzielung einer ebenen Untersicht, per m² ,,

— 368 —

K 17-50 ,, 22-50

Ganz in „Armierten Beton“ hergestellte Shedbauten stellen sich per 1 m² Grundfläche für Säulen, Traversen, Rippen, Dachplafonds (jedoch ohne Umfangsmauern, Türen, Fenster und Dacheindeckung) bei einer Säulenstellung

von 5 bis 7 m Entfernung auf..........

„    7 „ 9 „    „    ............

Abbruch von Eisenbeton mittels schwerer Hämmer und Rammbären mit Zersclimelzung des Eisens durch Gasgebläse. (Die Sprengung ist schon beinahe ganz aufgegeben.) Preis des Abbruches per 1 m³:

Bei schweren Konstruktionen . . .

Im Mittel . ...........

Bei schwachen Konstruktionen . .

18-00

12-00

. . Iv 4-00 bis

6-00

' — Bo9 —

Stukkatur- und Stückarbeiten.

Bei diesen Arbeitsgattungen sind alle Ansätze für Arbeitsleistung und Materialbeigabe samt Gerüstungen und Nebenleistungen für fertige Bauteile berechnet.

Deckenverputzarb eiten.

Lehmarbeiten.

Deckenverputz mit durchgekneteten Lehm- und Strohwinden, fix und fertig, per m³

a)    bei ganzem Windelboden.............

b)    bei halbem Windelboden.............

Deckenverputz mit Lehm auf Lattenschalung und Strohumflechtung der letzteren, per m².....

K 3-00 „    2-30

„ 2-10

Kalkarbeiten.

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf trapezförmige (sogenannte wellische), die Basis nach unten gekehrte, genagelte Holzleisten hersteilen, per m²:

13 m Latten.........

0"04 mille Nägel.......

0'016 m³ Gruben- oder Weißkalk

0‘032 m³ Sand........

2'00 Stukkaturarbeiterstunden . l’OO Handlangerstunden . . .

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf über Decklatten hängendes Flachstroh hersteilen, per m²:

0’05 in³ Langstroh......

0'016 m³ Gruben- oder Weißkalk

0⁻032 m³ Sand........

1'50 Stukkaturarbeiteistunden .

0'60 Handlangerstunden . . .

ä I< 0 03, K ,, „ 1-50, „ „ „ 23 00, „

„ „ 6-50, „

00 p oo S

„ „ 1-20, „ 2-40 „ „ 042, „ 0-42    ,,    3-8o

„    0-42,    „    0-25 ,, 2'86

0-37

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf Schilfrohrnagelung herstellen, per m²: n) auf einfache Rohrung:

0‘3 Bund Rohr (1 Bund = 20 Stück 1-8 m lange, 0 006 m dicke Halme). .

0’038 kg geglühten Rohrdraht ....

0'055 mille Stukkaturnägel......

0‘013 m³ Gruben- oder Weißkalk . .

0 026 m* Sand...........

2'00 Stukkaturarbeiterstunden .... l'OO Handlangerstunden . . . . . .

b) auf doppelte Rohrung:

0⁻5 Bund Rohr..........

0-'075 kg geglühten Rohrdraht ....

0'05 mille Stukkatumägel......

0'03 mille Stukkaturnägel ......

0'02 m³ Gruben- oder Weißkalk . . .

0 04 m³ Sand. . .. . . ........

2'50 Stukkaturarbeiterstunden ....

110 Handlangerstunden ......

ä I< 1-50, K 0-45

„ „ 1-80, „ 0-07 . . „ „ 1-50, „ 0 . . „    23 00, „

„ „ 6-50, „

„ „ 1-20, „ 2 40 „ „ 0-42, „ 0-42

. ä K 1-50, K 0-75 . „ 180, „ 0-14 . „ ., 150, „ 0

,, „ 1'20, „

„ „ 23-00, „ „ „ 6-50, „ „ „ 1-20, „ ,, „ 0-42, „

„ 3'89

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf fertig bezogene Rohrgewebe (Rohrtheken), per ma:

a)    bei einfachem Rohrgewebe......

b)    ,, doppeltem    ,,    ......

Deckenverputz mit Weißkalkmörtel, per m²: a) auf Holzplättchengewebe, System Kahls

Drahtziegelgewebe, System Strauß & Ruff, Kottbus ,, einzeln genagelten Tonknöpfen ..........

. K 2-50

3-50

ft)

Gipsarbeiten.

Deckenverputz mit Gipsmörtel, per m²:

GSI

a)    auf einfache Schilfrohrnagelung . . .

b)    ,, dopelte    ,,    . .

ä)

c)    ,, Rohrtheken bei einfachem Gewebe ,, doppeltem

e)    ,, Holzplättchengewebe.....

f)    ,, Drahtziegelgewebe......

g)    ,, auf einzeln genagelte Tonknöpfe

Diverse.

Alten Deckenverputz abschla^en und das Schuttmateriale

beseitigen, per m²:...........-.....

Rohrthekenlieferung, per 1 m² bei einfachem Rohrgewebe ,,    ,,    1    ,,    ,, doppeltem

Holzplättchengewebe liefern, per m²..........

Drahtziegelgewebe liefern, per m²...........

Tonknöpfe, per 1/m (wovon 400 Stück auf 1 m² erforderlich sind)......................

0-60

0-20

0-35

0-40

0-90

1-90

Stückarbeit und Kunstmarmorierung.

Gegossene oder aus freier Hand angefertigte Stückarbeit aus Gips.

3-75 m hoch

Kanellierte Säule mit verziertem, dorischem, ionischem oder korinthischem Kapital und Sockel, per Stück: zirka 2-50 m

K 40-00 K 60-00

0-60 m oberen Säulendurchmesser

Säulenkapitäle, per Stück: bei 0-30 m 0-50 m

IC 20-00 K 35-00 K 40-00

Pilasterkapitäle, 0-15 m tief, per Stück: 0-30 m

0-50 m

0-60 m breit und hoch

K 14-00 K 18-00 K 21-00

Pilasterbasis, per Stück:

0-50 m

0-30 m

0-60 m breit

K 5-20 K 7-00 K 9-50

Iv 1-80

1-50

Zahnschnitte bei 0-05 m Höhe, per m .

Eier- und Blätterstab mit Perlschnur, 0-08 m hoch, per m ,, Karyathiden mit Kapital, zirka 2 m hoch, per Stück . . ,, 130-00

Bei

Rosetten, per 1 cm Durchmesser...........

Deckengesimse, verziert, 0-15 bis 0-3 m hoch, per m . . Deckengesimse mit Zahnschnitten, 0-15 bis 0-3 m hoch,

per m.....................

Deckenrosetten, 0-6 bis 1-25 m Durchmesser, per Stück

K 3-50 bis...................

Medaillon, 0-6 bis 1-6 m Durchm., per Stück K 18-00 bis

0-12

9-00

11-00

6-00

70-00

Stuckmarmor- und Stucklustroarbeit.

Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, samt Anfertigung des Grundes, des Polierens und Schleifens, per m² ,,    30-00

Desgleichen, porphyrartig, per m².......

Desgleichen, nach Art des Lapis lazuli, per m2 Stucklustrowandbekleidung in beliebigen Farben, inklusive Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz, des

Polierens und Schleifens, per m².........

Stucklustrowandfläche, grundauftragen, glätten und marmorartig malen, per m².............

Dieselbe mit reinem Gips abzuhaspeln und mit Seifenwasser zu überziehen, per m².........

,,    43-00

,,    54-00

„ 10-00

3-40

6-00

Mosaik in Stuckmarmor.

Die Preise richten sich nach der Kompliziertheit und dem Kunstwerte der Arbeit.

Etrurische Verzierungen, per m² . . . Landschaften und Figuren, per m² . .

.    .    K    45-00    bis    K    120-00

.    .    „    70-00    ,,    „    150-00

Ofenaufsatz mit musivischen Verzierungen, 1-0 m lang,

0-3 bis    0-5 m    hoch,    per Stück    ....    K140-00    bis    ,,    200-00

Kaminstürze,    je nach    Größe, per    Stück    .    .    ,,    180-00    ,,    ,,    350-00

Vasen, 0-5 m hoch, per Stück............,,    60-00

Terrazzo.

Fußbodenterrazzo, an allem Materiale und aller Arbeit, abgeschliffen hergestellt, per m²:

a)    einfach meliert .....

b)    mit einer Bordüre ....

c)    mit zwei Bordüren . . . cT) mit geometidschen Figuren e) mit eingelegten Dessins .

Wandterrazzo wie vor, per m²:

a)    einfach meliert.....

b) mit einer Bordüre    . . .

c)    mit zwei Bordüren . . .

(T) mit geometrischen Figuren e) mit eingelegten Dessins .

cb OC 33 r—! cb G GC Ö bl

50

Stückarbeiten aus Papiermache.

(Papierstuck-Dekorationen.)

Nachstehende Preise gelten für naturfarbige Papierstuckartikel, daher für Malerei oder Vergoldung ein Zuschlag vorzusehen ist.

Rosetten in architektonischer Ausstattung, per Stück

bei einem Durchmesser von 18 30    40    50    60    80    100    120 cm

K 0-50 1-80 2-80 3-80 5-60 9-50 15-00 18-00

Rosettenausläufer, per Stück: 0-66 m lang, 0-68 m breit K 3-80

0-95 „

0-79 „

,,    4-40

Friese und Bordüren, per 1 m Länge, u. zw.: a) laufende Friese von

11 cm Breite

ä K 1-00    1-30    2-50    3-80

b) gewundener Stab von

5 cm Breite

0-40    1-00

c) Lorbeerstab von

ä K 0-75    1-80    2-40

ä) Paternosterstab von    1-25    2

ä K 0-60 0-80 1-20

6 cm Breite

5 cm Breite

e) Baumstab, Radelstab und Wellenstab von

6 cm Breite

ä IC 0-80    1-50

./) Herzblattstab von 2    2-5, Streckstab von 4 cm Breite

ä K 0-80 0-90

1-00

Karniesstab von 1-75 und Barockblattstab von 4 cm Breite ä IC 0-60

1-10

IC 1-00 bis IC 5-00

Feston, per Stück .

Türaufsätze a    133    122    150    154    160    cm    breit

,,    40    32    35    75    64    „    hoch

78 | Amoretten, hoch 41 breit 20

49 cm 23 „

IC 3-80    4-60

IC 2-00 „ .4-50 .    „    2-50

Ritterhandschuhe (als Wandhängedekoration), per Paar .

Ritterstiefeln ebenso...............

Helm mit Visier ebenso, 36 cm hoch, per Stück . .

Lyra bei    45    55    70 cm Höhe

35    33    50 „ Breite

per Stück K 1-50    2-00    3-60

,    3-00

Österreichische Landeswappen, 50 cm hoch, 38 cm breit, per Stück ...........

225 cm Breite 168 ,, Höhe

Österreichischer Reichsadler, bei 170

120

per Stück IC 15-00    20-00

— 363 —

Tischlerarbeiten.

Alle Tischlerarbeiten verstehen sich samt Materiale und am

Bauobjekte lolco Wien eingepaßt.

Für auswärtige Arbeiten sind die Frachtkosten extra zu be

rechnen.

Wenn die Holzgattung nicht speziell angeführt erscheint, gelten die Preise für Arbeiten aus weichem Holze.

Bestandteile von Türen und Toren.

Alle Türen werden nach der lichten Futterdimension gerechnet. Türstöcke.

Die Preise der Türstöcke von Kantholz und Pfosten sind im Kapitel „Zimmermannsarbeiten" aufzusuchen.

Gehobelter und gefalzter Parapettstock, per m:

a)    aus 8/8 cm starkem Staffelholz.........

b)    „    8/10 „    „    .........

c)    „    10/10 „    „    „    ......: . .

Für segmentförmige Stockbestandteile wird ein Zuschlag von 30% vergütet.

Für halbkreis- oder elipsenförmige Stockbestandteile wird ein Zuschlag von 75% vergütet.

Türfutter.

Glatte Türfutter ohne Unterschied der Dimension, per m² ,,    3-00

Eingefaste und gekehlte Türfutter ohne Unterschied der Dimension, per m²................

Tür-, Falz- und Zierverkleidungen.

Glatte Verkleidung bis zur Breite von 0-1 m, per m . . .    ,,    0-45

Eingefaste und gekehlte Verkleidung, per m:

- ä) bis Olm breit.....

b) über 04 m bis 043 m breit

0-90

100

1-30

„ 5-20

, 0-60 ,    0-90

Gehobelte Türfußtritte.

Türfußtritt, per m²:

a)    gewöhnlicher, 3 cm stark

b)    aus Föhrenholz . . . . Lärchenholz . . . . Eichenholz . . . .

c)

<!)

IO CD Ci

Türflügel.

Einflügelige Tür, auf einer Seite mit gekehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus kienföhrenen 4 cm starken Pfosten, ohne Unterschied der Dimensionen, samt Einrichten, per m² K 9-00

Einflügelige Tür, jedoch beiderseits gekehlte Fries und Füllungen, per m² ,,    9-50

Zusammengestemmte ein- oder zweiflügelige Tür, ganz wie vorige, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste, per m² . . .    ,,    8-00

Jalousienartig verschalte ein- oder zweiflügelige Tür, sonst wie vor, per m².    ,, 14-50

„ 11-50 „ 10-80

Doppeltür aus 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen, samt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Türdimension, samt Einrichten, per m²............

Glasdoppeltür, sonst wie vorige, per m²

U-

□ca!

alt

Türbekrönungen.

Türbekrönung mit Gesimse und weg-nehmbarer Aufschrifttafel Schulen verwendet), bis 2 m lang und entsprechender Höhe, per Stück .............

Türbekrönung mit Gesims, Eesenen und schräg gestabter Füllung,per Stück: n) für einflügelige Kreuztür . . b) ,, zweiflügelige ,,    ...

Türbekrönung mit Gesimskonsolen, Seitenstützen und Füllungen'per Stück:

a)    für einflügelige Tür.......

b)    ,, zweiflügelige ,,.......

(für

„ 22-50

. „ 28-00 .    ,, 32-00

„ 32-00 ,, 37-00

Türbekrönung mit Gesimsekonsolen, geschnitzter Füllung und Galerie, per Stück:

ct) für einflügelige Tür......

b)    ,, zweiflügelige ,,......

52-00

58-00

— 865

Fertige Türen und Tore mit allen Bestandteilen.

Einflügelige Türen.

Einflügelige Tür mit beiderseits gekehlten Friesen und Füllungen und mit gehobeltem 0-15 m breitem Stock, samt Falz und ZierveU

K 16-00

kleidung, per m².......

mit 0-3 m breitem Stocke, per m² ,, 18-00

„ 17-00

Dieselbe, jedoch mit rauhem 0-15 m breitem Stocke aus Kantholz und eingefastem und gekehltem 0-18 m breitem Futter, per m².....

Einflügelige gestemmte Tür mit beiderseitigen gestemmten Futter- und Wandverkleidungen in 2 rauhen Stöcken aus Kantholz, per m²

Bei

mit 0-35

0-45

0-60

075

0-90

105

„ 1-20

Füllungen

„    „ 27-00 27-50 28-00 30-00

„    „ 28-30 29-20 30-00 31-50

„ 29-80 32-20 33-00 33-50

Werden Spaliertüren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten per 1 m² der Betrag von K 2-00 in Abzug zu bringen.

Zweiflügelige Türen.

Zweiflügelige Tür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen samt Schlagleisten, mit 0-05 m starkem, 0-15 m breitem, rauhem Stocke mit Falz und Zierverkleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen sauber und rein, gearbeitet samt Einrichten ohne Unterschied der Türdimensionen, per m² Iv 17-50

Tür, wie vorige, jedoch der Stock aus

„ 19-50

0-08 m starken Pfosten, per m² ,, 18-00 Tür, wie vorige, jedoch mit 0-2 bis 0-3 m breitem Stock und Futter, per m². Zweiflügelige Tür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten m. beiderseitigem Fries und Füllungen samt Schlagleisten, in 2 rauhen Stöcken und mit Futter-und beiderseitiger Wandverkleidung, mit gekehlten Friesen und Füllungen samt Vorpassen:

Bei

G~

per m²

Füllungen

a)    mit    0-35 m    tiefem    Futter,    K    19-00    2F00 24 00

b)    mit    0-45 m    tiefem    Futter,    ,,    2F00    22-20 25-20

c)    mit    0-60 m    tiefem    Futter,    ,,    22-30    23-00 26-50

d)    mit    0-75 m    tiefem    Futter,    ,,    24-00    25-00 28-00

e)    mit    0-90 m    tiefem    Futter,    ,,    25-50    27-00 29-50

/')    mit    1-05 m    tiefem    Futter,    ,,    27-00    28-30 3F20

(j)    mit    F20 m    tiefem    Futter,    ,,    29-00    30-00 33-50

Sonstige ein- oder zweiflügelige Türen.

Windfang von mindestens 2-50 m Breite mit Lesenen, gestemmtem Parapett mit Brustleiste und Sockel, vierteilig mit zweiflügeliger Spieltür und Glaslicliten mit

Verkröpfungen, per m²..............

Spieltür (Windfang) mit Parapettstock, zweiilügelig, mit Kämpfergesims und Oberlichte, gestabten Füllungen

mit Glaslichten, per m².............

Türoberlichten und Anhängefenster werden in das Flächenmaf3 der zugehörigen Tür mit eingerechnet.

Bei Glastüren, Türoberlichten und Anhängefenstern wird nach dem Flächenmaß des mit Glaslichte versehenen Teiles von den Preisen ein Betrag von 5% abgezogen.

Bei Türen, welche sich ins Futter öffnen, wird auf die Preise 10% zugeschlagen.

Bei Doppeltüren von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten wird zu den Preisen ein Zuschlag von 10% berechnet.

Hauscingangstüren und Tore ohne Stock.

Haustür bis 2 m breit, mit Parapettstock, ohne Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 0-05 m starken kienföhrenen Pfosten, mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten abgekröpften Füllungen oder auf Jalouart, entweder ganz zum Aufgehen oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Oberteile oder Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit, per m Dieselbe, jedoch verschalt, per m² . .

Dieselbe von glatt verleimter Arbeit .

Haustor, wie vor, jedoch von mehr als 2 m Breite, aus 0-08 m starken, kienföhrenen Pfosten, per m²

K 30-00

,, 25-00

MS

K 32-00 „ 24-00 ,, 16-00

Haustür, wie vorige, jedoch von Eichenholz, stellt sich um 90% höher.

Wagenschupfentor aus 0-08 m starken kienfö.hrenen Pfosten

mit harten Einschubleisten, außen verschalt, per m² I\ 2ö-00

Schubtore von Holz mit 1 oder 2 Flügeln, aus starken Pfosten mit gestabten Füllungen für das untenstehend skizzierte, Beschläge in solidester Weise ausgeführt, per m² ,, 20-00

if.

iii.

:~d

►r

fpü

;iä I

—-UiÜf

»O

yy/yyfr.

T|

lii

Reparaturen an Türen und Toren.

An Zimmertüren.

Schlagleiste abzunehmen und eine neue bis 0-1 m breite Schlagleiste wieder anmachen, per m ......

Neues aufrechtes Friesstück in eine alte Tür anzufertigen, samt Losnehmen des Schadhaften, Einrichten und Befestigen des Neuen, per m...........

Querfriesstück, wie vor behandeln, per m........

Neue Füllungen in eine alte Tür einsetzen, nebst Losnehmen der alten Friesstücke und wieder festmachcn, per m²

Gekehlte Türverkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, per m ............

Alte, glatte oder gekehlte Türverkleidung abnehmen und

dafür eine neue anmachen, per m:

a) wenn ein neues gekehltes Stück bis 0-1 m breit ist

über 0-1 ,,

c) ,, eine neue glatte Verkleidung ist.......

Gekehltes Futter losnehmen, reparieren und wieder festmachen, per m².................

Altes Futter abnehmen und hiefür ein neues Futter einmachen, per m²:

a) wenn das neue Futter gekehlt ist

glatt ist .

Alte Füllung herausnehmen und einen Kittfalz für die Verglasung hersteilen, per 1 m Falz

K 1-00

„    5-50

„    7-00

„    7-25

,, 0-60

b)

b) „

„ 1-20 ,,    1-50

,,    0-90

4-50

.    „    9-00

. ,, 6-00

. „ 1-20

Alten Fußtritt wegnehmen und dafür einen neuen em-setzen, per m²:

a)    aus weichem Holze...............

b)    ,, Föhrenholz.................

Lärchenholz................

Eichenholz .................

c)

ä)

K 6-50 „ 8-00 „ 12-00 „ 15-09

An Toren und Flauseingangstüren.

Sockel abzunehmen und liiefür einen neuen anzufertigen, anzupassen und festzumacben, per m²:

a)    aus kienföhrenem Holze..............

b)    ,, Eichenholz.................

Schlagleiste abnehmen, eine neue bis 0-15m breite anfertigen und festzumachen, per m:

a)    aus kienföhrenem Holze..............

b)    ,, Eichenholz.................

Kämpfergesimse abzunehmen, das neue bis 0-15 m Breite

und 0-25 m Höhe anpassen und befestigen, per m:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    ,, Eichenholz.................

Neue Füllung einsetzen, die alte herausnehmen, die

durch das allfällige Beschädigen beimAuseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen, per m²:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    ,, Eichenholz.................

Neues Fries herzustellen, nebst Abnehmen des alten

und den hiedurch erforderlichen übrigen Reparaturen, per m:

d) aus kienföhrenem Holze .............

b) ,, Eichenholz \.................

Haustor unten abschneiden und den Sockel wieder gleichzurichten, per m................

6-20

,, 10-50

,    2-75

„    4-25

„    9-80

„ 16-30

„ 10-00 ,, 17-00

„ 13-00 ,, 21-00

„    6-25

Fenster und deren Bestandteile.

Ganze neue Fensterstöcke samt Flügeln.

Innere oder äußere, vom Tischler fix und fertige Fenster samt Stock in der zur Größe des Fensters entsprechend gehaltenen Holzstärke in solidester Konstruktion angefertigt und eingepaßt, wobei die inneren Flügel nach innen, die äußeren aber nach außen aufgehen, je nach ihrer Größe, u. zw. bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche, per Stück:

a)    von 0-25m² feste K 3-50

b)    „ 0-5 „

c)    ,, 0-75 ,,

10 ,,

1-25 ,,

1-5 „

, 4-60

5-70

ä)

e)

f)

„ 6-80 „ 7-90 ,, 9-00

einflügelige K 4-00 zweiflügelige K 5-00

,, 6-40 ,, 7-80 ,, 9-20 „ 10-60 „ 12-00

,, 5-30 ,, 6-60 ,, 7-90 ,, 9-20 j „ 10-501

Innere oder äußere vierflügelige vom Tischler fix und fertige Fenster samt Stock und Kämpfer in den zur Fenstergröße entsprechend gehaltenen Holzstärken bei solidester Konstruktion angefertigt und eingepaßt, wobei die inneren und äußeren Flügel nach innen aufgehen, je nach ihrer Größe und Form, u. zw. entweder für 1 inneres oder 1 äußeres Fenster, per Stück:

mit halbkreis-oder ellipsenförmig. Sturze

Bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche

mit geradem Sturze

mit segmentförmigem Sturze

s 3    Sr'Oti v~- «> SL O Cr*

■---------------------------------------------

von 1-0 m²

2-0

2-25 , 2-5    ,

2- 75 ,

3- 0    ,

3-25 ,

3-5

3- 75 ,

4- 0    ,

4-25 ,

4-5

K 11-50 „ 14-00 ,, 16-40 „ 18-75 „ 20-95 ,, 23-10 ,, 25-20 „ 27-20 ,, 29-10 ,, 30-80 „ 32-40 ,, 33-90 „ 35-30 ,, 36-60 „ 37-80 „ 38-90 „ 40-00

K 13-50 ,, 16-30 „ 19-00 „ 21-65 „ 24-20 „ 26-70 „ 29-10 „ 31-40 „ 33-50 ,, 35-50 ,, 37-30 „ 39-10 „ 40-60 42-10 „ 43-50 „ 44-80 „ 46-00

,,    4-75 ,,

,, 6-0 „

Fenster anderer Querschnittsdlmensionen werden proportional der in vorstehenden Fenstergattungen angesetzten Preise berechnet.

K 16-00 „ 19-30 „ 22-50 ,, 25-60 ,, 28-60 „ 31-40 „ 34-10 „ 36-70 ,, 39-15 ,, 41-40 „ 43-50 „ 45-40 „ 47-20 „ 48-80 „ 50-40 „ 51-80 ,, 53-00

Für sechsflügelige Fenster samt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 30% vergütet.

Für achtflügelige Fenster samt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 50% vergütet.

Einfache Schubfenster werden mit 20% Zuschlag berechnet.

Für Schubfenster mit Gewichtskästen wird ein Zuschlag von 30% vergütet.

Wird eine andere Holzgattung als Fichtenholz verwendet,    erhöhen sich    vorstehende Fensterpreise

um    10%    bei    Föhrenholz,

,,    25%    ,,    Lärchenholz    und

,,    90%    ,,    Eichenholz.

Mistbeetfenster aus 5/7 cm starkem Rahmenholz, mit Falz für Verglasung hersteilen, per m²:

4^ CO Öl Öl o o

a)    aus Kieferholz .

b)    ,, Lärchenholz

Stockbestandteile, Steinfutter und Fensterbretter.

K 0-55

Gehobelte Blindrahme oder Rahme eines Verdopplungsstockes oder Rahme eines gewöhnlichen inneren oder äußeren Fensterstockes, per m

Pfostenstock für Fenster mit beiderseitigem Verdopplungsstock, siehe Tür- und Fensterstöcke im Kapitel ,, Zimmermannsarbeiten' ‘.

K 0-50 „    0-75

Verkleidungsrahme für einen Pfostenstock, per m:

a) wenn dieselbe glatt ...............

b) „

gekehlt..............

Bis 0-25 m breites, gerades Futter an einem Steinstock nach dem lichten Stockumfange gemessen, per m . . . . Senkrechter Mittelteil eines Fensterstockes, per m . . . .

„ 2-20

Kämpfer für einen inneren oder äußeren Fensterstock

per m ......................

Wetterschenkel für einen äußeren Kämpfer, per m..... T25

Für segmentförmige Teile eines Fensterstockes, nach dem . Umfange für sich gemessen, wird 30% zur Länge zugeschlagen.

Für halbkreis- oder ellipsenförmige Teile eines Fensterstockes,

nach dem Umfange für sich gemessen, wird 75% zur Länge zugeschlagen.

Für Stockbestandteile gewöhnlicher Schubfenster gelten die Preise für einfache Stöcke, während bei Schubfenstern mit Gewichtskästen die Seitenteile des Stockes doppelt zu rechnen sind.

Fensterbretter, per m²:

a)    von Föhrenholz

b)    ,, Lärchenholz

c)    ,,    Eichenholz

Fensterflügel und deren Bestandteile. Einzelne Fensterflügel ganz neu beistellen, per m²:

Kiefer- Lärchen- Eichen-

Fichten-Tannen-

Holz

a)    mit geradlinigem Sturze . . K 6-20

b)    „ segmentartigem Sturze ,, 7-30

c)    ,, ellipsen- oder halbkreisförmigem Sturze . . .    8-50

Fensterflügelrahmen oder Sprossen, per m

Wetterschenkel, per m ........

Schlagleiste, per m...........

Für jede Verzapfung der Rahmstücke oder Sprossen eines Fensterflügels wird ein Zuschlag geleistet von.....

Reparaturen an Fenstern.

Fensterflügel ohne Unterschied der Größe einpassen, per Stück ,, Neuen Sprossen einmachen, den alten ausstemmen, per m ,, Neuen Seitenteil in einen Fensterflügel einmachen, das alte

ausstemmen, per m...............,,

Fensterkämpfer einmachen, den alten ausstemmen, per m ,, Neue, bis 0 06 m breite Schlagleiste anmachen, die alte ausstemmen, per m.................,,

7-00

8-20

8-00    11-00

9-40    13-00

9-40    10-70    14-60

......K 0-90

0-95

0-70

0-13

0-55

1-30

1-60

2-20

1-00

Neuen Wetterschenkel am Stock oder Flügel anmachen,

K 1-30

den alten ausstemmen, per m...........

Neue Stockteile einmachen, die alten ausstemmen, per m ,, 1-60 Neue Steinfutter einmachen, die alten ausstemmen, per m ,, 2-60 Für segmentförmige Bestandteile wird bei vorstehenden Reparaturen ein Zuschlag von 50% vergütet.

Für halbkreis- oder ellipsenförmige Teile wird auf die Preise derselben Posten ein Zuschlag von 100% vergütet.

Fensterbalken.

Volle aus- oder inwendige Fensterläden, mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der Fensterdimensionen, per m²:

a)    aus Tannen- oder Fichtenholz...........

b)    ,, Kiefer- oder Lärchenholz...........

Ein- oder mehrfach gebrochene Fensterbalken mit Friesen und Füllungen, per m²:

a)    aus Tannen- oder Fichtenholz...........

b)    ,, Kiefer- oder Lärchenholz...........

Verdopplung, per m:

a)    gerade.....................

b)    segmentförmige.................

c)    halbkreisförmige oder elliptische..........

Jalousiefensterbalken ohne Fensterstock, jeder Flügel zum

Aufmachen und Ausstecken gerichtet, ohne Unterschied der Stockdimensionen, ebenso einzelne Jalousieflügel, per m².....................

Jalousiebrettel neu anfertigen, die Seitenteile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen, per Stück ....................

K 6-30 „    7-80

„ 10-50 „ 12-50

0-65

0-80

1-00

„    9-50

„    0-90

Spaletkästen.

ff

aff

Spaletkasten mit Lamberien, Plafondstücke samt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles aus Tannen- oder Fichtenholz verstemmt, mit Füllungen und Friesen, u. zw. für Fenster bis 0-6 m Spalet-tiefe und den Lichtdimensionen von:

a) bis 1 m Breite und 3 m Höhe, per Stück    80-00

. „ 126-00 . „ 170-00

3-6 „

b)    „ 1-3 „

c)    „ 1-5 „

Spaletkästen aus Lärchenholz sind um 50% und jene aus Eichenholz um 100% höher zu veranschlagen.

Blindspaleten in 0-35    0-45    0-60 m breite Fensterleibung

per m² K 13-00 14-00 15-00

Die einzelnen Bestandteile und Reparaturen werden wie bei den Türen vergütet.

J alousien.

K 24-00 „ 16-50

Jalousiefenster mit Fensterstock zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, per m² . . . .

Jalousiefensterflügel ohne Stock, per m

Fußboden.

Fußbodenbestandteile.

Polsterhölzer, 0-05 m und 0-08 m stark, auf 1 m Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, samt Eingraben in den Mauerschutt und Ausplanieren des letzteren, per ni² ,,    0-45

Polsterhölzer, 0-05 m dick, 0-15 m breit, auf 0-56 m Entfernung von Mittel zu Mittel gelegt, sonst w ie vor, per m² ,,    0-90

Blindboden aus rauhen, weichen Laden gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit, per m²:

ä) bei 20 mm starken Brettern......

b) „ 30 „    „    „    ......

Sockel mit Kehlstoß, samt Anmachen, per m:

010_ 0 15    0-20    0-25 m    hoch

Sesselleisten samt Anmachen, per m:

harte ................

weiche...............

Mauerfriese samt Legen, 0-15 m breit, per m:

harte................

weiche . . .............

•    ,,    1-70

. ,, 2-20

b)

c)

dreieckige

fünfeckige

K 0-42 K 0-65 „    0-25

0-37

K 1-90

0-90

30

35 mm

30

Neue vollständige Fußböden.

Gewöhnliche Bretterfußböden, siehe Zimmermannsarbeiten Seite 226 bis 229.

Fußböden aus weichen astfreien Fuß tafeln samt Polsterhölzer und    Legen:

Fußböden aus massiven Eichenparketten ohne Blindboden-i herstellung fix und fertig legen, an aller Arbeit und Material, laut nachstehenden oder anderen analog gehal-tenen Mustern, per m²:

.

,

r

,rL

7,

i

wy*\

v

WtjM§:

" /

' .

i

■■

'

X-yAV

B>VN

' A

. I

■ •

:

K 9-00

' K 8-50

K 10-00

M

...

'

II

,/i

K 10-00

K 10-50

K 11-00

*

US

H

V-

f

wm

mm

§i

IH&ä

I

-v*

i'i ’

■

m

m

l

m

i#

s

1

K 10-50

IC 10-50

MW

K 10-70

■

m

Mi

;

n

WA

<

7;-‘V

m

mmt.

■

X'N

ks

SK

IC 12-00

IC 12-50

K 13-00

mm

K 16-00

Nli.M

i:

K 15-50

— 374 —

wmmmt i

sry

K 15-00

i¹.

Sm

K 15-30

■■

K 17-50

Fußböden aus fournierten Parketten kosten dasselbe wie die vorgenannten; sind dieselben jedoch mit feinen Gehölzen ausgelegt, so erhöht sich der Preis um 20%.

Bordüren aus Eichenholz für vorbenannte Parketten (als Wandbegrenzung) legen, an aller Arbeit und Material, per m:

■k

lg

(Diese Bordüren sind 0-3 m breit und kommt dieses Maß bei der Parkettberechnung für den Fall der Verwendung dieser Wandstreifen in Abschlag)

K 4-40

K 7-00

II

V, -

K 9-00

IC 11-00

Hauptsächlichste Verwendung finden die Brettelböden und werden dieselben auch aus Buchen-, Eschen- und Ahornholz zu etwas geringerem Preise hergestellt.

Fußbodenreparaturen.

K 1-60

Gesunden weichen Fußboden aufreißen, herrichten und wieder legen, mit Beigabe von höchstens ¹/₁₀ Brettern, an allem, per m

Neue Teile in alten weichen Fußboden einsetzen, wobei diese einzelnen Teile das Flächenmaß von 3 m² nicht übersteigen dürfen, werden mit Aufzahlung von 20% zu den vorstehend für neue Fußböden berechneten Preisen angenommen.

Übersteigen die einzelnen Flächen das Ausmaß von 3 m², so sind selbe als neue Fußböden zu vergüten.

„    1-25

Bei einem weichen Brettelboden 1 Stück Brettel aus-lösen und durch ei n neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Teile nur bis 10 Brettel Vorkommen dürfen, per Stück................

„    1-30

Eichene, 0T5 m breite Friese bei Fußböden aufheben und neue legen, per m................

Alten Fußboden aufheben:

fl) bei gewöhnlichen weichen Böden, siehe Zimmermannsarbeit Seite 134;

„ 1-00

b) bei Friesböden, per m²..............

Span in einen alten Fußboden einleimen, per m² . .    „    0-25

Fußboden ausstemmen, per m²:

«) bei Teilen bis 1 m² Größe ,, über 1 bis 3 m²

3-50

b) „

300

• „ 1-20

Alte eichene Parkettentafeln aufheben, per m² . .

„ 2-00

„ 4-20 „ 1-80

Bei einem harten Brettelboden 1 Stück Brettel aus-lösen und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Teile nur bis 10 Bretteln Vorkommen dürfen, per Brettel.................

In einem harten Parkettboden einzelne schadhafte Teile von Parkettafeln ausstemmen und durch neue Teile ersetzen, per 1 m² um 50% mehr als für neue Parkettböden berechnet ist.

Eine gesunkene Parkettafel reparieren, heben und unterlegen, per Tafel.................

Fries reparieren, heben und unterlegen, per m .....

Harten Span einleimen, bei Brettel- oder Parkettböden, per m.....................

Plafonds.

Balkenplafond mit gestabten Feldern und imitierten Trämen per m² von

Friesplafond, ebenso, kassettenartig per m² ,, 13-00 ,, Kassettenplafond mit geschnitzten Feldern, Konsolen und Rosetten per m² .....

K 11-00 bis K 20-00

. 22-00

„ 28-00 „    „ 40-00

Lambrien.

Lambris von weichem Holze erhaben gekehlt, Abschlußgesimse, Brustleiste und Sockel

Lambries, wie vor, aber verziert .....

Lambris mit vertiefter Kehlung, gestemmt ,

Lambris mit schmalem Gesimse......

Lambris mit Konsolen und Verzierungen . . Lambris mit diagonaler Stäbung......

o>

K 7-50 ,, 13-00 „ 10-00

8-50

,, 14-00

8-00

Abteilungswände.

Bretterabteilungswand aus 0-04 m starken Laden, gefedert oder mit Deckleisten, samt Gesims und Sockel, an allen Materialien, Arbeit und Aufstellen, per m²:

d) einerseits gehobelt................

b) beiderseits gehobelt...............

Holzwand aus 0-4 starken Laden, entweder bloß mit Sockel oder mitParapett samt Sockel, oben mit einem Deckstück mit Gesims, Wand und Parapett mit Fries und Füllungen nach Erfordernis auch mit Türen, alles sauber und rein gearbeitet, samt Aufstellen, per m²:

a)    einerseits gehobelt................

b)    beiderseits gehobelt...............

Holzwand, wie vorige, mit Glaslichten und Sprossen, entweder fest oder mit Fensterflügeln zum Aufmachen, samt Kämpfer und Oberlichte, per m².......

Holzwand, w-ie vorige, zwei Posten, jedoch aus 0-05 m starkem Holze, per m²:

a)    mit vollen Füllungen...............

b)    ,, Glaslichtfüllungen..............

K 5-30 „    6-30

„    8-50

„    9-50

„    9-00

,, 12-00 „ 14-00

Stiegen.

Holzstiege von weichem Holze mit Föhren- oder Lärchenstufen in beiderseitigen Wangen mit Geländer, bei 1 m Lichtbreite; fl) geraden b) gewundenen

Armen, per Stufe

K 14-50 . „ 18 00

- 377

K 19-00 „ 24-00

„ 25-00 „ 30-00

Holzstiege, wie vor, mit geschnitzten Wangen und Geländer:

a)    geradarmig, per Stufe..............

b)    gewunden, ,,    ,,    ..............

Holzstiege ganz aus Lärchen- und Eichenholz mit gekröpften Säulen und gedrehten Balustern und Handgriffen:

ä) geradarmig, per Stufe..............

b) gewunden, ,,    ,,    ...............

Stiegenanhaltsstangen oder Stiegengriffe von Eichenholz und naturpolitiert, anfertigen und befestigen, per m in nachstehenden Mustern:

II

III

IV

VI

VI

II III IV

a)    Griffe mit Schienenfalz, nach |(

jeder Schweifung für frei---;--

tragende und Mauergeländer 16-50| 14-00

b)    Griffe ohne Schienenfalz, l|

nach jeder Schweifung für i Mauergeländer......

c)    Griffe mit Schienenfalz bei geradarmigenStiegen für freitragende und Mauergeländer 13-50 11-50

d)    Griffe ohne Schienenfalz bei

geradarmigen Stiegen für Mauergeländer......

e)    für geschweifte Ecken bei geradarmigen Stiegen . . . 25-40 25-00

Kronen

12-00 10-00 8-00; 6-70

16-00 13-50 11-50 8-50; 7-00j 6-20

12-70

10-80

8-50

7-70

17-40

6-20

4-80

4-20

5-00 4-30

14-80,13-00

4-00

8-50

Knöpfe für Stiegengriffe zur Unterbrechung des Laufes (um

das Gleiten zu verhindern), per Stück . . K 0-45 bis K 0-65

Wandschutzbretter längs des Stiegengriffes, per m:

„    1-35

„ 2-60

a)    von weichem Holze

b)    ,, hartem ,,

Verschiedene Arbeiten.

Abortspiegelbretter, per m², u. zw.:

Sitzbrett....................

Spiegeldeckel..................

Vorderwand...................

Abortschlauchverkleidung von 5 cm starken Pfosten samt Plafondabschlußleiste, per m²...........

K 9-00 ,, 10-00

8-50

„    7-00

378 —

Fußabstreifgitter, per m²:

a)    von Buchenholz.................

b)    ,, Eichenholz.................

Geschäftsportale mit Rollbalkenkasten, per m²:

a) mit Eingangstür ohne Schaukasten........

und    ,,    ........

c)    wie vor, jedoch aus Eichenholz..........

Hölzernes Gitter mit gedrehten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, per m²:

a)    von weichem Holze...............

b)    ,, hartem Holze . . . ..............

Rollschutzwände aus überzogenen Holzstäbchen, zur inneren Abteilung von Zimmern u. dgl., 1-75 m hoch, 3 m lang, per Stück ....................

Trillagen aus 1 und 2 cm starkem, weichem Holze mit Glühdraht gebunden und angestrichen, per m²:

bei 15 cm Karierung...............

„ 10 „

,,    5 ,,    ,,    ...............

K 1200 ,, 1500

b) „

,, 22-00 ,, 35-00 ,, 65-00

„ 10-50 „ 18-50

„ 75-00

CO CO CO

Schlosserarbeiten.

Alle Bestandteile der Schlosserarbeit sind samt Beschlag auf der Baustelle berechnet.

Beschläge für Tore und Türen.

Einzelne neue Bestandteile.

Schlösser.

a) Für Haustore.

Großes Einstemmschloß stärkster Gattung mit oder ohne Schließklappen, samt messingenen Druckern, Schildern,

Vorhangeln und allem Zugehör, per Stück.....

Großes F instemmschloß,wie vor, jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, Vorhangeln, samt allem Zugehör, per

Stück ......................

Drucker von Messing für Haustorschlösser stärkster Gattung,

per Paar ....................

Drucker von Eisen, für derlei Schlösser, per Paar.....

Schild samt Hangerl von Messing hiezu, per Stück . . .    ,,    1-10

,, Eisen, per Stück Neuer Haustorschlüssel, per Stück ....

Schild „

b) Für Hauseingangstüren.

Starkes Einstemmschloß mit messingenen verziertenDruckern, Schildern und Vorhangeln, mit oder ohne Schließklappen, per Stück ...............

Großes Einstemmschloß, wie vor, jedoch mit 2 eisernen Druckern, Schildern und Vorhangeln, sonst wie oben,

per Stück......... ...........

Drucker von Messing, per Paar............

Drucker von Eisen, per Paar.............

Schild samt Hangerl von Messing, per Stück......

,, Eisen, ,,    ,,    ......

Schild „

Neuer Schlüssel, per Stück

c) Für Doppel- und einflügelige Türen. Neues Einstemmschloß mit 2 Touren, samt allem Zugehör, messingenen Druckern und Schild, per Stück .... Neues Schloß, wie vor, jedoch mit eisernen Druckern und

Schild, per Stück................

Oliven oder Drucker von Messing, per Paar.......

K 21-00

„ 12-50

„ 6-80 „    3-15

„    0-65

„    2-40

„ 15-00

„ 2-10

6-50

5-75

1-25

Oliven oder Drucker von Eisen, per Paar .

Schilder samt Hangerl von Messing, per Paar

Schilder ,,

Neuer Schlüssel mit Kern, per Stück.........

Neuer gebohrter Schlüssel, per Stück .........

Messingene Rosetten, per Paar.............

Eiserne Rosetten, per Paar . . . ...........

Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln und Messingschildern, per Stück ....................

,, Eisen, per Paar

d) Für diverse Türen.

Fallenschloß mit Oliven oder Druckern von Eisen samt

Zugehör, per Stück................

Riegelschloß für Retiraden samt Schlüssel und Zugehör,

per Stück ....................

Kamintürschloß mit Schlüssel, per Stück .......

Extraschlüssel zu einem Retirad- oder Kamintürschloß,

per Stück ....................

Verreibung zu einer Stalltür samt Schließhaken, per Stück

bis

Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, per Stück..........K |

Dosisches Sicherheitsvorhängschloß

samt 2 Schlüsseln, per Stück K

0-60

1-90

K 0-60

0-45

0-20

0-95

1-25

0-25

0-18

8-50

3-25

2-50

200

0-65

3-60

cm Durchmesser

0-70

0-85

MO

1-35

2-10

2-35

2-55

2-80

Extraschlüssel zu diesen Vorhängschlössern, per Stück:

«) beim gewöhnlichen Vorhängschloß........

dosischen    ,,    ........

b) ..

t Iv 0-50 •    „    T20

Bänder, Kegel und Zugehör.

fl) Für Haustore.

Lang-, Winkel- oder Kreuzband stärkster Gattung zu einem

zweiflügeligen Tore, per Stück...........

Halse zum Tore samt Schrauben, per Stück......

Starke messingene Pfanne mit Steinpratzen samt Befestigen im Stein, per Stück...............

Iv 7-50 „    7-00

,,    5-60

Starke eiserne Pfanne, sonst wie vorige, per Stück . . .    2-35

b) Für Hauseingangstüren.

Starkes Lang-, Winkel- oder Kreuzband, per Stück ....

Halse, per Stück ..................

„    2-60

„    1-80

1-90

Pfandei von Messing mit Steinpratzen samt Befestigen im

Stein, per Stück.................

Pfandei von Eisen, sonst wie voriges, per Stück . . . . Stützenkegel zu dem Winkel- oder Kreuzbande, per Stück.

c) Für Doppel- und einflügelige Türen.

Aufsetzband, eisernes, fein gefeilt, Stift auf Stift, per Paar:

0-20    0-25    0-30    0-35    0-40    m    lang

Unteres Band mit Stellzapfen und Pfanne, per Stück:

6 cm 5-50

Doppeltes Scharnierband für Spieltüren, per Stück. ... K 1 75

d) Für diverse Türen.

Kegel zu vorigem, per Stück...............

Scharnierband zu einer Spaliertür samt Anmachen, per Stück ,,

0-75

0-60

0-35

2-25

1-20

0-90

0-50

0-95

0-60

3-50

1-50

l-lO

382 —

Riegel und Zugehör.

a) Für Haustore.

Langer Schubriegel mit Einschlagstück samt Schließblech,

per Stück....................

Kurzer Schubriegel samt Schließblech, per Stück ......

Schließblech oder ein Schließkloben zum Torschubriegel mit

Pratzen in Stein, per Stück...........

Toraufspreizstange samt Kloben, per kg........

Anhänghaken samt Kloben und Schließblech zu einem Torflügel, per Stück ................

Torschnapper, per Stück...............

6-00

4-00

1-50

0-90

0-70

1-50

b) für Hauseingangstüren.

Langer Schubriegel mit Einschlagstück samt Schließblech in

Stein, per Stück.................

Kurzer Schubriegel, wie vor, per Stück........

3-30

„ 2-20

c) Für Doppel- oder einflügelige Türen.

Langer Schubriegel mit Messingkapsel samt Zugehör, per

Stück ................

Kurzer Schubriegel, wie vor, per Stück . .

Schließblech zum Schubriegel, per Stück . .

Schließblech zum Türschloß, per Stück . . .

Handgriff für Spieltüren, per Stück ....

Kurzer Schubriegel mit Lochfeder, per Stück

„ 1-00 ,, 2-80

d) Für diverse Türen.

Querschubriegel für eine einflügelige Erkertür, per Stück. Türzug tnit 2 Radeln und Kloben, einem Zuggewicht samt Schnur und den erforderlichen Schrauben und Nieten, per Stück ....................

Messingenes Schutzgitter für Glastüren samt Befestigung, per m².....................

Ein ebensolches Eisengitter, per m²..........

Türaussichtstürl, 0-1 mim Quadrat, von Messing, per Stück Anhänghakel samt 2 Kloben zu einer Retirad- oder sonstigen

Tür, per Stück.................

Spreizstange mit 2 Kloben zu einer Erkertür, per Stück

Große Anlegarbe mit 2 Kloben, per Stück........

Doppelanlegarbe mit Scharnieren, per Stück......

Kloben mit Aug und Spitz allein, per Stück......

Kloben mit Holzschrauben, per Stück.........

Anlegarbe zu einer Holzlag- oder Bodenabteilungstür mit 2 Kloben, per Stück...............

„ 1-00

,,    5-50

„ 30-00 „ 16-00 „ 2-80

0-35

2-00

1-40

2-20

0-30

0-40

Vollständige Beschläge.

a) Haustore.

Einfahrtstor mit 4 Winkelbändern, oben mit halsenartigen Vorrichtungen und unten mit 2 Stück messingenen Pfannen, 2 starken Schubriegeln samt Schließeisen, einem eingestemmten Schlosse mit versenkten Mutterschrauben und messingenen Druckern, rein zu beschlagen und mit sonstigem Zugehör per Stück ......

Einfahrtstor, wie voriges, jedoch mit eisernen Druckern zu

beschlagen, per Stück.............

Schubtorbeschläge zu dem in der Tischlerarbeit abgebildeten zweiflügeligen Schubtore auf Seite 387, mit Laufstange und Rollen..................

K 98-00

,, 88-00

„ 170-00

fr) Hauseingangstüren.

Zweiflügelige starke Hauseingangstür mit 4 starken Winkelbändern , oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit messingenen Pfannen, mit 2 Schubriegeln samt Schließblechen und einem ein gestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern zu beschlagen. Alles zum

Schrauben, per Stück.............

Zweiflügelige Hauseingangstür, ebenso wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, per Stück . Zweiflügelige Tür in Holz oder Stein mit 4 langen Bändern und 4 Stützenkegeln, 2 Schubriegeln mit Schließblechen, einemEinstemmschlossemit eisernen Druckern und Schildern, mit oder ohne Schließklappen zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück .... Einflügelige Tür in Holz oder Stein mit 2 Bändern und 2 Stützenkegeln, mit eingestemmtem Schlosse und eisernen Druckern und Schildern, samt Schließhaken zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück Automatischer Türschließer, per Stück.........

c) Doppel- und einflügelige Türen.

Doppeltür mit 6 großen eisernen aufgesetzten Bändern, 2 Schubriegeln samt Schließblechen, auf die Holzdicke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Druckern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern mit Vorhangeln zu beschlagen. Alles

zum Schrauben, per Stück............

Zweiflügelige Tür, wie vorige, jedoch mit eisernem, eingestemmtem Schlosse mit Streichblech, eisernen Druckern eisernen Rosetten, Schildern und Vorhangeln, per

Stück .....................

Kreuz- oder eingefaßte Tür mit 3 aufgesetzten Bändern, mit eingestemmtem Schlosse, mit schließender Falle, messingenen Druckern. Alles zum Schrauben, per Stück

,,    57-00

„ 47-00

„    27-00

,,    16-50

„    56-00

„    18-50

,,    14-50

Kreuztür, wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern, per Stück.....................

Automatischer Türschließer, für eine einflügelige Tür, per

Stück .....................

Für eine zweiflügelige Tür, per Stück.......

K 9-30

27-00

45-00

ii) Diverse Türen.

Tür mit 2 aufgesetzten Bändern, einem Fallen- oder Riegelschlosse mit eisernen Druckern und einem Anhänghaken mit 2 Kloben zu beschlagen, per Stück . .

Boden- oder Kellerabteilungstür mit 2 langen Bändern und Kegeln in Holz, nebst Arbe und Kloben zu beschlagen,

per Stück ...................

Tür mit Anhängfenster mit Aufsatzbändern, Messingdruckern

usw. beschlagen ................

Spaliertür, ebenso..................

Balkontüren mit inneren und äußeren 2 Flügeln, ebenso ,,

Gewölbeeingangstüren mit Rollbalkenkasten......

Geschäftsportale mit Türen, Schaukästen und Rollbalkenkasten, per m².................

Zweiflügelige Erkertür mit 4 Bändern, 4 Stützenkegeln mit 2 Spreizstangen, jede mit 2 Kloben zu beschlagen, per Stück .....................

4-30

3-30

„ 26-00 ,,    15-00

50-00 „ 105-00’

„    17-50

„    15-00

Einflügelige Erkertür mit 2 Bändern, 2 Stützenkegeln, einer Spreizstange mit 2 Kloben und einem Schubriegel zu beschlagen, per Stück..........

Zweiflügelige Stalltür zu beschlagen, u. zw. mit 4 Bändern, 4 Stützenkegeln in Stein, einer Verreibung, jedoch ohne Spreizstange samt Mutterschrauben und Schließhaken und einer 3 m langen und 6 cm breiten Schlagleiste,

per Stück ...................

Zweiflügelige Stalltür zu beschlagen, ganz wie vorige, jedoch

samt den Spreizstangen, per Stück........

Kamintür von Holz mit 2 langen Bändern, 2 Stützenkegeln, einem Riegelschloß und einem Einfallhaken zu beschlagen, per .Stück...............

8 80

„    13-00

,,    16-50

3-80

Komplette Beschläge von Schiebetüren mit Kugellagern,

wobei die Türen jeder Größe in einem Rohrgehänge befestigt mit Kugellagern und Unterlaufschienen sich seitlich parallel an der Wand laufend öffnen bezw. schieben lassen. Kosten des kompletten Türbeschlages: a) bei einflügeligen Türen von 0'60 0⁻75 0"90 1"05 1*10 m Breite

Iv 20-00 21-00 23-50 26-50 28-00

b)    bei zweiflügeligen Türen von 1"25 1'50 175 1"90 2"05m Breite

K 38-40 43-00 49-00 54-5Ö“61 '00

c)    bei Toren von 2-20    2-50    3⁻00    4*00 m Breite

K 76-00 83-50 98-00 116-00

H85

Reparaturen an Türbeschlägen.

Schlösser.

ii) An Haustoren.

Großes Torschloß abzunehmen, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen,

per Stück ...................

Neuer Bart auf einen Torschlüssel, per Stück.....

Schloß aufsperren, per Stück ............

3-50

1-20

3-60

b) An HauSeingangstüren.

Türschloß abzunehmen, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per

Stück .....................

Neuer Bart auf einen Schlüsselzu diesen Türschlössern, per

Stück .....................

•Derlei Türschloß aufsperren, per Btück........

c). An Doppel- und einflügeligen Türen. Derlei Schloß abzunehmen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzumachen, per Stück. . . . Neuen Bart auf einen derlei Türschlüssel, per Stück . . . Derlei Türschloß aufsperren, per Stück.........

d) An diversen Türen.

Gitterschloß abzunieten, auszuputzen, zusammenzurichten

und wieder anzunieten, per Stück.........

Riegelschloß bei Retirad- oder Kamintüren abzunehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Bestandteile zu ergänzen und wieder anzuschlagen, per Stück .... Großes Vorhängschloß auseinander zu legen, zu reparieren

und wieder zu vernieten, per Stück........

Mittleres Vorhängschloß, wie vor, per Stück......

Neuer Bart aut einen Schlüssel zu einem der vorstehend benannten Schlösser, per Stück...........

Schloß von einem eisernen Kellerfenster abzunehmen, reparieren und wieder vernieten, per Stück........

Bänder, Kegel und Zugehör.

a) An Haustoren und Hauseingangstüren. Langes Tor- und Winkelband abzunehmen, zu lichten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen,

per Stück ....................

Zu einem Torflügel ein Torpfand el zu richten und mit Gips und eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück . . . An ein Torpfandl neue Pratzen anzuschweißen und mit eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück .....

1-90

0-95

0-50

1-40

0-95

0-50

2-90

1-40

1-40

1-00

0-70

1-53

420

5-00

’S

Von einem eisernen Tore eine eiserne Führungsrolle abzunieten, auszuputzen, einzuschmieren und wieder anzunieten, per Stück ................

K 4-50

3-60

Einen Kegel auf eine Steinklammer zu nieten und diese dann in Stein einzulassen, dabei die Löcher tiefer zu hauen und mit Gips und Zwickeln festzumachen, per Stück . .

b) An doppel- und einflügeligen Türen. Aufsetzband von einer solchen Tür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück................

Aufsetzband, wie vor, zu reparieren und halb neu zu machen,

per Stück ....................

Aufsatzband mit einem Ringe oder einem Plattel zu unterlegen ......................

0-90

1-20

)f

0-50

c) An diversen Türen.

Langes Türband von einer Retirad-, Kamin- oder Holzlagtiir abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und

Nieten wider anzumachen, per Stück .......

Ein altes, über die ganze Tür reichendes Band abzubrechen, zu reparieren und es wieder mit 10 Spitz- und 3 Nietnägeln anzuschlagen, per Stück..........

MO

3-00

Riegel und sonstige Bestandteile.

a) An Haustoren und Hauseingangstüren. Torschubriegel abzunehmen, zu reparieren und mit neuen

Schrauben anzuschlagen, per Stück........

An ein Torband einen Messingring anzulegen samt Aus- und

Einhängen der Torflügel, per Stück........

Die locker gewordenen Friesen und Füllungen eines Torflügels mit einer Schiene einzulassen, durchzunieten und mit neuen Schrauben zu befestigen, per Stück . . .    2-40

Eiserne Klammer zum Festmachen eines gebrochenen steinernen Türgewändes samt Löcherstemmen und Eingipsen,

per Stück....................

Automatischer Türschließer zu reparieren, per Stück. . .

K 2-20

,,    3-80

,,    3-50

,, 1000

b) An Doppel- und einflügeligen Türen.

Schubriegel ron einer derlei Tür abzunehmen, zu reparieren

und mit neuen Schrauben wieder anzumachen, per Stück ,,    1-50

An ein Türband einen Messingring anzulegen, per Stück ,,    0-45

Automatischer Türschließer für eine einflügelige Tür zu reparieren, per Stück

Automatischer Türschließer für eine zweiflügelige Tür zu reparieren, per Stück................

c) An diversen Türen.

K 1-50 bis K 2-50

,,    3-30

Schubriegel von einer Gittertür oder von einer Kammer - oder Stalltür abzunehmen, zu reparieren, mit den nötigen neuen Bestandteilen zu ergänzen und wieder anzuschlagen, per Stück Das Blech von einer Tür abzunehmen und mit neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder zu beschlagen, per m².....................

Peschläge für Fenster, Spaletläden und Jalousien. Einzelne neue Pestandteile.

a) An Fenstern.

Winkelhaken oder Scheinhaken von Blech samt Schrauben, per Stück:

„ 2%

„    3    „

Stützenkegel, per Stück

Aufgesetztes Band, Stift auf Stift, per Stück:

samt Knöpfen, lang 12    14    16    17    18    19    20 cm

K 0 16 0 18 0-22 0-24 0-26 0-32 0-34

K 0-20

. K 0-50

.    „ 0-30

. „ 0-20

„    015

„ 005 „    0-70

„ 0-60

Flaches Fensterhakel, per Stück...........

,, Fensterklöbel, ,,    ,,    ...........

Halbolive samt Züngel von Messing, per Stück.....

,,    ,,    ,,    ,, Eisen, ,,    ,,    .....

Trieb samt Triebolive von Messing zu größeren Fenstern, per

. ,, 0-10 . „ 0-60 . „ 0-80 .    „    0-45

Stück ....................

Ebensolcher Trieb, jedoch von Eisen, per Stück . .

Kurzer Schubriegel samt Streichblech, per Stück . .

Langer

Schließblech zum Schubriegel, per Stück......

Reibstange samt Fänger und Griff, per m.....

Schlagleiste von Eisen (gewalzt), per m......

Fensterzunge mit Nuß, per Stück.........

Federschnapper für Schubfenster, per Stück ....

Messingener Knopf für Schubfenster, per Stück . .

Laufschiene, per m ...............

Messingene Rolle für Schubfenster, per Stück . . .

Kette mit flachen Gliedern für Schubfenster, per m . . .

X IC

„    0-45

,,    5-00

Gegengewicht für obige Fenster, per kg........

Ordinäre Aufspreizstange oder Schnapper, per Stück . .

Buckel, per Stück..................

Knopf samt Buckel, per Stück............

Schiene zum Befestigen des Stockes, per Stück.....

Hakel samt zwei Kloben, per Stück .........

Lappenzapfel zur Sperrfeder beim Retirad- oder Dachfenster,

per Stück ....................

Hakel samt 2 Kloben bei vorbenannten Fenstern, per Stück

Sperrfeder für obige Fenster, per Stück........

Aufspreizstangel samt 2 Kloben für Retirad- oder Dachfenster, per Stück ................

Kellerfenster ganz neu mit starkem Eisenblech zu überziehen, samt Anstrich, per m²..............

b) An Spalet- und Fensterläden.

Messingene Olive samt Seitenfallen und Schließblech, per

Stück......................

Messingene Olive allein, per Stück ..........

Messingene Rosette, per Stück............

Züngel mit einer Nuß, per Stück...........

Schließblech hiezu, per Stück.............

Scharnierband samt Anmachen und Schrauben, per Stück

Kreuzband oder langes Band, per Stück........

Stützenkegel, per Stück ...............

Schubriegel, per Stück................

Fallhaken mit Scharnier, per Stück..........

Vorreiber mit Stift, per Stück............

,    1-30

0-65

0-22

0-50

0-12

0-60

1-20

0-50

0-00

0-60

.    0-40

Neue vollständige Fensterbeschläge,

a) Innere Fenster.

K 2-20

Einflügeliges Fenster mit 2 Bändern, 4 Scheinhaken, 1 Aufspreizstange und einem Kurbelreiber,¹ mit aufgehendem Kreuze, per Stück................

„    2-75

Einflügeliges Fenster mit 3 Bändern, 4 Scheinhaken, 1 Aufspreizstange und 2 Kurbelreibern mit aufgehendem Kreuze, per Stück................

,,    5-00

„    4-00

Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Falzspreizen, 2 Vorreibern, eventuell 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück ....................

mit festem Kreuze, per Stück ...........

Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken. Trieb mit messingenen Oliven samt Streich- und Schließblech und Stellriegel mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze, per

Stück ......................

Zweiflügeliges Fenster, wie vor, jedoch statt dem Trieb 2 Schubriegel, mit aufgehendem Kreuze, per Stück

mit festem Kreuze, per Stück...........

Dreiflügeliges Fenster, wie vor, beschlagen, per Stück:

mit aufgehendem Kreuze.............

,, festem Kreuze................

Vierflügeliges Fenster, mit 8 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing samt Reibstange, 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln samt allem Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück................

Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende Post, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück ....................

Vierflügeliges Fenster, mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieb mit messingenen Oliven samt 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln und aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück ....................

Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende Post, jedoch statt dem Trieb mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück...........

7-00

550

4-70

8-00

5-70

8-80

6-60

9-50

800

b) Äußere Fenster.

Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Vorreibern, 2 Aufspreiz-stangeln samt Zugehör und den Stock mit 4 Schienen zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück

mit festem Kreuze, per Stück...........

Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken zu beschlagen, samt Trieb mit Reibstange, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . Zweiflügeliges Fenster, ganz wie vor, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück ....

mit festem Kreuze, per Stück...........

Dreiflügeliges Fenster, wie vor, beschlagen samt Trieb mit

Reibstange, per Stück..............

mit Vorreiber, per Stück.............

Vierflügeliges, nach innen aufgehendes, äußeres Fenster, mit 6 Aufsatzfenstern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 2 Schnappern und 1 Triebstange mit mittlerem Schlußhaken beschlagen, der Stock mit 6 Schienen befestigt, mit aufgehendem Kreuze, per Stück................

5-50

4-40

7-70

6-30

5-30

8-80

7-20

Vierflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 16 eingelassenen Scheinhaken und allem Zugehör wie vorher, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück................

Vierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 2 Schubriegeln, 4 Zungenreibern, 2 Aufspreizstangen und 6 Stockschienen, mit

aufgehendem Kreuze, per Stück..........

Vierflügeliges Fenster mit 8 Aufsatzbändern, sonst wie vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück.....

Schubfenster mit 8 Scheinhaken, 2 Federschnappern mit Zugehör, 2 Laufschienen und 4 Zungenreibern mit 2 messingenen Knöpfen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück Schubfenster größerer Gattung mit allen Bestandteilen, wie vor, Gegengewicht zirka 10 kg und Ketten mit flachen Gliedern, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . , Schubfenster mit Gewichtskasten und Blindspalete beschlagen, per Stück . ................

Bei eisernen Oliven oder Knöpfen wird per 1 Fensterflügel

ein Abzug gemacht von.............

Sechs-, acht- und melxrflügelige Fenster werden mit ihren Beschlägbestandteilen nach den Preisen der einzelnen Bestandteile unter Anwendung eines 20%igen Abzuges berechnet.

K 9-80

„    9-10

„    8-40

„    7-40

„ 29-00

45-00

,.    0-17

c) Spalet- und Fensterläden.

Spaletläden mit 6 eisernen Scharnierbändern, 2 messingenen Oliven, 2 eisernen Schubriegeln samt Streich- und Schließblechen. Alles zum Schrauben, per Stück . . Spaletläden mit Kasten, Brustwand und Zierverkleidung in Messingbeschläge, per Stück:

sechsteilig...................

achtteilig...................

Fensterbalken mit 6 Scharnierbändern und 2 Schubriegeln

samt Streich- und Schließblech, per Stück.....

Wenn Einschlagstücke Vorkommen oder wenn die Läden wegen ihrer Höhe mit mehr als 4 Scharnierbändern beschlagen werden, so kommt für jedes mehr anzubringende Scharnierband zuzurechnen............

J) Jalousien.

Große zweiflügelige Jalousie für Kühl- und Schlachthäuser mit 4 starken Winkelbändern samt 4 Kegeln auf 25 cm langem Flacheisen und mit 4 Schrauben befestigt, 1 Verreibung mit Schließhaken und Schließblech, 2 Aufspreizstangen 75 cm lang samt Kloben, 8 Scheinhaken

und 2 Bankeisen zu beschlagen, per Stück .....

Alle sonstigen Jalousiegattungen werden nach den Preisen für äußere Fenster vergütet.

6-60

16-50

20-00

„    5-00

„    0-55

Reparaturen.

Ein Loch Fenster mit inneren oder äußeren Flügeln reparieren und gangbar machen samt Beigabe aller erforderlichen Befestigungsstücke, aber ohne neue sonstige Bestandteile, per Stück..........

Von einem einzelnen Fensterflügel die Beschläge abnehmen, reparieren und wieder anschlagen........ .

Von einem Kellerfenster das Schloß abnehmen, zu reparieren und wieder anzuschlagen.............

Das Blech an den Kellerfenstern zu reparieren.....

An einem einzelnen Jalousieflügel die lockeren Beschläge mit Beigabe der Nieten, Nägel usw. zu befestigen. . . .

Von einem einzelnen Fensterflügel die Beschläge abmontieren und an einem neuen Fensterflügel wieder anzuschlagen, per Stück ................

K 0-90

0-45

0-70

1-70

0-90

1-70

Baubeschläge au? Danubiametall.

Das Danubiametall besteht aus einer Legierung, welche sehr dauerhaft bleibt und ein besonders schönes Ansehen gibt.

Nachstehende Preise der Danubiabeschläge gelten nur für die Lieferung ohne Anschlagarbeiten.

Türdrücker

per Paar in K

£3B

Silber

imitiert

Rot

bronze

XZi

21

rx

lisSiM

fl

TW?

23

TW?

4J

9 rund.

9 kantig.

7    2-90 2-50 1-90

8    12-10 1-80 1-40 | 9 1(2-60 2-20 1-70

10    3-20 2-70 2 10

11    ' 2-80 2-40 1-90

12    3-20 2-80 2-10

13    3-60 3-10 2-40

18    4-60 3-90 3-00

19    15-00 4-20 3-20!

20¹) ! 4-20 3-50 2-70

20²)    4-60 3-90 3-00

21    4-90    4-20    3-20,

22¹) ! 3-90 3-30 2-50₍

22²)    4-30 3-70j 2-90 23 5-20 4-40 3-30,

Türdrücker

per Paar in K

Nr.

Silber

imitiert

Rot-

bronze

Messing

fim.

14

II

-i o> Oi^-g5Cn».coisSh-

2-10

2-60

3-00

3-50

1-90

2-50

2-50

3-00

3-50

3-80

oooooooooo

OOMlOOt'HCHOXlN r-i n <n w tH cq ci w «i cö

1-40

1-70

2-00

2-40

1-50

1-60

1-60

1-90

2-20

2-40

j a, ⁴

15

bar ‘    .4&    4*

U

17

na

-Nmp-

£:

E.55H

4>

Tordrücker

per Paar in K

II

»vss

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

II

jgv..

i 1*

II

«c?-

^r.[üJL-

m&M

't-    00 CO

12-40 10-60, | 8-20 7-00 12-00 10-30?

8-00

5-40

7-80

feg!

10

Tordrücker

per Paar in_K

Nr.

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

fei

10

12

8-20 7-00 5-40 11-00, 9-40 ;7-20 14-00 12-00 9-20

gl

ms

5 Jm

:V

BK

f.>

IIP

Tür- und Torschilder

per Paar in K

ipg

•v;-i

SS

Hl I i

IS

S!

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

i:

II

B|

h'-

il

■gif

s

gl

»I

lll

ih. )

U,

feil

i MM

ci cn co ba

o o o o o o Ortmo®® o i c- i cc fi

1-70

200

1-90

2-60

2-20

2-50

1-30

1-60

1-50

1-70

1-70

Tür- und Torschilder per Paar in K

Nr.

Silber || imitiert

Rotbronze

Messing

{' ;

f-r

10

3-60

300

2-30

11

3-60

300

2-30

12

3-00

2-60

2-00

ii

12

?-

affig

13

■|

,•

rfSä®

().

ifl!

■

"» I ⁹

HP = Bi •

: " I

i I

14

15

• <-■

iläli

L,

Tür- und Torschilder per Paar in K

Nr.

Silber imitiert

Rotbronze

Messing

1-20

1-00

0-80

300

2-60

2-40

1000

8-50

6-50

13

6-20

5-30

4-00

14

6-80

5-80

4-40

15

7-60

5-80

3-90

«gl

⁴^| w

L ä. ■

II

/*

;U§

pj

Fenstertriebe

per Stück in K

'{0i;

(f ‘

mtä?.-

-.«■> - \e>

*#*

rlfe

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

it;ösS*

JPg

⁷ Ä

ssss»

R ;

J§

PIS

’J*

to

Sr] rl

HÜ!

is

I- . s

Mi

►Sb

® U O) Ol ® Ol .© Ol ©

§llg§§§§§§

3- 90 2-80 510 3-6o|

4- 20 3 00 510 3-60

4- 80 3-40

5- 10 3-60

4- 70 3• 30j

5- 60 4-00

6- 30 4-50, 8-20 5-80¹

Sgl

£j)

ss

II

Ifi

ft

•di

S chubriegelknöpf e und Griffe per Stück in K

Silber

imitiert

Rot-

bionze

Messing

«Sä

00 «01 05 Ol 1(5- W M H

►^i-^OOOOOO

ä>6o-üÖlÖc»-ÜÖ

oooooooo

OOOOOOfM© IO CD I> CO io 05 <M öooooooh

0000 0-1 oooo ! LOCDt'X^COO'^ |! ÖÖOOÖÖhh

(Sä

öl»

Fensterdrücker

(Halboliven), per Stück in K

Silber j imitiert j

Rot

bronze

Messing

1 0-60

2    0-70

3    0-80

0-50 0 40

0-60

0-50

0-70

0-60

0-70

0-60

0-50

0-80

0-70

0-60

ft

10

0-60 0-50 0-40 0-70 0-60 0-50 0-80|0-70 0-60 0-70|0-60 0-80 0-70 0-60

tv

%. '^3

0-50

*)

11

0-80 0-70

0-60

12

0-90

0-76

0-66

13

CFs

t'\A

0-96

0-84

0-70

14

1-10

0-96

0-72

15

16

17

0-80 0-70 0-60 0-90 0-76 0-66 0-80 0-70 0-60

18

0-90

0-76

0-66

19

1-00

0-84

0-76

20

1-00

0-84

0-76

21

0-70 0-60

0-50

18

19

Fensterdrücker-

Rosetten,

per Stück in K

17

<•

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

0-12 010

0-08

15

0-14

0-12

010

0-26

0-22

0-18

0-36

0-30

0-24

0-50

0-42

0-36

2 I«

ajjjMa

ii

io

12

20

’r—

ssssisä;

21

22

ja

ii

■<3iasi5saB8aBE»»ii

23

15

€&

24

£22

25

’S

17

Fensterdrücker (Kreuzoliven), per Stück in K

Silber

imitiert

Rotbronze

Messing

Silber

imitiert

Rotbronze

Messing

0-84

o oo ~4 05 oi os Ins

0-96

MO

0-80

0-90

MO

0-80

0-90

MO

O r-8 CM CC

0-90

110

1-20

1-30

h^'K-'OOOOOOOOOOO öo«ö*iji®2iÖ5Ö2ic5y3(x2j 000^05^ 05 00 ^ 05 00 ^00

OOONO O CtOOOO’TN oocc»c>oaoiooaoooocoo5

0666666666666

0-90

0-76

r—1

to IO I O tO 10 10

Ol tf“- CO to H-• o

1-00

1-30

1-40

1-20

4-30

MO

1-30

1-30

1-50

1-30

1-50

0-84

1-08

1-20

1-00

1-08

0-94

1-08

1-08

1-26

1-08

1-26

^OH^OOOOO^OOO

ööööööoöooöö-üÖ5

lM)0tM4-t5OtS I^OtSOO

1 1t

■fl Bi

gäigl 7

Hk

ij

Schlüsselschilder per Paar in K

Türdrückerrosetlen per Paar

in K

Nr.

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

Nr.

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

-j © oi if*. oj fco i-1

O O ® O O O O ® LO l> t' 03 O © © © © © © -2

© © © © © © O CC C<0 05 05 -Ü Ü» © © t® 05 © ©

0-40

0-60

036

0-50

0-50

0-70

0-70

HNM-#LOO

© o © © ©

Tjuo O 00 03 00

666666

© © © © © o —j —t -j öi .k O 05 O O 05 o

© © © © © o

05 C5 Ol (f*. CO CO O O O O 05 o

Spaletknöpfe per Stück in K

Teppichstangengriffe per Stück in K

Nr.

Silber

imitiert

Rot

bronze

Messing

Silber j Rot- ] imitiert ! bronze ; Mcssln2

W IO

0-60

0-90

1-20

H- o O ö -Ji 6t 00 O O

© ©

^ CD C5

© © ©

Griff 1-20    1-00

Knopf || 0-70 i 0-54

0-84

899

Gitter für Stiegen und Fenster.

Einfaches Stiegengeländer an der Wandseite von Rundoder Flacheisen rein gearbeitet, samt Befestigungskloben und Anmachen, per 1 m (Gewicht zirka 4 kg) . Iv 3-10

Stiegenanhaltstangen zur Befestigung hölzerner Stiegengriffe samt Befestigungskloben und Anmachen, per 1 m (Gewicht zirka 3 kg) ............

Stiegengitter aus Schmiedeeisen, bestehend aus einfachen, runden oder quadratischen senkrechten, spiegelgefeilten Stäben mit 3 längslaufenden rein gearbeiteten Verbindungseisen, die Stäbe in Entfernungen von 0-3 m = von Stufe zu Stufe stehend und daselbst in Holz eingelassen, an aller Arbeit inklusive Anmachen und Material, nach dem Stiegenlaufe gemessen, per 1 m (Gewicht zirka 15 kg).....

Stiegengitter aus Schmiedeeisen nach der Zeichnung gearbeitet und aufgestellt, per 1 m (Gewicht zirka 25 kg)...................

Stiegengitter aus Gußeisen, bestehend aus einfachen ka-nellierten Hauptsäulen mit Rose, aus abgeeckten oder abgedrehten Zwischengeländerstäben mit Knöpfen, dann einer oberen schmiedeeisernen Rahme zur Aufnahme des hölzernen Stiegengriffes, samt Befestigung, per 1 m (Gewicht zirka 12 kg)...........

Stiegengitter aus Gußeisen laut Zeichnung gearbeitet samt oberer schmiedeeiserner Rahme für den hölzernen Stiegengriff, per m:

a)    aus am Lager gehaltenen Geländerteilen (zirka 20 kg

schwer).....................

b)    aus am Lager gehaltenen Geländerteilen (zirka 30 kg

schwer).....................

c)    nach spezieller Zeichnung angefertigt (zirka 30 kg

schwer).....................

d)    mit Figuren nach spezieller Zeichnung angefertigt

(zirka 40 kg schwer)...............

Fenstergitter aus Schmiedeeisen, per 1 m² Fensterlichte:

a)    einfache, aus 015 m von Mittel zu Mittel weit stehen

den vertikalen und 0-3 m voneinander entfernt stehenden horizontalen, runden oder quadratischen Eisenstäben samt einer aus Flacheisen hergestellten Rahme und inklusive Pratzen zur Befestigung.......

b)    verzierte, mit einfachen Bogenlinien........

,, geordneten geometrischen Figuren . .

Fenstergitter aus Gußeisen, per 1 m² E#nsterlichte

„    2-30

„ 11-00

. 24-00

„ 8-00

, 13-20

„ 19-80

„ 33-00

, 52-80

c)

t)

„ 12-00 „ 18-00 „ 24-00

.    „ 16-50

Türfüllungs- und Fensterschutzgitter nach folgenden Modellen, per Stück:

Iv 7-20 „    5-00

„    3-60

K 9-20, Nr. 39

Nr. 38

Nr. 39 ohne Durchzugstange ...........

Söuhwd! idici i l hi-.'

m°!ä.

S,5 Xcj.-prTltcl'er/

BM'

miß .

0t •AS“'

GXf.

/K>r4

san

Wb

3‘JOfa........;-----

sr

9t? 56 . 2,3X1-

9t?5hn

9l?5S., SÄ

<■

td

W JjjW

.....1

szn]

Jr*

«80£ ----

0t? 39.

«**•

IN

CeM

\jj» jJ/i

w«.

•»Xj.

■2

®q

;

9t?AS !7.5X)

9l?47.

12X

3'

f¥

cnü

’a

Eß

•-i •

Bl

W«

«P¹; [

—■—• C 3 0 m------

«CO&..........

510 m-----r

Oberlichtfenstergitter aus verzierten Gußstäben geliefert, per

Stück 1-34 m breit, 34 kg schwer.........

1-50 „

1-65 „

1-90 „

1-94 „

43 „ 31 „ 42 „

56 „

«nfcXitfaG

(ffilrc tPü-lt I <n 14

/mm

>■ ö

y»

2p*

PL

ii

s I

/.

Eil"

Im

'

Cr.

SfS2

’f--

91" 'IP ... 91" '|9 ?

1.3'ir.U!

I.olo'"

01? 50,50

^11 ti b cfdu^lIX C-Zf

jm

i?§\

II'

./

*?

-•'X-

. 01" 50    t.SiO¹-!! xix.3 I 9Ü)

.91? 50?- i.»oo a;- . 'i2 .

01? 52.

ii^isjpsis

saaMSESi-.: x

_____91?5?

1.0*0 —

56 X,

26

Erker und Balkon ganz aus Eisenkonstruktion hergestellt und ohne Montage und Aufstellung berechnet Ait K 1560 und mit K 2200 je nach der Breite.

1;,

|.

jili

|'

te.

"2

___

j l jjjifii:

, fei:

; iif

Hl Bill

lilHSn»!

8ÄJSIS

r ~' ■    ¹¹

,;V

■±l

:.v;

iggig

gr'“⁷⁷

es

_j-

SÄ

gpt

py

•<V;

SV

jKypiaas

a*»!

-• ■■

.yr

fßHSSi'lSSr i

|; 1ftg

rJI

HP

NsJ

WßnS- j

'§ :

ü»;

nS';i|j

Li

:!l

s§Kä

issiiiiii

|| ' : y X '

P«r

SN

,t!

\r

mm

mm.

==—===*=

rri7.Trr~

im

i..

£*** -L—n

•VV

LE.

■H

Offene eiserne Balkons, Preise ohne Montage, Balkongitter

(bis Beginn der gebogenen Eckstücke gemessen), per m . K 42-40 Eckstück rechts oder links gebogen, per Stück . . .    37-60

Ergänzung A, per Stück .

Ergänzung B, per Stück .

Eckstück C, per Stück . .

Pfeiler mit Vase, per Stück

„ 36-00 „ 29-60 „ 43-00 „ 104-00

I Iß-L' cTiA it.

c’iu-cflfc/'

l!j

ni

Saft

[j

Sri

Bl

jäTOras

1.000 m 0.850 ,fl

'4

-Ja

tÜt“

B *«<;(! fe.

l-infL)

=h

'rnr

ai

gg

i

;v-i

ml

j

Ei-

eOuiudt . *9i.......4

UW 91- ff

>ntl    «ui<4    nt- £Ö<xßrovtg.«

v+wtP xl«tetv $ u-k!«+ic1ihi<j Jurfl vtWcllUdcne- £izu<jeti-£? £&.uübeiv

C.tecitfci

'A l’mß.

ss

‘V

3/

:\

• -    ~ ~ i

mim

!L

A.

mm

J|P|p§f

El

BglBBSEf¹

■A

"J

MÜPÜ

TT*

-A

Öl

Öttltv. o.dxllz.

26*

ff ^

ISS) ■' M J

i'

.>>•

11

r 2l

ij

4»

13§3

Cf

«•

/''l

Hj

rir

2#"

Stiegengeländer aus Eisen, Preise ohne Montage:

Anfänger, per Stück..............

Geländerstab ä 4 kg, per Stück.........

Zwischenstab ä 3-8 kg, per Stück........

Verbindungsschiene, per m............

Handgriffschiene, per m............

Geländerstäbe mit Knie sind um K 0-45 per Stück teurer.

. K 60 00 • „ 1-82 •    ,,    1-73

.    „    075

Schmiedeeisenfenster

mit eigenartiger Übergreifung der Sprossen an den Kreuzungsstellen

latit Modell.

Fenster aus Schmiedeeisen sind jenen aus Gußeisen vorzuziehen, weil sie weniger zerbrechlich beim Transport, dauerhafter im Einbau und dicht schließend bei Luftflügeln sind und auch nicht schwinden oder windschief werden.

Nachstehende Fenster sind Normaltypen stets vorrätiger Fenster; es könen aber auch alle anderen Dimensionen angefertigt werden. Die Preise gelten per Stück geliefert.

Kellerfenster, 110X90 cm K 11-00

Sprossendetail

Modell der Sprossenkreuzung

üra

<i .J >.5.

Kellerfenster mit Luftflügel, 145X90 cm K 2400

Türoberlichten, 120X100 cm K 28-00

Mezzanin- oder Sou-terrainfenster, 120X100 cm K 28-00

■■

Mezzanin- oder Oberlichten-fenster,

210X0-60 X0-S0 cm Iv 20-00

Souterrain- oder Sfcdlfenster,

90 X 120 cm K 22 00

Magazinsfenst er, 100X200 cm K 33-00

NW

-H

ln

i;

-ü

Saalfenster,

1 OO’X 200 cm K 35-00

Fabrikfenster, 110X230 cm K 33-00

1¹ I li

Magazinsfenster 100 X 220 cm K 28-000

ihr

H-

••

EID

Fabrikfenster, 120 X 250 cm K 40-00

Saalfenster, 120 X 250 cm K 44-00

Fabrikfenster, 150X300 cm K 60-00

fä

>;

LJ

,i

JL

4ü?    -

Segmentfenster,

140 X 300 cm K 50-00 140 X 300 cm K 44-00 140 X 300 cm K 77-00

• .... _

r.

.■

lfo

JCD

i:

Diverse EisenJenster.

Fensterrahmen ohne Flügel

profiliertem Schmiedeeisen nach den Typen des Kommerzeisens, wie sie in der II. Abteilung des Buches verzeichnet sind, für Verglasung eingerichtet (Fabrikfenster zirka 20 kg schwer), komplett samt eingebohrten Splintlöchern zur Befestigung der Glasscheibe, per 1 m² Fensterlichte:

a)    bis zur Größe von 2 m².............

b)    über die Größe von 2m².............

Angepaßte Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per

K 3-50 bis

Profileisenfenster anderer Zusammenstellung und gewählter Profile auf den Bauplatz geliefert per q K 25-00 bis

Fensterrahmen ohne Flügel von Gußeisen für Verglasung eingerichtet (zirka 25 kg schwer), sogenannter Herdguß, per 1 m² Fensterlichte, komplett:

a)    bis zur Größe von 2-5 m²............

b)    über die Größe von 2-5 m²............

Angepaßte Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per Stück von ...................

Gußeisenfenster anderer Art kosten per q.......

Stück von

von

K 15-80 „ 17-50

„    6-50

,. 70-00

„ 11-00 „ 12-00

„    2-75

,, 30-00

Eisentüren.

Eisentüren aus Flachblech, in Eisenrahmen mit Pratzen oder aber mit Stützenkegeln und Bändern in Stein-futter, samt Schloß, beschlagen und eingehängt, per 1 m² im Lichten gemessen:

a)    Kamin- und Erkertüren u. dgl. kleine Türen (Gewicht

zirka 28 kg per m²)...............

b)    Boden- und Brandmauertüren u. dgl. mittlere Türen

(Gewicht zirka 42 kg per m²)...........

e) Gewölbtüren u. dgl. größere Türen (Gewicht zirka 55 kg

per m²).....................

d) Einfahrts- und Haustore u. dgl. Türen größter Art

(Gewicht zirka 75 kg per m²)...........

Eisentüren von Wellblech mit schmiedeeiserner Rahme in Mauerpratzen befestigt als besonders feuersicherer Abschluß bei Scheidemauern in Industrieanlagen, bestehend Eisengerippe mit 1mm starkem, zirka 100x40 mm gewelltem, verzinntem Eisenblech, inklusive Montierung am Bauplatze, per Stück:

K 23 00

,, 34-50

,, 44-00

,, 59-00

aus

einem

Maueröffnung im Lichten ij breit m .......

100

100    1-25

1-25    1-25

1-50    1-50

1-50 ! 215

2-20

Maueröffnung im Lichten hoch m.......

220

2-50 | 2-20 | 2-50    3-00    2-20    2-50    4 00    2 20

4-50

Preis für Schubtüren mit

oberer Kugelführung nach System Weickum mit Laufschienen und Ij

Schloß.....aK -143 00 152-00 166 00 172 00 178 00, 185-00; 19300! 245 00

273 00

40000

Preis für Flügeltüren mit

eisernem Türstock, j Schließer und Schloß

Gewacht zirka in kg

ä K 158-00 168 00 172-00 190 00 210 00 205 00 220'OQj 275-00 178    200 i 206    226    252    244    260    350

265-00

42000

305 i 500

Diverse.

Kellerfenstertürchen von starkem Blech samt Schloß, in Eisenrahmen mit Pratzen, per 1 m² Fensterlichte:

a)    einfachere, durchbrochene.............

b)    nach Zeichnung durchbrochene..........

Kellerlochgitter von Schmiedeeisen samt Rahme und Pratzen zur Befestigung, per m²:

a)    horizontale (stark und engmaschig)........

b)    vertikale (leichter und weitmaschig)........

Iv 30-00 „ 35-00

,, 17-50 ,, 12-00

Rauchfangtürl von Gußeisen, inneres und äußeres Türclien mit Rahme, Beschlag und Coupeschlüssel

Lichtgröße 16/30^20/35 20/40cm K 2-00    2-20    2-6Ö

per Stück in ............

Rauchfangtürl von Schmiedeeisen, sonst wie vor, per Stück in..........

Patentkamintürl mit Schließzwang (wobei der Schlüssel nicht herausgezogen werden kann, bevor das Türl unbedingt geschlossen ist), per Stück in . .

,, 2-50    3-20    4-50

. ,, 4-35    4-90    5-50

und

Stangen aus Eisenrohren mit Messing überzogen, per 1 m Länge, bei

Träger hiezu, per Stück . . Knopf hiezu, per Stück . .

Tepnichstangen aus Eisenrohren mit Messingrohren überzogen, per 1 m Länge .............

27    34 mm Rohrdurchm.

in K 5-50 7-20 . „ 6-50 8-60 . ,, 3-60 4-50

14    17 mm Rohrdurchm.

K 2 10 2 40

1 Paar Kloben samt Knöpfen dazu ,, 1T0 L40 und höher.

Vorhangstangenhalter von Schmiedeeisen, mit Mauerkloben zum Einmauern und eingeschobener verschraubbarer Rundeisenstange zum Verschieben, per Paar .... K 5-70

Stiegenhandgriffe von Gußeisen samt Befestigen, per Stück:

a)    roh, einfach ..................

b)    bronziert....................

Stiegengriffstützen (für Laufstangen) samt Befestigen, per Stück ......................

,,    2-50

,,    3-25

,,    1-5.0

Fußstreifeisen von Gußeisen (ohne Bürste), per Stück: roh K 3-00, bronziert...............

Fußstreifrost von Schmiedeeisen, per Im²........

,,    3-80

,, 24-00

Eiserne Stiegen.

.-r"

mmm

ln _

32

IJiE

FiT

Wendeltreppen oder Schneckenstiegen, ganz von Schmiedeeisen hergestellt, mit durchbrochenen Vorder- und Seitenwangen, gerippten Stufen-auftritten, Spindel, einem Geländerstabe auf jeder Stufe und Verbindungs-schiene zur Handleiste, fix und fertig samt Aufstellung nach Stufenanzahl, wobei jede Stufe 158 mm hoch ist und in folgenden Varianten der äußeren Ausstattung hergestellt und sowohl für Holzbelag als auch für Linoleumüberzug des Auftrittes hergerichtet :

IÄÄ

ü- ÄS ..

Halbmesser der Stiege in Zentimetern 58 1 65 | 73 | 81 [ 89    97 [ 104 j 1131 1201 130

Preis per Stufe in Iv

a) e i n f a c h vergittert,

Stufen glatt 9-20 10-00 1P00 13-00 „ gerippt 10-60 11-40 13-00 15-00 /') m i t vollen Antritten,

Stufen glatt 10-30j 11-20 ,, gerippt 11-80 13-00 c) verzierte j Geländer, I Stufen glatt j 12-50 13-20 ,, gerippt 14-00 15-00

15-00

17-00

18-00 20-00 19-50 22-00

22-00

25-50

25-00I27-5O 27-00 80-00

12-50 15-50 16-00 14-50 16-50 18-70

18-80 21-00 21-00 24 00

24-00!-27-00

27-50)29-50

30-00

32-00

14-40

16-50

16‘50

18-50

18-00 2 >50 23-00 20-50 22-50 25-50

25-50 28-00 31-00 29-00'30"50 33⁻50

d) wenn 2 Geländerstäbe per Stufe gefordert werden oder wenn ein Geländerstab außerhalb der Stiege kommt oder ein oberes Abschlußgeländer hergestellt wird, kostet ein Geländerstab bei Position

in K 1-70    2-40    4-80

e) Austrittsplatten (als oberste Stufe) werden samt Spindelsäule und dem darauf montierten Abschlußgeländer mit 250% des Stufenpreises berechnet.

Geradarmige Hauptstiegen aus Schmiedeeisen mit gerippten Stufen und durchbrochenen Antrittsflächen, samt verziertem Geländer und Handleisten kosten je nach Ausstattung, per 1 m Stufenlänge . . . K 19’00 bis K 30-00

26-00

Geradarmige Nebenstiegen, sogenannte Schiffstreppen, aus Schmiedeeisen mit U-Eisenwangen, Flacheisenstufen und einseitigem Geländer aus Rundeisen, kosten bei 50 cm Breite, per 1 m Länge (nicht Höhe)

Wellblecharbeiten.

Trägerwellblech zu Dach- und Deckenkonstruktionen, zu Stiegen- und Gangkonstruktionen, zu feuersicheren Wänden und zur Herstellung feuersicherer Türen verwendbar, wobei bemerkt wird, daß die von 1 bis 1-5 mm starken Wellbleche in der Längenrichtung nach jeder Kurve gebogen (bombiert) werden können und daß die in nachstehender Tabelle berechneten Tafeln eine Länge von 3-50 m haben.

Gewöhnlich wird verzinktes Eisenblech verwendet, da das Verzinken einen vorzüglichen und dauerhaften Schutz gegen atmosphärische Einflüsse gewährt; für mindere Arbeiten genügt ein Minium- oder Teeranstrich.

Tabelle über Dimensionen, Tragfähigkeit, Gewicht und Preise von Wellblech.

Blechdicke

Breite Höhe

der Wellung

Deckbreite der einzelnen Tafel

Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung per 1 ina in kg bei einer Freilegung von m

Gewicht in kg

Preis in K

schwarz

ver

zinkt

in mm

1-5

2-5

³'³Ji

per mJ

93

50

l9

93

50

93

50

560    650

560    970

560 1280

480

320

460

610

160

130

13-6

6-05

240

320

20-4

27-2

9-00

7-85

11-70

11-40

14-60

94

60

IO H

94

60

470

870

640

430

94

60

470 11100 470 1300

800

500

220

300

180

250

1000

700

390

330

15-2

22-8

30-4

6-90

10-05

13-10

8-80

12-70

16-30

Ol

96

70

96

70

96

70

390 1070 390 11600 390 2100

800

580

260

1200

1550

800

390

1000

510

220 : 18-0 310 27-0 400 |! 36-0

98

fco

U5

75

98

75

98

75

400 1170 400 S 1750 400 2200

880

500

290

240

1200

1550

800

18-8 ; 28-2

fcO >—•

6i

100

100

100 I

100

80

80

80

85

:|

1000

37-6

400 ,|1300 400 1930 400 i 2500

980

660

320

270

19-6

400

1450

1800

950

1250

480

700

fco

Ol

100

85

100

85

j 1420 ;2130 2800

1050

1550

2100

700

1000

1300

380

580

700

100

90

100

90

100

90

300 1560 300 2340 300 3100

1100

1720

2400

700

400

1120

1680

580

750

100

95

Ol

100

fco

95

100

95

300 1710 300 2550 300 13380

1250

1800

2400

800

1200

1600

o o o

>o CO IC Tf CO GO

430 29-4 600 j 39-2

290 j| 20-4 440 30-6 570 I 40-8

300 22-4 480 33-6 640 j! 44-8

340 23-6 530 35-4 700 47-2

8-15 10-40

11- 90 15-00

15- 50 19-30

8-50 10-90

12- 44 15-70

16- 20 20-15

8- 85 11-30

12- 90 16-40

16- 90 21-00

9- 20 11-80

13- 50 17-00

17- 50 21-90

10-10 12-90

14- 85 18-70

19- 30 24-00

10-65 13-65

15- 60 19-70

20- 30'25-20

Gewichtspreise obiger Trägerwellbleche in K

q:

Blechdicke |! in mm

2000

In Tafeln bis zur Länge von mm

2500    3000 | 3500

2000    2500

3000

3500

Schwarzblech

Verzinktes Eisenblech

IO H H

Der Preisaufschlag für Bombieren beträgt K 2 00 per q.

Bei nachstehender Deckenkonstruktion werden die Wellblechtafeln auf die untere Flansche der Traverse aufgelegt und der obere Raum bis zum Fußboden mit Stampfbeton ausgefüllt.

W/

Wenn nach obenstehender Skizze Wölbedecken hergestellt werden, wird bombiertes Wellblech verwendet und oberhalb dessen ebenfalls der Raum mit Beton ausgestampft.

Bei Dachkonstruktionen wird das Wellblech entweder zwischen Verankerungen frei im Segmentbogen gespannt oder aber auf die Oberflansche der Traversen aufgenietet. In allen diesen Fällen ist der Arbeitslohn für Aufmontierung extra (mit K 1-50 bis K 3-00 per m²) zu veranschlagen.

K 65 00

Gewelltes Stahlblech für Verschluß laden zu Fenster und Türen aus 1 bis To mm starkem Blech mit einer Wellenbreite von 20 bis 30 mm, einer Wellenhöhe von 10 bis 14 mm und einer Deckbreite von 380 bis 390 mm (Stahlrollverschlüsse, Rollbalken, Panzerrollverschlüsse), per q

V-

JL

JL

35

„ 44-00

Panzerrcllverschlüsse mit durchlaufenden Scharnieren aus fassoniertem Stahlblech erzeugt, mit unterem Sockelteil und oberem Öffnungsverschluß, wobei das Schloß etwa in Brüstungshöhe liegt, Preis per m².....

TS. — —

Ji

i-

smm

r

Sicherheitsrollgitter für Türen und Fenster, aus starken Halbrund-=•    eisenstäben, welche    mittels ela

stischer Stahlzugfedern verbunden sind, wobei beleuchtete =    Lokale von außen    kontrollier-

₌    bar und| dennoch    diebssicher

verschlossen sind (und außerdem auch die Ventilation der -    Räume ermöglichen,    wie z. B. bei

Lebensmittelmagazinen'u. dgl.), Preis per m²........

K 42-00

■fei#

«ii—-rffO

TS

Portalkopfprofil für Rollbalken-versclilüsse, bestehend aus einem Rollcnkasten von 30 bis i|j 34 cm Lichtbreite und Lichthöhe, welcher sich in stilvoller Weise” den Tür- und Fensterverdachungen der Fassade anpassen läßt, ganz von FIolz * konstruiert, mit Bankeisen, und !'"-■£ Schrauben an die Mauer befestigt und mit Zinkblech abgedeckt und in Ölfarbe grundiert angestrichen, per 1 m Länge von .... K 20-00 bis ,, 50-00

s»-—

Stabjalousien mit Ausspreizhebeln, wobei die einzelnen Eisen- oder Flolzstäbe mittels Scharnieren oder Ketten verbunden werden, per 1 m2 Fensterlichtöffnung:

a)    bei Anwendung von Ftolzstäbeh . .

b)    bei Anwendung von Stahlstäben . .

„ 27-00 „ 40-00

A-

ii

ii

ri

Trägern

zum

Schaufensterstellagen aus bestem steirischen Fassoneisen oder •Stahl hergestellt, mit verstellbaren Auflegen von Glasplatten kosten:

TU

per m b) die Glasplattenträger

16

,    .    ver- bron ver

a) die Auslageschiene, nickeit ziert goldet

K4-00 2-30 3-80

6 bis 10 cm per St. K T40 0-80 T26 10 ,, 13

in hängen von

Sommerplachen-Maschinengarnitur, bestehend aus einer

oberen und einer unteren Maschinerie lautZeichnung, zwei eisernen Büchsen,

jm

Kloben und Kurbel (wobei 1 die untere Betriebskurbel mit losem oder festem Griff, 2 der obere Stirnradantrieb, 3 die Plachenwelle, 4 den Laufdorn des anderen Wellenendes, 5 die Laufrollen der Welle, 6 die untere Pla-chenführungsstange, 7 die Ausspreizstange und 8 die Plachenfülirung bedeuten), kompl. geliefert, per Maschinengarnitur allein, bis 6 m Plachenlänge . . Iv 34-80 bis 10 m Plachenlänge . .    ,,    43-20

bis 20 m Plachenlänge . .    ,,    52-50

Blitzableiter.

Bestandteile eines kompletten Blitzableiters

in leichterer Ausführung:

Iv 17-00

„ 12-00

Aufsaugstange aus Schmiedeeisen samt Befestigungsschienen für Dächer, zirka 15 kg schwer, per Stück.....

Saugspitze, vergoldete, oder leichte Platinspitze in Metallkolben, per Stück ................

Kupferkloben für die Verbindung des Kupferseiles mit der

Saugspitze, per Stück..............

Kupferseil, schwächerer Gattung, per m........

Isolator in Holz oder Mauerwerk, per Stück......

Erdleitungsplatte, per Stück..............

Dachverzierungsvase, per Stück............

Bestandteile eines kompletten Blitzableiters

in gediegener, schwerer, verläßlichster und dauerhaftester Ausführung:

Aufsaugstange aus Schmiedeeisen samt Befestigungskonstruktion für Dächer, zirka 30 kg schwer, per Stück K 35-00 Platinsaugspitze, massive, in massivem Kupferkonduktor,

per Stück ....................

Kupfermantel, d. i. ein konisches Kupferrohr, 2 bis 3 m lang, welches die eis erne Aufsaugstange umschließt und oben mit Gewindezapfen für den Kupferkonduktor der Platinsaugspitze, unten mit Kupferkloben für Mutter und Kontramutter des Kupferseiles versehen ist, per Stück .    ,, 16-50

Kupferseil aus starken Drähten und gut gedreht, mit Mutter und Kontramutter an einem Ende zur metallinischen

Verbindung mit dem Kupfermantel, per m......

Isolator in Holz oder Mauerwerk in sehr guter und dauerhafter Ausführung, per Stück...........

Erdleitungsplatte, starke und große Gattung aus Kupfer, per Stück....................

Dachverzierungsvase in verschiedener Größe und Form, per Stück aufwärts von................

„ 36-00

„    2-25

„    1-90

„ 14-00

„ 12-00

K 25-00

Wetterfahnen.

Wetterfahne aus starkem Blech mit gelochtem Zierschnitt

und Helmstange, per Stück............

Wetterfahne mit Windrose, ganz aus Schmiedeeisen hergestellt und die Windrose mit den Buchstaben O, W, N, S, versehen, samt Helmstange und Anstrich oder Bronzierung, per Stück..............

Glaserarbeiten.

Im Bauwesen unterscheidet man gegenwärtig folgende acht Glasgattungen:

Tafelglas, Walzenglas, Gußglas, Hart- oder Vulkanglas, Drahtglas, Luxferglas, Elektroglas und Glasbausteine.

Materialien.

Ölkitt (Glaserkitt), per kg......

Miniumkitt, per kg........

Blei, schmal oder breit, per m . . . . Doppelhafte samt Anlöten, per Stück

Tabelle über Verglasung nach einzelnen Glastafeln.

■3

Preis für 1 Stück neue Tafel

Addierte ci von Falz zu I gerechnet

reine weiße Solintafel 3 mm stark

reine weiße Halbsolintafel 2 mm stark

ordinäre Glastafel l¹/, mm stark

in Kitt oder Holzfalz einschneiden Kronen österr.-ung. Währung

ordinäre Glastafel in neues Blei zu fassen

25

0-12

0-08

0-18

30

35

0-22

0-15

0-18

011

0-21

40

0-26

0-20

0-14

0-23

45

50

0-36

045

0-23

017

0-33

0-22

0-26

0-29

55

60

055

0-64

0-40

0-30

65

0-74

0-47

70

75

0-83

0-55

0-41

0-44

0-39

0-47

0-55

0-62

80

0-93

1-05

0-62

0-70

0-50

0-55

85

90

114

0-77

0-61

1-26

0-82

0-64

95

100

1-43

0-90

0-69

105

70

0-97

0-75

110

98

115

1-30

0-83

0-94

115

1-42

1-05

120

62

1-20

125

1-32

1-54

130

1-75

135

140

1-95

2-10

2-50

Bei Verglasung einzelner Tafeln nach höheren als vorstehend angegebenen Maßen gelten folgende Preise, per m²:

a) für reine weiße Solintafeln von 3 mm Stärke . . . .

Halbsolintafeln von 2 mm Stärke . .

b) „

c) ,, gewöhnliches Tafelglas von 1-5 mm Stärke . . und ebenso per lm² einzelne Tafeln folgender Gattungen:

1.    für Mattglas............

2.    ,, Mousselinglas.........

3.    ,, Schuppen- oder Rippenglas ...

4.    ,, Drahtglas, glatt oder geriffelt bei 5

K 11-50 „    7-00

„    4-50

. .    „    8-50

. . ,, 10-00 . . „ 11 00 10 mm Stärke

K 9-50 10-50 13-50

5.    ,, Spiegelgußglas von 6 bis 8 mm Stärke K 29-00 bis K 32-00

Neue Fensterverglasung, ohne Unterschied der Tafelgröße, per m²:

1.    mit gewöhnlichen wellen- und knopffreien Tafeln von

1-5 mm Stärke, bis zur Tafelgröße von 150 addierten cm.....................

bei einer Tafelgröße von über 150 addierten cm . . . .

3    4 mm Stärke

3.

2.    mit reinen weißen Halbsolintafeln Solintafeln von 2

^ id cd

Mattglas, 2 mm dick.....

Mousselinglas, 2 mm dick . . . geblasenem Dachglase von 3

K 5-40 6-90 9-20

K 4-00

„    5-00

5 mm Stärke

K 6-00 7-00 8-00

Schuppen- und Rippenglas..........

geschnürltem Gußglase von 5-5 mm Dicke . . . reinem weißen belgischen Gußglase von 7 mm Dicke Rautengußglas von 4

6 mm Stärke

K 8-00    10-00

11. ,, Drahtglas glatt oder geriffelt, von:

5 mm Stärke.........

hell

„    5-00

„    9-00

„ 18-00

10

15

20    ,,    „    .    . .    .

25    „    „    .    . .    .

12.    ,, Spiegelgußglas von 5

. . Iv 8-00 . . ,, 10-00 . .    „ 13-00

. .    „ 25-00

. .    „ 32-00

. .    ,, 40-00

8 mm Stärke

halbmatt

K 9-00 „ 11-00 „ 15-00 ,, 27-00 ,, 37-00 „ 45-00

K 26-00 28-00 30-00

Verglasungen mit geschuppten Tafeln oder ordinären Doppeltafeln sind im Preise noch einmal, mit dreifachen dreimal und mit vierfachen Tafeln viermal so hoch als mit ordinären Tafeln zu rechnen.

Kittfalz vom alten Kitt befreien, reinigen, neu verkitten und Stifte beigeben, per m........

K 012

Glasdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per m²:

a) komplette Eindeckung in Eisen- oder Holzsprossen mit

„ 1005 „ 13-50 „ 11-50 „ 27-50 „ 44-00 „ 61-00 ,, 75-00 ,, 22-50 ,, 30-00 ,, 36-00

b) dergleichen mit

d)

e)

f)

g)

h)

4)

k)

l)

m)

n)

°)

,, Gußglas von 5 „ 10

„ 12

,, Drahtglas ,, 12

Antike und Kunstglasarbeiten.

(Inklusive Kartons und Skizzen.)

Glasmalerei und Bleiverglasung.

a) Für Wohn- und Monumentalgebäude:

1.    Verbleiungen aus durchsichtigem Solin- oder Tonglas oder aus Kathedralglas ohne Bordürestreifen, einfache Muster, per m² von K 30-00 bis K 60 00

2.    Verbleiungen mit Streifen je nach Reichhaltigkeit

von K 40-00 bis ,,    75-00

3.    Butzenscheiben je nach Durchmesser derselben, per m²

der Zeichnung, per m²

von K 45-00 bis ,,    65-00

4. Kathedralglas oder Butzenscheiben mit gemalter Bordüre, je nach Reichhaltigkeit, per m²

von K 50-00 bis ,,    80-00

5. Gemalte und eingebrannte Bilder als Einsätze, und zwar Wappen, Figuren, Spruchtafeln, Embleme usw., per Stück

von K 10-00 bis ,, 200-00

b) Für Kirchen, per m²:

6. Verbleiungen mit gemalter Bordüre von K 45-00 bis ,,    55-00

„ „ 60-00 „ „ 100-00

7. Teppichmuster

8. Figurale Bilder in Teppich (Einzelfiguren),

von K 150-00 bis ,, 250-00 9. Reiche Darstellung in Architektur ,,    ,, 200-00 ,, ,, 600-00

Glasätzereien. Kurante Maße für Fenster und Türen inklusive einfach starkem Solinglas:

K 12-00

1.    Ätzung mit blanken Konturen auf mattem Grunde,

einfache Zeichnungen, per m²..........

„    15-00

2.    Ätzung von Tapetenmustern, matt auf matt,

ohne Randlinien, per m²............

3.    Ätzung von einfachen ornamentalen Tafeln in

„ 20-00

einem Tone, matt auf matt, abgepaßte Zeichnungen, per m²....................

,,    25-00

4.    Ätzung nach reicheren Zeichnungen in 2 Tönen,

per m²....................

5.    Reiche Ätzung, figural und ornamental, per m² ,,    30-00

6.    Ätzung von Spiegel-Entreetafeln in reicher Zeichnung

und in mehreren Tönen, per m² . von K 40-00 bis ,,    60-00

NB. Für Doppelsolinglas erhöhen sich die Preise um K 1 per 1 ma, für Über fanggläser um zirka 6 bis 12 K per ma.

Statt der Glasätzung werden Muster in einem oder mehreren Tönen durch Sandgebläse hergestellt bei einem Preise von zirka zwei Dritteln jenes der Ätzung.

K 75-00.

Luxferglas oder Luxferprismen sind Tafeln aus weißem Kristallglase von 100 x 100 mm Größe und 4 bis 8 mm Stärke, welche auf der Außenseite glatt bezw. flach gemustert, auf der Innenseite jedoch mit 20 Rauten in Prismenform besetzt sind. Nach dem Gesetze der Brechung der Lichtstrahlen durch prismatische Körper sind sie befähigt, alle schräg einfallenden Lichtstrahlen je nach-Form der Rauten mehr oder weniger horizontal nach innen weiter zu leiten. Die gesamte Lichtfülle, welche ein Fenster einzulassen vermag, wird also dem Raume bis in seine entlegensten Winkel zugeführt, ohne wie bisher zum größten Teile vom Fußboden absorbiert zu werden. Preis per 1 m²

K 24-00

Gewalztes Luxferpris menglas in Tafeln von 1-00 x 2-50 m zur Erhellung von Fabriksräumen, Gewächshäusern, Magazinen, Küchen usw. Preis per 1 m²

Ferner werden Glasfliesen und prismatische Glasziegeln (Multiprismen) für Oberlichte aller Art und besonders für Lichtschachtabdeckungen in den Trottoirs, für Bahnhofunterführungen in Stück-Größen von 63 X 60 x 20 bis 360 x 360 x 35 mm hergestellt.

Die Glasfliesen werden in Oberlichten für den Fußgängerverkehr in starke Schmiedeisenrahmen, für den Wagenverkehr in starke Gußeisenrabmen verlegt.

Preis per 1 m² inklusive dem Eisen . . K 60-00 bis K 75-00

Mit besonders geformten Glasfliesen werden Glas-Eise n-beton-Konstruktionen ausgeführt, welche besonders tragfähig, feuersicher und vorteilhaft sind-

. . K 60-00 bis K 65-00

Preis per 1 ip² fertig verlegt ....

Luxuriöse Ausführungen ergeben sich durch die „Plastischen Kristallglasdecken" in den verschiedensten Anordnungen und Formen.

Elektroglas ist der Name für jedes beliebige Glas, welches in Abschnitten bis zu 100 cm² durch dünne Kupferstreifen auf elektro lytischem Wege gefaßt wird. Elektroglas ist als feuersicher anerkannt; es kann stundenlang dem direkten Feuer ausgesetzt werden, bekommt dann kleine Risse und wird undurchsichtig, fällt aber aus den Kupferfassungen nicht eher heraus, als bis letztere schmelzen, und läßt weder Rauch noch Wasser durch. Elektrogläser können auch durch- und undurchsichtig hergestellt werden und sind geeignet für Treppenhausfenster, feuersichere Abschlüsse von Schaufenstern usw.

Die Preise des Elektroglases per 1 m² stellen sich für Scheiben in Brandmauern per 1 m²:

K 30-00 „ 45-00 „ 80-00

a)    aus rheinischem Glase auf.......

b)    Ornamentglas auf........

o)

20 mm starkem Luxferglase auf

Glasbausteine.

Unter der Bezeichnung „Glasbausteine" werden Hohlziegel aus Glas mit vollkommen geschlossener Oberfläche verstanden, welche zur Herstellung lichtdurchlässiger Flächen in Mauern und Bedachungen Anwendung finden.

Dieselben werden je nach ihrer Verwendungsart in verschiedenen Formen und Größen erzeugt und so konstruiert, daß sie in jede Öffnung passend eingesetzt werden können.

Im allgemeinen werden die Steine aus lichtem, gehärtetem, halbweißem Glase, für Lokale von besonderer Helligkeit oder Luxusbauten aus weißem (farblosem) und zu Dekorationszwecken auch aus verschiedenfarbigem Glase hergestellt.

Die Wände der Glasbausteine sind im allgemeinen derart geformt, daß sie das direkte Sonnenlicht brechen und nach allen Seiten zerstreuen; es wird dadurch der Gesamtraum eines Lokales gleichmäßig und nicht, wie bei gewöhnlichen Fenstern, nur die vordere Partie beleuchtet.

Durch die beiderseitig konvexe und gemusterte Oberfläche sind die Steine bloß durchscheinend, so daß ein Einblick von außen nach innen oder umgekehrt ganz unmöglich ist, was für gewisse Zwecke, z. B. in Fabrikräumen, bei Bade- und Klosettanlagen von besonderem Werte ist. Ebenso lassen sich Glasbausteine dort verwenden, wo man der Nachbarschaft wegen gewöhnliche Fenster nicht anbringen darf.

Das Versetzen der Glasbausteine erfolgt auf ähnliche Weise wie jenes gewöhnlicher Mauerziegel in Portlandzementmörtel, wobei sie in einen 3 cm tiefen Falz (nicht bloß in den Verputz) verschmarzt werden.

Gegenwärtig erzeugte Typen und deren Dimensionen in mm

100X100 X 90

200X140 X 90

160X140X65

160X140XH0

Gewicht per Stück, kg

0-40

0-85

0-90

1-00

Erfordernis | per m², Stück ä

'O

100

50

60

60

Preise per Stück in Kronen für Min destabnahmen von 1000 Stück auf einmal

halbweiß (grünlich) . . . . K weiß (kristall) „ grün, gelb, blau . , .

0-28

0-38

0-34

0-44

0-32

0-42

0-38

0-50

0-44

050

0-48

0-56

Einseitiges Mattieren der Glasbausteine zur Erzielung absoluter Undurchsichtigkeit bedingt 10 Heller Zuschlag per Stück.

Außer den normalen Glassteinen für Wände, Oberlichten und Wölbungen werden auch Ventilationssteine ä K 4-00 bis K 7-00 und Glasdachziegel ä K 3-00, sowie Glaskacheln, 15x15 cm groß, für Wandbelag, und zwar gewöhnliche zu K 15-00 und starke, rein weiße Kacheln zu K 20-00 per 1 m³ angefertigt.

Anstreicherarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

Stein- und Maueranstrich. Steinerne Sockel, Pfeiler, Fenster, Tür- und Torgewände, Balkons, dann Stein- und Mauerwände 2 mal mit heißem Öl zu tränken und 2 mal in Öi nach gewähltem

Muster anzustreichen...............

Dieselben ebenso behandeln aber 3 mal anzustreichen . . Dieselben mit 3maligem Emailanstrich versehen . . . . Vorgenannte, schon gestrichene Gegenstände vom Schmutze reinigen und 2 mal ebenso ausstreichen . . Dieselben bloß vom Schmutze zu reinigen.......

Holzanstrich,

Iv 1-60 „    L95

2-40

„ 100 0-18

Gehobelte Holzfläche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe zu grundieren, mit Ölfarbe zu streichen, die Sprünge gut auszukitten, abzuschleifen und . . .

a)    mit Ölglanzfarbe 2mal anzustreichen.......

b)    mit matter Spickölfarbe anzustreichen.......

c)    mitisgrün anzustreichen .............

d)    silberfarb, eisenfarb, braun, berggrün oder ungargrün

anzustreichen..................

e)    stahl- oder bronzegrün anzustreichen .......

/') gelb anzustreichen................

g)    schwarz anzustreichen............. .

h)    mit Eichenfarbe anzustreichen, zu lasieren und lmal

zu firnissen...................

i)    in der Farbe aller übrigen Holzarten anzustreichen, zu

lasieren und lmal zu firnissen...........

Gehobelte Holzflächen jeder Art, mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundieren, die Sprünge gut auskitten, fein schleifen, 2 mal nach gewählter Farbe, und zwar in ein oder zwei Farbtönen mit Ölfarbe zu streichen, nach Eichenholzart mit Essig oder Öl zu lasieren und 2mal mit durchsichtigem Kopalfirnis zu firnissen . .    ,,    1-95

Desgleichen, in allen übrigen Holzarten ausführen . . .

Anstrich lmal firnissen................

Alte schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutz zu

reinigen.....................

Gehobeltes Naturholz ohne jeden Farbenanstrich mit reinem Leinöl einlassen, im Falle der Notwendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung rot ablinieren und 2 mal mit reinem, durchsichtigem,

farblosem Kopalfirnis zu firnissen.........

Ungehobelte Holzflächen zu grundieren oder 1 mal zu

streichen....................

Fußböden mit warmem Leinöl oder mit Firnis einlassen . . .

Alten Anstrich mit Spiritus abbrennen oder abbeizen....

„ 2-10 ,, 1-80 „    1-50

„ 2-10

2-40

2-40

„    0-35

,,    0-25

„    L60

o ö csi

Metallanstrich.

Metallgegenstände, lmal mit Minium grundieren . . . . Metallgegenstände, 2 mal mit Minium rein zu grundieren und

a) |2mal mit Graphitschwarzölfarbe anzustreichen . . .

b)    rot oder schiefergrau anzustreichen........

c)    grün, grau, bVaun und gelb anzustreichen.....

d)    in Silber-, Kupfer- oder Goldbronze zu bronzieren . Metallgegenstände, mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundieren,

Risse Verkitten, fein schleifen und in ein oder zwei Farbtönen streichen, nach gewählter Holzart imitiert lasieren und 2mal mit durchsichtigem Kopalfirnis zu

firnissen ....................

Metallanstrich sandeln................

Metallflächen mit Drahtbürsten vom Schmutz und Rost reinigen.....................

0-45

1-40

1-10

1-50

2-80

2-50

0-30

0-25

Glasanstrich

Glaslichten mit durchsichtigem Firnis zu streichen und

silberfarb zu patronieren ohne Unterschied des Dessins .    ,,    1-40

Glaslichten anstreichen und silberfarb zu tupfen ....

Arbeiten per Meter.

Holzanstrich.

Schranken jeder Art samt den. Säulen und Mittelriegel in Ölsilberfarb oder eichenfarb anzustreichen Schranken jeder Art ebenso anzustreichen, jedoch rot ab zu- ,,    1-60

fasen . ............._.......

Schranken jeder Art ohne Mittelriegel in Ölsilberfarb oder

eichenfarb anzustreichen.............

Schranken jeder Art ebenso anzustreichen und rot abzu-

fasen......................

Hängrinne silberfarb oder rot anzustreichen.......

,, 1-20

„ 1-20

„ 1-60

,    0-85

„    MO

„    1-00

Metallanstrich.

Stiegengriff schwarz anzustreichen...........

Hängrinne von außen und innen silberfarb oder rot anzustreichen ....................

Stehrohr, 0-12 m weit, ebenso anzustreichen......

Desgleichen, 0-1 m weit..............

Desgleichen, 0-08 m weit.............

o    ®    o    ©    ©

—    ro    t'o    -ü    rö

GO    L-O    Ol    O    ©

Arbeiten per Stück.

Barrierestock jeder Stärke und Form bis l-o m hoch in Öl-

silberfarb oder eichenfarb anzustreichen......

Desgleichen und rot abzufaßen..........

Rauchfangputztürl schwarz anzustreichen oder zu sandeln .    ,,    0-75

Brunnenständer samt Brunnengrand bei der Wasserleitung zu grundieren und 2 mal in Öl zu streichen . . .

Kopftafel auf beiden Seiten schwarz anzustreichen . . .    „    0-35

Sessel, eichener oder buchener zu firnissen . . .

Sessel, silber- oder eichenfarb anzustreichen . .

,, 1-20 „    1-40

.    ,,    5-00

.    „    0-60

.    „    0-80

Ein Spuckkästchen Silber- oder eichenfarb anzustreichen . K 0-45 Kleiderstock Silber- oder eichenfarb anzustreichen . .

• „ 1-20

Freistehender Kleiderrechen für 4 Personen mit Hut- und

Kleidernägel Silber- oder eichenfarb anzustreichen . .    ,,    3-20

Feuereimer engelrot anzustreichen Eine Hausnummer samt dem Nr.-Zeichen anzustreichen .    ,,    0-75

Für das Schreiben eines Buchstabens oder Ziffer, per 1 cm

Höhe

0*80

005

per 100 kg

II Ha

Kronen

Flüssige Ölfarben

in gut trocknendem Firnis feinstens abgerieben.

75-00 08-00 90-001 80-00 102-00 90-00 106-00 95-00 114-00 105-00 136-00 120-00 126-00 110-00 170-00 150-00 116-00 106-00 120-00 110-00 94-00, 85-001 90-00 80-00 120-00 110-00 88-00 80-00 104-00 90-00 160-00 140-00! 270-00 240-00 94-00, 85-00 140-0011130-00

lio-oo iioo-oo!

200-00I136-001 580-00! 360-00 190-00 170-00 320-00 200-00 500-00 300-00 102-00, 90-00 110-00 100-00 90-00,' 80-00 90-00 82-00 100-00 90-00 130-00 115-00 150-00 140-00 140-00,120-00 110-00 92-00 90-00, 80-001 90-00 80-00 100-00 86-00; 85-00 78-00 75-00,¹ 70-00

Grundfarbe, weiß................

Grundfarbe, grau................

Holländerweiß, fein...............

Hamburgerweiß, fein..............

Venetianerweiß, fein...............

Kremserweiß, chem. rein............

Zinkweiß, mittel................

Schneeweiß, besonders weiß in Lack.......

Silberfarbe...................

Perlgrau....................

Eisengrau...................

Zinkgrau, mittel................

Diamantfarbe.................

Schwarz....................

Rebenschwarz.................

Samtschwarz..................

Elfenbeinschwarz ...............

Laubgrün, licht oder dunkel, fein........

Kaisergrün, fein................

Jalousiengrün, fein...............

Ultramarinblau und Berlinerblau.........

Pariserblau ..................

Chromgelb...................

Chromrot...................

Zinnoberrot..................

Miniumrot...................

Bleimennige, rein................

Eisenmennige, rein...............

Engelrot....................

Kastanienbraun................

Mahagonibraun.................

Terra di Siena, gebrannt............

Terra di Siena, naturell.............

Goldsatinober, licht oder dunkel.........

Satinober...................

Eichenfarbe..................

Goldocker, superfein, licht oder dunkel......j

Ocker, hell *..................

Holzfarbe, ockergelb, licht oder dunkel......j

— 425 -

Wasserglas- und Wasserglasfarbenanstriche.

Der Wasserglasfarbenanstrich kann auf Holzwerk als flammensicherer Schutz und auf Mauer- und Steinflächen als konservierendes Element der Fassadierung angewendet werden und ist dauerhaft. Derselbe läßt sich mit kaltem und lauwarmem Wasser reinigen, gewährt ein freundliches, bei Zinkoxydfarben sehr feines Ansehen und sollte besonders als Schutzmittel gegen Feuersgefahr auf Böden, bei Verschalungen, Lattenwerk, schweizerartigen Dachvorsprüngen usw., zur Anwendung gebracht werden.

Mengenberechnung.

1.    Für den flammsicheren Wasserglasan

K 1-55

strich gegen Feuersgefahr. Zu 10 m² Fläche sind erforderlich: zirka 2 kg Chlorkalziumlösung,* 1-5 bis 2kg präp. Barytpulver mit oder ohne Farbe ton’und 2 bis 3 kg Anstrichwasserglas. (Die vorangehende Tränkung des Holzes mit der Chlorkalziumlösung ist sehr wichtig, da das Wasserglas mit derselben eine chemische Verbindung derart eingeht, daß bei herantretendem Feuer eine verglaste Kruste entsteht, die naturgemäß den denkbar größten Widerstand gegen dasselbe leistet.) Preis per 1 m² Anstrich.......

• „ 2-80

2.    Für Fassadenmauerwerk-Anstrich mit Wasserglasfarbe sind?perjjlO m² erforderlich: zirka" 4 bis öjkg Anstrichwasserglas und;'2 bis 2-5 kg präp. Zinkoxyd oder Barytfarbenpulver nach der Farbentonkarte.

Preis per 1 m² Anstrich..........

Flammensicherer Holzanstrich.

(In allen Farben.)

Scherers Flammenschutzmasse, von Beschaffenheit einer streichfertigen Malerfarbe, besteht aus Imprägnierungsmitteln und Substanzen, welche eine feuerfeste Schutzdecke bilden.

Während die ersteren vermöge ihrer Beschaffenheit in das Holz eindringen und dessen Brennbarkeit verhindern, umgeben die letzteren, gleichzeitig als Anstrichfarbe, das Holz mit einer hitze- und feuerbeständigen, porösen Schutzdecke, deren Widerstandsfähigkeit bei einem Brande durch die Flammeneinwirkung noch erhöht wird.

Der Anstrich ist leicht ausführbar und bedarf nie einer Erneu

erung.

Preis per 100 kg K 80-00, 1 kg deckt 2 m² bei zweimaligem Anstrich und kostet daher 1 m² Holzanstrich . . . K 0-75 Außer zum Holzanstrich wird diese Flammenschutz-masse auch zur Imprägnierung von Webstoffen verwendet.

Ortliebs Feuer-Silicat bietet sehr guten Feuerschutz, eigent sich zum feuersicheren Anstrich und Imprägnieren von Fußböden, Holzplafonds und Holzkonstruktionsteilen; mit Sägespänen zu einem Brei angemacht, zur Ausfüllung des Zwischenraumes bei doppelten Fußböden und zum Ausfüllen der Fugen und ist besonders für feuergefährliche Betriebe, als Spinnereien, Webereien, Mühlen usw. besonders zu empfehlen. Bei Abnahme von 250 kg (1 Faß) kosten 100 kg

Avenarius-Karbolineumanstrich

(kastan ienbraun)

dient zum Schutze des Holzes über und unter der Erde gegen Fäulnis jeder Art und gegen Zerstörung durch Insekten, ferner:

Zur Verhütung und Vertreibung des Hausschwammes.

Zur Trockenlegung feuchter Wände.

Zum Imprägnieren von Segeln, Tauen, Leinen und Fischernetzen.

Der Anstrich wirkt desinfizierend und vertilgt bezw. vertreibt Ungeziefer in Pferde-, Vieh- und Geflügelställen.

K 48-00 „    3-50

„    0-45

„ 40-00 ,, 56-00

Avenariuskarbolineum wird in Fässern und Blechkannen flüssig versendet und vor dem Gebrauche aufgewärmt;

1 q Anstrichmasse kostet........

Postprobeflaschen ä 5 kg kosten.....

und 1 m² fertiger 2maliger Anstrich kostet

Färbiges Karbolineum kostet: rot oder ockerfärbig per 1 q

grau oder grün per 1 q..............

1 kg reicht für 4 bis 5 m² Anstrichfläche.

Schuppenpanzerfarben gegen Rost auf Metallflächen bestens bewährt. Dieselben werden als gewöhnliche Anstrichfarben und als Lackfarben bereits streichfähig in den Handel gebracht.

Gebrauchsanweisung für streichfertig gelieferte Schuppenpanzerfarben :

Vor dem Öffnen der Kannen oder Dosen müssen dieselben etwa eine Viertelstunde lang tüchtig gerollt, gestürzt und kräftig geschüttelt werden, damit der schwere Farbstoff, der sich während des Transports an den Boden setzt, mit dem Firnis wieder vollkommen gleichmäßig gemischt wird. Auch kann die Masse, da die Kannen eine weite Öffnung haben, mittels eines langen und kräftigen, unten etwas breiten Holzstockes gut durcheinander gerührt werden. Während des Anstreichens ist die Farbe gleichmäßig durchgerührt zu erhalten.

Zur etwa notwendigen Verdünnung ist bester, reiner Leinölfirnis zu verwenden.

Gebrauchsanweisung für strichfertige Schuppenpanzerlackfarben : Schmuckanstrich für alle Gegenstände, welche starker mechanischer Abnützung ausgesetzt sind. Außerordentlich widerstandsfähig gegen gasförmige wie flüssige Säuren usw.

Für die Grundierung empfiehlt sich ein Anstrich mit Schuppenpanzerfarbe, darüber ein Deckanstrich mit Schuppenpanzerlackfarbe. Es kann nicht eindringlich genug darauf verwiesen werden, daß die Farblagen im Interesse des Trocknens, der Widerstandsfähigkeit, der Kostenersparnis und des Aussehens so dünn als möglich ausgestrichen werden müssen.

1 kg streichfertiger Schuppenpanzerfarbe

Iackfarbe

und

Schuppenpanzer-

Lack

Farbe

K 1-30 + K 2-50 2-20 4 „ 3-00 4-50 -f „ 7-50

16 „

in eisengrau deckt 10 m² und kostet ,, silbergrau ,, silberhell

und demnach kostet 1 m² fertiger Anstrich ohne eventuelle Gerüstung:

mit Panzerfarbe mit Panzerlack

K 045 ,,    0-50

,,    0-55

99?

„ 8-00

eisengrau silbe rgrau silberhell

Flüssiges Aluminium „Frico“ (Alumimumbronzelack) als Rostschutz und Zieranstrich von unveränderlichem Silberglanz, hitzebeständig bis zur Rotglut, kalt aufzustreichen, ohne Präparation des Grundes auftragbar, verwendbar für alle Heizkörper und Heizrohre, für eiserne Öfen und Eisenteile aller Öfen, für Gitter und Geländer, für Eisentore und Beschläge, für Kunstschlosserarbeiten, Lampenmaste, Laternensäulen usw. usw.

Preis per 1 kg..................

Bei doppeltem Anstrich ist 1 kg für 12 bis 14 m² ausreichend und kann dasselbe für alle Metalle, für Stein, Mauerwerk, Holz usw. verwendet werden.

Rost

Anticorrosivum, gegen mechanische, thermische und chemische Beanspruchungen widerstandsfähiger schutzlack. Der Anstrich ist vollkommen neutral und

Schlachthöfe, Wasserwerke, Bade- und Krankenanstalten usw. Preis der verschiedenen Sorten per 100 kg

1 kg reicht für 10 bis 12 m² Anstrichsfläche.

ist verwendbar für Kalt- und Heißwasser-Reservoire, Dampfkessel, Vorwärmer, für die Gefäße und Apparate der Nahrungsmittelbranche: Brauereien, Brennereien, Zuckerfabriken usw.; der Textilbranche: Färbereien, Bleichereien, Wäschereien usw., der sanitären Dampfbetriebe :

. K 216-00 bis „ 340-00

Inertoi-Schutzanstrich für Zement und Eisen gegen Wasser

und Feuchtigkeit, per 100 kg .... K|125-00 bis „140-00 für 1 m² Zementfläche werden benötigt 0-3 kg, für^l m2 Eisenfläche 0-22 kg, bei zweimaligem Anstrich.

Antimerulion zur Bekämpfung des Hausschwammes, flüssig

oder trocken (doppelt präpariert), per 100 kg......40-00

1 kg flüssiges Antimerulion genügt zur Imprägnierung von 2 bis 3 m² Holzwerk.

1 y₂ kg flüssiges und 4 kg trockenes, doppelt präpariertes Antimerulion genügen für 1 m² mit Hausschwamm behafteter Fläche.

„ 30-00

o bis 6 kg trockenes, einfach präpariertes, Antimerulion genügen für 1 m² feuchter Mauer.

Preis per 100 kg .................

Anmerkung: Auf große Objekte wird in neuerer Zeit zur Verbilligung der Arbeit der Farbstoff oder die Anstrichmasse mittels Gebläses aufgestäubt oder mittels Anstreichmaschine aufgetragen.

Maler- und Vergolderarbeiten.

Malerarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

Zimmerwände und Plafonds bis zu einer Zimmerhöhe von 4-5 m grundieren, den Plafond weiß, die Wände in lichten Tönen mit guter Leimfarbe rein streichen, mit Schlußband oder gleichbreiter, einfarbiger Borte und einen bis 20 cm hohen Sockel versehen........

Wände wie vor malen, aber noch mit einfärbigem Stehoder Hängefries bis zirka 35 cm Breite versehen . . .

Wände wie vor malen, aber noch mit einfärbigen Muster Schablonieren und ablinieren oder in lichteren oder dunkleren Ton einfach überspritzen........

Letztere Wände noch mit einem einfachen Steh- oder Hängefries bis 35 cm Breite versehen.......

Überdies den Plafond in moderner Art mit Linien oder einfachen Borten, mit Fries und Rosette verzieren , . .

Werden die Wände in dunklen, satten Leimfarben ausgeführt, erhöhen sich die Preise um 30%.

Wände und Plafonds in Küchen, Bädern, Speisekammern und Klosetts weiß oder in lichten Tönen mit guter Leimfarbe streichen, entweder mit glatt gestrichener dunkler, oder einfach schablonierter, oder leicht marmorierter, oder gespritzter Lamperie in beliebiger Höhe, einfärbigem Fries (bis 30 cm Breite), entsprechender Ablinierung und Sockelung, oder die Wände gespritzt und gequadert..................

Bei etwas besser ausgeführtem zweifarbigem Fries ....

Zimmerwände und Plafonds bei 4-5 m Höhe grundieren, den Plafond glatt abtönen, oder mit modernen Linien, oder schmalen Borten, mit Fries, schablonierten Eckverzierungen und Rosette versehen, die Wände in lichten oder mitteldunklen Farben glatt abtönen, oder mit einer Tonfarbe einfach überspritzen, oder einfach Schablonieren, samt Steh- oder Hängebordüre in zwei Farben, Schlußband oder gleicher Borte, 20 cm hohen Sockel und entsprechender Ablinierung (gleichviel ob die Wände voll oder lamperieartig behandelt werden) .    ,,

Wände und Plafonds wie vor, den Plafond jedoch in leichter Teilung oder schablonierter Rosette, die Eck- und Mittelverzierungen sowie die Wandbordüren in mehreren Farben ausführen ...............

K 0-15

0-18

0-22

0-25

0-30

0-18

0-22

0-38

Jedes weiter angewendete Wandmuster, licht oder dunkel, rein Schablonieren, wobei die sogenannten einfachen Zusammenhängdessins doppelt gerechnet werden, oder eine Überspritzung im selben Ton oder einer fremden

K OOS

Farbe, mehr um.................

Werden die Wände in dunklen, satten Leimfarben ausgeführt, erhöhen sich die Preise um 40%.

Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstete) werden die obigen Preise doppelt gerechnet.

Malerarbeiten in Räumlichkeiten über 5 m werden, weil hiezu hohe Leitern oder Gerüste notwendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, um 15% höher gerechnet.

In Stiegenhäusern und in Vestibülen mit Aufgangstiegen werden die hier bezeichneten Preise wegen schwieriger Arbeit um 30 bis 50% erhöht berechnet.

010

Wände und Plafonds abkratzen, die Löcher und kleineren Schäden mit der Spachtel vermachen und einmal mit

Kalkwasser grundieren..............

0-15

Außerdem die alten Farben gründlich abwaschen ....

Arbeiten per Meter.

0-05

Einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen.......

0-09

Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen, oder einfache Borde

Schablonieren..................

0-12

Sockelherstellung bis 30 cm hoch, mit gewählter Farbe streichen....................

0-15

Einfarbige Steh- oder Hängebordüre Schablonieren (bis zu 35 cm Breite)..................

0-24

Zweifärbige Steh- oder Hängebordüre Schablonieren (bis zu

0-08

35 cm Breite)..................

Zuschlag für jede weitere Farbe..........

V ergolderarbeiten.

ferner Metallver-

Man unterscheidet echte Vergoldung mittels aus feinstem Golde geschlagenen Goldblättchen auf Poliment aufgebracht und poliert oder matt gelassen; — dann halbechte Vergoldung, wobei geschlagene Silberplättchen auf Poliment aufgetragen und mit sogenannten Goldfirnis überzogen werden; goldung, welche mit aus unechten Legierungen geschlagenen, auf Poliment und Firnisuntergrund aufgetragenen, polierten und mit Firnis überzogenenen Metallblättchen hergestellt wird.

In gleicher Weise wird auch die Versilberung mittels geschlagener Silberplättchen hergestellt.

Die Versilberung von Bauornamenten wird mittels Platina hergestellt, welches dauerhafter als echtes Silber ist.

Die zu vergoldenden oder zu versilbernden Flächen werden in der Regel mit dünner Leimtünche überzogen, bevor das Poliment aufgetragen wild; letzerse muß nach den Konturen gleichmäßig aufgetragen und mit Bimsstein oder Schmirgelpapier abgerieben werden, ehe der Gold- oder Silberbelag erfolgt.

auf

auf

Holz

Mauer

putz

auf || auf Stein !l Stuck

Kronen

Echte Vergoldung glatter Flächen

per m²fe............

Halbechte Vergoldung glatter Flächen, per m² ........

Metallvergoldung glatter Flächen

per m²............

Versilberung mit Platina auf glatten Flächen, per m² . . .

Versilberung mit geschlagenen Plättchen, wie vor, per m² . .

Linien auf glatter Fläche echt zu vergolden, per 1 cm Breite und

1 m Länge..........

Linien wie vor zu versilbern, per 1 cm Breite und 1 m Länge . .

Gesimsungen zu vergolden oder zu versilbern berechne man mit der addierten Höhe und Ausladung als Fläche; z. B. ein Gesimse von 0-2 m Höhe und 0-25 m Ausladung gibt addiert 0-45 m, angenommen 0-45 m2 auf Stein halbecht vergoldet ä K 28-50, kostet daher

Im ......................

Verzierte Flächen berechne man nach der wirklich mit Blättchen belegten Fläche und schlage für schwierigere Arbeit noch 15 bis 20%

Hölzerne gekehlte und halbecht vergoldete Leisten (auch Bilderrahmen) kosten per 1 cm Breite und 1 m Länge .    ,,

Hölzerner, glatter halbecht vergoldeter Rundstab, per ] cm

Breite und 1 m Länge

45-00

30-00

23-00

52-00

34-00

0-65

0-55

43-00

29-00

22-00

50-00

32-00

0-60

0-52

42-00

40-00

28-50

21-00

48-00

31-00

zu.

26-00

20-00

46-00

29-00

0-50

0-55

0-50 I 0-45

K 12-80

1-15

„ 0-60

Tapeziererarbeiten.

Zimmertapezierung.

Patschokieren neu verputzter Mauerwände mit dünnflüssigem Leim per m²................

Makulieren feuchter Mauerwände oder rauher Holzwände mit Zeitungspapier oder Schrenz, in 2 Lagen, per m² . . in 3 Lagen, per m²................

Abscheren alter Tapeten für spätere neue Makulierung, per m

Abkratzen von Tapeten an Mauern, per m2 Aufziehen von Tapeten ohne Beigabe der Tapeten und ohne

Unterlage, per m²...............

Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der Tapeten, aber mit Unterlage und Beigabe des Papieres zu der letzteren,

per m².....................

Aufziehen von Bordüren. Fatschen, Leisten usw., per m . . .

Rundstableiste befestigen, per m............

Gesimsleiste befestigen, per m.............

K 0-05

„    0-07

„    0-09

.    „    0-10

.    „    0-18

„ 0-28

,.    0-43

„ 0-12 ,, 0-16 , 0-22

Lieferung von Tapeten in Rollen von gewöhnlich 8 m Länge und 0-5 m Breite, je nach dem gewählten Dessin, per 1 m² kalkuliert:

gewöhnliche

mittlere

feine

aus Papier, glatt......

,, Papierstoff, gerippt . . . ,,    ,,    dekorativ . .

K 0-25

0-40

1-60

2-00

,, Baumwollstoff ,, Seide u. Baumwolle gemischt ,,    7-50

,, reiner Seide ,, Lederstoff

Ol OC Ol o o

K 0-80 „ 1-60 „ 1000 „ 18-00 „ 35-00 „ 50-00 ,, 90-00

„ 30-00 „ 40-00 |

Lincrusta-Waltontapeten sind ein Produkt ähnlich dem Linoleum, also dick gepreßt wie Leder und wasserdicht und werden die Dekorationsmuster plastisch dargestellt, wodurch die Reichhaltigkeit des Dessins erhöht wird und gepreßtes Leder sowie Holzskulpturen und Fayencen täuschend nachgeahmt werden.

Preis per l² m unbemalt (roh) von . . . K 1-50 bis K 3-50 bemalt, Leder- oder Holz-

„ 12-00 ,, 20-00

imitation von . . bemalt, Metallgrund von ,, Fayence von . . ,, luxuriös ausge-

stattet von

„    5-00    ,,

40 40 40 OC

Wenn Lincrusta-Waltontapeten auf feuchte Mauern kommen sollen, muß Rohieinwand unterspannt werden. Für Eisenbahnwaggons und Schiffe Werden Zinkblechunterlagen angewendet.

Vollständige Tapezierung eines mittelgroßen Zimmers von 20 bis 25 m2 Bodenfläche:

a)    mit    Papiertapeten    von    ....

b)    ,,    Baumwollstofftapeten    .    .

c)    ,,    Seidentapeten......

d)    ,,    Ledertapeten.......

Spaliertüren mit weißer Leinwand überziehen, inklusive

Seitenstreifen, an aller Arbeit und Materiale, per 1 m²

Türlichte....................

Blechschlagleiste zu Spaliertüren beistellen und befestigen,

' per m.....................

Draperien mit Holzkarnies und schwerem Jute Vorhang samt Quasten über Fenster und Türen bei 1-5 m Breite

und zirka 4-5 m Höhe, per Stück.........

Dasselbe mit französischem leichteren Stof f, per Stück . .    ,, 30-00

Glockenzug mit Perlschnur, samt Glocke und Übersetzung liefern und anmachen, per Stück

. K 48-00 bis K 200 00 . „ 100-00 „    „ 600-00

„ 4000-00 ,, Ö000-00

„ 600-00 „    1000-00

K 4-20

„ 0-60

„ 48-00

„ 10-00

Möbeltapezierung.

Sofa mit Roßhaar polstern, die Spiralfedern beigeben, den Sitz überziehen, samt Beigabe allen Materiales und Arbeit., aber ohne das vom Tischler zu liefernde Holz-oder^Eisengestell, per Stück: mit Wollstoffüberzug ....

,, Bocklederüberzug . . .

zweisitzig

dreisitzig

K 75-00 „ 120-00

K 95-00 ,, 160-00

Fauteuil, genau wie vorige Post zu behandeln, per Stück:

mit Wollstoffüberzug...............

,, Bocklederüberzug...............

Fauteuilkappe, mit Überzug, Rinnen, Schnallen und Einfaßbändern versehen, an allem und jedem, ohne Holzgestell, per Stück: ................

mit Rindslederüberzug..............

,, Bocklederüberz ug...............

Sessel mit Roßhaar polstern, Beigabe der Spiralfedern, Stoffe und aller Arbeit und Material, aber ohne Holz- oder Eisengestell, per Stück:

K 50-00 ,, 72-00

„ 10-00 ,, 14-00

ohne

mit

Tapezierlehne

mit Wollstoffüberzug . .

,, Bocklederüberzug. .

Sesselsitz neu überziehen samt Unterstopfung und Kopfnägel, per[Stück mit’gefärbtem Rindsleder .....

,, ungefärbtem Rindsleder ....

Reparaturen an gepolsterten Möbeln werden in der Weise veranschlagt, daß für das Umarbeiten'und Überkrampein der Roßhaare, dann Beigabe der Ersatzhaare, neuen Überzug usw. 70% der obigen Preise, wenn aber der alte Überzug beibehalten und nur ausgebessert wird, 30% der obigen Preise in Rechnung kommen.

K 10-00 „ 22-00

K 15-00 „ 30-00

,, 15-50 „ 21-00

Tapeziermaterialien.

.........K 15-00

........... 15-00

Chagrinlederfelle, per Stück ....

Bock- oder Saffianlederfell, per Stück

Schaflederfell, per Stück.....

Roßhaar, reines, per kg......

Grain d’Afrique, per kg.......

Seegras, per kg..........

Schweinshaare, per kg.......

Kälberhaare, per kg........

Spiralfedern, verkupferte, per Stück .

Tapeziernägel, per mille von ....

Messingringel, per 100 Stück von Beinringe zu Fensterplachen, per Dutzend (12 Stück) . .

Packleinwand, mittel, per 1 m²...........

Strohsackleinwand, mittel, per 1 m².........

Matratzengradel, per l m²..............

Amerikanisches Ledertuch, per l m²....... . .

Wachsbarchent, per l m²...............

Kattun, gefärbt, per 1 m² ..............

Kanevas, grün, per 1 m²...............

Perkail, weiß, per 1 m²...............

Ripps, glatt, per l m²................

,, venezianischer, per 1 m²............

Schafwolldamast, per 1 m².............

Tuchstoff, per 1 m² ................

Organtin, per 1 m²..................

Seidene Glockenschnüre, per l m, mittel.........

Wollene -Glockenschnüre, per 1 m, mittel........

Halbseidene Nagelschnüre, per l m, mittel........

Gefärbte Nähsehnur, per 1 m, mittel ..........

Rouleauschnur, seidene, per 1 m, mittel........

,,    Zwirn, grün, per 1 m, mittel ......

,,    ,, weiß, per 1 m, mittel........

,,    ,, roh, per 1 m, mittel ........

Bandeln, gezwirnte, weiße oder gefärbte.........

Federnspagat, zweifach, per kg K 16-50, dreifach.....

Heftspagat und Nähspagat, mittel, per kg.......

Deckengurten aus Spagat, 8 bis 9 cm breit, per m . . . . ; Jutegurten, schwarzrot gestreift, 3 cm breit, per m . . .

. . K 0-30 b:s . . K 0-25 ,,

0-16

0-65

100

,, 6-00 „ 0-60 „ 0-80 ,,    0-45

,,    0-48

,,    0-30

0-45

0-09

,    0-07

0-05

Jalousiegurten, glatt und gestreift, 3 cm breit, per m ... Jalousiegurten, glatt und gestreift, 4 cm breit, per m . . . . Lambrequins (Fensterschützer), 1-50 m lang, 1-20 m breit

aus Chenillen oder Wollstoff, per Stück......

aus Double oder Dessinwollstoff, per Stück . . . aus Pelouche Double mit Futter, per Stück . . . Luftzugverschlußzylinder aus übersponnener Baumwolle: für Fenster, per 1 m von für Türen, per 1 m von

cc

11-50

15-00

26-00

. K 0-15 bis „ 0-25 . „ 0-25 bis „ 0-45

Vorhänge.

Karniese von Holz zu Zimmervorhängen, per Stück ...............

farbige

vergoldet

K 6-50 K 9-80

Maschi nenge webte Spitzen Vorhänge

von Baumwolle (Bobinet), per gewöhnliche

mittelfeine

feinste

K 1-50 K 3-00 K 4-50 Schnüre und Quasten dazu, per Stück . ... K 1-75 bis ,,    4-50

Jalousien (Persiennes).

Holzzugjalousien. Dieselben bestehen aus 0-065 m breiten, aus Resonanzholz geschnittenen, in beliebigen Farben (allgemein grün) gestrichenen und überlackierten Brettchen, welche in breiten Leinenbändern 0-05 m voneinander entfernt auf schmalen Bändchen ruhen und durch eine Schnur, an-deren einem Ende sich ein Kettchen befindet, mehr oder weniger geschlossen werden können. Die doppelten Schnüre der Jalousie dienen zum Aufziehen und laufen dieselben in Porzellanrädern.

m²

|iiHil;i',.miniiii ■i'mimiiiiinmHHimilinmiimmirj    k’ ]

II i

SB

fl

■3

:

ul

Lj

Patentwalzenmaschine, um die Jalousien in jeder beliebigen Höhe stehen zu lassen, ohne die Schnur anbinden zu müssen, per Stück ......

Hiebei ist zu bemerken, daß die Schnur, um [die Jalousie herabzulassen, etwas nach links gezogen wird.

Holzzugjalousien, komplett in allen Teilen samt Zubehör geliefert und in den Fensterstock einmontiert, per 1 m Länge ohne Aufspreizvorrichtung:

SS

fein

schwarz lackiert ' bronziert

K 2-50 K 4-50

Fensterbreite in cm

Ausführungrungsart

jj 90 j 95 1 100 | 105 | 110 1 120 | 125 Kro n'e n

Gewöhnliche Ausführung, grün oder braun lackiert . . l eine Ausführung, v eiß, blau, rot oder eichenartig, lackiert ;4‘20 Doppelfärbig, grün und braun,

lackiert ..........

Doppelfärbig, weiß und rot, weiß und blau usw. und lackiert ..........

.    3-60 3-80

4-00 4-20 4-40

4-50 4-70

4-95

5-20

4-f.O

4-85

5T0

5-35 5-60

4-80

5-65

5 00

5-90

6T0

640

515 5-45

5-70 6 00

6-30

6-85

7-20

Jalousien, welche des beschränkten Fensterkreuzspielraumes wegen aus 0-05 m breiten Brettchen erzeugt werden müssen, kosten per 1 m mehr um . . . . .

Jalousien mit Bögen kommen per Stück teuerer zu stehen um

Ausspannstangen (Ausspreizvorrichtung) zu Jalousien:

von schwarz lackiertem Eisen, per Fenster.....

von Eisen, fein bronziert, oder vernickelt, per Fenster von Messing, per Fenster.............

Seitenblenden einfärbig per Stück K 1-50, zweifarbig per Stück ......................

1-20

K 2-00 bis

5-00

1-25

1-70

2-80

1-80

Rouleaux.

Holzrouleaux aus gerippten Holzstäben mit Zwirn oder Bändern glatt oder überlegt gewebt, per 1 m Länge derart berechnet, daß die komplette Lieferung aller Teile samt Montierung inbegriffen ist, aber ohne Ausspreizvorrichtung:

(Glatte Rouleaux sind jene, wo die Stäbchen nebeneinander gewebt werden, dahei sie etwas durchsichtig sind. Überlegte Rouleaux sind dagegen: solche, wo die Stäbchen übereinander gewebt werden, daher undurchsichtig sind.)

Glatt

Ausführungsart

Fensterbreite in cm

Überlegt

95 I 105 I 110 I 120 I 125 [| 95 [ 105 | 110

120 | 125

Kronen

Naturholz oder grün:

Gewöhnliche Aus -führung .... Feine Ausführung

2.30

255

2-65

2-90

2-65 2-95

3-05

3-35

305

350

2-70

3-10

305

3-50

3T5

3-60

3-45 3-60 4 00 4-20

K 1-00

Ausspreizvorrichtung per Stück Fensterplachen von weißem oder gestreiftem Gradei oder Rohleinen mit gezwirnten Bändern in Ringen laufend, samt Ausspreizstangen, allem Befestigungsmateriale und Aufmachen, bis zu einer Fenstergröße von

5 m²

per Stück Iv 5-60 7-20 10-50 13-00 16-00

Am

Leinwandjalousien mit Stahlgerippe, als halbsicherer Verschluß tief gelegener Wohnungen oder als dichtes Sonnenschutzmittel, vollständig montiert per m² . . ,

. . K 12-00

4BG

Dekorationsfahnen und Flaggen.

Fahnen von echtfarbigem Stoff mit Stangen in gleichen Farben samt

50 cm lang, 40 cm breit.....

50    ,,    „    ...

65    „    „    ...

80    „    „    ...

100 ,, „ ......

Noch länger per 1 m um K 2-50 teuerer.

Fahnen von echtfarbigem Kaschmir um 50% höher.

Von Merino schwere Qualität, per m²........

Gestrichene Fahnenstangen samt goldener Spitze, 4 bis 8 m lang von

75 „ 100 „ 150 „ 200 „

3-80

tt

(<

mit Plachenstoff . . . J[124-OOj 136 00| 150*00 ohne

• - ! 80-00 84-001 90-00!

99 001

00-991

Ausführungsart

2-50

1-60

08-1

K 1-00

114-001130-00

148-00

190-00 215-00

240-00

250 cm lang, 100 cm breit 300 „

400 „

500 ,,

600 „

120 „ 160    ,,

200    „

200    „

265-00

164'00

Kronen

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

18500

290-00

.....2-80

K 2-00 bis „    5-00

.    „    10-50

. „ 16-00 •    „    19-00

8-00

. K 4-70

vergoldeter Spitze:

210-00

1315-00

per

1235-00!

260-00

285 00!

1310-00

336-00

370-00

koo-oo

370-00

390-00

1420 00

450-001

48000

1510-00

1540-00

Stück

11—12 12—13 13-14jl4—15 15—16 16—17 17—18118—19ll9—2(1

sfr-

Linoleum zum Belegen ganzer Räume.

Dieses wird in 2 m breiten Stücken, je nach der Stärke in Längen von 20 bis 30 m erzeugt (Panzer- und doppeltdickes Linoleum 10 bis 20 m).

K 20-00

Walton-Linoleum, einfärbig, zumeist braun, doch in allen Farben außer grau und schwarz zum Materialpreise per m²:

Panzer-Linoleum

10 mm stark

Doppeltdickes Linoleum

Einfach AA,

A,

B,

C,

D,

1-8 „ ,r ......

In hellgrauer, blaugrauer, schwarzer und pflaumenblauer Farbe:

Einfach A, 3-6 mm stark.............

B,    3-0 „

C,    2-4 „

Inlaid-Linoleum, durchmustert, per m²:

I, mehrfarbig und Velours, 3-3 mm stark

2-2 „

1-8 „

II,

HI,

I, marmoriert, 3-3 mm stark

II,

2-2

HI,

1-8

Granit-Linoleum, durchmustert, per m²:

I, 3-3 mm stark........

II, 2-2 III, 1-8

Aufkleben, per m

Aufkleben samt Filzunterlage, per m²

Linoleumvorlagen

für Wasch-, Blumen-, Schreib- und Speisetische, Badewannen, Betten, Kredenzen, Pianos, Nähmaschinen usw. mit Bordüren abgepaßt, in der Mitte einfärbig oder dessiniert.

Preise in Kronen per Stück:

Länge

in cm

Breite Dicke Bedrucktes Linoleum mm

Walton C Granit II

Inlaid-

Linoleum,

durchmustert

50

65

50

90

45

115

70

130

70

90

200

150

lOlOOloOOOO (N io OJ l> tD (N io o 1—Ii-Hcqeöicirö-^!© h<NM

3-40

4-40

6-40

16-50

27-00

33-50

6-00

35-00

42-50

Linoleumläufer

verschiedenfärbig, mit Bordüren, Preise in Kronen per m:

Breite in cm

Bedrucktes Linoleum

Walton C j Walton D j Granit II

Inlaid-Linoleum,

durchmustert

2-2 mm

18 mm

2⁻2 mm

2⁻2 mm j 1~8 mm

67

90

110

138

OLOlOO cn C5 50 co

cb cb 4h ö

oi os to

o o o o eb 4h cc

OOIO ^ 00 —I

4h r-~

Linoleumkitt per Büchse zu kg 1

5    10

per Faß zu kg

K 1-80 8-00 15-00 50    _ 100

K 60-00 110-00

Linoleum-Glanzmasse per Büchse zu kg 0-5    1

K 1-80 2-00 9-00

Linoleum-Cirinepolitur per Flasche zu kg 0-5

K 1-70 3-00

Kokosfußmatten.

Fußmatten,

geflochten, glatt,

pir

100 Stück

bordiert, glatt, bordiert, Japan, glatt,

doppelt geflochten, glatt, ,,    ,, dessiniert,

Kettenmatten (Gittermatten)

Ila., 50 cm lang, 30 cm breit K 55-00 „    50    „

Ia., 50 ,,

„    50    ,,

60 ,,

bordiert, 60 ,,

60 „

60 „

60 „

30 ,, 30 ,, 30 ,, 35 „ 35 ,, 35 ,, 35 ,,

35 „

,, 68-00 ,, 60-00 „ 80-00 „ 110-00 „ 120-00 „ 120-00 „ 160-00 „ 240 00

Kokosbürstenmatten, India Velour, glatt, 60 cm lang,

35 cm breit ..........

bordiert und mit Inschrift, 60 cm lang, 35 cm breit........

Wollbordmatten für Automobile, Equipagen, Fiaker usw., 60 cm lang, 50 cm breit, per 1 Stück.......

„ 260-00

„ 380-00

6-50

Heizanlagen.

A. Zimmerheizöien.

Öfen aus gebranntem Ton.

Tonöfen in gewöhnlicher Form fix und fertig (inklusive sämtlicher Eisenbestandteile und mit Messingtiirln) geliefert und gesetzt, per Stück:

a)    schwedische Öfen:

Sockelbreite in m 0'47 ] 053 0’58 | 063 0'68 0‘74 ! 0‘80 Heizkraft in m³ 50 j 65    80 j 100 130 170 200

blaugrau    i

glasiert. . . K 60-00| 75 00 98 00 124-00 154-00 194-00 234-00 mit feinster

Schmelzglasur „ 70 00, 90-00 110-00; 150-00 190-00 230-00,270-00

b)    geschliffene Kachelöfen mit weißer Steingutglasur aus 0-18/0-21 m großen Kacheln:

Höhe in Kacheln . .

Breite]³,, ,,    . .

Tiefe ,,

viereckig .... K 20Ö-0Ö]230;Ö0;27(H)Ö 290-00/310-00|33(>ÖÖ fünfeckig ....    „ 230-00 260-00i310-00 340-00 360-00 380-00

c)    Kachelöfen (verschiedene Kachelmuster):

Heizkraft in

CO CM

GO CO CM

8y₂

3y₂

sy₂

:!

In» O

ioy₂

K 280-00 320-00 350-00 400-00 ,, 310-00 352-00 400-00 430-00 ,, 340-00 374-00 430-00 460-00 — I — |510-00|530-00 1-36    1-40

m³ 130 | 160 1 200    250

braun oder grün glasiert . . . K 395-00,490-00 700-00; 950-00 weiß'oder lichtfarbig glasiert . ,, 440-00 550-00 850-OOd 100-00 elfenbeinfarbig glasiert    480-00j600-00,940-00; 1225-00

/’) Kavalierkamine:

Sockelbreite in . .. m 1-10 1-13 Heizkraft in . . . m³ 90 I 100

braun oder grün glasiert . . weiß oder lichtfarbig glasiert elfenbeinfarbig glasiert . . .

vergoldet.........

e) Aufsatzkamine: Sockelbreite in m 1-10 | 1-20 Heizkraft in"]

: 1-21 I 1 37

1-40

1-58

110

120

130 I 160

grün oder braun glasiert, mit Rückw. K 280-00 grün oder braun, ohne Rückwand . . ,, 240-00 weiß oder lichtfarbig glasiert . . . vergoldet . .

280-00 300-00

310-00

330-00

. „ 310-00 . ,, 370-00

360-00

450-00

380-00

390-00

420-00

440 —

Feinste Tonöfen verschiedener Gattung.

Bezeichnung

(Gattung)

Heizkraft in m³

Ofendimension in cm

Preis per Stück in Kronen

Breite

Tiefe

Höhe

braun oder grün glasiert

weiß oder lichtarbig glasiert

Majolika

Im Fünfeck gesetzt

Porzellan-

Kachelöfen

Altdeutsche

Kachelöfen

150

100

120

240

Barock-

Kachelöfen

100

140

180

Frontonöfen alt oder modern

80

125

160

200

280

200-00

280-00

230-00

320-00

Kachelöfen mit Kuppel

125

170

70

86

60

74

220

98

74

Karreaux-

Kachelöfen

45

50

75

120

160

200

51

51

62

72

84

95

51

51

51

61

73

73

Kachelöfen im Empirstil mit Bekrönung

60

57

47

100

150

200

67

57

78

68

89    68

280 157-00 310 180-00 350 350-00

225 130-00 150-00 170-00 225 160-00 180-00 210-00 250' 190-00 220-00 250-00

220 105-00 120-00 135-00 245 140-00 160-00 180-00 270 170-00 200-00 225-00

300 180-00 210-00 240-00 332 290 00 330-00 390-00 332 340-00 390-00 450-00

253    140-00 160-00 180-00 275 1170-00 190-00 225-00 297 1200-00 225-00 265-00

250-00

320-00

500-00

15 % Aufzahlung

Moderne

Kachelöfen

110

69

120

69

58

125

78

58

130

85

58

65

Moderne glatte Kachelöfen

70

57

90

59

45

I 120

70

49

170

82

57

68

Moderne

Rundnuten-

Ivachelöfen

Handgeformte

Stilöfen

110

69

58

175

140

150

80

69

220 300 00 330 00 240 440-00 460-00 200 250-00 275-00 212 280-00 315-00

198 106-00 120-00 200 132-00 150-00 223 150-00 165-00 260 220-00 242-00

240 132-00 150-00 260 175-00 200-00

15 % Aufzahlung

108

94

97

220 1136

76

85

2 0 0 0 • 0 0 1200-00 2200-00

Eegulierfülleinsätze aus Gußeisen

für schwedische und Kachelöfen.

Für schwedische Öfen:

K 16-00 „ 20-00 „ 25-00

Für Kachelöfen:

Heizkraft 100 m³, Höhe 1-20 m, Durchmesser 0-20 m. .

0-25 „ . . 0-30 „ . .

150

200

„ 1-50 „ „ 1-70 „

„ 40-00 „ 60-00 ,, 80-00

Gewöhnliche^ gußeiserne Zimmeröfen und Kochherde.

Benennung

Höhe

Durch-m. messer

p Breite

Tiefe

Preis

per

1 Stück in K

a) Quintofen, mit Aschlade

0-58

• - >6

„ „ . . . 0-6 b) Koksofen mit Füßen u. Einsatzringen |0-5

,0-53

0-58

0-21

0-24

0-26

0-21

0-24

9-50

10-75

12-00

5-25

c) Sänlenofen

0-6

0-26

7-20

9-25

0-87

0-29

0-24

1-03

0-26

1-11

0-27

mit Rechaud . .

d) Frühstückofen

1-19 0-3 1-5 0-32 1-8 0-42

1-0

1-26

1-21

!i-o

!o-68

e) Kochofen /) Steinkohlenofen (auch f- Holz z. heizen) ]0-7

0-21

0-76 0-21

0-92

g) Kanonofen........

Ji) Kannelierter Steinkohlenofen

1-04

0-25

1-21

0-28

0-21

1-36 0-24

0-92

1-0

0-21

1-13

0-24

0-25

i) Pfannenofen

IHQÖ

32

0-26

0-3

66660ÖÖ6ÖÖ6666Ö660

10-50 17-00 19-00 23-00 29-00 40-00 — |j 64-00 0-29'27-00 0-26 35-00 0- 2¹ 34-00 0- 4' 26-50 0- 6 24-00 0- 6 13-00

K) tO tS N) 03

0-32

0-37;

0-32

0-37

0-29¹

0-3

0-32

0-3

0-32

20-00

24-00

33-00

38-00

17-00

23-00

27-00

32-00

36-00

11-00

14-00

Benennung

Höhe

' Durchmesser

Breite

Tiefe

in m

Preis , Per 1 Stück ! in K

li) Tischherd mit niederer Heizung .

,, hoher Heizung

l) Kochofen mit einfacher Tür ,,    ,, doppelter

m) Doppelofen

_© o ©_© 6666 ooh

1-15

0 55 0-4 ! 13-50 0-55 0-471 16-00 0-74 0-5    18-00

0-55 0-4    16-50

0-55 0-45 20-00 0-66,0-55 24-00 0-47 0-32 18-00 0-55 0-37 28-00 0-6 0-37 30-00 0-68 0-471 38-00 0-55,0-37 44-00 0-63 0-42 55-00

Heizt einen

Raum von

Höhe

Durch-

Gewicht

Regulierfüllöfen aus glattem Eisenblech mit

Schamotteeinsatz: a) mit tragbarem

Feuerbehälter . . .

m³

kg

jj Preis per Stück -l! inK

Oi to Ol

ooüi

CO (M 00 O CO

99?

CO OC (M

19-75

28-00

36-00

rm

b) mit tragbar. Feuerbehälter u. Kochvorrichtung ....

11

c) mit feststehendem Feuerbehälter . .

80 1-07 80 0-67 13011-43 190 1-64 315 1-8 570 ‘2-0

26    24-80

25 I 20-00 37 , 35-00 50 I 38-00 !! 74    56-00

97    78-00

Regulierfüllöfen aus gewelltem Eisenblech

(Rippenöfen) mit

Schamotteeinsatz .    220 1-7 0-3    63: 63-00

315 |l-91 0*35, 84    78-00

570 2-12 0-39 133! 95-00 790 2-36 0-45 ! 157 Ü15-00J

44B

p¹' " "lüinlnl

Heizt einen Raum von

Höhe

Durch

messer

Gußeiserne Regulierfüllöfen mit Schamotteeinsatz : a) runde kannelierte

3,

jjf Gewicht

Preis

per

Stück in K

190

1-53

t>3

oo

Ol Ol

1-71

1-9

160

1-55

b) viereckige, verzierte

© Ol

1-75

570

1-95

760

2-29

2-63

© rH © H IO OO ® CT CTCOCO fOfOfOrHiC © © ©    ©©OO©

87

117

162

83

110

127

175

224

58-00

81-00

101-00

63-00

78-00

98-00

125-00

153-00

Regulier-Füllöfen

aus Gußeisen mit Eisenblechmantel,

VentilationsVorrichtung und Schamottefeuerbüchse. (Die frische Luft kann von außen her in den Mantelraum des Ofen geleitet werden).

Diese Öfen dienen auch zur Beheizung von zwei Zimmern.

Heizt einen

Raum von

Höhe

Durch

Gewicht

messer

Preis per Stück in Kronen

m*

kg

160

1-66

0-35

80

85-00 bis 160-00

255

1-85

0-4

100

120-00 bis 200-00

380

2-1

0-46

153

150-00 bis 270-00

630

2-2

0-53

216

200-00 bis 320-00

800

2-50

0-55

260

250-00 bis 400-00

Meidinger Doppelmantel-Regulierfüllöfen.

Für ms Raum

Höhe in cm

Durchmesser in cm

Preise in K

Ausstattung*)

ii ; in iv

lange Hälse für Außenheizung

Preiszuschläge in K für

‘Ventilations-

Sockel

ein Paar Wärmeleitrohre**)

I II 1 III IV[( I II | IIIIV

mit Verschlüssen

schwarz

vernickelt

60

100

I; 44

64

88

80

112

100

125

30

50

56

72

82

96

106

24-00

30 00 30 00

36 00

120

140

60

92

116

140

170

140

64

96

124

200

150

35

70

106

134

14-00

163

76

116

144

26-00

32-00 32-00

38-00

220

160

84

124

163

310

178

42

! 90

132

156

164

96

142

174

1600

36-00

44 00 44-00

52-00

193

| 102

154

186

320

360

172

108

164

380

195

116

420

195

218

⁴⁸ 11124 130

180

188

200

200

216

224

236

44 00

56-00 56-00

66 00

440

480

177

136

220

260

520

400

560

200

55

144

152

240

223

600

160

242

168

K) KJ 00

O 00® cxo co cn <N <M

20 00

18-00

46 00

58-00 58-00

68-00

*) Ausstattung I: Mantel und sichtbare Gußteile geschwärzt.

„ II: Mantel mit diversen Nickelstreifen, die sichtbaren Gußteile geschwärzt.

„ III: Mantel in beliebiger Farbe emailliert, mit Nickelreifen, Gußteile geschwärzt.

„ IV': Mantel wie vor, die sichtbaren Gußteile fein geschliffen, vernickelt und poliert.

**) Öfen und Wärmeleitrohre dienen zur direkten Beheizung zweier oder dreier Zimmer mit einem Ofen.

Dauerbrandöfen sind aus feinem Gußeisen hergestellt, in welchen das Feuer durch verschlossene Glasfenster sichtbar ist. Diese Öfen haben die Eigenschaft der Füllöfen, indem sie tagsüber nur einmal beschickt zu werden brauchen und derart den ganzen Winter über in Brand erhalten werden können; das Brennmateriale wird ohne Schlackenbildung gänzlich in Asche aufgelöst und ist die Feuerung und Wärmeabgabe sorgfältig regulierbar; die äußeren Flächen des Ofens wrerden vermöge der eigenartigen Konstruktion des Rostes niemals glühend, weshalb die dekorative Ausstattung in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Zum guten Funktionieren dieser Öfen sind gute Steinkohlen zu verwenden und ist gewaschene anthrazithaltige Magerwürfelkohle in Stücken von 20 bis 35 mm am vorteilhaftesten» wofür also in Österreich-Ungarn die Mähr.-Ostrauer und Waldenburger Steinkohlen, in Deutschland, Belgien und der Schweiz die Steinkohlen der Gewerkschaften Hermsdorf, Kohlscheid, Osnabrück, Kupferdreh, Chatelineau, Herstal und Wales in Betracht kommen.

Preise für Dauerbrandöfen viereckiger Form, per Stück:

Heizkraft d. Raumes in m³    80

130    180 ; 240    320    400

Höhe des Ofens m m . Breite des Ofens in m . Tiefe des Ofens in m .. Sockelausladung in m. Unterlagsplatte in m. . Rauchrohrdurchmesser

00900H h ö hh ri ob t® co 00 00 h- cn

Ol

O O O O O l—'

*o

CO CO 03 IO CO rH

IO

t'- CO 00 03 OC 03 CO CO 03 IO CO rH

HÖÖÖÖÖ

«MOHh^CO

--HÖÖÖÖÖ

O IO IO CO O CO IO CO CO 00 rH

-HÖÖÖÖÖ

l> GO l> CD CO IO IO TH CO CO OO r-H

hööööö

Preis in K inklusive gußeiserner Unterlagsplatte:

a)    schwarz geschliffen

und gewichst .....

b)    reich vernickelt .. .

c)    mit Majolikadom u.

Friesen ilnd reicher Vernickelung......

185-00 215-00 256-00 300-00 347-00 405-00 1240-00 275-00 320-00 370-00 423-00 485-00

596-00

rr

IM

11

Preise für Dauerbrandöfen runder Form, per Stück:

Heizkraft d. Rau- I mes in m³

80 110

150

200

260    330    400

Höhe des Ofens

in m.......

Durchmesser in m Bodenplatte in m |j 0-76    0-79

Rauchrohr in m . . |l 0-12    0-12

1-37    1-43

0-55    0-57

rH rH CO CO GO h

h666

00 tp CO 00

1-0 CO 00 r—i

h 6 ö ö

io COOO rH

hoöö

«t'OrH

O O Ol fH

höoo

QONIO CO öS- »—II

h66o

Preis in K inkl. gußeiserner Bodenplatte : z'

a)    schwarz geschliffen und

gewichst ....    145-00 170-00 200-00 233-00

b)    mit vernickel- :

ter Garnitur 157-00 180-00 212-00 247-00

!!

fco    fco

OC    -4

H-*

■ §    §

o    o

CO

Ol

CO

IG i G

CO

CO

Ol

Dauer brand- Kaminöfen-Einsät ze.

Heizkraft des Raumes in m³

130

200

Höhe des Einsatzes in m . . Brei e de^ Einsatzes in m . . E auchrohr in m......

0-755    0 700

0-665    0-580

0 080X0142! 0 125

0-845

0-770

0105X0185

0-800

0-680

0130

Preis per Stück in K

a)    sch ', arz .......

b)    halb vernickelt.....

c)    reich vernick.lt.....

d\ mit Majolikaemaille . . . e) dtto. und halbjverniekelt /) dtto. und reich vernickelt

190 00 21600 264 00 214 00 237-60 286 00

170-00    260-00

204-00    284-00

22000    330-00

203-00    300-00

226-00    324-00

253 00    270-00

23200 256-00! 282-00 270 00: 294-00 320-00

Gasheizung.

Die Heizung mit Leuchtgas muß unter Zuführung von atmosphärischer Luft geschehen und die Flamme verbrennt mit blauer geringer Lichtentwicklung. Damit die Verbrennungsprodukte nicht im beheizten Raume selbst Zurückbleiben, muß ein direktes Ableitungsrohr ohne Züge angelegt werden. Die Heizung mit Leuchtgas ward nicht nur zur Zimmerheizung, sondern auch bei Kochherden angewendet. Dieselbe bietet mannigfache Vorteile gegenüber andern Feuerungen.

Die Anlagekosten betragen per l m³ zu beheizenden Raum: für Kirchen und große Säle ....

K 0-35 bis K 0-50 „ 0-50 „ „    0-60

....    „    0-17

für Wohnhäuser und Villen.....

1 m³ Leuchtgas kostet in Wien dermalen

Gasheizöfen mit Reflektor und Eisenblechummantelung.

3:

&

rt>

.5

Gasverbrauch per Stunde m³

Erwärmt auf Preis per Stück in K

Breite

Tiefe

Höhe

zum

Anheizen

zum

Weiter

brennen

12° 1 20°

Celcius einen!; Raum von m³!i

schwarz, braun u. grün lackiert

vernickelt

emailliert mit vernickeltem Rahmen

0-46

0-53

0-63

0-73

0-90

1-02

1-49

© © © © © © © CJ Öi C0 W W Öi O Ol Ol M W 05 W

o co O O bO l> b« CO X 00 o o

OOÖOOrHrH

> M Md

C5 H 00 (N Ci CO O rH pH pH CM CM tH

CO^COI>XOO

OÖÖOOHÄ

90

60

125

180

250

320

600

1000

90

120

160

600

69-00 108 00 80-00 124-00 94-00 147-00 110-00 178 00 127-00 205-00 140-00 248-00 276-00 452-00

123 00 147 00 170 00 193-00 227 00 272-00 507 00

m»

Gasheizöfen mit Reflektor, Vorderwand und Deckel aus Gußeisen:

Größe m m

Gasverbrauch in m³ per Stunde zum

!!

Erwärmt auf

12°

20°

Preis per Stück in K

Breite

Tiefe

Höhe

Weiter- ; j heizen brennen

Aii-

Celsius einen Raum von m³

Gewicht in kg

schwarz braun und grün lackiert

emailliert mit Gold

rH © © IO © ©

© © ©

00 TP CO T^ IO IO

© O ©

io © © oi co ^ © © ©

70

90

125

OOJ^

OOÜi

03 GO TP Th Th IO

85-00 123-00 114-00 160-00 125-00 185-00

Gasheizöfen mit Fliesenummantelungen in verschiedenen Formen entsprechend teuerer.

Reflektor-Gaskamineinsätze von K 70 00 bis K 130-00.

#-:iH

7''7.

^■n    '

Glühkörper-Gaskamine,

Bei diesen Gasöfen, die als Dauerwärmer bezeichnet werden können, vollzieht sich die Heizwirkung in der Weise, daß die über einer Bunsenflamme liegenden Schamotte-Asbestballen in Glut versetzt werden und dadurch eine angenehm strahlende Wärme gegen den Fußboden des betreffenden Raumes abgeben; weiters werden die Abzugsgase vor deren Einmündung in den Rauchkamin durch einen Schamotteplatteneinbau geführt, wo die sonst nutzlos abziehende Hitze zurückgehalten und die Wärmeabgabe langsam und auch nach demAb-löschen der Gasflamme noch erfolgt, daher eine rationellere Wärmeregulierung erreicht wird.

Glühkörper-Gaskamine mit einfärbigen Fliesen und Marmor-Abdeckung

Größe in m

Gasverbrauch in m³ per Stunde zum

Breite

Tiefe

Höhe

Anheizen

Weiter

brennen

Erwärm t einen Raum auf 20° C von

m³

Preis in K bei ; Rahmungen von

i Messing

Nickel

oder

Kupfer

0-772

0-922

0-922

1-222

1-222

0-340

0-340

0-340

0-340

0-340

0-990    0-80

1-140

1-140 || 1-30 1-290 1-290

1-00

1-80

2-10

■POOO © co <1 01 ^ os 00000

60    330 00    345-00

90    385-00    400-00

120    415-00    430-00

180    525-00    545-00

250    545-00    565-00

In eleganterer Auslührung entsprechend teuerer.

K 120-00 bis K 280-00

Glühkörper-Gaskamineinsätze von

Gas-Radiatoren

mit großen Heizflächen und einem Nutzeffekt von 90%.

Aus Eisenblech für Bureaux, Geschäftslokale, Vorzimmer usw.

WM

Aus Gußeisen für Schulen, Kirchen, Kinos, Restaurants usw.

Blech-Radiatoren,

Anzahl

Größe in m

der

Heiz

rohre

Höhe

Brerte

Tiefe

Erwärmt auf |    20° C Räume

j) von zirka m³ )

Gasverbrauch per Stande m³

Preis per Stück in K

zum

An

heizen

zum

Weiter

brennen

schwarz

lackiert

Alumi

nium

Bronze

Röhren

email

liert

3    10-81,0-32 0-20    30 bis 45 j

Gußeiserne Radiatoren mit offenem Reflektor.

0-15

0-20

0-30

00

30

0-40

0-50

30-00

35-00

39-00

51-00

60-00

68-00

32-00

37-00

41-00

53-00

62-00

70-00

38-00

46-00

52-00

68-00

82-00

94-00

Anzahl

der

Heiz- I rohre

Größe in m

Höhe

Brerte

Tiefe

I Erwärmt bei einer¹! | Außentemperatur j i von

20° C|+ 0° C,( auf + 20° C I!

Gasverbrauch per Stunde m³

Preis per Stück in K

zum An-

Räume von ms II heizen

---j I schwarz,

zum j die Rei-Weiter- [I fen verbrennen I

braun, I

grün od. weiß blau

nickelt

emailliert

45

60

90

o o o o o o

CO C0 <M CO IO IO H h(M w

9 GO O CO 00 O O I-H r—I r—I

0-2 70-00 105-00 110-00 0-3 81-00 121-00 127-00 0-4 117-00(147-00 154-00 0-5 133-00 183-00(192-00, 0-7 UöO-OO^OO-OO 219-00 0-8    170-00,250-00 262-00

Radiatoren aus Gußeisen mit geschlossenem Reflektor kostenl5% mehr. Reguliervorrichtung der Luftzuführung, per Stück. . . . K 12-00

B. Kochherde.

Gemauerte Sparherde. Das Mauerwerk berechnet man als Kesselmauerwerk im vollen Kubikmaße in der Größe des zu stellenden Herdes, während eventuelle Kachelverkleidungen nach Seite 257 veranschlagt werden und dazu die folgenden Eisenbestandteile zuzurechnen sind.

Komplette Eisenbestandteile für Kochherde, per Garnitur: a) für gewöhnliche, gemauerte Herde, bestehend aus 1 Bratröhre, Herdreifplatten und nötigen Türln,

Plattengröße in    cm 47/71 47/79 55/71 55/79 63/79

Iv 17-00 18-00 21-00 22-50 25-00 b) für Kachelherde mit 1 Falltürlbratröhre, Herdbrett, Unterlags-blech und nötigen Türln,

Plattengröße in

cm

cm 47/71 55/71 55/80 63/80 I? 36-50 42-00 44-00 52-00

47/71 55/71 55/79 63/79 K 30-00 35-00 37-00 44-00

c) für Kachelherde mit zwei Falltürlbratröhren, Herdbrett, Unterlagsblech und nötigen Türln,

Plattengröße in

d) für feine Kachelherde, unterschlachtig, mit einer Falltürlbrat-röhre, Herdbrett, Unterlagsblech, verzinntem, ovalem Kupferkessel, samt nötigen Türln,

Plattengröße in

47/71 55/71 55/80 63/80 K 44-00 53-00 58-00 62-00

cm

e) für feine Aufsatzherde, mit Kachel Verkleidung, bestehend aus zwei Falltürlbratröliren, Herdbrett, Unterlagsblech, Tellerwärmer, Kupferwanne und nötigen Türln,

Plattengröße in

cm 55/71 55/80 63/80 63/95 71/95 71/125 K 75-00 84-00 97-00 115-00 128-00 145’00

Transportable Kochherde gewöhnlicher Gattung, ganz aus Eisenblech, hergestellt, per Stück:

a)    mit einer Lochplatte und einer Bratröhre.....

b)    mit zwei Lochplatten und einer Bratröhre .....

c) mit zwei Lochplatten und zwei Bratröhren.....

d)    mit zwei Lochplatten und zwei Bratröhren und Wasser

pfanne ....................

Fein lackierte und bronzierte transportable Sparkochherde:

K 28-00 „ 35-00 „ 41-00

46-00

Größe

der

Kochplatte

Bratröhren

An

cm

zahl

i Breite Höhe cm cm

Tiefe

Ein-

häng-

Aufsatz-

Ein-

schieb-

Preiszuschlag für Schutzstange

cm

Kessel

/orn

Jß Seiten

Preis in Kronen

76x42 78 X52 86 X58 95 x64 78 x 52 86 x 58 95 x64 107 x 66 120 x 68 127 x 68 133 x 70 154x85 86 x58 95 x 64 107 x 66 120 x 68 127 x 68 127 x 68 133 x 70 154 x 85

*"*n iH r-H r-H

28

22

30

23

33

25

37

28

28

29

33

38

! 46

| 33

34

35

28

33

38

46

46 !

i 33

34

45

22

23

24

24

24

25

25

25

23

24

24

24

24

24

25

25

38 jj 53-00

43    60-00i haben keine

49    !i 72-00

50    ' 84-00

43    84-00

49 jj 96-00

52    108-00

53    ! 130-00 53 155-00

55    190-00

56    230-00 71 300-00 49 120-00 126-OOj 135-00

52    132-00; 138-00'147-00

53    155-00 161-00 j 170-00 •00 196-00 205-00

Kessel

90-00 100-00 102-00 110-00 114-00 123-00 136-00 145-00 161-00 170-00 196-00 205-00 236-00 245-00 306-00 315-00

53

54

55 240-00 246-00j248-00

56

71

tCtOffl®tDOOOOMOOO®CMOOOOO(M

10-00

10-00

10-00

10-00

10-00

10-00

10-00

12-00

12-00

16-00

16-00

16-00

10-00

10-00

12-00

12-00

16-00

16-00

16-00

20-00

Emailliert, mit den sichtbaren Eisenteilen fein geschliffen und vernickelt kosten 50% und mit Email- oder Majolikakachel verkleidet 100% mehr.

Fein lackierte und bronzierte transportable Aufsatzsparherde:

Bratröhren

Koch

platten

größe

Preis

per

Stück i

Anzahl I Breite

Höhe

Tiefe

Preis

der i_______

Schutz- jl j Stange

|j Kesselpreis einfach

mit

Aufsatz

Kronen

66x52 72 X58 79 X63 84x68

42

27

53

96-00; 16-00 120-00 18-00 155-00 20-00 215-00 24-00

14-00

14-00

14-00

14-00

35-00

35-00

35-00

35-00

Emailliert und verkachelt mit denselben Aufschlägen wie vorher.

Transportable Herde mit einer Bratröhre und kupferner Wasserwanne oder Kessel, die Eisenteile blank geschliffen, das Gestell lackiert und die Feuerung mit Schamotte ausgelegt.

| r 'i

pnj

per 1 Stück geliefert:

Plattengröße in cm

Gewicht in kg

Preis in K

a) mit Eisen-blechwän-

71 x 39 79x47 87x55 b) mit Email-1    79x47

kacheln 1    87 x 55

den

70    74-00

80    85-00

90 102-00 140 105-00 175 1115-001

Transportable Herde mit zwei Bratröhren, eine kupferne Wasserwanne, die Eisenteile blank geschliffen, das Gestell lackiert, die Feuerung mit Schamotteziegel ausgemauert.

lg

per 1 Stück geliefert:

Plattengröße in cm

jj Gewicht

|i in hg

Preis | in K !

•lt

mit

Eisen- ( blech- : wänden

79 x47 87 x55 95 x 63

100

130

Kochherde für Restaurants und Offiziersmenagen mit Kachelverkleidung:

El.Oii

■m

ep

K 1000-00 „ 1200-00 „ 1500-00

8gj\

■yv\

SM

mm

%: ......

Kochherde für Offizierswohnungen mit Kachelverkleidung u. 103 x 55 cm Plattengröße:

ö) mit Wandverkleidung

K 255 00

b) ohne Wandverkleidung

K 195-00

Plattengröße 150x95 cm „    158 x103 „

„    174x110 „

Die Gasheizung ist auch bei Kochherden mit Vorteil einzuführen, wie dies bei der Zimmerheizung auf Seite 446 angedeutet würde.

d) schwarz in Lackemaille......

hochglanz mit Gold abgesetzt

b)

K 15-00 „ 16-50

Gaskoch- und -Bratherd mit 2 Lochplatten, 1 Bratröhre und 1 Wasserwanne; für 6 Personen.

■iE

Üli

W%

wä

ii«

?!

Be

£ä

W§L

*

TV”

I.

Piüii

££3e“

Dimension

von

lang

breit

hoch

- in mm

Gas

verbrauch

SUI UI

Preis per Stück

730 630

Herd

Kochplatte 630 390 Bratröhre 450 290 Wasserwanne! 400! 130

780

210

2 x 0-30

0-54

210    0-27

schwarz lackiert . K 320-00i die Tür und Leitung vernickelt. ,, 350-00, Seiten weiß emailliert u. sonst vernickelt . .

„ 375-00

Gaskoch-Brat- und -Backherd mit 2 I ochplatten, 3 Bratröhren Wasserwanne für 16 1 Inhalt und Tellerwärmer; für 10 bis 12 Personen.

Dimension

von

lang

breit

hoch

in mm

Gas-

: verbrauch per 1 Stunde in m³

Preis per Stück

Herd

1030

; Kochplatte 670 j Bratröhre    450

Wasserwannej, 330

CM OO 05 CO CO (M

10 100

780,1

—1| 2 x 0-30 210    0-54

140 300    0-27

I schwarz lackiert . K 415-00 die Tür und Leitung vernickelt ,, 450-00 Seiten weiß emailliert und sonst vernickelt . .    „ 480-00

Aufgesetzter Gaskoch-Maschinherd mit 2 Lochplatten, 2 Bratröhren, Wärmeraum, Tellerrost und Wasserwanne für 22 1; für 12 bis 20 Personen.

Dimension

von

lang

breit

hoch

Gas-

in mm

verbrauch

per 1 vStunde

em ui

Preis per Stück

I 1780 |1500 700 870 | Kochplatte 800 600 — j ;Bratröhre 570 330 230 Wasserwanne 480 320 160 Wärmeraum j 500 320 240

Herd

2 x 0-48 2 x 0-65

0-54 ll

0-27

ji schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert . . K 930-00

I    schwarz lackiert, Eisenteile !i graphitiert,

Türen und Leitung vernickelt .... K 970-00

II    emaillierte Seiten wände und

sonst vernickelt K 1050-00

Eckleisten

ll

Aufgesetzter Gaskoch-Maschinherd.

■*

ssf

...

W,

M-

t-4

ll

-m

PpPff;

ÖS

pv'l

gMg

-I

I ^

Hmi

AT..B

i

-i

i

il

in

’Äj

'w-gselB v -

Sä

Großer Restaurations-Gaskochherd mit 4 Lochplatten, 2 Bratröhren, 2 Fleischkesseln ä 28 1, 1 Wasserwanne ä 29 1, Wärmeraum für zirka 150 Personen ausreichend.

Tl

rs*'*

j

Am

mm

*!&'£

irvTN

Dimension

von

lang

^breit

hoch

in mm

Gas-

j verbrauch perl Stunde I in m³

Preis per Stück

^Herd

Kochfläche ; Bratröhren Kessel

Wasser wanne Wärmeraum

1875

1270

1000 780

600

325

520

550

800

435 250    2 x0-65

325 350 ¹ 2 x 0-50 185 300 320 250

schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert . . K 1300-00 3x0-20 || schwarz lackiert, Eisenteile graphitiert, Eckleisten, Türen und Leitung ver-0-30 I! nickelt . . . K 1450-00 0-20    ! Seiten emailliert, sonst ver

nickelt

. .K 1600-00

ß.

[V

Spiritusgaskocher mit einem Rippenring von 230 mm Durchmesser, womit 11 Wasser in 6||bis 8 Minuten zum Sieden gebracht und die Brennkosten liiefür zirka 3h betragen.

Preis per 1 Stück

mg

schwarz lackiert . . K 18-00 und mit Grille und Bratrosteinrichtung. ,, 28-00

NB. Wegen der eventuellen Gefahr beim Nachfüllen der brennenden oder heiß gewordenen Kocher wären Sicherheitskannen aus Blech mit Patentverschluß anzuwenden, welche per 1 Stück 4 K kosten.

Die Einrichtung von Dampfkochküchen läßt die Aufstellung eines allgemeinen Normale nicht zu und wird durch die Rohrleitung von der jeweiligen Dampfabgabestelle bestimmt.

Dampfkochherde stellen sich bezüglich ihrer Kosten ungefähr auf die Höhe der Gaskochherde.

Die Koch- und Heizeinrichtungen mit elektrischem Betriebe lassen sich für die Praxis noch sehr wenig verwenden, da deren Kosten mehr als das Doppelte der Gasheizung betragen.

C. Zentralluftheizung.

Die Luftheizung beruht auf dem Prinzipe, im unteren Geschoß einer Bauanlage warme Luft zu fabrizieren, dieselbe durch ihre größere Leichtigkeit in die zu erheizenden Räume einzuführen und die kalte oder verdorbene Luft aus diesen Räumen in anderen Kanälen entweichen zu lassen. Die Luftheizungskammern sind immer (möglichst am Zusammenstöße mehrerer gleichzeitig zu beheizender Räume) im vSouterrain anzulegen und es sind die die warme Luft führenden Kanäle vertikal oder nahezu vertikal, niemals aber horizontal anzuordnen.

Man kann nun entweder die verbrauchte Luft in Rückleitungskanälen zum Heizapparate zurückführen und neuerlich erwärmen oder aber man führt dieselbe direkt ins Freie.

Im ersteren Falle nennt man dieses System die „Zirkulationsheizung“, im anderen Falle aber, wo man dem Heizapparate stets von außen frische Luft zuführen muß, erhält man die „Ventilationsheizung“, weil hiebei stets in die zu erwärmenden Räume frische Luft eingeführt und die verbrauchte (verdorbene) direkt abgeleitet wird.

Beide Einrichtungen können zweckdienlich miteinander verbunden werden, was sich besonders für solche Lokalitäten empfiehlt, bei denen das Bedürfnis nach Lufterneuerung erst später 'oder sporadisch eintritt, wie bei Theatern, Konzert- und Sitzungssälen u. dgl.

Die Erwärmung der Luft kann nun entweder durch direkte Feuerung mittels „Kalorifer“ oder Öfen erfolgen, indem der Feuerungsapparat in einer separaten Heizkammer aufgestellt wird, oder es kann

Luftheizung.

81

US

1\

>11 IW

fj

IL

YFNTlLATiONSHSi2VNO

Ci RKULATiONiKSJ.7V?JC

statt dieser direkten Feuerung die Luft in'der Heizkammer auch durch in dieselbe eingeführte Rohrleitungen erwärmt werden, welche mit Dampf oder heißem Wasser gespeist sind, wobei man noch den Vorteil erzielt, daß durch die auf diese Art erwärmte Luft auch eine gewisse Feuchtigkeit mitgeführt wird, welche sonst bei der Luftheizung durch künstliche Anlage von Wasserverdampfungspfan-nen extra eingerichtet werden muß.

■j

Kalorifer mit Rippenelementen in schräger Stellung und mit Wasser Verdunstung für kleinere Heizkomplexe.

Eine besondere Art der Luftheizung bildet die ,,Kanalheizung“, welche im wesentlichen darin besteht, daß die Heizgase der Feuerung durch Kanäle unterhalb des Fußbodens nach dem Rauchfange abgeleitet werden und auf ihrem Wege dahin die enthaltende Wärme abgeben. Gewöhnlich führt man die Heizgase (Rauch) in metallenen oder tönernen Röhren in separat angelegten Kanälen, deren Oberflächen in Fußbodenhöhe liegen und mit Eisengittern überdeckt sind (wie in Kirchen) oder aber man führt die Rohre ganz frei im zu erwärmenden Raume umher, wie dies in Garten- und Gewächshäusern und Fabrikstrocken-räiimen üblich ist.

Ff

£§?!■*

: :1|

T,

laii

mßtim

Kalorifer mit Rippen elementen in ein facher oder doppelter Stellung mit Wasserverdunstungsanlage für große Heizkorn-plexe.

ilF

Ir

mWm

;•

SB

f/Ä

■ -j

Zeichenerklärung.

A = Feuerraum.

B = Verteilung.

C = Heizelemente.

D = Rauchkasten.

F Wasserfüllung. I< = Kaltluftzuführung.

P = Putztüren.

S = Rauchfuchs.

T = Füllkasten.

V =Wasserwanne. W= Warmluftkanäle.

Kosten einer Zentralluftheizungsanlage im allgemeinen lassen sich folgendermaßen veranschlagen:

1-20

2-30

a)    für 1 m³ zu erwärmende Luft auf 10° C, für Gänge

und Vorhäuser ................

b)    für 1 m³ zu erwärmende Luft auf 19° C, für Wohn-

räume.................-. . .

Kosten einzelner Bestandteile für Luftheizungseinrichtungen: Kalorifer mit Füllschachtfeuerung, kompletter Feuergarnitur, Verteilung mit Schamotteausfiitterung, Rauchsammelrohren, Rippenheizelementen, Türen, Anker, Traversen und Wasserwanne mit Montierung, aber ohne Einmauerung:

4 Elemente m. 17-2 m² Heizfläche u. 1040 kg Eisengew. ä

„ 1320 ,,

, 1600 ,,

, 2150 „

, 2475 „

, 2825 „

, 3280 „

, 3940 „

12

10

20

24

30

, 1150 00 , 1250-00 , 1400-00 , 1800-00 , 1950-00 , 2300-00 , 2700-00 , 3300-00

Man kann bei Projektierungen annehmen, daß bei einer Lufterneuerung in 3 Stunden von 1 m² Heizfläche ein Raum von 100 bis 150m³ von 0° auf 19° C erwärmt werden kann.

Ummauerung des Kalorifers und Herstellung der Luftkanäle werden nach Mauerwerksposten berechnet.

Eisengitter für kalte Lufteinströmung, per Stück . . . . K 35-00

Ventilationsklappen sowie Luftzu- und Ableitungsklappen in Eisen konstruiert, per Stück:

im Lichten

einfach

bronziert

20/    24 /    £9/    29/    29/    40/

_h0    / 24    / 29 /44_/ 58    /05 oul

K 13-00 15-00 18-00 21-1)0 29-00 34-00 ,, 15-00 17-00 20-00 23-00 31-00 36-00

Für Wärmeausströmung und Winterventilation werden Klappen mit zwei Flügeln und Drucker, genau und dicht schließend, für Sommerventilation solche mit Jalousie und Zug verwendet.

D. Warmwasserheiznug.

Die Warmwasserheizung oder Heizung mit Niederdruck besteht aus einem zumeist im Souterrain angelegten Heizkessel, Von

4(11

dessen oberstem Punkte aus möglichst vertikal ein Steigrohr zu dem am Dachbodenraume (Zimmer oder warmdichten Kammer) befindlichen Expansionsgefäße führt, welches oben offen ist und Raum für die Ausdehnung der ganzen Wassermasse bei deren Erwärmung und eventuellen Entweichung etwaiger Dämpfe bieten muß, daher mit einem losen, in Scharnierbändern laufenden Deckel *zu versehen ist.

Vom Expansions-gefäße gehen im Dachraume mit möglichstem Gefälle die gegen Abkühlung zu schützenden V erteilung -röhren über alle diejenigen Punkte unter denen Heizöfen oder sonstige Heizapparate verlangt werden. An diesen Punkten setzen sich die vertikalen Fallröhren an die vorbenannten Verteilungsröhren an und spei -sen die Ofenapparate. Von letzeren nehmen Rückleitungsröhren das Wasser wieder auf und führen es zum tiefsten Punkte des Heizkessels zurück.

höchster^

Wasscrsümd.

⁰₇f

Gebrauch

v sUg

s. <S

Wmm

---j b-

«3

-■

TS

.1

mh

UberlcLurrohr

Kombinierte Anlage einer Wasserheizung "-vom! Sparherde aus, um ein Bad zu heizen und genügend Warmwasser zum Verbrauch zu haben.

Die Zirkulation des Wassers wirdjdurch die ungleiche Temperatur und die dadurch entstandene Differenz in der Dichtigkeit (Schwere) desselben hervorgebracht. Das Wasser darf nie über 88° C erhitzt werden.

Obzwar die Anlage einer solchen Heizung relativ teuer ist, rentiert sie sich schon nach wenigen Jahren an den Betriebskosten, da erfahrungsgemäß für die Erwärmung von 1 m³ Luft auf 19° C an

Brennmaterial nur 0-04 kg gute Steinkohle oder 0-105 kg Braunkohle aufgewendet werden müssen.

Das System der Warmwasserheizung läßt sich mit Vorteil und Erzielung großer Ersparnis auch zu kleinen häuslichen Zwecken verwenden, indem Badezimmer, Badewannen, konstante Warmwasser-hälter, Treibhäuser, einzelne überliegende l okale usw. durch ein einfaches Böhrennetz vom Kochherde aus erheizt werden können.

Man kann hiebei auf 40 bis 50 m³ zu beheizenden Raum 1 m2 gußeiserne Heizfläche rechnen, wobei bemerkt wird, daß sich das Wärmeleitungsvermögen von Gußeisen-, Eisenblech-, Kupfer- und Steinzeug- oder Tonröhren verhält wie 8:5:12:3.

Die Anlagekosten der Warmwasserheizung richten sich stets nach der Ausdehnung des Gebäudes und Verwendung des Installationsmateriales, lassen sich aber im allgemeinen annähernd für 1 m³ zu erwärmende Luft auf 19° C nach folgendem kalkulieren:

a)    bei Herstellung des Kessels, der Rohrleitung und der

Heizapparate ganz aus Kupfer ........

b)    wie vorher, jedoch ganz aus Schmiedeeisen . . .

K 8-00

5-00

c) wie vorher, jedoch einfache Heizkörper, offen liegende Röhren, alles weniger elegant in der Ausführung, für öffentliche Gebäude, Schulen usw. mit Ventilation ...........

für Villen und Wohnhäuser

K 3-80 bis ,, ‘4-20 „

4-20

4-70

Die einzelnen Bestandteile dieser Anlage wollen unter den Schlagworten „Dampfkessel, Röhren, Reservoirs, Ventile, Pumpen, Hähne u. dgl.“ nachgeschlagen werden.

was

In neuerer Zeit werden die Kessel der Warmwasserheizung in beliebiger Höhe gegenüber den Heizkörpern aufgestellt besonders bei Gebäuden mit hohen Grundwasserständen wichtig erscheint, weil der Kessel auch am Dachboden situiert werden kann. Das System ist eine gewöhnliche, ganz offene Warmwasserheizung, sogenannte „Brückner-Heizung“ oder Warmwasserschnellstrom-heizung, deren eigenartige Anordnung des Rücklaufrohres und die Einschaltung eines sogenannten Reglers und Verdichters die gute Funktionierung verbürgt.

Die Kosten dieser „Brückner-Heizung“ stellen sich um zirka 10 bis 15% billiger als jene der gewöhnlichen Warmwasserheizung.

E. Heißwasserheizung.

(Perkins Heizung.)

Die Heißwasserheizung mit Hochdruck ist in ihrer Anlage analog der Warmwasserheizung eingerichtet und unterscheidet sich von der letztgenannten nur dadurch, daß das Wasser einen bedeutend höheren Hitzegrad (bis 190° C) und einen absolut höheren Druck (15 Atmosphären) erhält und das ganze Röhrensystem einschließlich der vorhandenen Expansionsgefäße ein vollständig geschlossenes ist, infolgedessen sich das Wasser bei der Erhitzung

nicht so ausdehnen kann, wie bei dem offenen Expansionsgefäße der Niederdruckheizung, und sowohl dadurch, als auch durch die sich etwa bildenden unableitbaren Dämpfe, weit über den Siedepunkt erhitzt wird. Da die Pressung deshalb in der Rohrleitung, dem Kessel und demVer-teilungsgefäße (Expansionsgefäße) eine bedeutende ist, werden diese Bestandteile zur Vermeidung einer Explosion auf den Druck von 80 Atmosphären probiert und die Röhren durchwegs aus Schmiedeeisen mit zirka 24 mm äußerem Durchmesser hergestellt.

Die bei diesem System im ganzen in Verwendung stehende Wassermenge ist verhältnismäßig gering, daher sowohl eine schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber auch eine rasche Abkühlung unvermeidlich.

Diese Heizung empfiehlt sich da, wo schnelle Erwärmung, j edoch weniger gleichmäßige Temperatur verlangt wird.

Anlagekosten der Heißwasserheizung im allgemeinen für 1 m³ zu erwärmende Luft auf 19° C:

a)    Für Kirchen u. dgl. große Räume . . . . K 1-40 bis K 2-00 Für Schulen mit Ventilation .

b)    Für Wohnhäuser und Villen . .

Der Verbrauch an Steinkohlen beträgt für die gleichen Verhältnisse bei Anlagen mit Ventilation 0-07 bis 0-08 kg

0 05 ,, 0-06 ,,

Wasserheizung

fca

CB

ohne

W'.

War MWA53 E RRE i Z UN G

H£iSSWA5iERH EIZUNC

,, 2-50 ,,    „    3-40

„ 3-20 „    ,,    3-80

F. Dampfheizung.

Man unterschiedet „Hochdruckdampfheizung'' und „Niederdruckdampfheizung". Beide Arten unterscheiden sich wesentlich von den Anlagen der Wasserheizung durch nichts anderes, als daß der die Wärme übertragende Stoff dort „Wasser", hier „Dampf" ist.

Infolge der großen Fortleitungsfähigkeit des Dampfes können verhältnismäßig enge Röhren verwendet werden, weil die Wärmeabgabe bei der Kondensation in den Heizkörpern eine sehr beträchtliche ist.

Die Hochdruck dampf heiz ung wird hauptsächlich Arbeitssäle oder Trockenräume und da nur mit Vorteil angewendet, wenn überflüssiger Fabriksdampf vorhanden ist. Die Dampfrohrleitung muß zum Abfluß des Kondensationswassers vom Dampf-

nur

für

kessel abfallend angelegt sein und muß der Druck durch ein Reduktionsventil derart herabgemindert werden, daß der Dampf die Heizkörper und Rohre nur mit 2 bis 3 Atmosphären passiert. Kondensationswasser darf niemals in der Heizleitung nach dem Dampfkessel zurückgeführt werden. Mit 1 m² gußeiserner Heizfläche können 90 bis 160 m³ Luftraum erwärmt werden, wobei per 1 m'² und Stunde zirka 1-68 kg Dampf kondensiert werden.

Die Anlagekosten der Dampfrohrleitung aus Schmiedeeisen für Hochdruckdampfheizung betragen im allgemeinen per 1 m³ auf 19° C wa rn zu erhaltende Luft ohne Kesselanlage

K 110 bis K 130

Die Niederdruckdampfheizung ist im allgemeinen derHochdruck-dampfheizung gleichgehalten, sie unterscheidet sich aber von derselben

wesentlich dadurch, daß das Kesselsystem ein offenes ist und der Dampf nur unter einem Drucke von ¹/₅ Atmosphäre arbeitet, weshalb diese Anlage konzessionsfrei, also an keine behördliche Bewilligung gebunden ist.

Der Heizapparat Dampferzeugungskessels kann durch Anbringung selbsttätiger Zugregler so eingerichtet werden, daß der Verbrauch an Brennmaterial ein fortgesetzt gleichmäßiger ist und dadurch der Dampfdruck in den engsten Grenzen gehalten wird. Die Bedienung des Kessels ist binnen 24 Stunden nur 1 bis 2 mal nötig und kann dabei das Feuer während des ganzen Winters ununterbrochen fortbrennen, welshalb dieses Heizsystem wegen seiner einfachen Anlage das jetzt zumeist angewendete ist.

Sowohl bei der Hochdruck-, als auch bei der Niederdruckdampfheizung können sogenannte ,, Dampf wasserheizkörper“ in die Rohrleitung eingeschaltet werden, wodurch man eine Wärmeaufspeicherung und eine stets gleichmäßige und fortdauernde Beheizung auch für den Fall erzielt, als die Dampferzeugung momentaner Störung unterliegt. Diese Dampfwasserheizkörper werden teilweise mit Wasser gefüllt, welches durch mittel- und unmittelbare Berührung mit Dampf erwärmt wird und können in Form von Rohrschlangen oder wie Öfen montiert gesetzt werden. Diese Heizanlage läßt sich vorteilhaft bei Gebäudeadaptierungen und bei bestehenden Objekten anwenden, weil die Stemmarbeiten geringfügig sind, die Rohre direkt an die Wände gelegt, die Feuerstellen auf ein Minimum beschränkt und horizontale Kanäle vermieden werden können.

Dampfhetz unc

des

Vr

DD

jTBeT Jeb!

Hoc HD RUCKHEiZU NC

SL

!:

NIEDERDRUCKHEIZUNG

Die Herstellungskosten für eine Niederdruckdampfheizung betragen per 1 m³ Heizraum: bei Erwärmung zu 19° C und beträgt der Verbrauch an Steinkohle 0-03 bis 0-04 kg

K 2-80 bis K 3-20

an Koks 0-02 „ 0-03

Tableau einer Wasserheizanlage, bei welcher vom Sparherde aus mehrere Lokale in mehreren Etagen erwärmt werden. Dieselbe ist als Warm- und Heißwasser- und als Dampfheizung ausführbar.

Bi

4

Tr

«V.

m

nrr

Eisen- und Metallwarenlieferung,

Eisenmaterial-Engrospreis per 100 kg.

K 9-50

. ,, 10-60 . ,, 1000 . ,, 11-80 .    ,,    14-50

........ 24-00

..........16-00

Holzkohlenroheisen weißes, steirisches

,,    ,,    mährisch-schlesisches . .

,,    ,, böhm. und ungarisches

,,    graues, steirisches und kärntn. . .

,,    ,,    ungarisches

,,    Bessemerroheisen .

,,    Spiegeleisen . . .

Stabeisen, mährisch-schlesisches . . .

,,    steirisches........

,, niederösterreichisches . . .

,,    kärntn erisches......

,,    böhmisches.......

,,    ungarisches........

Band- und Faßreifeisen.......

Winkeleisen............

Nageleisen.............

Eisendraht ............

Eisenschienen, neue.........

,,    alte.........

Bleche, steirische und kärntnerische    .

,,    mährisch-schlesische.....

,,    böhmische und ungarische .    .

,,    verzinkte Eisenbleche ....

Stahl, Bessemer-, Stab- und Flachstahl

,, Stahlbleche.........

,, Werkzeugstahl-.........

,, Stahldraht.........

,, Raffinierstahl........

Stahlbahnschienen, neue.......

,,    alte.......

Bauträger

(franko Bauplatz geliefert). .

K 37-50 „ 32-00

„ 24-00 „ 26-00 ,, 27-00

5§    ®®So

2,2-t    ööö^-i

Genietete Blechträger, leichte, per q..........

,,    schwere, per q.........

Gewalzte Traversen, in Stücken von 1 bis 10 m Länge, per q:

a)    bis 300 mm hoch................

b)    ,, 400 ,,    ..................

c)    über 400 mm Höhe...............

d)    Überlängen von 10 m aufwärts für jedes m und q ein

Zuschlag von..................

e)    Unterlängen von 1 m ebenso...........

/') Fraisen oder Schneiden auf genaue Längen, per Stück

bis 200 mm Steghöhe..............

300    „    ..............

400    „    ..............

500    ,,    ..............

g)    Lochung für Schließen oder Bolzen, per Loch

h)    Minisieren mit Eisenminium, per q......

,, Bleiminium,    ,,......

Modellierte Gußsachen.

Öfen und Herde, siehe Kapitel „Heizanlagen“.

eb.dluX'vy tcuxdev'

UAV

(i aß fixßCiöß,

91' 1

3*

6*

i* 113 • >;

f" 120 4

(T

• 120—J

j—-135—4'

r—125

-1c 0.....•>

k—125-■*!

j—irr

i.....*

•150.....*

1175

5 - - 1ß0--->

*---150

‘-•155.....-»

!

J,

-140.....*

Li lacriifiA f^an

Laxi luaHnnq

<-•15.0

—160

iJ ■

.....195........

! i ji

j [üüuUü'Jii

■ <- i30-->

kr'"' ------ ---. *

Jjc •

....,... -« i

Dachwasserabfallrohrständer mitjkreisrundem Querschnitt nach vorstehender Abbildung, per 1 Stück:

Nr. . 1

Gewicht zirka kg 40 Preis

55    45    60    45    50    60

K 13-50 18-70 15-30 20-40 15-30 17-00 20-40

Retiradschläuche, Rohguß im heißen Zustande geteert, per kg K 0-23

„    0-34

„    0-40

Retiradschläuche emailliert, schwarz, per kg ,,    ,,    weiß, per kg .

(Die Gewichtstabellen sind unter „Gußrohre“ zu finden.)

Retiradgainzen und -Ansätze, per kg:

heißgeteert, schwarz emailliert, weiß emailliert K 047

0-42

0-50

-i- £m,

:d

JL

nr

i—

js

5'.

ff !

i!

sgs~a

r-pü

Ni

4 efo*cil    2,.5^1^ |

c5ui-it£c' » 10.5»

tg

IÄI

■<* •{

9t?14.

■4    C%i*Ac(lctc‘ <x\s- %,7h

I » C&Ut/ßj- .17    .

Ic^cüc tc ♦ t lüj fi e

Gitter und Fenster, siehe Kapitel „Schlosserarbeiten“.

t-o.cdcle-n 1} t ttcz-

9t? Ü.

1,7'<0üv    1,580 t!?

ITT

Einfriedungs- oder Staketengitter nach vorstehender Abbildung fertig geliefert:

Zeichnung Nr.

12

12

13

14

Höhe in m

„ 254^00 254-00 191-00 191-00

zweifl. Tür oder Tor bis 4 m Breite

!f

fsg

/-

0.47O •

Abbildung gußeiserner Dachfenster.

• ß-u&cuwiiie SUc(lfcu.>tev :»===

I    fll'M 6.5 3£*    .    jjj^

ä?

jj

II

![ !

0,370------

9,060

j?>yL-34Jfy'

MS

dl-6. n.t.Ky

kfS

rj

Si

S.i

i-;

S|

i,

0,ouo

II

0,423

1||

aa

f;

_ m°9: fixi

fySE ^ 1

'■J/w J sm -

Vl°S

16.5

MM

01

ijlä

i:

2/ IS

jS^TtlÜS»’

m-

• *•    0.460 • >1

■■

Q.W

.1:

0,040

mit

Dachbodenfenster für Schieferstein- und Ziegeldächer mit Flachrahme und Aufspreizstange von Schmiedeeisen, per Stück:

Laut vorstehender Abbildungen

Nr. 1 mit 190 x260 mm Lichtmesser

„    1    ,,    270x555 ,,    „    . ......

„    3    „    370x460 ,,    ,,    .......

,,    8    ,,    450x550 ,,    ,,    .......

485x620 ,,    ,,    .......

425 x700 ,,    ,,    .......

„    600 x750 ,,    ,,    .......

Fenster für Stallräume, samt Zugvorrichtung zum Öffnen und Schließen, per Stück:

a)    0-35/0*65 m groß.................

b)    0'4/0'7 m groß..................

Säulen, per 100 kg, mit glattem Fuß und Kopf ....

Tragsäulen mit Fuß und Balkenkapitäl, roh ....

appretiert .

,,    8-70

„    9-70

,, 13'80 ,, 15-60 ,, 17-40

y >    )) y y    yy

,,    ,, Ornamentverzierung

Standsäulen für Gitter

modelliert und reich verziert.

Säulenfüße oder Schuhe mit angegossenen Fundamentplatten (gebräuchlich bei Holzsäulen), per 100 kg.....

Ansatzschuhe der Fußschuhe mit horizontaler Platte und schrägstehendem Einsatzkasten (gebräuchlich bei Dach-biindern, Holz-, Häng- und Sprengwerken und Eisendächern), per 100 kg ...............

,, 10-00 ,, 1P50 ,, 19-60 ,, 20-50 ,, 23-40 ,, 27-00 ,, 36-00 ,, 40-00

,, 21-00

,, 22-50

57

400 mm im Lichten 85 kg Gewicht

210 mm 112

Preis K 2-50

3-00

3’50 per Stück Wechselkasten Nr. 20, 315 mm lang, 210 mm breit, 30 kg schwer, per Stück................

K 10-20

Wechsel- oder Siphonkasten Nr. 24, 190 mm Kastenseite und 345 mm Bodenplattenseite, 25 kg schwer, per Stück ......................

Abbildung' gußeiserner Konsolen iür Balkons, Gesimse u. dgl.

91936.

01932.

UN

T*f A mm m

9194 6.

pp®!

9c? 55.

;:

912 Vi.

91256.

'019 35'.

■>

p^ü

sa

mz

9i9v/.

:    I:,    01952.

M |g|||

W.

gili

0V

01? 58?

IV igfpp

01958.

01957⁴

r rT p*1

ÜV_ j^lSSh

'■ •

ÄjSSj

•m

; ggin

mß

’]

[J.

lÜ

.7

91? 67.

,ra

91961.

91962"

((

019 61*

91969.

tal

//T'

Wü

011

Kanalverschlüsse.

Hr. 21. Canal Verschluss

mit Glocke und durchbrochenem Deckel.

Nr. 18. Canalverschluss

tten

tür Lichthöfe. Waschküchen ctc. mit pneumatischem Vers zü glich gegen Eindringen von Oanalgaaen und Rat

V”

\hMkH SISiS«

120 Mn». □ J60 Mm. Q 235 Mm. □ 315 Mm. □ 400 Mm. □ i. L 85 Kg.

ea. 10

21

Nr. 19.

Wcchseikaslen.

Hr. 20. Wcchssikasten.

.... j

Nr. 21 a. 530 Mm. □ lichte Weite ca. 200 Kg. ff 21 b. 315

mm

Hr. 22. Canalverschluss

mit vollem gerieften Dackel.

Nr. 19 a. 145 Mm. breit, 100 Mm. h. = 3 Kg. Nr. 19 bf 180 Mm, breit, 100 Mm. b. — 4 Kg. Nr. 19 c. 210 Mm. breit, 112 Mm. h. — 6 Kg

315 Mm. 210 Mm. breit lichte

-V

lang. Weite —

30 Kg

'■■Hi

Nr. 24. Wechsel- oder Syphonkasten

mit schniiedeiserneni Deckel, für Fahratraasen

Nr. 22 a. 630 Mm. lang, 315 Um. breit, '200 31m. hoc.. „    22 b.    475_ „

ff 475

525 fj

200    „

200    -

200

630

200

103 Kg 115 » 127 „

- >36 „

„ 235 B . 242 „

„ 150 „

„ 85 *

«J.:

JL-

190 Mm. Q, 235 Mm. hoeb, Büdcnplatte 315 Mm. Ci ca. 25 Kg

Hr. 23. h’olzaiRwiii'frahr.ien

jnit vollem gerieften Deckel.

Pissoir-Verschliisse

Nr. 25. Gusseisen.

Nr. 26. Messing.

fj

:v4'-

:¥r^Z.    '

Nr. 23 a.

^    *.*525

. 28 e.

. 25 d 475

500 Mm. lang, 500 Mm. breit

lichte Weite

100 Kg.

77 „ 250 .

83

Oben 110 Mir. i. L., . stutzen 45 Mm. ä Durchmesser.

Ablauf-

Oben 95 Mm. j. L„ Stutzen mit 2**igem Gasrohrgerti:i.»c

Kanalverschlüsse mit Glocke und durchbrochenem Deckel, per Stück:

. ,, 60-00

. 200 ,,

315 mm im Quadrat und zirka 63 kg schwer . . . K 2D00 530 „    ,

Kanalverschluß mit vollem gerieften Deckel, per Stück:

für Fußwege:

630 mm lang, 440 mm breit, 65 mm hoch, za. 85 kg schwer K 25⁻00 für Fahrwege:

630 mm lang, 315 mm breit, 200 mm hoch, za. 103 kg schwer 475 ,,

525 .

200 ,,

200

•„ 115 ,, 127 ,, ,, 150 ,, ,, 186 ,, ,, 235 ,, ,, 242 ,,

Holzein wurfrahmen mit vollem gerieften Deckel, per Stück: Lichtgröße 525 x 315    475 x 475    500 x 500    950 x 325 mm

,, 29-50 ,, 33-00 ,, 36-00 ,, 40-50 ,, 50-50 ,, 62-00 ,, 64-00

Preis K

21-00

30-00

67-50

25-00

Pissoirverschluß aus Gußeisen, per Stück . . . K 2"20 bis K 3"75

,,    9-90

„    „ Messing,

Jauchenrinne für Ställe mit durchbroche

a)    65 mm tief..........

b)    110 „    „    ..........

Zu voriger Jauchenrinne: tief in mm

nem

65

. . „ 4-50 „ Deckel, per m

,,    9-00

,, 15-00

110

6-00

a)    Kniestücke .... per Stück K

b)    T-Stücke......„ ' ,,

c)    Kreuzstücke ....,,    ,,    ,,

Ablauftöpfe zu vorgenannter Jauchenrinne mit pneumatischem Verschluß und 2 Einmündungsstellen der Rinnenenden :

n) für 65 mm tiefe Rinnen, per Stück........

b) „ 110

Jauchenabzug für Laufställe (Boxes) mit einem Auslauftopf von 4 Einströmungsöffnungen, in welchen je eine lm lange

rinne mündet, der Topf mit Deckel, per Garnitur .....

9-20

12-00

„ 11-00 ,, 20-50

—v ~~s__

Gitter-

,, 85-00

Kanalgitter f ür Stallungen mit einfachem Siphonabschluß,

welcher bei Ver-durch

Stopfung Mist, Staub oder Sand sehr leicht zu reinigen ist, per Stück:

ohne

250 mm im Geviert groß, K 12"50 400 „    „

mit 1 mit 2

14-00 15-50 23-00 24-00

mit 3 Seiten Rinnlöchern

Fassonguß.

Futtermuscheln per Stück, und zwar:

a)    Muldenform . .

b)    Rechteckform . .

c)    Muschelform mit Tisch

platte .......

d)    Ellipsenform mit Tisch

platte .......

e)    Ellipsenform für Mauer

nischen .......

f)    Ellipsenform für Mauer

ecken ........

g)    halbrund für Mauerecken 435 ,,

h)    Wassergefäß, rund . . 315 ,,

i)    Salzgefäß, halbrund . . 390 ,,

Heuraufen.

roh

email

liert

. . 550mm lang, 165mm tief . . 495 ,,    ,,    180 ,,    ,,

675 ,

,    165 ,,

670 ,, ,, 250 ,, 615 ,, ,, 220 ,,

645 ,,

,    205 ,,

180

,,    240 ,,

100 ,,

8*00

9-60

11*00

13-00

11-00

16-00

28-00

34-00

, i 24-00

30-00

,, 16-00 21-00 ,,    14-00,18-00

,,    10-00 13’00

,,    4*601 6-00

ja

Q3Q pfflSB

\\

Gußeisen . . . per St. K 12*00 , ,, 15-00

Schmiedeeisen

mm

Gußeisen . . per St. K 16*00 Schmiedeeisen ,,    ,, ,, 20-00

Krippe mit gußeiserner Deckplatte u. emaillierter Futter- und Wassermuschel Stück ....

per

. . K 90-00

Gerade Futtermuschel.

SL

iir.

Gußeisen, per Stück emailliert, ,,    ,,

K 12-00 ,, 17-00

Gußeisen, per Stück emailliert, ,,    ,,

Vorderansicht

Muschel mit Wulst.

Seitenansicht

llJii

Kflmf

■Mii!

IMP

Gußeisen, per Stück K 30'00 emailliert, ,,

Schweintröge mit 700 mm hohen Seitenwänden und beweglicher Blechtür oder Gitter zur Verhinderung der Störung beim Futter einschütten, per Stück:

„ 37-00

roh

700 mm lang 1000 „

emailliert

Schweintrog mit gußeiserner Wandplatte von 685 x400 mm und vertikal drehbarem Trog von 580 x 195 mm Dimension, per Stück . . Futtertrog für Ferkel, 1000 mm lang, 250 mm breit,

160 mm tief, mit 5 Streitbügeln, per Stück ,, 20'00 Spucknäpfe, innen emailliert, außen bronziert, per Stück:

breit

K 31-40 K 39-40 „ 37-40 „ 46-40

14-00 ,, 18-80

„ 26-00

hoch

/) flach ins Mauerwerk . . . 290 ,, 290 ,, 100 g) ,, an die Mauerwand. . 395 ,, 205 ,, 100

lang

115

IC 1-50 „    3-50

4-00

3-75

„ 1-00

Glocken- oder Uhrschellen von Gußeisen, per kg . .

,, Gußstahl, ,, ,, . .

Die Glocken von Gußeisen haben keinen ganz reinen Klang, dagegen sind jene aus Gußstahl ganz rein und hell klingend und verdrängen durch die billigen Anschaffungskosten mehr und mehr die Bronzeglocken.

Monumente, gering verzierte, per kg reich

yy

. K 0-55 •    „    0*70

Baubestandteile oder kleine Maschinenbestandteile aus Gußeisen samt Modellkosten, wenn mindestens 10 Abgüsse geliefert werden (bei weniger Guß als lOExem-plare ist das Modell separat zu bezahlen), per kg:

b)

c)

~ /    y y    y y

d) künstlerische Formen,

e)

f)

0-50

bis

„ 0-60 ,,    0-55

Feuer- und einbruchsichere Kassen mit extra verschließbarem Tresor und festen Seitenriegeln, mit amerikanischem Patenthauptschloß, von Nr. 1 an außerdem mit 2 Chubb-Sicherheitsschlössern versehen.

Kassa-Nr.

>■

CT,

<T>

Innere

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe des Tresors

in cm

Höhe des Untersatzes

Beiläufiges Gewicht in kg

II

Preis in K

58

eintürig

63

68

cc io co !

82

100

111

127

143

COCCXHCO^^O

THiOlOCOCOl>r^l>

40

46

52

58

63

66

66

66

44

46

47

61

79

89

105

120

OlOlOl^OJOiOihS a m h io 00 OT 1k 00

w os 03 oo © o-i ta

Ma®NO00I^CD

®iOtOiOiO^CO(M

NbOfflO (M <M fO CO tJi

180; 150 250    190

300    220

400: 260 ¹ 3001 600, 350 700    400

800    460

500

100 66

zweitürig

111

127

143

158

174

74

74

79

95

106

190 121 !206|143

63

27

30

viertürig

OOOC-]

158 95 174 106 190 121 206 143

43    36

43 ! 40 43 i 43 43 | 45 55 jl 60 57 |i 70 __II____

t-¹ i—¹ InS OS 4»- Ol W CO Ci -3 00 C

© o o io co r-

400

1100:; 700 1200 900 1600 1100 1900 1300

Diese Kassen mit T,.    .

geheimen Basküle- gief. va?ss% mit

Baskulenegeln um 30 K

höher

riegeln um 50 K höher

CO CO

1100H 900 1200 1050 1600 1250 1900 1500

Diese Kassen mi' geheimen Basküleriegeln um 100 K höher

Sembrich-Kassen mit aus einem Stücke gebogenen Eisenmänteln mit Tresor und festen Seitenriegeln. Maße und Gewichte wie bei den Kassen vorher.

Kassa-Nr.

0 0‘/₂

an

Preis in K

eintürig . 190 zweitürig — viertürig j! —

220

260

300

350 400 440¹500

460

600

550

680

820

990

990

1200

1150

1350

1500

1700

Mit geheimen Basküleriegeln um 10% teuerer.

HB&MsSSi Jpgl

ÜkIss

Kopierpresse mit

wesentlicher Verbesserung durch Hebel- und Schraubenstellung, per Stück .....

K 35*00

Zinkgußgegenstände

(Inklusive Modellkosten und Befestigung loko Bau.)

Gesimsbestandteile:

a)    Rundstab 0*04 m Höhe, per m

b)    Durchbrochene Verzierung auf Türverdachungen, OT m

hoch, per m...................

0*15 m hoch, per m...............

c)    Attika über dem Hauptgesimse, 0*4 bis 0*48 m hohe ge

gossene oder getriebene Akroterien, etwa 2*5 m weit voneinander abstehend, per m..........

d)    Mittel- oder Eckakroterien, 0*7 m hoch, TO m breit, aus

gegossenem oder getriebenem Zink, per Stück . . .    4T00

Hauptgesimse in kompletter architektonischer und ornamentaler Ausstattung hergestellt, kommen ungefähr auf dieselben Kosten wie gemauerte Gesimse in Weißkalkmörtel ausgeführt und in den auf den Seiten 75 u. f. gemachten Anmerkungen. Die Gesimse aus Zinkguß stellen sich aber unter der Berücksichtigung relativ bedeutend billiger als gemauerte Gesimse, daß sie an keine Herstellungszeit gebunden sind und ein leichteres Konstruktionsgewicht haben, wodurch man selbe auch zur schlechten Jahreszeit auf legen kann und bezüglich der Ausladung respektive des Schwerpunktes an geringere Gewichtsüberladungen gebunden ist, als dies bei Steingesimsen der Fall ist. 1 kg solcher Gesimse kosten dermalen komplett aufgestellt ....................

Balkongitter in Zinkguß, 0*88 bis 0*95 m hoch nach spezieller Zeichnung zu modellieren, gießen und aufzustellen, inklusive Befestigungsmitteln, per 1 m von K 52*00 bis ,, Blumengitter, wie vor ausgeführt, 0*3 m hoch, per m . . ,, Jonischen oder korinthischen, kannelierten Säulenschafts-mantel aus Zinkblech von 0*4 m unterem Durchmesser und 3*5 m Höhe anzufertigen, nach der Verjüngung und Schwellung zu treiben, inklusive attischer Basis und eiserner Ringe, per 1 Stück von . . . . K 70*00 bis ,,    93*00

Kapitäle für Säulen von 0*34 m oberem Durchmesser nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen,

jonisch

Stil

dorisch

korinthisch

CO 00

„ 23*00

K 150*00

58*00

11*00

Kapitale ZU Fenster- und Türsclilagleisten nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen, Durchmesser 4

Preis per Stück K 0’65 l'OO P25 3*75 5‘50 10*00 80'00

runde:

Aufsätze (Akroterien),

7 cm

11

15 cm

Länge 13    22    29    35    85    110    141 cm

Preis per Stück K 2‘00 5‘80 7‘50 8'90 18’00 28‘00 32’00

Figuren nach spezieller Zeichnung modellieren, gießen und befestigen,    Höhe in m

per Stück K 185*00    460"00

Wappenschilder-Abzeichen (Embleme) für verschiedene Stände und Gewerbe, per m²...........

Kriegeremblem mit Trophäen als Attikaverzierung, l"9m lang, P8 m hoch, per Stück............

Tierköpfe als Stallverzierung, von Zink, lackiert oder bronziert, per Stück:

0-8

1-6

K 460-00

„ 700-00

2.

3,

0-

on

»-W

Ph

IsS CO —I Ol g

Ox © O O

13-50

26'00

47'00

52-00

80-00

b) einfacher Pferdekopf,

Flöhe in mm

Tierköpfe zur Verzierung von Toren, Säulen, Pilastern, Wänden usw., bronziert oder lackiert samt Befestigungsmittel, per Stück:

K 4-30 ,,    4-45

a) Hund, 85 mm hoch................

h) Wolf, 80 mm hoch................

c) Löwe, Höhe in mm 85    95    170    500

_K~4:40    5-80    11-00    35- 00

t;-

m wi X *1»

m ii

mm

rnii

c) doppelter Pferdekopf,

525 mm hoch . . . K 82-00 630 „

.    „ 175-0

/%

mm

K 5-20

d)    Panther, 85 mm hoch

e)    Schwein, 85 mm hoclr, I\ 4‘00, 110 mm hoch . . .    5-90

/) Widder, 110 mm hoch..............

g)    Bock, 200 mm hoch...............

h)    Einhorn, 105 mm hoch, K 5-80, 120 mm li ch . . .

i)    Hirsch mit Metallgeweih, 185 mm hoch . . . k) Hirsch, groß, ohne Geweih 500 mm hoch . .

,    7-00

, 12-00 .    9-50

, 12-50 .    ,, 46-00

6    8    10    12    15    17    20    40    60

Knöpfe, Höhe in cm 4 Preis per Stück K l 00 1-20 1-30 1-50 1 -80 2-30 3-00 5-00 8-00 40-00

Lesenen mit Hermen für Tore, Portale und Füllungen:

Höhe in cm 16    32    44    66    125

Preis per Stück K 3-00 12-00 18-00 35-00 754)0

Lusterweibchen, 0-55 m hoch K 105-00, 1 m hoch K 240-00

SS

4mm

Gewerbe- und Landwirtschaf tsmedaille

Böhmerwaldbund in Budweis

Medaillen von Ausstellungen, per Paar, 20 cm Durchmesser K 14-00

25 cm Durchmesser........

nach neuen Modellen 2-5mal so viel.

18-00

Rosetten, Durchmesser in cm 2    3

Preis per Stück

Durchmesser in cm 13    15    28

Preis per Stück K 2-60 3-00 8-00

4    5    6    7    9

K 0-30 0-40 0-80 Ö- 75 0-90 1 -20 1 - 40

Österreichische Wappen

(heraldisch richtig).

Reichsadler, flach, Höhe in cm 16    31    41

Preis per Stückig 5-20 9-ÖÖ~32-Ö0

in cm 60    75    95    110    150

Preis per Stück Iv 58-00 80-00 140-00 185-00 250.00

Adler, voll, modelliert als Krönung für Attika, Höhe in cm:

60

92

110

Preis per----—--— -—

Stück K 70-00 150-00 230-00

im

-ytRI BUS

Preis per St. K 250-00 280-00

Zierleisten, Eierstäbe und Galerien Höhe in cm    1    2

Preis ~per m

3    4    6    10    12    15

K 0-40 0-70 1-00 1-40 1-90 2-40 3-00 5-00

Christuskörper, voll modelliert, samt Spottschrift: Höhe in cm    20    30    40    55    60

Preis per Stück K 4-50 -fTÖtTTe-OO 22-00 M^O" 70    85    100    140

Preis per Stück K 36-00 554)0 80-00 135-00

Höhe in cm

Engel, kniend, Höhe in cm 26    35    43    60    80    140

Preis per Stück K 15-00 20-00 24-00 52-00 90-00 340-00

Figuren, verschiedene, voll modelliert, per 1 m Höhe K 350-00

bis K 450-00

Fontänenfiguren, Reiher mit Blattpflanzen 1 m hoch Amorette mit Fisch

1-1 „ , Figur mit Fontänenschale 1-3 „

„ „ „ 1-6 „ ,

80-00

100-00

200-00

260-00

Füllungsgitter für«..Oberlichte, Ventilationen usw., starke Rahme, per m²

. „    55-00

Plastische unverwüstliche Metallschilder

für Fassaden mit aus einem Gußstück hergestellten Lettern.

ViW

c~3

Einfache Firmenschilder:

Aus Zink mit wetterbeständiger

Lackierung, per m².......

R/ Aus Zink mit echt Gold staffiert, per m² ,, 120*00 f Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und politiert, per m²

K 80*00

„ 300*00

31

f SCHWER /^^p\ WßPPET| ßüCHjTflBmfKünjtgüj;

o K; 1 e 3 m a nntB.xi'äio ci^

Reich verzierte Firmenschilder:

Aus Zink mit wetterbeständiger Lackierung, per m- K 125'00

„ 180'00

Aus Zink mit echt Gold staffiert, per m².....

„ 600'00

Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und poliert, per m*....................

Gedenk- und Spruchschilder in reichster Ausstattung:

, 400-00

Aus Zink in eleganter Staffierung, per m².....

,,1200-00

Aus echter Bronze oder Messing ziseliert und poliert, per m²....................

Künstlerisch modellierte Monogramme

mit 2 bis 3 Buchstaben, per 1 cm Höhe.

c.

i.

In Zink bronziert und echt vergoldet ......

In Aluminium, Bronze oder Messing.......

0-95

1-70

„1600-00

Reliefköpfe samt Modell nach einem guten Bilde samt Rahmen aus Bronze, per m²...............

Metallbuchstaben

für Fassaden, blank gefeilt mit Befestigungsmittel und Montierungsschablone.

Für die Befestigung auf Glas oder Mauer, per 1 Buchstabe

0 ‘55

0-65

K 0-60 bis „ 0-80

Metallschilder mit erhabenen Lettern und Rahmen für Hauseinrichtung und Gemeindebedarf.

Schilder gegen Hausbettel 16x9 cm:

Bei Bedarf von Stück 1000    500    100    50

Preis per Stück K 0*65    0*70    0*75    0"80

mm

Türnummerschild, oval, 6x4 cm, per Stück

. . K

in Zink K 0*40, in Bronze . .

0-75

Türnummerschild mit gekröpften Ecken,

12 x 7 cm, per Stück in Zink.....

in Bronze.............

0-60

1-60

Schlüsselzeichen mit messingenen Doppelringen, per Stück in Zink K 0*15 bis

„ 0-25 „

in Bronze

Fingerzeig (Hand in Farben), Länge in cm Preis per Stück K

10

20

1-80    2*70

0-50

0-90

Hundesteuermarken mit Haken und fortlaufender Nummer, je nach Material, Größe, Zeichnung und Anzahl, per 1000 Stück von .......... K. 50’00 bis „ 90-00

r/Mrj

Stiegen- und Stockwerksschilder, zirka 35 X 15 cm, per Stück in Zink . . . in Bronze.......

3-00

6-50

,, 80-00 „ 180-00

Verbottafeln in allen Größen, per m², in Zink • . . in Bronze..................

JTfEöiÄT.-,

---------------

Hausordnungen in allen Größen, per m²,

in Zink.......

„ Bronze ......

100-00

250-00

120 00 300-00

Türschilder, einfache, m allen Größen, per m², in Zink . in Bronze...................

* J ÖS Eft KRUGE

K K H/IUPTWAMM

31*

ms

Türschilder, reich verzierte, in allen Größen, per m², in Zink K 300-00 in Bronze....................

Briefeinwurfrahme und Klappe mit Inschrift, per Stück, in Zink K 5-00, in Bronze............

„ 900-00

„ 10-00

Glockenschild mit verziertem Rahmen und Stockwerks-

für 1    2    3    4 Stockwerke

bezeichnung:

Preis p. St. in Zink bronziert K 2-00 3-00 4-00 5-60

Orientierungsschild für Visitkarten mit reichen Rahmen: Preis per 1 Stück, in Zink bronziert:

für 1    2    3    4 Stockwerke

K 4-00    6-00    8-00    10-00

Preis per 1 Stück, in Bronze ziseliert:

für

4 Stockwerke

K 10-00    15-00 20-00    30-00

fstaM.j Mestar

|9mt«§asfd

«iSirokä ulice.l

Großes Orientierungsschild oder Gedenk -Schild für öffentliche Gebäude, per m2 in Zink mit echt Gold staffiert ... ,, 300-00 in Bronze ziseliert ,, 1200-00

„    46-00

Hausnummerschilder, Wr.-Normale, 33 x 26 cm, sonst 25x18 cm, lackiert, per m²............

Nummerntafeln, per m² . . Iv 40-00 bis ,,    50-00

„    50-00

Straßenschilder, Wr.-Normale, 66 x 40 cm, sonst 60 x 40 cm, lackiert, per m².................

Wegweisertafeln, normale Größe, 45 x 34 cm, lackiert, per m

Gegenstände für Friedhofmarkierung.

1 Stück Gruppenständer, 2-15 cm hoch samt Erdbock,

lackiert ...................

1 Stück Reihenständer, 1-1 m hoch samt Erdbock,

lackiert ....................

1 Stück Grabnummerpflock, 0-54 m hoch samt Erdbock, lackiert .................

Maschinen- und Firmenschilder für Kessel, Wagen usw. aus unverwüstlichem Zinkguß mit erhabenen Lettern und Rahmen, per Stück:

bei einem Flächenraum von dm² 0-3 0-5 | 0-7 j 1 j 1-5 | 2 bei Bestellung von 500 Stück K 0-31 0-38 0-48 0-60 0-87 1-15

0-35 0-44 0-56|0-70 0-90 1-30 0-44 0-550-70 0-87 1-25 j 1-70 Messing um 100% teuerer.

K 65-00

„ 42-00

„ 6-20

„    1-25

200

50

In Aluminium, Bronze oder

Höhe in mm

Preis per 1 Satz Ziffern 0 bis 9

Alphabet A bis Z

Signierschablonen

(Patronen) aus Zinkblech :

Kronen

20

0-70

35

0-90

1-40

50

1-20

1-80

2-40

60

1-40

2-80

Brennstempel (Brände) aus Schmiedeeisen mit Griff, 1 kompletter Zahlensatz 0 bis 9, Höhe in mm 20

30    50

K 18-00 22-00 40-00

Schilder für Eisenbahnbau.

Ausgangschild mit gußeiserner profilierter Rahme und

Kapitäl, per Stück................

Aussteckschild, 2seitig, mit Tragkonstruktion, per m² ,,    95-00

Hängeschild, mit Tragkonstruktion, per m² .... Kilometertafel, mit Tragkonstruktion, per Stück . .

K 30-00

„ 130-00

7-80

lllühill

Neigungstafeln,be-

rahmt, samt Be-festigungs - Mittel per Stück . . .

6-00

Rauchverbotschilder, 60x20 cm, per Stück

6-50

Schilder zur Bezeichnung der einzelnen Lokale, per m² . „    50-00

Seehöhenschilder für Hauptbahnen, 51x31 cm, per Stück . .

jjlll Seehöhe i

jl|| i-l328l32lMeter.|

p ' ■    "'■'.Ml' I^:-.    ^

„    6-50

Seehöhenschilder für Nebenbahnen, 37 x 23 cm, per

Stück ........

Stationsschilder, 0-5 m breit,

berahmt, per m² . . .    ,, 75-00

,, 95-00

Stationsschilder mit Konsolen auf Verandadächer, per m²

Waggonschilder für das Gewicht und die Firma, per Stück ,,    1-60

Warnungstafeln samt Schutzdach und Schrauben, per m² ,, 42-00 Zinkgußbuchstaben für Stationsnamen, schwarz lackiert, samt Befestigungsmittel und Schablone Höhe 32    35    40 cm

Preis per Stück K 4-60    5-30 6-00

Modellkosten. Wenn für Gußarbeiten Extramodelle anzufertigen sind, so stellen sich die Kosten für Herstellung eines solchen nach Zeichnung angefertigten Modelles samt Material (aber ohne Zeichnung) auf beiläufig 70% vom Preise des Gußstückes; diese Kosten sind überall da separat zu veranschlagen, wo weniger als 10 Exemplare von einem Modelle zu liefern sind.

Verarbeitungseisen und Bleche.

(Detailpreise.)

I. Steirisches Eisen, per 100 kg.

Ul

<x>

oo t» MOtO 0 0)00 ■t »-t M *-t

T.

20 er, 28 er, 38er, 50 er,

40 x 16 bis 19 x 6 „ 15 x 5 „ 12 x 5 „

y—i >—‘ I--1 fco OMfflO

X X X X

Ot Ol 05

SO

ÄÄS,» g.

: : :

rf oj

Üt Oi IO 5* to o oi go S

SS SS SS $ §*

er»

K'

24er, 36 er, 50 er, 100 er,

neu 46 x 7 bis „    26x4    „

„    20x3    „

„    15x3 „

I— I—I lo to O 05 O 00

X X X X

WWtüK^

„ 25-30 „ 30-25 „ 33-00 „ 37-50

JO

‘53

rH CO O (M CO CD

K>cg

iS SB » « g

o: : §•

CH CO IO

«iS 3 3

1: : g

i—■ oo 00 o OS

- _ er

%. V    t-<.

„ 24-75 ,, 28-50 ,, 31-30 „ 34-00

Rundeisen:

„ 24-30 „ 28-50 „ 30-30 „ 31-20 „ 34-00

8 mm

487

Radreifeisen:

a)    geschmiedet, Innerberger

b)    gewalzt 2 er bis 12 er

K 25-50

c)    abgekantet für Kaleschen Türbandeisen, 10 bis 100 mm breit, 2 mm dick Flacheisen.

105

27-50

158 mm breit

K 28-40

29-50

„ 30-50 „ 35-50

7—11 12—16

Dicke in mm

10—12 mm breit K 40-00 _ 40-00 36-00 36-00 13—15 „

16—18 „

19—20 „

22—26 „

Dicke in mm 7—11 12—16 17—30 32—40 45—50 55—60 65—75

65-100mm br. K

105-120 „    „ „    30-00    29-00    30-00    30-00    31-00    31-00    —

125-150 „    „ „    33-00    32-00    31-00    32-00    32-00    33-00    33-00

Ungarisches Rahm-, Gitter-, Rund-, Stegreif- und Radreifeisen:

• 2—20 er    22—30 er    32—40 er    42—50 er

29-00 30-00 31-00 31-00

K 25-00

26-00

29-00

31-50

Bandeisen,

Alte

Benen

nung

Breite I in mm I

1 fach alt

1% fach alt 11^2 fach alt 2 fach alt

Dicke Tr-in mm

Dicke in mm

Dicke in mm

tv- Dicke tt in mm lv

000

10

OOH(NCO^lOOl>GOO

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10

70

11

75

12

80

13

85

14

90

15

95

16

100

WCOWtStOWtStJtOt'StOMHHHHHMH

©O-h-flÖlÖltÖfcOOCi-fl-fjölÖllÖfcsÖÖ

OlOlO©ÜlOl    Ol Ol    Ol Ol

fco

Ol

48-00

43-00

36-00

31-20

31-20

31-20

31-20

31-20

31-20 j

31-20;

31-20

31- 20

32- 40 32-40 32-40 32-40 32-40 32-40 32*40

h-*

OiWOiWOSOJCOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOl—¹ I—¹

’tötoöö-h-flölöl

Ol Ol    Ol Ol

oscoosoicoostooscoosoooacocooaoatoco^

7777777®ooooooooif-ooi

töfcafcafcsfcotötiööööoöooooö©

Ol Ol

to fco © © -a -a

Ol Ol    Ol Ol

Ol Ol

h^lf'-^WOaWWCOOiCOCOfcOfcatofcOtOfcOtOtO

to ö ö -4 -4 öi öt to tö ö ö -fi

Ol    Ol Ol    Ol Ol    Ol Ol

to to

Ol Ol

io IO

41-00

36-00

32-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29- 00

30- 00 30-00 30-00 30-00 30-00 30-00 30-00

<IOlOlfcObOOO^-ioiÖlli>tOOÖ*i-ioiOi

Ol    Ol Ol    Ol Ol    Ol Ol    Ol Ol

38-50

34-00

31-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

28-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

29-00

— 48S

II. Bleche.

Gußstahlbleche, rechtwinkelig beschnitten, per 100 kg:

Ila

Extrafein Ia

5—3 mm dick, 0-5mm breit, l-5mm    lang K    190-00 145-00 115-00

„    „    200-00 155-00 125-00

1-0    ,,    220-00 165-00    132-00

,    ,    240-00 190-00 150-00

0-5 „

2—1    „    „    0-4 „

,    0-4 ,,    ,,    1-0 ,,

unter 3—2

0-5 „

Kesselbleche, per 100 kg:

K 38-00

a)    0-25 m lang, lm breit, 20—200 kg schwer

b)    Ia steirisch, 1-0 bis 16 m breit,

Gewicht in kg:

K 53-00

Rohrbleche, steirische, Ia, in 100 kg Malzdörrbleche, 16—20 Löcher in 26 mm², per m² . ,,    25 Löcher in 26 mm², per m

K 44-50 bis ,, 47-00 .    ,, 24-00

.    „ 32-00

Messingbleche, per 100 kg:

a) Tafelmessing bis 525 mm breit,

Dicke in mm 0-24—0-34    0-5—1-0    1—5

K 295-00    280-00    270-00

b) Rollmessing,

Dicke in mm 0⁻08

0T 0T2—014 0-16—022 0 28—0 34

K 380-00    350-00    320-00

290-00

300-00

Alpakableche, Dicke in mm 0-12—0-2    0-24—4-0

per kg K

Packfongbleche, Dicke in mm 0-12—0-2    0-24—4-0

per kg K

Weißbleche, Schüsselbleche in Kisten mit 75 Tafeln, Tafelgröße in mm 370/380 420/430 475/475 530/530 per Kiste K 53-00    63-00    78-00    98-00

10-00

9-00

8-00

7-50

Tragnetzblech (Expanded Metal, metal deploye) seine Erzeugung und Anwendung.

Das Tragnetzblech besteht aus mechanisch geschlitztem oder eingeschnittenem und gleichzeitig gestrecktem Bleche, welches dann eine Art Gitter- oder Netzwerk mit rautenförmigen Maschen und schrägstehenden Litzen bildet. Die zu bearbeitenden Metallbleche, sei es Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium usw., können jede beliebige Länge haben. Durch die erfolgte Streckung wird eine zwei bis zwölfmal größere als die ursprüngliche Länge der Bleche erzielt. Das in der Praxis am meisten für diese Zwecke verwendete Material ist weicher Stahl.

Nebenstehende Figur zeigt, daß der Rand des Bleches nicht

—<L

geschlitzt werden muß und so einen Saum bildet, wie er namentlich für die Herstellung von Einfriedungen usw. besonders vorteilhaft ist.

Für die Länge des Tragnetzbleches ist die Richtung a bis b und bei der Breite die Richtung c bis d gemeint, dasselbe wird in Blättern von beliebiger Länge und einer Maximalbreite von 2-42 m erzeugt.

r*>

'X4l'

Ursprünglich wurde das Netzblech zum Ersatz für gewöhnliches Lattenwerk verwendet; als jedoch festgestellt und praktisch nachgewiesen wurde, daß durch das Einlegen von Tragnetzblech in Betonschichten die Tragfähigkeit der letzteren verzehnfacht wird, wurde das Tragnetzblech in Verbindung mit Beton, Zement oder Mörtel sehr bald als ein höchst wertvolles Hilfsmittel für feuersichere und ungezieferfreie Plafonds, Fußböden und Abteilungswände verwendet, bei denen namentlich auf große Widerstandsfähigkeit, auf das möglichst geringe Gewicht sowie auf die Billigkeit der Gestehungskosten Rücksicht genommen wird.

Arbeitsvorgang bei der Anfertigung von Betonfußböden mit Einlage von Tragnetzblech.

In der Unterkante des herzustellenden Fußbodens wird eine Bretterschalung hergestellt. Die Unterkante des Betonflözes kann ent-

weder mit dem oberen oder mit dem unteren Flansch des Trägers flüchtig gehen. Auf diese Schalung wird nun das Tragnetzblech horizontal derart gelegt, daß die Breite der Maschen (c bis d) mit der Richtung der Träger einen "rechten Winkel bildet. Ferner ist darauf zu achten, daß das Tragnetzblech ungefähr 5 mm oberhalb der Unterkante des herzustellenden Betonflözes au geordnet wird. Hierauf wird der Beton auf-getragen, zu dessen Herstellung sich folgendes Mischungsverhältnis empfiehlt: 1 Teil Portlandzement bester Qualität, 2 Teile reschen Sand, 3 Teile kleinen Schotter.

:iV;

|3.v;; vv

mm

Nach Herstellung des Betonflözes muß dasselbe durch 8 bis 14 Tage täglich hinreichend mit Wasser benetzt werden und darf eine volle Belastung erst nach 3 bis 4 Wochen nach Herstellung des Flözes stattfinden.

Plafondkonstruktion einfachster Art, für Arbeitssäle mit "geringer Belastung, dann für Wohnungen, Schulen, Spitäler usw. geeignet.

An die 3 m langen und in Entfernungen von 1*25 m hegenden, 80 bis 100 mm hohen gewalzten Eisenträger wird das Tragnetzblech auf die unteren Flanschen befestigt und der ganze Raum zwischen den Traversen mit Stampfbeton (Schlackenbeton) ausgefüllt; darüber liegen quer über die Träger in Abständen von 0-60 m Polsterhölzer und der Pfosten- oder Bretterfußboden.

Die Plafonduntersicht wird mit gewöhnlichem Mauerverputz glatt gemacht und ge-weißigt.

Ein solcher Plafond hat bei 100 mm hohen Trägern eine Tragfähigkeit von 1400 kg per ma.

Al

UMS

In ähnlicherWeise können auch Bedachungen (Sheddächer) hergestellt werden.

Preistabelle über Tragnetzbleche.

Nummer des Tragnetzbleches

Breite

Höhe

der

Maschen in mm

1    42

© oo #>. oo to

© © rf*. CO OO K)

Litzenstärke in mm

IO¹ 2-0x06

10

! 20

Gewicht in kg per m²

Preis per m2 in Kronen

1-60 1-80

Wird vorzugsweise verwendet

für

O H (M CO rf lO 1> O

r-I pH r—I rH r—I rH H

tstststs © © © © Ca Ox Oi Ui

400

400

400

205

42

63

120

20

75

75

75

75

150

75

10

20

IO

120

40

40

2-5 x 1-2 2-5 x 1-0

2- 5 x 1-5 6-0 x 3-0 4-5 X 3-0 6-0 x 4-5 4-5 x 4-5 6-0 x 3-0 6-0 x 4-5 4-5 X 3-0

3- 0 x 3-0

2- 5 x 1*5

3- 0x30

4- 5 x 3-0 | 3 0x3-0 I

3-94: 3-40

1-80 1-80 3-00 2-60

Verkleidung von Säulen, Trägern und solchen Konstruktionen, welche feuersicher umhüllt werden sollen.

Stukkatur - (Einlage) - Netzblech für Decken und Wände. Einlage für freistehende Betonwände.

( Besonders widerstandsfähig, für mög-\ liehst einbruchsichere Wände.

Für Gartenzäune, Schutzgitter usw.

4-35

3-15

6-25

5-00

1-85

3-00

2-30

4-20

3-50

1-50

3-12 2-30

1- 45 1-30

2- 17 1-70

5- 16 4-20 8-42 5-60

6- 40; 4-30 4-10 2-90

Einlage in Betonflöze von Decken.

Hürden für Rinder, Pferdeausläufe usw.

Einlage in Betonflöze von Decken.

/ Besonders widerstandsfähig, für mög-V liehst einbruchsichere Wände.

> Für Gartenzäune, Schutzgitter usw.

Tabellen

der zulässigen Belastungen von Betonflözen, in welchen Trag netzblech eingelegt ist. Betonmischung: 1 Teil Portlandzement, 2 Teile rescher Sand, 3 Teile Schotter.

A. Tragnetzblech Nr. 8.

Stärke des Betonflözes in cm

Zulässige Nutzlast in kg per 1 m² für die Stützweite von

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

cm

Stärke des Betonflözes in cm

1498

1963

2588

1208

1583

992

3318

2088

1302

829

4221

2699

1719

1088

5141

3408

2222

1437

4152

2807

1859

3421

2350

2864

702 602 922 789 1218! 1044 157611353 1994|1711 2432 2088

519

683

904

1172

1484

1811

453

595

789

1024

1297

1584

397

524

694

901

1142

1396

351

463

614

798

1013

1238

312

412

278

547

711

903

1105

368

489

637

810

991

249

330

440

573

729

893

225

295

397

518

660

808

203

269

359

470

598

734

184

244

326

427

545

669

10

B. Tragnetzblech Nr. 9.

Stärke des Be-tonflötzes in cm

Zulässige Nutzlast in kg per 1 m² für die Stützweite von

90 j 100 110 j 120 1130 j 140 150 | 160 170 180 190 200 210 J 220 230 240

cm

Stärke des Betonflözes in cm

1263

1740

1018

2360

1400

836

3042

1904

1153

697

10

3247

2454

1566

962

589

3491

2600

2020

2816

1309

2155

1689

2316

815

504

1109

1802

1432

1936

1527

697

950

1228

1641

1309

435 379 332

602

822

1063

1406

1133

1217

525

717

928

989

1062

461

630

816

869

933

293 259

407

557

723

770

826

361

496

644

685

735

231 207 322 289 443 398

576

613

657

518

550

590

186

260

359

468

497

532

^ W IO M tC K) CO Ci CC ^ Üi -<l

450

482

151

213

294

385

408

437

10

C. Tragnetzblech Nr. 10.

2965

3766

2394

10

4721

3041

1971

11

5800

3814

2502

12

7003

4687

8322

5659

6727

3142 2631 386313235 4666 3909 5546!4648

1649 1399 2097 1775

1200

2234

1527

2748

1918

3321

2361

2854

3950 4396

1039; 908 1324 j 1158 1664 1456 2048 1792 2477 2169 2947 2582

799

1019

1283

1580

709

904

631

1138

1914

1403

2278

806

1016

1699

1253

1518

566 509 723 651

460 417

911

1124

821

589

2024 1809

1364

1014

1230

1625 1467

D. Tragnetzblech Nr. 11.

743

534

379

919

675

487

1114

1330

835

616

1014

1210

762

926

10

1106

11

12

2706

3572

2232

10

4503

2884

1837

11

5551

3637

2375

2996

12

4484

5092

3696

4196

1537 1303 1987 1686 2508 2129

3095

351 t

6735 5441 4484 3755

5    1094 880

6    1566 1261

7    17621419

8    1932 1556

9    2112 1700 10 2339 1883

722 601 1036 864 1165! 972 1277 1065 1395 1163

1117

1447

2622

1828

2982

968

1254

2257

3189

1585

2564

845

1096

1958

1386

2740

2224

2376

1713

744

965

658

1222

1947

1510

2080

855

1084

1717

1833

1340

1524

1627

l>- CO I> I> CO 00 CO CO 05 CO O N C5 H CO Tt< HHH

»O CO    r—I —*

(M 00 CO N (M O io O 00 O <M CO _HHH

472

615

781

968

426

556

707

386

504

351

1101

1176

877

997

1004

642

797

906

968

459

585

727

827

883

10

11

12

E. Tragnetzblech Nr. 15.

508

731

822

900

983

1089

374

539

606

664

724

802

Slälll

284 249 221 412 363 322 462 408 361 505 445 395 551 485 430 611 538 477

196

287

322

351

383

424

175 157 141 257 231 208 288 258 233 314 282 254 342 307 276 379 339 305

127

188

210

229

248

275

10

III. Stahl, per 100 kg.

englischer, in allen Dimensionen......

inländischer: a) mit rundem, quadratischem oder achteckigem Querschnitte:

Dicke in mm 6—8    9—12    13—19    20—65

K    200-00    165-00    140-00    130-00

| oder ^-förmigem Querschnitte:

3—6    6—10 10—15 über 15

K 200-00    165-00    140-00    130-00

Gußstahl,

K 165-00

b) mit

Dicke in mm

85-00    60-00    75-00

W aggonf lachfederstahl,

Querschnitt in mm

13/79    13/92    13/119

„ 55-00 „ 60-00

Wagenfederstahl Ia, unbestimmter Länge ......

,,    ,, bestimmter ,,    ......

Werkzeugstahl, Innerberger,

Querschnitt

in mm 26/30    22/26    7/22    15/15    13/13    11/11    9/9

K 87-00    88-00    89-00    90-00    91-00    94-00    97-00

Denselben doppelt gegerbt, per 100 kg höher um . . K 20-00

IV. Draht, per 100 kg.

Eisendraht, steirisch aus Holzkohlen eisen: Dicke in

mm 0-31    0-34    0-37    0-4    0-5    0-6    0-7    0-8    1-0

K 86-00 82-00 76-00 72-00 68-00 62-00 60-00 59-00 58-00

Dicke in

mm 1-4

2-0    2-5    3-1    3-4    4-6—7    7-5—10

K 50-00    46-00    44-00    43-00    42-00    40-00    38-00

Federdraht, Dicke in mm 3-1—3-4

3-8

4-2—4-6

K 52-00

50-00

48-00

Messingmusterdraht

K 275-00

Dicke in mm

Scheiben- und Banddraht,

0-4—0-5    0-57—0-71    0-75—1-7

K 310-00

295-00

275-00

von K 750-00 bis „ 900-00

Packfongdraht Stahldraht, Ia,

Dicke

in mm 0-7—0-8 1-0 1-05—1-25 1-3—1-6 1-74—2-7 2-76—4-0 4-5—13

K 370-00 330-00 280-00    240-00    230-00    225-00    200-00

K 61-00

Stukkaturdraht, 0-8 mm dick

494

V. Nägel.

Eiserne Drahtstiften für Zimmerleute, Tischler usw.

/o

jSI.

Drahtstärke in V₁₀ mm oder

neue Nummer

Länge in mm

20

25

30

40

45 I 50 I 60

Preis per 1000 Stück in Kronen

0-10

10

0-12

//

12

13

14

16

18

20

..|99999

I I | tOHHHH

O GO C5 ^ bo

. 9999999 I CO fci ti H-J h-« H-I

^ X o X 05 ^ 9999999

OO ti to ti H-J I

^ O 00 ^ O 00

22

25

28

31

I I 9?????? , , | I X 05 Ol ^ rfi. w to O rf^ ^ 05 O ^ QD

SD cd O I iO l> 00 o <M

OÖÖhh

Tf 00    O CO

KC CD 1h 05 o

öoooöoh

0-84

0-96

1-16

1-32

1-68

1-06

1-36

1-48

1-88

34

Drahtstärke in V₁₀ mm oder

neue Nummer

Länge in mm

65

70

80

90

100 120

130    145    160

Preis per 1000 Stück in Kronen

s-

C5CrcOfc£>.^COCOCOtOtO

ooioatoooi^Hcooi

(MIMONOO

IOl>HUJOi

CO fco fco h-* w -h lö cö o 00 05 fco

co co to fco

-^ © C7I H-* 00 00 fco to

© CD <N CD O i—l hH IO

CÖ -># Ö

^

£>• fcö *ci O O 00

5-24

7-00 8-00 — 7-80 8-80 9-80 9-90 11-36 11-60 13-20 15-20 17-20 —    17-20    19-10

12-60

19-10

21-00

Scheinhakenstifte mit Ernstlich, Länge in mm Drahtstärke

20    25    20    25    30    20

25    30    40

in V.o mm 20    20    22    22    22    25

25    25    25

per 1000 Stück K 0-70 0-80 0-78 0-95 1-10 0-95 1-10 1-25 1-60 Stukkaturstifte,

Länge

in mm Drahtstärke

20    25    20 .25    30    25    30 40    25    30

40

in Vio mm

18    18    20    20    20    22    22    22    25    25    25

Messingdrahtstifte:

Drahtstärke in J/,o mm oder neue Nummer

Länge in mm

10

13

20

25

30

40

Preis per 1000 Stück in K

0-32

10

0-38

12

13

14

O O O Ö 1-

0-86

16

1-30

to M M

-fj I—' ö OCiO

3-50

Geschmiedete Eisennägel, per 1000 Stück: a) Denar-, Fach-, Heller-, Huf- und Lattennägel:

Ge-

Nummer

Denar-! nägel

Fach

nägel

schmie-

dete

Ma-

schin-

Hellernägcl

Huf

nägel

Gcschmiedcte

Maschin-

Lattennägel

steirische

nietbar

steirische

böh-    rund-    flügelmische    köpfig    köpfig

Kronen

O h (M IO OO O

pH pH i—I r—I pH Cd

10-80

12- 30

13- 20 17-20 20-40 26-60 32-20 40-50 45-60 58-30 66-00 72-60

12-00

14-00

19-00

23-00

29-00

34-00

40-00

44-00

3-80

3-90

4-20

4-60

5-60

3-80

4-10

4-40

4-80

5-20

1-06

1-20

1-40

1-70

5-60

6-20

3-80

3-90

4-20

7-00    4-60

7-50

7-90

2-40

2-75

2-90

3-10

1-16

1-32

1-10    1-40

85-00

6-35

7-50

8-70

9-50

2-10

2-60

3-00

8-30

5-60

4-00

1-30    1-76

8-70

6-35

4-20

!!

7-50

8-70

9-50

5-10

6-00

6-90

klein

b)    Kartatschnägel, geschmiedete, steirische ..............

mit Maschine erzeugte......

K 1-70

OtOOFSO

O    OWOtOOH    P

Öo§    Cnwcbüitiö    ft

®    w    ©OOSOOOO    £.

©    O £- © ts» © tsS

-üötL-iwii g,

or    OOMOIOO    re

1 IIIIo®

SP    ^6    ^ 2h

/) Stukkaturnägel, maschinerzeugte,    klein    mittel    groß

K    0-60    0-70    0-80

g) Verzinnte Deck- und Schloßnägel, geschmiedet,

groß extragroß

klein

mittel

K 2-00

2-50

23-0

VI. Schrauben und Nieten.

3-00

Schrauben und Schraubenmuttern:

a) Gestellschrauben, Ia, per 100 Stück

Länge in mm 40    50    60    70    80    90

mit 4- od. 6 eckigem Kopf

100 115

K 3-90 4-25 4-70 5-70 6-10 6-50 6-80 8-70

Länge in mm 130    150    175    200    225    250    257

mit 4- od. 6 eckigem Kopf

K 9-70 12-50 15-50 17-50 21-00 26-00 32-00

Mutterschrauben, System Whitworth, mit 4- oder 6 eckigen Köpfen und Muttern, Preis per 100 kg in Kronen.

Dicke in II mm li

Bolzenlänge in Milllimeter

310

ui o

O CD 00 Ol

225

210

158

122

118

210 190 180 190 178 167 148 140 136 117 110 105 111 108 100

178 174 160 156 130 122 100    95

96    90

GO CD !

O I

I lg

CO IQ

rH rt rH

Ol Ol 05 I I ■JOH I |

I I I lg

co i>

f-H r—i

00 O

rH rH

00 CO H . , CO CO CO I I

Ol Ol Ol 05 C5 <1 00 I—I ^

00 CO CO CO CO IO io io O

Ol Ol Ol Ül 05 05    05 •'l l—11

Ol Ol Ol Ol Ol O O fcO #*. -4

CD O 05 00 i® >® i® rH Tfi

fr ► if» Ol C5 <1 00 00 tO

21

22

23

24

25

50

49

49

49

49

co io l® IC io

Ttl Tfl

d) Unterlagsscheiben, per 100 kg Durchmesser

in mm 9 Loch weite in

mm 4-5

11

13

15

18

21

10

24

11

K 19000 17000 150 00 140-00 130-00 120-00 110-00

&

•S.1

Durchmesser

in mm 28

Lochweite in

mm 12

, CO I-H

CO    co

CO    i—I

© co

rH

•<* O Ol

tO    Kk.

to    oo

O Ol

O    CO

CO    Ol

Nieten:

K 100-00 92-00 88-00 84-00 80-00 76-00 74-00 72-00

Nr. 00    0    1    2    3    4

«) Blechnieten, per 1000 Stück

K 0-20 0-24 0-30 0-40 0-50 0-66

b) Faß nieten aus Messing,

per 1000 Stück „ 1-45 1-80 2-30 3-20 4-40 6-30

Nr. 5    6    7

9    10    11

12

a)    Blechnieten K 0-92    l-}6    1-50    2-00 2-50    3-00 4-20    5-40

b)    Faßnieten

Messing

c)    Kessel und Tendernieten Durchmesser in mm

aus

K 9-00 12-00 16-00 21-00 27-00 35-00 46-00 59-00

10

11

12

per 100 kg Durchmesser in mm 13

per 100 kg

K 84-00 78-00 72-00 66-00 62-00 58-00

_____ _ 18 20—26

K 56-00 54-00 53-00 52-00 51-00 50-00

14

15

16

Eiserne Patentholzschrauben

mit versenkten Köpfen.

Drahts lärke in ‘/io nun oder Nummer

10

Länge der Schrauben in mm

13    15

17

20

25

30    35    40

45

Preis per 100 Stück in Kronen

14 bis 22 0-26

25

0-26

0-27

28

0-28

31

0-29

34

42

© ©    ©    o    ©    ©

6c to    L    to    to

<i oo    co    u>    i—¹

46

50

60

W^OOOOtßH

OIOIOIOICOt^tHIO

6Ö666665

(N CO rt

OlOlOIOlOlC0Tt<'>dH 66666666 r-H oi co ocToooi

Ol Ol O l Ol or CO -H | 6666666

0-25

0-25

0-26 0-29 0-28 0-32

0-26; 0-29 0-28 0-30

0-36

0-31

0-42

0-48

0-54

0-36

0-48

0-32 0-37 0-37 0-43 0-42 0-48 0-54 0-60

0-39

0-41

0-46

0-54

0-66

052

0-60

65

0-84

70

0-90

0-54 0-60 0-60 0-66 0-90 0-96

0-96

1-02

0-66

0-75

102

0-72

0-81

1-08

0-75

0-81

0-87;

76

1-08

114

114

1-26

1-20,

1-38

82

1-44

1-56

1-26

94

1-80

1-68

100

2-40

1-92

2-70

2-58

2-88

H rH 6l Ol CO

1-50

1-92

216 2-95;

3-30

32

Eiserne Patentholzschrauben (Fortsetzung), mit versenkten Köpfen:

Drahtstärke in Vio mm oder Nummer

50

Länge der Schrauben in mm

55 j 60    65

70 j 75

80

90

100 110 120

Preis per 100 Stück in Kronen

31

0-58

34

0-66

0-72

0-78

42

0-81

46

0-87

0-87

0-93

1-00

1-08

1-20

50

0-93

1-00

1-08

1-12

1-17

1-26

1-32

60

1-32

1-08

112

1-14

65

1-50

1-44

1-60

1-56

1-68

1-68

1-26

70

1-62

76

2-07

1-74

1-80

1-80

1-38

1-44

1-56

1-92

1-92

2-05

1-80

1-92

2-16

2-22

82

2-28

2-20

94

100

3-12

3-55

2-43

3-36

3-78

® Ooooio GO CO K5 CD o i—I Ssi (NI (CÖ -<*

2-04

2-60

2-76

4-00

4-40

2-22

2-80

3-00

4-40

4-75

2-04 2-22

2-40

3-00

3-24

4-70

5-10

2-35

2-64

3-24

3-48

5-00

5-40

2-52

2-88

3-78

4-10 4-70

5-40

6-00

2-64 3 00j 3-30

2- 88 3-24 3-60

3- 30 3-60 4-03

4- 15 4-50 4-92j 5-00 5-551

6-00 6-60 7-251 6-60 7-20 7-80)

Blau angelaufen kosten je 100 Stück Nr. 14 bis 42 um 10 h, dickere Sorten um 20 h

Holzschrauben mit halbrunden oder linsenförmigen Köpfen werden je um eine, bezie hungsweise zwei Nummern über ihre wirkliche Stärke berechnet.

mehr.

Firmatafeln.

Firmatafeln ohne Schrift für Metallbuchstaben.

Holztafeln, schwarz lackiert, per m² . . . . .

,,    weißer Grund, per m²......

Eisenblechtafeln, schwarz lackiert, per m². . ,,    weiß ,,    ,,    ,,

. K 20 00 .    „ 17*00

.    „ 36 00

.    „ 32 00

Firmatafeln mit geschriebenen Aufschriften:

a)    aus Holz, schwär? lackiert, mit Goldschrift, per m² .

,,    ,, mit weißer Schrift, per m ³

weiß lackiert, mit schwarzer Schrift, per m ²

b)    aus Blech, schwarz, mit Goldschrift, per m² .

,, mit weißer Schrift, per m² . . weiß, mit schwarzer Schrift, per m² .

33-00 28-00 22-00 .    „ 50-00

„ 46-00 .    „ 42-00

Firmatafeln aus Zinkguß,

mit erhabener Schrift, Tafel und Schrift aus einem Stück gegossen:

„ 144-00 „ 115-00 „    75-00

„    57-00

Messing- oder Rotgußtafel mit polierter Schrift, per m² ,, 280-00 Glastafeln mit Rahmen, schwarzer Grund mit Goldschrift, per m²

,, weißem

„ 120-00

Preise einzelner Buchstaben in Kronen per Stück.

Größe der Buchstaben in mm

12

24

52 ! 79

105

130

158

180

205

233 ; 316 j 395

630

In Zinkguß:

Blockschrift ohne Schatten,

a)    farbig lackiert .

b)    vergoldet ......

Blockschrift mit

Schatten,

a)    vergoldet ......

b)    ganz vergoldet . Lapidarschrift,

a)    farbig lackiert .

b)    vergoldet......

Gothische Schrift,

a)    vergoldet......

b)    vernickelt .....

In Messingguß:

Gothische Schrift,

a)    galvanisch vergoldet .........

b)    vernickelt .....

0-70

0-60

0-95

0-80

1-20

1-70

3-20

3-90

1-30

1-80

113

1-00

1-60

1-30

1-70

2-50

2-20

3-20

2'60

3-80

3-10

4-50

3'60

5-30

4-60

5-80

5'60

6-20

6-50

7-00

6-80

8-00

8-50

9-40

16-00 18-oo;

1-90

2-70

3-70

4-40

6-00

670

1-75

1-50

2-00

1-80

2-80

2-40

3-40

3-00

4-10

3-70

11-00

1000

2-40

2-00

2-80

2-40

380

3-10

4-70

4-10

5-70

4-70

16-50

1400

Weichguß

auch unter den Namen Temperguß, schmiedbarer Guß, Weicheisenguß, Wiener Guß bekannt, läßt sich bei 30 mm Stärke noch schweißen und ist für alle Arten von Werkzeugen und Werkzeugbestandteilen für Maschinenfabriken, Bauschlossereien, Mechaniker, Bauunternehmer, Eisenbahnen usw. für die verschiedenartigsten Gegenstände mit großem wirtschaftlichen Vorteile zu verwenden.

Preise des Weichgusses.

Als Grundlage zur Preisberechnung dient die Anzahl der Stücke, die auf ein Kilo gehen, sowie die Beschaffenheit und Konstruktion der einzelnen Modelle, welche vom Besteller beizubringen sind. Stücke über 1 kg schwer ....

1 bis 25 Stücke auf 1 kg gehend „1 „

„ 1 „

,-, 1 „

„ 1 „

„ 1 „

„ 1 „

„ 1 „

Bei Zier- und Hohlguß oder bei Gußstücken, die sonstige Schwierigkeiten bieten, sowie bei Bestellungen von nur geringen Quantitäten findet ein Preisaufschlag von 10 bis 50% statt.

Schweißbarer Weichguß kostet 20% mehr.

Bei Bestellung von mindestens 3000 Stück werden die Modelle von der Gießerei kostenlos beigestellt.

CO H CD Csl IO l>

„ 50

, 75

32*

Eisendraht aus steirischem Holzkohleneisen.

Nummer, zugleich Dicke des Drahtes in Vio mm

Preis

per 100 kg

"fl

Nummer, zu- || Preis gleich Dicke J j per 100 kg des Drahtes in Vio mm ¹

Nummer, zugleich Dicke des Drahtes in Vio mm

Preis

per 100 kg

73-00

69-00

65-00

61-00

59-00

57-00

55-00

54-00

54-00

53-00

53-00

® i>OOQO

i-H <N

rH r-H

CO CD 00

H H i—I H

2S2®oö®öoöo ooooooooooo

20

22

25

28

31

34

38

42

46

39-00

38-00

37-00

36-00

36-00

35-00

34-00

34-00

33-00

Zaun- oder Spalierdraht,

3-1 3-4 3-8 4-2 4-6    5    5-5    6

Dicke in mm

Preis per 100 m K 2-34 2-64 3-24 4-00 4-40 4-80 6-40 7-60 weich geglüht „    „ 100 „ „ 3-50 4-10 4-48 5-20 5-80 6-80 8-4010-60 gut verzinkt

im Vollbade.

Eisendrahtgewebe.

Nummern¹)

Gewöhnliche Qualität besonders für Mahlmühlen

Primaqualität für Mühlen und Papierfabriken

Extra starke Qualität für Brauereien, Zuckerfabriken und Bergwerke

Preise per 1 m² in K

Cl

05 Ol W    H

2-30

2-60

4-40

2-00

2-30

4-00

2-00

2-10

4-00

2-10

2-30

2-70

3-20

400

2-20

2- 65

3- 00

3-60

450

3-70

3-90

5-00

6-00

7-00

t, bedeutet die Anzahl der

Nummern*)

ir.

^ co to O fco ^

Für Zuckerfabriken

6 bis 12 Preßsiebe .

Ivroisierte Zentrifugalmaschinensiebe

10 „ 15 16 „ 20 22 „ 30 32 „ 40

Messingdrahtgewebe.

Gewöhn- !

liehe Qualität besonders für Mahlmüh) en i

9-00

8-00

6-00

5-10

5-00

4-60

4-60

5-00

5-00

5-50

6-00

7-00

Primaqualität für Mühlen und Papierfabriken

Preis per 1 m² in K

15-00

13-50

11-00

9-00

7-00

6-00

5-50

6-00

6-00

6-50

7-00

8-00

10-00

12-00

Für Zuckerfabriken.

6 bis 12

Preßsiebe | glatt . . . .

19-00

13-60    |6 n 12 blind / kroisiert . .

11-60    10 bis 201 krojsierte Zentrifugal- j

11- 00    25 „ 301 maschinensiebe \

|    20 kroisierte Zentrifugal-

12- 00    maschinsiebe mit Spangen

Extra starke Qualität für Brauereien, Zucker-i fabriken und Bergwerke

28-00

23-00

18-50

15-00

12-00

10-50

8-50

8-00

8-00

8-50

9-00

10-00

12-00

15-00

19-00

23-00

20-00

32-00

15- 00

16- 00 18-00

*) Die Nummer, welche jede Sorte Drahtgewebe bezeichnet, bedeutet die Anzahl der Fäden oder Öffnungen per 20 mm Flechtraum.

Drahtgeflechte für Einzäunungen.

Viereckiges Maschinengeflecht für Garten-, Park- und Waldeinzäunungen, Hühnerhöfe, Volieren, Fenster- und Oberlichtschutzgitter, Ventilations- und Durch wurfsgitter usw. von verzinkte m und unverzinktem Draht.

Mas eben -weite in mm

unverzinkt, per 1 m² in Kronen bei einer Drahtstärke in Millimetern

j[ 4-2 | 3 8 | 3-4 | 3-1 2-8 | 2-5 2-2 2-0 | 1-8 1*6 1*4 13 | 1*2 11 1-0 09

100

80

65

53

40

32

26

W CO to H H H o

ob ö ob ob rfl m c6

<1 Ci IO CO Ci 00 -sl

1-94

2-62

3 26

20

16

13

10

QbMrfl^dtO©tO©Ob~d

060

073

0-84

1-08

1-35

1-90

239

3-00

3-71

4’33

5-52

^ WWtOHHHOOOO d> c'i ö fP cö c'i h ö m cs bi •*d-<ICiGO-dCi<j©CiCOIO

WtOWMHHOOOOO

©oocbcD©töcoob©oirfi

MOOOOMMOOtOfM^Ci

fhCOWKJHMHOOOOO

©tÖf£*Ö^df£f-^obciOiffb>fl

OQCOOOCOl^HOiOO^MH

^WKJHHHHOOOOO

tOGotooboxtbö^Ci^tfi-cb

tCWHHüi^lOWOMCD

C'tOKJHHHMOOOOO

©cbcboboiob©ob©oif£ob

OQOOOCOQigDOi**dCitO-*d

f^tOtOMHHOOO

töööoiobbbco^doi

OOCO<JO!MO»CiOO

071

0-89

1-10

1-25

1-45

1-84

2-69

4-16

WNJHHHHOO -d o’i -d cb k* © ob Ci

CO tO f—¹ t—i f—¹ o ob © to ö cd

O 00 o CO Ol 00

091

0-99 0 92 1-13 1*04! 1-45 1-33 217 1-96 3-11 282

Maschen-,: weite in j mm !

verzinkt, per 1 m² in Kronen bei einer Drahtstärke in Millimetern

42 38 3-4 31 2-8 2'5 2*2 | 2*0 1*8 1*6 | 1*4 13 1*2 11 1-0 09

100

80

65

53

40

32

CO tO tO H* H*

tÖ o’i ö “d cb

~d **d -*d Co Ol

26

20

16

13

10

115 0-95 0-82 0-69 0 60 1-40 1-13 1-01 0-85 0-73

1- 73 1-41 1-20 0'98 0'89

2- 17 1-80 1*50 1-26 1*12 27 5 2-28 1-95 T57 1'36 3'62 3 09 2-61 2'20 1*81 4-59 3-84 3-18 275 2'29

- 4-04 3 48 2-87

^WWMMHHOOOO c'i ob -M K* ob >£* f-j CD ^1 Cl 0*1 CD Ci O» O Ci fP- Oi ^ LO CO

ÖÖÖÖÖHHHMljlWiO

0-41

0-45 0-42 0-53 0-48 0-69 0 64 0-84 0-78 1-14 0-97 1-46 1-25

1- 79 156

2- 10 1-79

2- 58 211

3- 39 2-71 4 90 3 96

5-83

4-WKJMMMHOO

obcöobobci^ooböl I I I

OOQO^ M O CD <1 -d ff* CO IO H H H r * © .

ob m >—¹ ö tö ö ob l I I I I

Cif^fP*GQ4^Cii—>Q_

4-.COtOM^M©©

fe § 8 o'l 8 s s s

oo 4^ to

Ci Oi tO LO tO

3-94

102

113

1'30

1-67

251

3'57

WtCHHH

rö töciMÖ

Preise bei Abnahme von mindestens 50 m².

Sechseckiges Maschinengeflecht mehrfach gedreht und im Stück galvanisch verzinkt für Einzäunungen, Hühnerhöfe und Vergitterungen leichterer Art; geeignet besonders zu Stukkaturarbeiten, normal 1 m breit.

Drahtstärke in mm

Maschenweite in mm

2-8    2-5

2-2 ! 2-0

1-8

1-6

1-4

1-2 1-1

10

0-9

0-8

07

Preise in Kronen per ma

101

76

1-40

110

0'80

64

1-15

51

1-30

45

38

ooomifl

© rH CO r* © © rH rH rH

0 60

076

0 90

110

115

0'49

0-62

070

0'38 0 50 055

0-32

035

068

073

042

0-27

0-48

0-32

32

0-88

053

036

0-30

25

MO

0-69

0-41

0-32

19

1-50

0-83

0-49

035

16

1-80

107

0-57

0-42

1-35

075

0-50

0-39

13

1-80 2 50

1-00

0-62

0-42

1-35

0-82

0-57

1-70

1-10

0-72

1-50

0-94

063

1-30

072

110

Preise bei Abnahme von mindestens 50

Verzinkte Eisendrähte:

Draht dicke in mm Preis per 100 m K Drahtdicke in mm Preis per 100 m K

Stahlstachelzaundraht aus 2-5 mm dicken verzinkten Stahldrähten gedreht:

zweispitzig bei 6 cm Stachelentfernung per 100 m „ 12

vierspitzig    ,,    6    ,,

„    „ 12 „

mit durchlaufenden Blechspitzen

4-2    3-8    3-4    3-1

14-30    9-75    8-70    7-60    6-40 5-10 4-50

2-8    2-5    2-2    2-0    1-8    1-6

3-45    2-95 2-45 2-05 1-80 1-50

„    100    „

„    100    „

100 „ 100 „

«DiOC'OC

Krampen (Drahtklammern): Länge in mm

40    35

00

25    20

roh, Preis per mille K    4-75    2-50    2-00    1-25    1-00

verzinkt, ,,

„    6-00    3-00    2-50    1-75    1-25

Hakennägel (Stukkaturhaken), 25 mm lang, per mille . . K 1-50 Einfriedungsgitter, und zwar:

Maschinengeflechtgitter mit 80, 65, 53 oder 40 mm Maschen weite bei 3-4, 3*1, 2-8 resp. 2-2 mm Drahtstärke, in Feldern zu zirka 2 m Länge, mit Rahmen je nach Llöhe von 11 bis 15 mm starkem Rundeisen, per laufendes Meter

Iv

rH iö cö ob

80 cm hoch

150 ,, 175 „

Steif gekripptes Gitter mit 80, 65 oder 53 mm Maschenweite bei 4-6, 4-2 resp. 3-8 mm Drahtstärke, in Feldern zu zirka 2 m Länge, mit Rahmen je nach Höhe von 11 bis 13 mm starkem Rundeisen, per laufendes Meter 80 cm hoch

. K 7-00 .    „    8-50

.    „    10-50

.    ,, 12-50

Ci o

150 ,,

Anleitung für Selbstmontierung.

Die Holzpackstalle sind je nach der Zaunhöhe und je nach der Verwendung, ob Zwischen-, Spann-, Eck- oder Endsäule in verschiedener Stärke und Beschaffenheit zu wählen.

Bis zu 1 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen zirka 80 mm² dick mit zirka 40 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen zirka 100 mm² dick mit zirka 75 cm Verlängerung für die Erde.

Bis zu 1-50 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen zirka 100 mm2 dick mit zirka 60 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen zirka 140 mm² dick mit zirka 100 cm Verlängerung für die Erde.

Bis zu 2 m Zaunhöhe, die Zwischensäulen zirka 120 mm² dick mit zirka 80 cm Verlängerung für die Erde.

Die Eck-, End- und Spannsäulen zirka 175 mm² dick mit zirka 125 cm Verlängerung für die Erde.

Bei Zwischensäulen sind Stützen nicht nötig, dagegen müssen die Spann- und Endsäiilen je eine und die Ecksäulen je zwei Gegenstützen. in der Zaunlinie stehend, erhalten.

Bei Zäunen aus Einzäunungsdrähten sind die Zwischensäulen zirka 5 m voneinander entfernt und alle zirka 50 m eine Spannsäule zu setzen. Nach diesem bezeichnet man die Stellen, wo die Drähte an der Säule kreuzen und beginnt mit dem Aufspannen, indem der Draht an der Endsäule entweder in der Öse einer durch die Säule gesteckten Anspannschraube zu befestigen oder einigemal um die Säule unter Befestigung mit Klammern herumzuwickeln ist. Dann läßt man die Drahtrolle bis zur nächsten Spannsäule entlang abrollen. Dort muß der so aufgewickelte Draht mittels Spannhebel stramm angezogen werden, während er an die vorher angemerkten Stellen mit Klammern fest anzuschlagen ist. Bei Ecksäulen empfiehlt es sich, die Drähte nicht abzuschneiden, sondern ebenfalls unter Befestigung mit Klammern zu umwickeln und dann weiter zu spannen.

Bei Zäunen mit Drahtgeflecht dürfen die Zwischensäulen höchstens 3 m voneinander entfernt stehen, während Spannsäulen alle 50 m zu setzen sind. Das Drahtgeflecht näht man auf die sogenannten Spanndrähte, welche einfache Drähte oder Litzen und in Entfernung von 50 bis 100 cm übereinander aufgespannt sein können. Nachdem die Spanndrähte gezogen sind, was in derselben Weise wie oben beschrieben auszuführen ist, beginnt man mit dem Befestigen des Geflechtes und zwar so, daß die Geflechtrolle aufrechtstehend,

505

am ersten Packstall mit jeder Endmasche durch kleinere Klammern angeschlagen, dann den Spanndrähten entlang stehend aufgerollt und an den kommenden Säulen, nachdem es sehr stramm angezogen, ebenfalls mit Klammern angeschlagen wird. Das so ausgespannte Geflecht heftet man dann Masche um Masche mit dem Nähdraht durchziehend und diesen um die Spanndrähte herumwickelnd an.

Ferner ist noch zu berücksichtigen,''Maß sowohl Geflecht wie Drahtstränge an der Außenseite des Zaunes"resp. der Packstalle angeschlagen werden.

Um die Holzpackstalle gegen Fäulnis zu schützen, ist es ratsam, die für die Erde bestimmten Teile mit Teer, Karbolineum oder sonstigen antiseptischen Mitteln zu streichen.

Beleuchtungswesen.

.14 bis 16%

7    „ 10%

15    ,, 20%

16    „ 18% 10 „ 15%

8    ,, 10% 18 „ 20% 25 ,, 33% 20 ,, 25%

Bei Beleuchtung durch Tageslicht mittels seitlicher Fenster genügt es erfahrungsgemäß, daß die Lichtöffnungen von Räumen mäßiger Größe, deren Ausmessungen untereinander das Doppelte nicht überschreiten, folgende Prozentsätze von der Fußbodenfläche des Raumes aufweisen, wobei die Höhe einer Lichtöffnung mindestens die halbe Höhe des zu beleuchtenden Raumes erhalten soll, und zwar: bei Wohnräumen

,, Nebenräumen und Gängen

,, Bureaus.........

,, Werkstätten.......

,, Magazinen.......

,, Stallungen.......

,, Restaurationen.....

,, Bildersälen.......

,, Schulzimmern......

(oder 0-2 bis 0-25 m² per Schüler).

Fenster von gleichem Flächenmaß, aber ungleichen Höhen, erleuchten den gleichen Raum im Verhälnis ihrer Höhen.

Wo durch das architektonische Wohlverhältnis bedingte Höhen gegeben sind, läßt sich daraus die Breite der Lichtöffnung oder durch bedingte Breiten die Anzahl derselben so bestimmen, daß die Summe der Flächen derselben multipliziert mit dem dritten Teile der Höhe eines Fensters, gleich dem y₄₀ bis V₅₀ Teile des Kubikinhaltes des Raumes ist.

Für Oberlichten in Räumen ohne Seitenfenster und bei Shedbauten ist deren gleichmäßige Verteilung mit beiläufig 25% der Fußbodenfläche hinreichend.

Für Stiegenoberlichten ist die Weite der lichten Spindel so zu wählen, daß deren Ausmessungen nicht viel von dem fünften Teile der Höhle des Stiegenhauses abweichen.

Der Lichtverlust beim Durchgänge der Lichtstrahlen durch Glas beträgt zirka:

4 bis 5% bei gewöhnlichem Fensterglase 9 ,, 12% ,, doppeltem Fensterglase 6 ,, 10% „ Spiegelglas 30 ,, 60% ,, matt geschliffenem Glase 35 „ 75% „ Milchglas 80 ,, 90% ,, grün und rotem Glase 30 ,, 50% ,, Gußglas und Drahtglas 30 ,. 35% ,, orangefarbigem Glase 70 ,, 85% ,, bestaubten Oberlichten.

von 85 Graden

Die Menge der reflektierten Lichtstrahlen beträgt bei gewöhnlichem Glase bei einem Einfallswinkel 0    50    70    80

6    16    39    67

und die Ablenkung, welche ein Lichtstrahl durch ein Prisma erfährt, wird vermittels der sogenannten Luxferprismen zur Lichtverteilung in ungünstig beleuchteten Räumen benützt, wobei die Helligkeit eine 3 bis 17 fach größere als jene gewöhnlich verwendeter Glasscheiben ist.

Als Lichteinheit für künstliche Beleuchtung ist allgemein die Normalkerze angenommen, welche aber in Österreich, Deutschland, England und Frankreich verschiedene Lichtstärken hat, die zueinander in folgendem Verhältnisse stehen:

Licht

1-200

Carcellampe

1-020

0-977

Österreich-Ungarn u. Deutschland Englische Französische Hefner-Normalkerze 1-000

Aus der Lichtstärke und der Entfernung von der Lichtquelle ergibt sich die Helligkeit und diese nimmt im umgekehrten quadratischem Verhältnisse mit der Entfernung des beleuchteten Punktes von der Lichtquelle ab.

Das Maß für die Helligkeit ist die sogenannte Meterkerze und bedeutet jene Helligkeit, die von einer Normalkerze in der Entfernung von 1 m bei senkrechter Bestrahlung auf einer Fläche erzeugt wird.

Die geringste Helligkeit zum Lesen sind 10 Meterkerzen, für dauernde schriftliche Arbeiten werden also 30 bis 40 und für Straßenbeleuchtung 2 Meterkerzen erforderlich.

Für künstlich zu beleuchtende Räume wird die Höhe der Flamme derart bestimmt, daß sie mit 0-7 vom Halbmesser der Fläche des zu beleuchtenden Raumes wird. Keinesfalls dürfen die Flammen in das Sehfeld des normal gerichteten Auges fallen, und man nimmt für eine gute Beleuchtung an, daß per 1 ma Bodenfläche.

für Wohnräume......

in Hotelzimmern.....

,, Restaurationen.....

,, Wirtschaftsräumen . . .

,, Bureaus.......

,, Werkstätten......

,, Gängen und Stiegen . . ,, Gesellschaftsräumen . .

,, Festräumen......

,, Konzert- und Ballsälen

,, Bahnhofhallen.....

,, Höfen und Straßen . .

<N <N CO 1—I M CO

Ox    CO

St

r-K

HOSOJi.

«5 100«

erforderlich sind, wobei in öffentlichen Anlagen Lampen von 20 bis 25 Normalkerzen in Anwendung kommen, die 2-0 bis 2-4 m hoch und in Entfernungen von 25 bis 30 m bei Hauptstraßen, dann 40 bis 50 m bei Nebenstraßen und 6 bis 8 m in Restaurationsgärten angebracht werden.

Gegenwärtig unterscheidet man künstliche Beleuchtung mit Kerzen, Öllampen, Petroleum, Spiritusglühlicht, Kohlengas, Ölgas, Benzin,- Ligroin-, Gasolin-, Luftgas, Azetylen und Elektrizität — und eine vergleichende Zusammenstellung dieser gebräuchlichsten Lichtquellen gibt nachstehende Tabelle:

Beleuchtungsart

Lichsttärke in N.-K. zirka

Stoffverbrauch per Stunde

Eine Stunde Brenndauer kostet bei

100 N.-K.

Ver

gleichung

in Hellern

dem hier genannten Lichtkörper

Kerze........

Öllampe.......

Petroleum-Schnittbrenner ,,    Rundbrenner

,,    Blitzlampe .

„    Glühlicht . .

Spiritus-Glühlicht . . .

,, Vollbrenner . . Kohlengas-Argantbrenner ,, Schnittbrenner ,,    Auerbrenner

Ölgasflamme offen . . . Benzin-Ligroin-

Gasolinluftgas.....

Azetylengas......

Elektrische Glühlampe .

,,    Nernstlampe.

,,    Osmiumlampe

,,    Bogenlampe

Gasflamme

10

30

35

40

30

60

27

18

45

20

30

30

50

50

CO o

25

500

12 g Stearinkerzen |    5 „ Rüböl

200,, Petroleum 360 „

250 „

230 „

0-08 1 Spiritus 0-1 „

250 „ Gas 200 „ „

120 „ ,

250 „ ,

170 „ ,

170 „ ,

210

400

72

43

29

21

18

22

21

4-0

.7-2

12-9

9-0

8-3

2-4

30

50

40

2-4

6-0

4-0

4-0

100

1-8

20

2-7

50 Watt

<N CO 04 rH

CD bS

40

19-5

30

45-0

Kerzenbeleuchtung.

Kerzenpreise in Wien. Apollo-, Milly- oder Stearinkerzen,

per Packet

6 und 8 Stück auf 1 Paket a 560 g K 1-16

Apollo-, Milly- oder Stearinkerzen,

12 Stück auf 1 Paket ä 560 g ,, Apollo-Salonhohlkerzen mit geripptem Konus,

6 Stück auf 1 Paket ä 500 g ,, Milly-Holilkerzen, 6 und 8 Stück auf 1 Paket ä 500 g ,, Milly-Konusvollkerzen mit geripptem Konus,

6 Stück auf 1 Paket ä 500 g ,,' Stearin-Hohlkerzen, 6 und 8 Stück auf 1 Paket ä 500 g ,, Stearin-Konus vollkerzen mit geripptem Konus,

6 Stück auf 1 Paket ä 560 g ,, Stearin-Nachtlichtre, 8 Stück auf 1 Paket ä 560 g ,,

1-20

1-28

1*14

114

114

118

1-30

Stearin-Salon-Hotelkerzen, konisch,

6 Stück auf 1 Paket a 560 g ,, Stearin Wiener Konushohlkerzen mit geripptem Konus,

6 und 8 Stück auf 1 Paket ä 500 g ,,

1-20

1-24

Anglokerzen

„ 100

Beleuchtungsfackeln aus Cerasin für öffentliche Umzüge (Illuminationen) mit beiläufig zweistündiger Brenndauer in Wind und Regen rauchlos und ohne Abtropfen helleuchtend, mit 60 cm langem Holzstiel zum Halten, per Stück.................

Preise der Kerzenleuchter,

aus

aus

aus

Guß- Bronze- Silbereisen guß legier ung

a) Handleuchter ohne Teller . . . per St. K 1-60 2-80    7-20

,, mit Teller und Handgriff    ,,    ,,    ,, 2-70 4-00 13-50

b)    Tischleuchter, 0-15 m hoch .

0-20 „

0-25 „

0-30 „

c)    Spielleuchter, 0-15 ,,    ,,

d)    Armleuchter aus Silberlegierung,

zu

6 Lichtern

K 40-00 46-00 60-00 73-00 85-00

Ölbeleuchtung.

Die Rübölbeleuchtung findet nur noch in besonderen Betrieben und bei geschlossenen Laternen statt, wobei die Beleuchtungskörper (Bergwerkslampen, Laternen) ähnliche Preise wie jene der Petroleumbeleuchtung aufweisen.

Doppelt raffiniertes Rüböl kostet dermalen in Wien, per 1 . . Iv 1-08

Handlaterne für Ölbeleuchtung, komplett eingerichtet, per Stück:

a) gewöhnliche Hauslaterne . .

Stallaterne . . -c) patentierte Sicherheitslaterne

klein

groß

b)

Petroleumbeleuchtung.

Die Beleuchtung mit Petroleumlampen ist am meisten verbreitet und von allen Beleuchtungsarten und unter allen Verhältnissen die billigste, wenn auch deren Feuersicherheit die Verwendung widerrät; durch stationäre Anbringung der Lampenkörper,. ferner durch Verbesserungen an den Brennern und Verwendung reinsten raffinierten Petroleums sowie durch eine regelmäßige und rationelle Reinigung und Füllung der Lampen ist sowohl der Feuers- als auch Explosionsgefahr schon sehr entgegengearbeitet worden und empfiehlt es sich unter allen Umständen und besc^ders bei Industrieanlagen eigens geschulte Individuen als Lampisten zu verwenden, welche das Reinigen, Füllen und Anzünden der Lampen besorgen und den Petroleumvorrat unter feuersicherem Verschluß halten.

Flachbrennerbreite in mm

10

12

15

18

20

Preis in K per Stück

Wandlampen aus Blech mit Reflektionsschirm Wandlaternen mit Blechgefäß für Petroleum, an

3 Seiten verglast.....

Hängelampen einfacherer Ausstattung, f. Fabriksund Arbeitsräume, Küchen, Ställe u. dgl. inkl. 1 m langer Drahtkette. Hängelampen in verzierter Ausstattung für Wohnräume inklusive 1-25 m bronziertem

Drahtbügel .........

Stehlampen mit Glas- od. Gußkörper samt Mattkugeln

2-00 2-80 3-5014-20

2-80 3-60 4-30 4-90

1-70

2-20 2-60 3-00

4-40 5-80

7-10

8-30

4-80

5-30 5-70 6-00!

5-50

3-40

9-50

6-00 6-50 7-00

3-70 4-00

4-30

10-90 12-50 14-50

5-50 7-00 8-40 9-80 11-50 13-50 16-00 19-00

Rundbrenner im Durchmesser von mm

10

12

15

20

25

Preis in K per Stück

Wandarmlampen verziert, mit Mattkugeln .

Hängelampen besserer Gattung............

Stehlampen m. Verzierung ...............

6-00

7-00

7-50

8-00 10-00

9-00 11-00

10-00,12-00

12-00

15-00

18-00

21-00

13-50

14-00

17-00

21-00

18-00

22-50

27-00

30-00

Petroleumfackeln

für Außenbeleuchtung, bei Bauten, Montagen usw.

Kerzen-Leuchtkraft

80

120

120 120

120

0-40

Petr oleum verbrauch per Stunde kg [ 0-25

Inhalt der Lampe........ 2-00 3-00

Länge der Lampe, . .

Gewicht der La£Spe, leer . . kg ; 1-25 Preis ohne Pickenstock . . . K 14-00 Preis mit Pickenstock    —

Preis mit gußeisernem Behälter . [)    —

0-40 0-40 3-00 1-75

0-40

1-75

. . cm

75

75

75

2-60

21-00

4-30 6-10

6-60

24-00    —    —

— |17-00 26-00

Spiritusbeleuchtung.

„ 15-00

Die Beleuchtung mit 95%igem sogenanntem Lampenspiritus in eigen hiezu konstruierten Lampen ist verhältnismäßig billig und kostet eine gewöhnliche Lampe per Stück K 7-00 eine solche für Spiritusglühlicht, per Stück Der denaturierte Lampenspiritus kostet derzeit in Wien per 1 „    0-60

Ligroinbeleuchtung.

Ligroinbeleuchtung (sogenannte transportable Gasbeleuchtung mit Ligroine, ohne Docht und ohne Zylinder):

Die hier angesetzten Artikel haben ein kleines Reservoir zur Aufnahme des Ligroingases für etwa 8 Stunden Brennzeit; dieselben sind ganz von Metall angefertigt und mit Brenner, Glaskugel usw. versehen.

lackiert bronziert

a)    Wandlampe mit Schirm

b)    Verzierter Wandarm m. Mattglaskugel ,,

c)    Tischlampe m. verschiebbarer Flamme ,,

d)    Tischlampe mit fixer Flamme . . .

g)    Wandlaterne samt Korb, Brenner undGlasung, komplett,

per Stück ...................

h)    Gartenlaterne wie vor und auf einer Säule stellbar,

komplett, per Stück...............

i)    Straßenlaterne mit allem wie bei g und auf einer Säule

stellbar, komplett, per Stück...........

k) Stehlampe für Küchen und Bureaus, mit Sonnenbrenner, per Stück

„ 36-00 40-00 „ 46-00 52-00 „ 54-00 60-00

K 20-00

,, 28-00

„ 36-00

von K 3-00 bis ,,    6-00

Offene Gasbrenner, d. h. ohne Glühkörper in verschiedener Ausführung:

a) Breitbrenner, für Bauten, Fabriken u. dgl. geeignet, hat 18 Kerzen Leuchtkraft und verbraucht 60 g Gasöl per 1 Stunde. Preis des Brenners ohne Lampe und Flahn ,,    2-00

„ 6-00

ß) Regulier brenn er mit Schmetterlingsflamme, hat bis 18 Kerzen Leuchtkraft und verbraucht je nach der Flammen große 30 bis 50 g Öl. Preis des Brennersohne Lampe

und Hahn ...................

Y) Sturmbrenner, liefert 8 bis 32 im Kreise stehende strahlenförmige Flammen, welche groß oder klein zu stellen sind und im stärksten Winde nicht verlöschen.

Alle drei Brenner funktionieren ohne Rauchentwicklung. Leuchtkraft der Sturmbrenner und Preise ohne Lampe

Kerzen-Leuch tkraft Konsum stündl.

Preis

8 flammig

50

K 8-00 „ 10-00 ,, 12-00 „ 18-00

150 g 200 „

250 „

500 „

Breitbrenner- und Regulatorbrennerlampen: Werkstätten- und Baulampe mit Breitbrenner . .

,,    ,,    ,,    Doppelbrenner . .

12-Flammensturmbrenner

12

16

32

70

85

160

. . K 9-00 . . „ 11-00 „ 1500

,,    ,,    ,,    Regulatorbrenner . . . .    ,,13-00

Desgleichen mit Regulatorbrenner und beweglichem Arm ,, 20-00 Hängelampe mit Sturmbrenner

,,    ,, Schirm und 12-Flammensturmbrenner .

,,    ,,    ,,    ,, 2 x 12-Flammensturmbrenner.

32-Flammensturmbrenner .

. ,, 18-00 „ 26-00 „ 50-00 ,, 70-00

Gasbeleuchtung.

Qualität.

Das spezifische Gewicht des Leuchtgases soll mindestens 0-419 sein, wobei die gänzliche Abwesenheit der Kohlensäure, des Ammoniaks und aller Schwefelverbindungen vorausgesetzt ist. Man prüft auf Kohlensäure mittels klarem Kalkwasser, in welchem keine oder nach längerem nur eine sehr geringe Trübung erfolgen darf. Schwefelverbindungen werden durch Bleizuckerlösung und Ammoniak dadurch erkannt, daß mit alkoholischer Alkanninlösung präparierte Papierstreifen sofort blau gefärbt werden, nachdem man den trockenen Streif mit destilliertem Wasser schwach befeuchtet hat.

Flammenanzahl für die Beleuchtung des Raumes durch

Gasflammen.

Ausmessungen des Raumes

Grundfläche in m²

Höhe in m

Anzahl der nötigen Flammen

Höhe der Flammen über dem Boden in m

20

30

50

100

150

250

360

500

HHH

16

25

40

60

100

er

CO CD

«oorao h <m co r-

120

O N OHO O IQ IO

CiÜllK^Wksriilsa

ocnoiOcköotfLü)

Es ist die Anordnung der Flammen so zu treffen, daß je eine Gruppe derselben ein quadratisches Beleuchtungsfeld erhält, das durch günstige Verteilung der Flammen gleichmäßig erhellt werden kann.

Bei Räumen, deren Grundausmaße voneinander bedeutend abweichen und die kürzere Abmessung kein Vielfaches der längeren ist, empfiehlt sich außer der Anbringung von Kronleuchtern die Anordnung von Wandarmleuchtern.

Für eine festliche Beleuchtung der Räume ist die doppelte Anzahl der angegebenen Flammen erforderlich und gewöhnlich für je 8 m³ Luftraum eine Flamme in Rechnung zu setzen.

Die künstlerische Gestaltung der Decken und des Raumes überhaupt ist auf die Anordnung der Beleuchtungskörper von Einfluß, jedoch soll man bei hohen Räumen die Beleuchtungskörper nicht über dem dritten Teil der Raumhöhe anbringen.

Beiläufige Dimensionen und Verhältnisse für Leitungsröhren.

Lichter Durch- I---

messer der Röhren | 3 [ 6 in mm    -

Länge der Leitung in m

12    15

18

21

24

27

30

Zahl der durch die Leitung gespeisten klammen

©OM05®ho)h H rt H (N CO n U5

i—¹

o »o o

—t <N SO

W M M

Ol Ol o o o ©

SO 05 CO oi od

228

156 114

'-Hifooioo

hhcjio

io Ol o o © I CO t>

io wo C- o -H^co©

05 CO

oc co

co r-

Ol to t—* O O CO

CO 00 CO IO -H CO

Gasfabrikation.

Kosten von Steinkohlen-Gaswerkseinrichtungen für Städtebeleuchtung

(per Brenner in Kronen).

Gebäude ohne Gasbehälter

Kanalisation.......

Zweigleitungen......

Gasbehälter samt Bassin .

Retortenöfen......

Kondensation......

Waschapparate.....

Kalkreiniger.......

Gasmesser (Stationsuhr)

Regulator....... .

Fabrikleitungen.....

Totalkosten per 1 Brenner ohne Kandelaber und Laternen K 49-90 1 m³ Leuchtgas oder Heizgas kostet in Wien

K 6-75 „ 21-00

2-70

9-40

5-35

1-50

0-35

1-50

0-55

0-20

0-60

.    „    0-17

Kosten einer Steinkohlengaseinriehtung für gewerbliche Anlagen. Die gesamte Einrichtung bis auf eine Anzahl von 500 Flammen und mit einem Gasbehälter von

zirka 455 m³ kostet zirka sonach per Flamme . .

Installation einer Gasflamme, bestehend aus der schmiedeeisernen Rohrleitung und den Brennern, fix und fertig montiert, per Flamme je nach der Ausdehnung der Rohrleitung:

bei der Straßenbeleuchtung in Fabrikanlagen . . .

K 14000-00 bis K 15000 00 „    28-00 ,,    „    30-00

K 20-00 bis K 25-00 „ 12-00 „    „ 15-00

Die letzgenannten zwei Preisangaben wurden lediglich zum Zwecke einer approximativen Vorschätzung gemacht.

Einrichtung von Ölgasanlagen zur Erzeugung von Leuchtgas aus Petroleumrückständen, Braunkohlenteer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, dann aus Oleum amelicum oder Fuselöl (Rückstände der Spiritusraffinerie).

Die unten abgebildete Anstalt zur Erzeugung von Gas aus derlei- Stoffen eignet sich hauptsächlich für solche industrielle Etablissements, in welchen entweder wegen zu geringen Gaskonsums der Betrieb der Anstalt kein kontinuierlicher sein kann oder zu wenig Platz für eine Steinkohlengasanstalt vorhanden, dagegen bestehende kleinere Lokalitäten zur Verfügung stehen oder wo überhaupt der Preis der Steinkohle ein zu hoher ist.

Die Öfen sind derart konstruiert, daß ohne Betriebsstörung jede Retorte ausgewechselt werden kann und daß die Zuführung der zu vergasenden Stoffe mittels eines Automaten geschieht. Kondensator, Wäscher und Reiniger sind in einem Apparate vereinigt. Man erzeugt per Stunde und Retorte durchschnittlich: aus Petroleumrückständen, Braunkohlenteer usw. 3 m³, aus Oleum amelicum 4-15 m3 Leuchtgas.

Zur Bestimmung der Selbstkosten des Gases aus Petroleumrückständen usw. einerseits, aus Oleum amelicum anderseits diene folgende, der Praxis entnommene Rechnung. Die Minimalproduktion per Tag mit 28-3 m³, demnach per Jahr mit 10329-5 m³

.Abbildung einer Ölgasanlage. Grundriß.

ZZF

ffd l| e

..... r

r

biil-rr© '

SB«

§j

—-mmm-----wmm

■M

üti

Längenschnitt.

f&innnrpjinnLinnnnnto □^7~^T'!xnü|^Tir!!'MrriHnriri^r;nnnr]nriau: . ------ -- ¹¹⁴ w* -----------*■    ifs

'ij

3|

i!

~i

wmm

rt Ofen. — b Automatische Stoff Zuführung. — c Reiniger, gleichzeitig Kondensator und Wäscher. — d Stationsgasmesser. — e Glockeneingangsschieber. — / Gasbehälter. — g Glockenausgangsschieber. — h Regulator. — i Manometerbrett.

angenommen, ergibt für diese Jahresproduktion demnach bei einer durchschnittlichen Ausbeute von

62-3 m³ Gas aus 100 kg Petro- | 73-6 m³ Gas aus 100 kg Oleum

amelicum

leumrückständen usw.

erforderlich

„ 1460-00

,,    560-80

Kosten für 10329-5 m³ .K 8321-20 Kosten f. 10329-5 m³ .K 6933-03 Kosten für 1-0 m³.....,,    0-81 Kostenf. 1-0 m³

Nach vielfach angestellten photometrischen Versuchen ist die Lichtstärke einer Ölgasflamme von 0-0354 m³ Konsum per Stunde äquivalent der Lichtstärke einer Wiener Steinkohlengasflamme von 0-1415 m³ stündlichem Konsum. Die Lichtstärke des Gases aus Oleum

„    560-80

K 3789-45

, 1469-00

16580 kg Petroleumrückst. usw. a K 0-30 K 4974-00 Zur Vergasung v. 100 kg Rohstoff erforderlich 250 kg Kohle;

414-5 q Kohle a K 3-20 „ 1326-40 365 Tage Bedienung

4 K 4-00..........

Verzinsung u. Amortisation d. Anlagekapitals ...............

14035kg Oleum ame-~ licum a K 0-27 ....

Zur Vergasung v. 100 kg Rohstoff erforderlich 250 kg Kohle;

350-87 q Kohle 4K 3-20,, 1122-78 365 Tage Bedienung

a K 4-00.........

Verzinsung u. Amortisation d. Anlagekapitals ............

0-67

amelicum ist noch größer als die des Petroleumgases. Bei Annahme von gleicher Lichtstärke beider stellen sich die Kosten per Flamme und Stunde mit 0-0354 m³ Konsum:

h 2-87

„ 2-37

für Gas aus Petroleumrückständen usw. auf . . für Gas aus Oleum amelicum auf .......

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 5 Stunden per Tag und Betrieb der Anstalten nur bei Tage, wobei die Größen der Gasbehälter so gewählt sind, daß während des Sommerbetriebes höchstens jeden zweiten Tag gegast zu werden braucht, kostet die Anlage:

Anzahl

der

Anzahl der Retorten

Gasbehälter

Flammen

in

in

Betrieb Reserve

Inhalt in m³

Durchmesser in m

Höhe in m

Erforderliche Größe der Räume in m²

Approx. Gewicht in kg

Preise in K

100

30

150

35

55

80

100

500

600

135

155

700

175

800

195

ooaxivioiaioi^.^

^©ÖTticjiooth©

2-5

2-5

2-8

2-8

30

3-3

25

30

30

35

35

40

3-5    40

3-5

3-5

45

45

9500 11550 10000 12600

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 16 Stunden per Tag und Betrieb der Anstalten bei Tag und Nacht:

Anzahl

der

Anzahl der Retorten

Gasbehälter

Flammen

in

in

Betrieb ; Reserve

Inhalt in m³

Durch-| messer i in m

Höhe in m

Erforderliche Größe der Räume in m²

Approx. Gewicht in kg

Preise in K

100

150

rH (M eo rjf ©

30

35

35

40

45

50

Doppelöfen

600

155 180 ! 200

• O ©

ob ob

OC <!

O Ol o

12500 12600 13700 14700 15000 16800

In vorstehenden Preisen, welche sich loko Wien verstehen, ist die Lieferung der feuerfesten Formsteine mit inbegriffen, dagegen sind alle Kosten für Baulichkeiten sowie die Reisespesen der Monteure und Gehilfen nicht enthalten.

Kosten einer Bauanlage zur Erzeugung von Regenerativgasen :

JRegenerativgas wird aus schlechtesten Brenn-materilsatoffen (Abfallkohle, faulendem Gehölz und dergleichen) erzeugt und zur fabriksmäßigen Heizung bei hohen Temperaturen und zu Schmelzprozessen angewendet.

K 5880-00

„ 2520-00 KÄHOO-OO

a)    der Ofenbau für 2 Feuerboxe samt Kanalsystem im

Mauerwerk..................

b)    die Eisenbestandteile dazu, nämlich: 2 Roste, Fülltrichter, Gehäuse, Wechsel, Schließer usw.....

daher in Summe................

Eine derartige Anlage erzeugt eine Gasmenge zum Schmelzen von 2400 kg Glasmasse, bleibt in kontinuierlichem Betriebe durch 0 bis 15 Monate und hat eine mittlere Heizkraft von 1600° C.

¹

Die Nummer, welche jede Sorte Drahtgewebe Fäden oder Öffnungen per 26 mm Flechtraum.

Kleinere Gasbeleuchtungsanlagen

zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas für einzelne

Gebäude.

Eine derartige Beleuchtungsanlage besteht aus einem vollständig in sich geschlossenen System von Apparaten, in welchen man aus Gasöl, Blauöl, Paraffinöl, also aus Abfällen der Petroleumraffinerie, ein reines, kräftig leuchtendes Ölgas erzeugt.

«i

IR

'S

UJ

Das System besteht aus einem mit Kohle geheizten Regulierfüllofen^, in welchem eine kleine Retorte liegt, die das regelmäßig eintropfende Gasöl in der Hitze vergast und durch eigenen Druck den anderen Apparaten zuführt.

Die Bedienung des Ofens ist die eines gewöhnlichen Füllofens, etwa täglich einmal oder aber bei jeder Gaserzeugungskampagne.

Der Reinigungsapparat B ist für eine stündliche Erzeugung von 1 bis 3 m³ Gas so konstruiert, daß er selbsttätig die mechanische, und chemische Reinigung bewirkt; die einzige Manipulation besteht in dem Nachfüllen von Wasser oder Sägespänen in Zeiträumen von 10 bis 15 Tagen.

Der Gasbehälter C wird so konstruiert, daß wöchentlich nur ein- oder zweimal Gas erzeugt zu werden braucht.

Eine gute schöne Flamme konsumiert per Stunde 30 bis 351 Gas, somit entspricht ein Gasbehälter von 1 m³ Raum der Speisung von 30 Flammen per Stunde.

Aus 1 q Gasöl werden 60 m³ Ölgas erzeugt; gegenwärtig kostet der Rohstoff per q K 15-00 loko Wien und es stellt sich 1 m³ Leuchtgas auf K 0-35, samt der verbrauchten Kohle, somit die Beleuchtung per Stunde und Flamme auf 1-24 Heller.

Anlagekosten.

Type A, für 5 bis 10 Flammen bei kurzer Beleuchtungsdauer, für einzelne Lokalitäten, kleine Villen und Privathäuser, Laboratorien, Gasgebläse usw. Raumerfordernis 3 m². Stündliche Gasproduktion y₂ m:! Ölgas.

Preis des Ofens samt Reinigungsapparaten, Ölgefäß und Gasbehälter für J/₂ m³ Inhalt, samt schmiedeeisernem Bassin und allen Verbindungsbestandteilen . . . .

Stündliche Gasproduktion

5    m².

Type B, für 10 bis 25 Flammen für Villen, Schlösser, kleine Fabriken, Institute, Hotels, Gasthöfe usw. Raumerfordernis 1 bis 1% m³.

„    960-00

,, 1200-00

Preis des Ofens samt 2 Reinigungsapparaten, Ölgefäß und Gasbehälter für 3 m³ Inhalt, mit hölzernem Bassin und allen Verbindungsbestandteilen.......

Type C, für 25 bis 50 Flammen für Bahnstationen und größere Etablissements bis zu 20 m³ Ölgasverbrauch per Beleuchtungsschicht. Raumerfordernis je nach Gasbehältergröße 6 bis 10 m². Stündliche Gasproduktion 2 bis 2 14 m³.

Preis des Ofens samt 2 Reinigungsapparaten, Öltropfgefäß und einer Gasbehälterglocke von 8 m³ Inhalt für gemauertes Bassin samt Verbindungsbestandteilen . .

Gaserzeugungsmaschine

zur Selbstbereitung von Leuchtgas und Betriebskraft aus Gasolin für Hotels, Villen, Fabriken, Institute, Restaurationen, Theater usw.

Diese Anlagen bilden so wie die vorbesagte Konstruktion ein in einem eisernen Schrank geschlossenes System von Apparaten, nämlich: dem Karburator, in welchem das Gasolin mit Luft gemischt wird, dem Druckregler und dem Pumpgebläse, die ganz in Eisen hergestellt sind. Das aus Gasolin hergestellte Gas brennt mit heller, weißer Flamme und erfordert der Apparat eine sehr geringe Bedienung, die nur aus dem Aufziehen eines Gewichtes besteht.

Die Regulierung der Gaserzeugung ist vollkommen automatisch und das Füllen mit Gasolin geschieht mit einer eigens konstruierten Pumpe, deren Saugschlauch mit dem entfernter stehenden Vorratsfasse in Verbindung gebracht wird.

Kombiniert mit einem Gasmotor kann man elektrisch beleuchten und beim Stillstand des Kraftbetriebes sofort mit Gas die Beleuchtung fortsetzen. Es ist deshalb dieser Apparat bei Anlagen, in welchen der konstante elektrische Betrieb zu kostspielig ist, besonders zu empfehlen, weil für alle Fälle der direkte Gasstrom immer zur Verfügung steht.

1 kg Gasolin im Werte von 64 h erzeugt 3000 1 Gas und liefert per Stunde 1 Pferdekraft und speist 30 Flammen ä 60 bis 80 Normalkerzen.

Anlagekosten für einen kompletten Apparat, genannt ,,Ex-zelsior-Luftgas“, loko Wien:

Äußere Kastengröße in cm lang

Äußere Gaserzeu -Kasten- gung per große Stunde in cm breit in m³

Motorkraft in HP

Flammen ä 80N.-K.

Preis in K

50

80

40

90

50

60

100

110

70

120

80

140

90

160

100

110

180

120

130

140

© <N IO ©

!—I i—I I—I

CDffiiMSSMHO ©©Öl©©©.Öl ©©©Öl

0-5

10

2-0

30

4-0

60

8-0

100

12 bis 15 15 ,, 20 20 „ 25

10

20

30

45

60

80

100

125

150

200

340-00

540-00

650-00

760-00

930-00

1100-00

1290-00

1600-00

1780-00

2200-00

2400-00

Installationsartikel für Gas- und Petroleumbeleuchtung.

Die hier folgenden Gegenstände sind loko Bauplatz geliefert berechnet und ist das Befestigen und Anmachen respektive Aufstellen dieser Gegenstände im Preise inbegriffen.

A. Kandelaber, Laternen, Leuchter, Luster.

Kandelaber für öffentliche Gasbeleuchtung.

a) Kandelaberhauptkörper von Gußeisen samt Erdkorb und Ölanstrich,

Höhe in m 3-500    2-880    2-500

per Stück K 68-00    48-00    40-00

4-50    4-00    3-60

b)    Laternenkorb und Hahn dazu samt Ölanstrich, per Stück K

c)    Laterne von Weißblech samt

K 20-00    18-00    16-00

Verglasung und Anstrich, per Stück...........

Kandelaber für innere Gasbeleuchtung. .

a) Kandelaberhauptträger von Gußeisen, für Stiegenhäuser, samt Befestigungsschrauben, Fußplatte, Kapitäl und Armen, per Stück,

1500    2000    2500    3000

Höhe in mm

verziert,

,, bronziert

,, vergoldet

Höhe in mm

— 620

1500 2000 2500 3000

bj' Laternenkorb und Hahn dazu,

angestrichen, per Stück.....

bronziert, per Stück......

vergoldet, ,,    ,,    ......

c) elegante, oben offene Laterne samt reiner Verglasung — oder aber aufgeschraubtes Kandelaberkreuz mit Brennerhülse, Brenner und belgischer Opalkugel, per Stück

PS

H-*“ 00 t\0

Ol Ol <1

o o o

o o o

O o IO

9 00 10-00 11-00 12-00

Straßenlaternen für Gasbeleuchtung, auf Holzsäulen montiert, bestehend aus gußeisernem Kopfstück mit Verschraubung, reichverzierter Laterne samt Brenner, Verglasung und Anstrich, per Stück: a) sechseckige, Höhe in mm

1000

900    750

K 40-00    35-00    30-00

b) viereckige, Höhe in mm

900

800

700

K 30-00    26-00    22-00

Straßenlaternen für Petroleumbeleuchtung, sonst wie vor hergestellt, nur statt der Brenner einen gläsernen Lampenkörper mit Zylinder und Docht, per Stück:

Höhe in mm 1000    900    800    700    600    500

a) mit entsprechend

starker Holzsäule K 40-00 36-00 32-00 28-00 24-00 20-00 „ 30-00 27-00 24-00 21-00 18-00 15-00

b) ohne diese

Straßenlaterne für Wandbefestigung, bestehend aus einem verzierten gußeisernen Wandarm (Konsole) mit Befestigungspratzen und aufgesetztem schmiedeeisernen Gasrohr mit Aufbug, Gewinden und Scheibe, ferner inklusive des schmiedeeisernen Laternenkorbes, viereckiger Laterne mit Rosette, Gasbrenner oder aufgesetzter Petroleumlampe samt Zylinder und Docht, die Konsole 0-950 m reine Ausladung, die Laterne 0-700 m hoch. Alles montiert, angestrichen, eingeglast und versetzt, per Stück:

a) die komplette Laterne samt Konsole........

,, allein (ohne Konsole) .... Konsole allein (ohne Laterne) ....

b) „

IC 35-00 „ 18-00 „ 19-00

Laternen zu fixer innerer Beleuchtung, mit Gasbrenner oder Petroleumlampe versehen und komplett aufgestellt, per Stück:

Höhe der Laterne in mm

350    500    600    750

900

K 7-00 10-00 12-00 15-00 18-00

Gasständer von Eisen (Werkstattleuchter), per Stück:

a)    200 mm hoch................

b)    450 mm hoch mit Wendearm.........

„    1-75

„    4-00

a)    mit verschiebbarer Flamme

und Schirm.......

b)    mit fester Flamme, glatt

poliert.........

c)    ebenso, aber verziert

K 8-00 11-50

„ 10-60 13-00 15-50 18-00 „ 14-00 17-00 20-00 24-00

G-asgirandolen von Metall samt Glastassen und Prismen, per Stück:

Flammenanzahl 2

a)    mit englischen Glasprismen dekoriert. K 20-00    30-00

b)    „

Glastassen und Prismen . .

. „ 30-00 40-00

Wandarme für Gasbeleuchtung von Metall mit Wandrosette, Brenner und Glastasse, Armlänge 340 mm, komplett, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6

10    13

a) ohne Bewegung, blank

verziert . .

. K 1-80 2-40 3-00 . „ 2-20 2-75 3-30

b)    mit einfacher Bewegung und ver

zierter Armatur.........

mit einfacher Bewegung und blanker Armatur............

c)    mit zwei Bewegungen und verzierter

Armatur............

mit zwei Bewegungen und blanker Armatur............

„ 3-60 4-40 5-20

,, 4 00 4-80 5-60

,, 5-00 5-80 6-60

„ 5-40 6-20 7-00

Hängarme für Gasbeleuchtung, von Metall, 800 mm lang, samt Wandrosette, Brenner und Glastasse, komplett, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in

a)    einfacher Arm, 185 cm Ausladung,

verzierte Armatur........

blanke    ,,    ........

b)    einfacher Arm mit Wandkugel,

verzierte Armatur........

blanke    ,,    ........

c)    Doppelarm, 1000 mm Ausladung,

Wandkugel,

verzierte Armatur........

blanke    ,,    ........

d)    Lyraform,

verzierte Armatur........

blanke    ,,    ........

mm

mit

6 10

K 2-50 3-00 „ 3-00 3-50

4-00 5-00 4-50 6-50

7- 50 9-00

8- 30 1-00

6- 00 7-00

7- 00 8-00

a)    blank politiert, mit freier

Flamme i......

b)    ebenso, aber mit Rauch

schale ........

K 17 00 22-00 26-00 30-00

„ 19-00 26-00 32-00 40-00 c) verziert, ohne Rauchschale ,, 18-00 24-00 30-00 36-00

„ 21-00 31-00 40-00 50-00 r) reich verziert, mit Zug .    ,, 24-00 36-00 65-00 95-00

d)

mit

Kanzleilampen für Petroleumbeleuchtung mit Eisengestell oder Glasfuß, komplett, per Stück:

Brennerweite in mm

10

15    19    24

K 5-00

9-00 11-00 10-00 12-00 12-10 14-25

a)    Flachbrenner

b)    Rundbrenner

c)    Mitrailleusenbrenner.....7-50

B. Einzelne Gegenstände zur Gaseinrichtung.

Wandscheiben von Metall mit Wandarmgewinde, inklusive Brett, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6

a)    für Bleigasrohre

b)    ,, Eisengasrohre

Deckenscheiben von Metall, inklusive Brett, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6

a)    für Bleigasrohre

b)    ,, Eisengasrohre

„ 6-00

00 O o oo o

10    13

K 0-68 0-86 1-12 ,, 0-85 0-95 1-00

10    13

K 0-72 0-76 0-88 „ 0-90 1-00 1-30

Wandkugeln mit Gasrohr und Scheibengewinde, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6

10    13

K 1-25 1-45 1-90

Winkelknie zu Spitzhähnen mit Gasrohr- und Brenner-liülsengewinde, per Stück:

a)    blank......................

b)    verziert.....................

Kugelknie mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6    10

a)    blank................

b)    verziert................

Wandknie mit Wassersackschraube, per Stück

Zwischenhähne, einfache, mit Gasrohrgewinde, per Stück: Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6    10    13

a)    blank.

b)    verziert

K 0-35 „    0-30

IC 0-25 0-30

„ 0-20 0-25

„    D20

K 0-60 0-72 0-80

,, 0-68 0-80 0-95

Zwischenhähne für Luster körper, mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in

a)    blank, mit 2 Hähnen.......

b)    verziert, mit 2 Hähnen......

mm

6 10

K 2-80 3-00 „ 2-60 2-70

Winkelhähne mit Gewinde, für Stahlbrenner, per Stück: lichter Durchmesser des Gasrohres in

mm 3

6 10

K MO 1-30 1-60 „ 1-00 1-20 1-40

a)    blank

b)    verziert

Spitzhähne mit Regulierschraube für Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6    10

a)    blank.

b)    verziert

Spitzhähne für Bleiröhren, blank, per Stück ,, 1-10 1-30 Lyrahähne mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in    mm 6    10

a)    blank...........

b)    verziert..........

Lyraoberteil, wie vor, per Stück:

a)    blank...........

b)    verziert..........

Straßenlaternenhähne, komplett mit Füllschraube und

Schlüssel, bei 10 mm Durchmesser des Gasrohrgewindes,

per Stück ...................

Schlauchhähne auf Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in    mm 6    10

a) Hähne für Kautschukschläuche ,, Spiralschläuche . .

Wendungen oder Hinterbewegungen mit Hahn, Scheibe und Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm

a)    blank.........

b)    verziert........

Mittelbewegungen, per Stück:

a)    blank.........

b)    verziert........

Stopfbüchsen für messingene Röhren, per Stück:

Durchmesser in mm 6

K 0-92 MO „ 0-82 0-95

K 1-36 1-60 „ MO 1-30

„ 0-40 0-50 „ 0-35 0-45

00

b)

K100 110 „ 1-70 1-80

6 10

K 2-40 2-GO „ 2-00 2-30

„ 1-20 1-40 ,, 0-90 115

10    13

K 1 00 1-35 1-65

Pfropfen für Gasrohrgewinde, per Stück ,, 0-10 0-15 0-20

„ 0-12 0-17 0-22

Kappen „

Nußschrauben, per Stück......

Versetzstücke, ,,    ,,    ......

Kandelaber kreuz, per Stück.....

Brennerhülsen, gewöhnliche, per Stück

,,    mit Glaskugelrastel, per Stück . .

Brenner mit messingener Fassung, per Stück:

a)    Glühlichtbrenner.................

b)    Specksteinbrenner................

Brennersäge mit politiertem Holzheft, per Stück , . . .

Zylindergläser für Glühlichtbrenner, per Stück.....

Opalkugeln, Durchmesser in mm 130 150 180 200

per StücklC 1-40 1-60 1-95 2-15

K 3-30

0-12

0-25

0-30

Geschliffene Glasschalen,

Durchmesser in mm

100 125 150 175

per Stück K 1-10 1-40 1-65 1-90

Azetylenb eleuchtung.

Diese besteht aus einem durch Auflösung von Kalziumkarbid erzeugten Leuchtgase von heller Flamme, welches so wie das Kohlengas zu gewöhnlicher und Glühlichtbeleuchtung verwendet wird.

Die Anlagekosten einer Azetylengasbeleuchtung von 100 Flammen ä 30 Normalkerzen aufwärts belaufen sich per Flamme auf K 18 bis 25 und die Betriebskosten per Flamme auf zirka 2-5 Heller.

Elektrische Beleuchtung.

Das elektrische Licht ist dadurch charakterisiert, daß es nicht wie die -anderen Beleuchtungsarten auf dem Verbrennungsprozesse basiert, sondern daß es eine Umwandlung der elektrischen Energie darstellt, indem entweder, wie beim Bogenlicht, der elektrische Strom bei Überwindung des Luftwiderstandes überspringende Funken erzeugt oder wie beim Glühlichte, daß es hohe Leitungswiderstände zum Glühen bringt, demnach frei von allen jenen Vorgängen bleibt, welche der Verbrennungsprozeß im Gefolge hat.

Die Elektrizität tritt in zwei verschiedenen Formen zu Tage, nämlich als ruhende, angesammelte Elektrizität (im Konduktor einer Elektrisiermaschine) oder als fließende Elektrizität, der elektrische Strom, der Galvanismus (in den Telegraphenleitungen).

Die für Beleuchtungszwecke in Anwendung kommende Elektrizität ist die fließende oder der elektrische Strom, welcher in magnet-elekrtischen oder in dynamo-elektrischen Maschinen erzeugt wird.

Alle den elektrischen Strom erzeugenden Maschinen beruhen auf dem verwandten Prinzipe der Influenz oder Induktion; erstere besteht in der Erscheinung, daß ein elektrischer Körper in einem anderen in seine Nähe gebrachten unelektrischen Körper ebenfalls Elektrizität hervorruft, letztere aber darin, daß ein elektrischer Strom in einem anderen leitenden Körper bei dessen Annäherung ebenfalls einen elektrischen Strom erzeugt.

Der Flauptkonstruktionsteil der elektrischen Maschinen besteht in den Magneten, indem durch Nähern und Entfernen derselben die vorhandene Elektrizität eingeleitet oder aufgehoben wird.

Die bei den dynamo-elektrischen Maschinen in Verwendung kommenden Elektromagnete versehen die Erzeugung des elektrischen Stromes durch Anziehen und Abstoßen von selbst und ist zur Hervorbringung des elektrischen Stromes in den magnet-oder dynamo-elektrischen Maschinen eine außen wirkende Kraft, ein Motor, erforderlich, der dieselben in Bewegung setzt. Derselbe kann in jeder Form angewendet werden, nur muß dessen Transmission einen gleichmäßigen ruhigen Gang haben.

Gegenwärtig wird der Dynamostrom zur Beleuchtung, Kraftübertragung und für Zwecke der Chemie verwendet.

Als Maß st ab für elektrische Anlagen gelten:

1.    Die elektromotorische Kraft und Polspannung (Potentialdifferenzen), welche nach Volt (F) gemessen wird.

Ein Volt ist gleich 0-93 der Polspannung D eines gewöhnlichen Daniell-Elementes bei geöffnetem Stromkreise. 1 D — T04 K.

2.    Der Widerstand, ‘gemessen nach Ohm (12).

Ein Ohm kann dargestellt werden durch einen Kupferdraht von 1 mm² Querschnitt und 50 m Länge oder durch eine Quecksilbersäule von 1-063 m Länge und 1 mm² Querschnitt bei 0° C.

Älteres Maß: 1 m Quecksilbersäule von 1 mm² Querschnitt, die Siemens-Einheit (SA) = 0-9434 12; 1 12 = 1-06 SE.

2. Die Stromstärke nach Ampere (A) gemessen.

Ein Strom von 1 Ampere schlägt in der Stunde 1-1808 g Kupfer oder 4-0260 Silber nieder oder erzeugt per Minute 10-44 cm3 trockenes Knallgas, gemessen bei 0°C und 760 mm Barometerstand.

4. Der Effekt (oder die elektrische Leistung), welcher in Voltampere (VA) = Watt ausgedrückt wird; 736 Voltampere (Watt) = 1 elektrische Pferdekraft.

Der durch Ingangsetzung der Dynamo-Lichtmaschine induzierte elektrische Strom wird in Kupferdrahtleitungen entweder zu einer Akkumulatorenbatterie behufs Ansammlung für spätere Verwendung geleitet oder direkt zu den Leuchtapparat'en oder Sekundärmaschinen geführt, wo die eigentliche Lichterscheinung oder die weitere Kraftverteilung erfolgt.

Wir unterscheiden heute zwei Arten der elektrischen Beleuchtung, nämlich die der Bogenlampen und jene der Glühlichtlampen.

Bei Beleuchtung mit Bogenlampen wird das Licht dadurch hervorgebracht, daß der in der Lichtmaschine erzeugte elektrische Strom in Drahtleitungen zu zwei Kohlenstäben (Elektroden) aus

v\

Stellung der Elektroden in der Bogenlampe (Formen des Voltaschen Bogens).

Reinkohle, Effektkohle oder Metall geführt wird, welche je nach den verschiedenen Systemen entweder vertikal übereinander, horizontal gegenüberstehend, schräg oder aber vertikal aneinander situiert sind und mit ihren Spitzen sich nahezu berühren. Durch Überspringen des elektrischen Stromes aus dem positiven in den negativen Kohlenstab werden die beiden Kohlenspitzen und die dazwischenliegende atmosphärische Luft in Gluthitze versetzt und auf diese Art der sogenannte Voltasche Lichtbogen hervorgebracht.

Im Gegensatz zu den älteren Bogenlampen, bei welchen der Lichtbogen immer in der atmosphärischen Luft gebildet wurde, gibt es jetzt auch solche mit Lichtbogen im luftleeren Raume, und zwar die Quecksilberdampflampen für Gleichstrom und das Moorelicht für Wechselstrom.

Quecksilberdampf oder Gas bildet das Medium für den Lichtbogen in der Vakuumröhre.

Beide Lampen finden bis jetzt noch wenig Anwendung.

Die Eignung des Bogenlichtes für Beleuchtungszwecke ist überall dort vorhanden, wo es sich um die Entwicklung großer Lichtmengen handelt; vorzüglich ist dasselbe für die öffentliche Beleuchtung, also für Straßen, Plätze, Gärten usw., dann aber auch für industrielle Zwecke in ausgedehnten Arbeitssälen, Magazinen, Bahnhöfen und Hallen anwendbar.

Bei Beleuchtung mit Glühlichtlampen wird der elektrische Strom von der Lichtmaschine aus mittels Kupferdrahtleitung zu einer verkohlten Bambusfaser geführt, welche mittels galvanoplastischen Kupferniederschlages mit Platindrähten in die Stromleitung verbunden wird.

Diese Bambusfaser befindet sich in einem bimförmigen Glasgefäße, aus welchem die Luft ausgepumpt wurde.

Durch den Widerstand, welchen der elektrische Strom in seinem Laufe an der Bambusfaser erfährt, bringt derselbe die Faser selbst zum Erglühen und dadurch wird die Leuchtflamme erzielt.

Die Kohlenfadenlampe ist seit Einführung der Metallfaden-lampe nahezu vollständig verdrängt und wird nur mehr dort angewendet, wo am Stromverbrauch nicht gespart zu werden braucht.

Die Metallfäden bestehen beinahe durchwegs aus Wolframmetall, weil die anderen benützten Metalle, wie Tantal, Osmium usw., sich nicht behaupten konnten, und kommen als „Metallum-“, ,,Vertex-“, „Tungsram“- und ,,Osram“-Lampen in den Handel. Die Metallfäden bestehen seit neuester Zeit aus gezogenem Draht, sind sehr widerstandsfähig gegen Erschütterungen und haben lange Lebensdauer.

Bei gleichem Stromverbrauch wie bei der Kohlenfadenlampe hat die Metallfadenlampe viel größere und gleichbleibendere Lichtstärke.

Die gebräuchlichsten Lampen werden in 5, 8, 10, 16, 25 und 32 Kerzenstäi'ken angewendet, es werden aber auch Metallfadenlampen bis zu 1000 Kerzenstärken erzeugt.

Die Glühlichtbeleuchtung eignet sich vornehmlich für die Innenbeleuchtung, und zwar sowohl für Wohnungen als auch für alle Arten industrielle Anlagen sowie Theater, Konzert- und Ballsäle usw. und kann ebensowohl für das spontane Beleuchten mit einer Lampe als auch mit einem ganzen System von mehreren hundert Lampen, deren jede einzelne leuchten oder ausgeschaltet werden kann, eingerichtet werden.

-ÄUSSERER STROMMKREIS

er

ST HO

ÄP'

O.......

~o*

-O............H

"g.........

-*- ÄUSSERER STROMMKRF.IS

System einer Glühlichtanlage mit unbeschränkter Lampenzahl.

Für Privatbeleuchtung liegen die Vorteile in der Eigenschaft, daß das elektrische Licht weder die Luft erhitzt noch Schwefelwasserstof fgase erzeugt, keine Metalle und Dekorationen angreift, Farbenveränderungen nicht hervorbringt, jede Explosionsgefahr gänzlich ausschließt und die Feuersicherheit erhöht.

Für die Beleuchtung industrieller Etablissements gilt bezüglich der Vor- und Nachteile dasselbe, nur sei hier noch nachzutragen, daß bei manchen Fabrikationszweigen ins Auge gefaßt werden muß, ob das Vorhandensein größerer Elektrizitätsmengen nicht Einfluß auf das Fabrikat ausübt.

Nach der Art des erzeugten Stromes unterscheidet man Gleichstrommaschinen, Wechselstrommaschinen und Drehstrommaschinen und verwendet erstere vornehmlich für reine Beleuchtung mit oder ohne Akkumulatorenanlage, dann für Kraftanlagen mit sehr variabler Kraftbeanspruchung und für Eisenbahnbetrieb; Wechselstrom wird für Beleuchtungsbetrieb mit ausgedehntem Netze und bei großen Leitungslängen angewendet; Drehstrom dient für die Übertragung großer Kräfte auf weite Entfernungen.

Kosten elektrischer Anlagen.

i!

r,

•    v.;

Dynamomaschinen mit Nebenschluß jf. für Bogenlicht, Glüh-licht, gemischte Beleuchtung und' Kraftübertragung.

Edison’s Lichtmaschine.

Gramme’s Lichtmaschine.

Zahl der Kohlenfaden- Glühlampen ä 16 N.-K.

Kraftbedarf in HP.

Dimensionen in mm der

Leistung der Maschine

Dynamomaschine

lang j breit hoch

Riem-

scheibe

il

Effekt

Diam.

breit

in

Watt

Stromstärke in Ampere

Spannkraft in Volt

Gewicht in kg

Preis in K

0-5

10

0-5

1-0

10

1-0

Ol Ol

25

2-5 600

25

2-5

600

45    4-5    700

45    4-5    700

60 6-0' 800 60 6-0! 800 80 8-0; 880 80 8-0, 880 100 10 0 980 100 10-0 j 980 150 15-0 1080 150 15-0 1080 250 25 0 1200 250 j25-0 1200 I 350 35 0 1360 j 350 35-0 ; 1360 \ 400 40 0 1550 j 400 40 0 1550 500 50-0 1800 500 150-0 1800

©©©ooooo

550

550

600

600

660

660

800

800

900

900

49    1120    80    1400    1540 14

49    120    80    1400    1540 25

50 1150 100 350 2750 25 50 150 100 350 2750 42 SO 180 140 250 3850! 35 80 180 140 1250 3850 60 950    4950: 45

950    4950, 75

850    6050! 55

850    6050 90

800'    8800 80

800    8800 135

750    15400 140

750 15400 235

Oi Oi Oi Oi

635 210 150 635 210 150 700 240 180 700 240 180 750 280 200 750 280 200,1 860 320 230j 860 320 2301 900 400 260 900 400 260 920 420 2801 920 420 280 1100:465 370 1100 465 370 600:

CO Ol CO

CO IQ CO O

430

HO |

65

110

95/

510-00

65

IQ IQ

650-00

HO 165| 65    165/

110 222| 65

740-00

110

65

110

65

110

222/jl 286 | ■

950-00

(M Ttl IQ

1120-00 |il 260-00

1400-00

65 548/!

110 677/

65 677/

¹65!|l¹OOo}|²²⁸⁰'⁰⁰

^P»ooo.°o

•pjqh⁰⁰-⁰⁰

lioSl⁴⁶⁵⁰'⁰⁰:

1680-00

Elektrische Maschinen für Galvanoplastik.

Elektrische Leistung in Watt

Stromstärke bei 6 Vol t Klemmenspannung in Ampere

Kraftbedarf in effektiven Pferdestärken

Durchmesser der I Tourenzahl Riemen-I scheibe in ) mm

per

Minute

Preise in Kronen

120

20

45

180

30

61)

1600

300

600

50

1200

2400

100

200

400

80

150

1600

1200

1200

1100

1000

!|

300-00

420-00

510-00

650-00

780-00

1050-00

Elektromotoren.

Gleichstrom-Elektromotoren mit Nutenanker und Schleppringölung

bis 120 Volt.

Leistung in effektiven Pferdestärken

Verbrauch an elektrischer Energie in Watt

Durchmesser der Riemenscheibe in mm

Tourenzahl per

Minute

Preise in Kronen

300

60

1600

500

80

1000

100

1200

2000

3000

4500

6000

9000

12000

18000

120

1100

1000

150

180

210

240

280

320

900

900

800

750

740

700

340-00

540-00

680-00

820-00

950-00

1150-00

1350-00

1650-00

2200-00

2900-00

Hauptstromrheostat mit Kommutator und Widerstandsspiralen, per Stück: bis 30 Ampere, bis 60 Ampere K 26-00

Iv 55-00

Automatischer Spannregulator gegen ungleichmäßigen Gang der Betriebsmotoren und Konstanthaltung der Spannung in den Leitungen, per Stück:

mit Metallkontakt, mit Quecksilberkontakt

K 280-00

K 330-00

Automatische Stromregulatoren mit Metallschleifkontakten

auf Eisenrahmen, jedoch ohne Widerstände, per Stück K 280-00

Voltmeter mit gleichgeteilter Skala, in massiven Bronzegehäusen, per Stück von 0 bis 60 Volt

75 Volt

120 Volt

250 Volt

80-00

Amperemeter mit gleichgeteilter Skala, in Messinggehäuse, per Stück

bis 6    12    25    50    75    100    150    200    300 Ampere

K 38-00 40-00 42-ÖCT45-00 5(H)(r"58-00 70-00 85-00 98-00

K 74-00

76-00

90-00

Ein- und Ausschalter auf Porzellansockel mit Metallgehäuse,

per Stück

bis zu 2    5    10 Ampere

K 2-00 2-50 3-00’

Kippschalter mit Doppelkontaktflächen und Momentunterbrechung, auf Schiefer montiert, per Stück

bis zu 10    15    30    50    100 Ampere

K 9-00 9A(T lÖ-OÖ 15-00 21-00

34

a)    aus Holz

b)    ,, Blechrohr

c)    ,, Gittereisen „

Gruppenumschalter massiv auf Schiefer montiert, per Stück

bis zu 10    15    30    50    75    100    200    300 Ampere

K 25-00 37-00 45-00 52-00 60-00 90-00 120-00 150-00

Zellenumschalter für Parallelbetrieb von Dynamomaschinen und Akkumulatoren, auf Schiefer montiert, per Stück

bis zu 15    20    25    30    50    100    200 Ampere

für 4 ZellenK 90-00 100-00 110-00.120-00 140-00 160-00 180-0Ö jede Zelle mehr

„ 8-00    8-00 10-00 11-00 12-00 14-00 18-00

Leitungssicherungen mit auswechselbaren Patronen, per Stück für 2 _3 5 7 10 15 20 30 50 75 100 200 Ampere

K 1-30 1-40 1-50 1-60 1-70 1-80 2-40 4-00 4-50 5-00 6-00 10-00

Blitzschutzvorrichtungen mit verzinkten Gußlamellen von Iv 9-00 bis K 15-00

Schalttafeln zum Messen, Sichern, Kontrollieren und Verteilen der elektrischen Ströme, vollständig armiert und montiert, Tafel aus Marmor, per Schaltbrett:

bei 10    15    30    50    75

Am per e

100 Stromstärke

a)    für 1 Stromkreis K 140-00 150-00 160-00 170-00 180-00 200-00

b) „ 2 Stromkreise „160-00 180-00 200-00 210-00 220-00 250-00

c)    ,, Bogen- und

Glühlampen u.

Stromkreise „180-00 190-00 210-00 240-00 270-00 290-00

d)    „ Akkumulator.,,360-00 380-00 420-00 440-00 480-00 560-00

Bogenlampen aus Stahlblech, lackiert, mit Schutzgehäuse, Opalglaskugel, Drahtumflechtung, Aschenschale und Verschlußvorrichtung, per Stück für 3

9    12    15    20

Ampere

Stromstärke

für 500    800    1000    1500    2000    3000

a)    bei Neben-

schaltung K 120-00 126-00 132-00 150-00 156-00 162-00

b)    bei Serienschaltung ,,    135-00 138-00 144-00 168-00 180-00 195-00

I Normalkerzen \ Lichtstärke

Bogen¹ ampenständer mit Konsole und Aufzugsvorrichtung, vollständig armiert, montiert und angestrichen, per Stück:

Höhe vom Terrain

10

12

15    18m

K    58-00 96-00 110-00 130-00    —    —

„ 115-00 160-00 210-00 240-00 330-00 380-00 230-00 270-00 320-00 380-00 430-00

Glatte Birnenlampen.

Glatte Kugellampen.

i Preis per !| Stück !j Kronen

'Preis per Stück j Kronen

Lichtstärke

N.-K.

Spannungs

bereich

Volt

Lichtstärke

N.-K.

Spannungs

bereich

Vo't

T[

10

16

5 u. 10 16, 25 u. 32 5, 10

16, 25 u. 32 5, 10

16, 25 u. 32

lObis 30

15.,    30

25.,    45 31 „ 135) 46 ,, 135/

136 „ 175

0-72

10

16

0-60

0-72

0-78

50

100

50

100

176 „ 250

95 ,, 135 95 ,, 135 | 3-30 136 „ 250 136 ,, 250 || 4-20

1-50

5 u. 10 5, 10 u. 16 25 u. 32 5, 10 u. 16 25 u. 32 5, 10 u. 16 25 u. 32

lObis 301 15 ,, 30/ 25 ,, 45 31 „ 45 46 ,, 135 46 ,, 135 136 „175 136 „175 176 „250 176 „250

0-80

0-90

0-70

0-80

105

1-05

1-35

1-20

1-65

2-10

Glatte und gedrehte Kerzenlampen.

Gedrehte Lampen Preis per Stück Kronen

Lichtstärke

N.-K.

Spannungsbereich Glatte Lampen ei- o. y₀i j.    i pyramidenförmig per

Stück Kronen

5 u. 10

10

Cr Cr

I—‘

C5 <35

20 bis 45 46 ,, 135 20 ,, 135 136 „ 175 176 ,, 250

t—■ l—¹¹ o o o ti. li o ö oo

C Gl Ol O C

0-90

1-00

1-25

1-75

2-00

„ 0-20

Mattierte Gläser erhöhen den Preis per Stück um . . . K 0-15 Farbige

Metallfaden-Glühlampen (Metalldraht-Glühlampen) in Birnenform. (Verbrauch zirka 1 Watt per Normalkerze.)

Lichtstärke in Normalkerzen

Spannung in Volt

Preis per Stück in K

durchsichtig

matt

10 bis 50 10 bis 50

110

220

1-20

1-80

P50

220

34*

VA

TT

Details von Glühlichtlampen.

CO

lO

to

Glühlampenfassungen mit Edison-gewinde auf Porzellan montiert und mit Anschlußklemmen versehen, per Stück:

a)    ohne Ausschalter.....

b)    mit    ,,    .....

Glühlampenarmatur mit Überkugel, Schirm, Schutzkappe oder Glastulpen.

K 1-30 ,,    1-70

a)    für Innenbeleuchtung von

b)    ,, Außenbeleuchtung ,,

K 1-90 „ 2-70

Ol OS

Isolierte Kupferleitungsdrähte und Kabel aus Elektrolytkupfer ^ doppelt geglüht, mit Doppelgespinstplattierung und Compoundtränkung, per 1 m Länge in Hellern:

Drahtquerschnitt in mm²

05 1-0 1-50

2-0

3-0 5-0 8-0 12-5 20 0 28-0 38-0 50 0 75-0 100 0 150 0

fl) für trockene Räume

b)    für feuchte Räume -

c)    für nasse Räume

Dieselben Drähte mit Bleimantel gepreßt

12 16 | 22

25    33 42

30    38    50

80 114 170 240 350

480    700

130 180 230 290 460 600 800

I

140 200 250 330 520 700 960

I 23

27    32 | 36 | 42 ; 60    80 1126 1176 240 290 | 400 600    750 1200

Isolierrohre zum Verlegen der Leitungen unter den Mauerputz per 1 m Länge in Hellern:

Rohrgattung

Innerer Durchmesser in Millimetern

7 ! 9    11    13-5    16 I 23 I 29    36

Schwarz mit Messing- j;

muffen .....

Messingarmiert Messingmuffen Verbleit und eisenarmiert

mit Muffe.......... „„

Stahlpanzer mit Muffe. 75

mit

18

35

19 | 23    27

31    44

63

39

45

55

67    93

150 192

31    35 j 42

82 ;106

52

128

63    89

152 205

ec

oo

e >

co

-t

Wandarme in jeder Ausstattung von ..... Werkstatt- oder Mühlengehänge mit Rohrträger

Pendenten aus Eisen, bronziert:

für 2

Preis per Stück K 12-50

K 5-00 bis K 25-00 .....„    7-00

19-00

25-00    32-00

6 Lampen

K 20-00 bis K 40-00 „ 20-00 „ 4-00 „    „ 10-00

Stehlampen aus Bronze Hängelampen (Wandarm) gerade oder gebogen >JL 8-00 ,,

Bureauwandlampen

«SS

;"ö

kJ

Einzelne Hängelampe mit Glühlicht.

Wandarm für Bureaus mit Glühlicht,

15 Lampen

Luster, goldbronziert in verschiedenen Formen für 2    3    5    9    12

K 40-00 60-00 90-00 120-00 180-00 200-00 bis K 70-00 90-00 120-00 180-00 250-00 300-00

Mm

r up >*■

Luster mit Glühlichtlampen, wobei jede einzelne Lampe abstellbar ist.

5B4

Zusammenstellung des Kostenaufwandes ausgeführter elektr. Beleuchtungsanlagen,

exklusive des Motors, der Transmission und des Maschinenfundamentes und mit Ausnahme besonders verzierter Beleuchtungskörper.

Die Anlage umfaßt in betriebsfähiger Ausstattung

Glühlampen ä 16 N.-K. Bogenlampen ä 1000 N.-K.

in

oT

-

5’

Lichtmaschine u. Riemenspanner

Schaltbrett I u. Regulier-1 apparate |

Leitungs

materialien

Sicherun

gen

Bogen

lampen

Glüh

lampen

Montage

Zusammen

10

20

Gliihl.

20

60

60

100

100

150

150

200

200

500

500

440 00 150 00 52000 150 00 540 00'190 00 864 00 210-00 1500 00 290 00 1270 00 250-00 2110 00 380-00

......1610-00 370 00

5    „ |j 2400-00 480 00

0    „    2100 00 500 00

10    ! 2890 00 650-00

4390 00 720-00 j| 6400-00 |-840-00

u. 1 Bogenl. „ 0

„ 10

9000 1000 220-00 14-00 270-00 2000 48000 52-00 55000 60-00 910-00 114-00 102000 13600 1344 00 156-00 1600 00 200-00 2200 00 180 00 3240 00 208 00 4400-00! 370 00

805-00 130-00! 1114-00 170-00 1432-00 400-001 214600! 470-00 3390 00 580-00 3414 00 880 00 290 00 660 00 5476 00' 700 00¹ 4600 00 740-00 6720 00

-    580 00 670-00 6230 00, 1730 00 580 00 750-0Ö 10048-00

-    130000 1450-00 12630-00 1730 00 1300-00 1550 00, 17140 00!

-    4000

-    80-00 16200 80'00

- 180-00 340 00 180 00 -    290-00

-    420-00

880 00 420 00

75-00

K 4800-00

Akkumulatorenbatterie mit 60 Systemen ä 10 Platten, für 200 Glühlampen und 2 Bogenlampen armiert, samt allen Verbindungsleifungen, Gefäßen, Stellagen usw., komplett montiert

Elektrische Anlagen für chemische Zwecke werden zumeist für Galvanisierung, Vergoldung, Bleicherei u. dgl. angewendet und sind deren Kosten sehr variabel.

Tauchbatterie mit Kurbel, für elektrisches Licht, Galvanoplastik, Galvanokaustik usw., mit 2 Retortenkohlen- und 1 Zinkplatte im Tonkasten, mit Chromsäure und Elektrolösung gefüllt, bei 3    4    5    6    8    10    12 Elementen

K 50-00 60-00 70-ÖÖ 80-00 lOO-OfT 120-00 140-00 “

bei 12

Ärztliche Senkbatterien für Elektrotherapie (gegen Nervenleiden usw.), mit 2 vernickelten Elektroden und Schnüren, Chromsalz, Doppel-stopsel-Elementzahlwähler und Mahagonigestell mit Schlittenvorrichtung zum Einschalten jeder beliebigen Anzahl Elemente und mit Stromwender zum Wechseln der Pole, per Stück:

20

30 Elementen

K 70-00    90-00    120-00

Demonstrations-Lichtmaschine für Handbetrieb, mit Kurbel durch 1 bis 2 Mann zu bedienen, für 10 Normalkerzen Lichtstärke ohne Leuchtapparat, per Stück K 500-00

Wasserleitung, Brunnen, Bade- und Aborteinrichtungen.

Wasserleitungen.

Alle hier aufgeführten Gegenstände sind samt Anmachen oder

Befestigung am Bauplatz taxiert.

Reservoir

Automatische Hydromotoren. Hydraulischer Widder-oder Stoßheber. aus einem gußeisernen Windkessel mit Stoß- und Druckventilen bestehend, welchem man unter relativ sehr geringem Gefälle ein Wasserquantum zuführt, das durch die automatisch arbeitende Ventilanordnung bis auf x/₂ des Volumens auf etwa fünffache oder % desselben auf etwa zehnfache Höhe des Zuströmungsgefälles gehoben wird. .

Das Minimalgefälle des dem Widder zuzuführenden Druckwassers ist 0-5 m; die Leistung hängt vom Gefälle des Wassers bis zum Widder und von der Höhe ab, auf welche derselbe den Wasserhub besorgen soll.

!!

ii

Die Wasserzuführung sowohl, d. h. die Druckleitung zum Widder, als auch die Steigleitung, worin das gehobene Wasser transportiert wird, muß aus hermetisch schließenden Röhren hergestellt werden.

'S

«s

B1B

s.

ji

"~rv1

'rp

st

— -=—

“is

Anmerkung: Der hier skizzierte Widderapparat ist wegen der Deutlichkeit seiner Funktionselemente verzerrt gezeichnet, derselbe nimmt in Wirklichkeit nur den Raum von 0-1 bis 0‘5 m³ ein.

Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit dienen folgende Formeln, Wenn Q das dem Widder angepaßte Wasserquantum in Litern, q das vom Widder geförderte Wasserquantum in Litern, h die Gefällshöhe des zuströmenden Wassers in Metern und H die Steighöhe des vom Widder gehobenen Wassers in Metern bedeutet, so ist

₇    7 Qh    10 Hq

q io h ’ y

und lassen sich die Kosten einer solchen Anlage nach der folgenden Tabelle ermitteln.

Durchmesser der Rohr-j leitungen in mm

|| Druckrohr [ Steigrohr

Preis des Widders per Stück in K

Wassermenge, welche für den hydraulischen Widder gebraucht wird

1.

oi co cs

V.

5-

CD

13

19

26

so

12

31

22

51

CO CO Ci

r-H pH H

45

70

64

120

70

77

1 5(1

102

O H 02 CM CO CO ifi

50-00

60-00

70-00

85-00

120-00

160-00

205-00

300-00

560-00

Die Kosten der Rohrleitung hängen von der Länge derselben ab; die Druckrohrleitung mache man möglichst kurz, d. h. man disponiere den Widder nahe der Wasserbezugquelle, wohingegen die Steigleitung beliebig lang sein kann.

Wasserleitungsartikel.

Die Rohrlegungsarbeiten sowie die Erdarbeiten hiezu wollen im betreffenden Kapitel nachgesehen werden.

Im nachstehenden ist für die Worte „lichter Rohrdurchmesser“ die Bezeichnung „1. R.“ gebraucht.

Messingene Durchlaufhähne, per Stück:

a) zweiwegig, auf Eisenrohre,

b) zweiwegig, auf Eisen- und Bleirohre,

50

K 8-00    14-40    19-20    27-00    31-20

c) dreiwegig, auf Eisenrohre,

1. R. in mm

10

13

16

20 26

K 4-40    4-90    5-60    6-50    9-80

32    38    45    50

K 14-80 20-00 29-00 38-50 d) Pipenhähne auf Bleirohre,

1. R. in mm

6    10    13

ohne Holländer einerseits Holländer

K 1-50 2-10 2-50 „ 1-90 2-60 3-30

e) auf Eisenrohre, einerseits mit Holländer, andererseits mit innerem Gasrohrgewi nde,

o38

Messingene Auslaßstücke für Bleiröhren, per Stück:

c) Auslaufhahn mit Messingschwengel, 1. R. in mm

16

20

26

IC 14-50    16-40    19-80

d) Schnabelhahn mit Zugventil, 16 mm 1. R.....K 16-00

,, einfachem Drehventil, 16 mm 1. R. ,,    8-00

,, Schraubenventil, 16 mm 1. R. . .

„ „ 20 „ „

e)

/)

g)

„ 1200 . ,, 14-00

Messingene Pipen, per Stück: a) Wannenpipen, 1. R. in mm

6    10    13    16    20    26    32    38

K 1-00 1-20 1-30 1-65 2-40 5-30 7-20 8-50

b) Faßpipen, 1. R. in mm 10 13 16 20 26    32    38    50

K 5-60 5-80 7-00 8-10 9-00 12-50 16-50 24-00

c) Schnabelpipen ohne Gegenflanschen,

1. R. in mm    16    20    26    32    38    45    50

IC    5-20 9-00    10-50    14-00    18-00 24-00    30-00

cl) Schnabelpipen mit eisernen Gegenflanschen,

1. R. in mm 16

20

26

32

38

45    50

IC 7-00    12-60    15-30    17-60    22-40    28-00    33-00

e) Schnabelpipen mit Holländer,

1. R. in mm 16    20    26    32

38

45

50

8-50

IC 4-20    5-00    7-30

17-00    22-80    27-00

Messingene Durchlaufwechsel, per Stück:

a)    beiderseits mit Muffen,

c) beiderseits Flanschen,

Messingene Durchlaufwechsel mit Stopfbüchsen und eisernen Gegenflanschen, per Stück:

1. R. in mm 26

32

38

45

50

b)    beiderseits mit Holländern für Bleiröhren, 16 mm 1. R. K 9-00

Metallene Durchlaufventile mit Rad oder Kurbel, per Stück: a) ohne eiserne Gegen flansche,

1. R. in mm

20

26

32

38

45

50

K 9-00    12-00    18-00    23-00    36-00    40-00

b) mit eiserner

Gegenflansche, ,, 11-00

14-00    22-00    28-00    42-00    46-00

Messingene Durchlaufventile mit Flanschen, per Stück: 1. R. in mm 16

20

26

32

38

45

50

K 10-70    19-60    28-00    33-00    38-00    43-00    48’00

Messingene Standventile (Feuerhähne), per Stück: 1. R. in mm 20

26

32

38

45

50

a)    ohne Ventil.....

K 5-40    6-80    7-90

„ 10-60 11-60 12-60

b)    mit messingenem Ventil

Springbrunnenhähne, per Stück: 1. R. in mm

Gußeiserne Seiher (Saugkörbe), per Stück:

1. R. in mm 38

45

50

10    13    16    20    26    33

K 2-40    3-40    4-50    5-00    5-60    6-80    9-00

Spritzhähne, per Stück:

1. R. in mm 13

20

26

a) mit Gasrohrgewinde

Schlauchholländer Schaufel . . . .

b)

o)

Sicherheitsventile, per kg...............

Metallene Glashalter (zu Wasserstandzeigern) ohne Wasserstandshähne, per Paar:

1. R. in mm

K 5-20

13

16

20

26

K 24-00    28-00    32-00    36-00

„    4-00

„ 12-50 „ 44-00

Probierhähne aus Metall, per Stück . . Manometerhähne aus Metall, per Stück Rohrmanometer samt Ansatz, per Stück

Gußeiserne große Ventile (Absperrschieber) mit metallener schmiedbarer Spindel, Schieber und Ringen und mit Handrad, per Stück:

1. R. in mm

60

80

100

125

150

K 28-00    36-00    49-00    68-00    85-00

1. R. in mm

175

200

225

250

275

300

K 112-00    140-00    170-00 '200-00 250-00    290-00

Gußeiserne emaillierte Wasserlaufmuscheln, per Stück: Höhe in mm 540    720    850    1050    1240

K 7-00 10-20 16-00 28-00 32-00

Küchenausgüsse von emailliertem Gußeisen samt Wasserverschluß, per Stück:

K 11-00 „ 14-00 „ 16-00 „ 21-00

a)    viertelkreisförmig mit Seiherventilen........

b)    halbkreisförmig ,,    ,,    ........

c)    ellipsenförmig ,,    ,,    ........

d)    rechteckförmig ,,    ,,    ........

e)    mit selbsttätigem Klappverschlusse aus zwei aufeinan

der gesetzten Teilen bestehend und mit Blechdeckel geschlossen ....................

Hochdruckwasserfilter für den Hausbedarf, wo reines Wasser erforderlich ist und die gewöhnliche Stein- und Kohlenfiltrierung wegen zu großem Zeitaufwand nicht verwendet werden können. Lieferung per Stunde =    200    600    1000 1

Preis des kompl. Filters K 140-00    220-00    300-00

Diese Filter können an jede Wasserleitung und auch an jedem Brunnen angebracht werden, da sie durch ihre entsprechende Höherstellung als Druckfilter arbeiten.

Wasserfilter für Brunnen oder Leitungen mit geringem Drucke, dann Wasserfilter für gewöhnlichen Handgebrauch in Wohnräumen, Küchen, Fabriken, für Eisenbahnbauten und für den Armeegebrauch wollen unter den Schlagworten ,,Filter” und „Berke-feldfilter” oder ,,Wasserfilter” nachgeschlagen werden.

Brunnenanlagen.

Brunnen.

Die einzelnen Brunnenbestandteile findet man berechnet, und zwar:

die Erdarbeiten auf Seite 21 und 22,

die Maurerarbeiten auf Seite 53 und 65,

den Brunnendeckel respektive Deckplatten auf Seite 123,

den Brunnengrand auf Seite 121,

den Brunnenkranz, Ventil u. Stiefel auf Seite 246 u. 247,

das Brunnenrohr auf Seite 241.

K 253-00 „ 16-00

Brunnenrohre von Gußeisen mit darauf befestigtem Ständer und Pumphebel, vollständig eingerichtet für gewöhnliche

10 m tiefe Brunnen................

für jedes Meter Mehrtiefe zuzurechnen.......

„ 28-00

Wasser auslaufständer zu vorigem

Brunnen vollständig im gewöhnlichen Erdreiche mittlerer Kategorie auf 12~m Tiefe ausgraben, mit hartgebrannten gewöhnlichen Ziegeln auf 1 m Lichtweite ausmauern, mit Steinkranz und Steindeckplatte versehen und mit eisernem Brunnenrohr mit Ständer und Pumphebel, dann mit Wasserauslaufständer vollständig montieren, kostet „1040-00 jedes Meter Mehrtiefe kostet...........,,    65-00

920 00 59-00

Brunnen vollständig wie der vorgenannte ausgraben und ausmauern, aber statt Stein mit einem Holzdeckel abdecken und statt Gußröhren und Gußständer mit Holzröhren und Holzständer mit gewöhnlichem Stiefelschöpfwerke

montieren....................

für jedes Meter Mehrtiefe.............

Brunnenpumpenanlage mit Handbetrieb tür Brunnentiefen bis 5 m, ganz aus Eisen konstruiert, mit Schwungrad montiert, per Garnitur von

K 280-00 bis K 350-00

hl

Wm i

I - -1

mm

Elf

i#

!BB

'Wm

'.mm

iSÄ!

a- ■..

§1

|=i

|Jg§

W&

Sill

■Mm

mm

Imm

O.

iB

§f

Ml

S.3

;i -

11

: I;

II

J--

Mlllj

J . ■ 11

En:'t 4

&

1«

ÜB

0m

’Wt' '

t -

pli

■"'v

fv

■j- |I

1' : -1-

'j

c|&K

1 41fcj|B*Ä

I hi

Brunnenpumpenanlage mit Handbetrieb für Brunnentiefen bis 12 m, ganz aus Eisen konstruiert, mit Schwungrad,

Saug- und Druckzylinder mit Windkessel, Gestänge und Auslaufbrunnen, per Garnitur von . . . Iv 395-00 bis K 520-00

Versenkbrunnen:

einer

Die Art der Herstellung der Versenkbrunnen besteht abweichend von der landesüblichen Ausgrabung und nachherigen Ausmauerung mit oder ohne Pölzung, darin, daß man eine stark aus Holz und Eisenverband konstruierte Tonne (oder aber eine solche ganz aus Eisenblech) herstellt, welche nach Erhalt wasserdichten Ausmauerung derart in das Erdreich versenkt wird, daß die Arbeiter im Innern der Tonne das Erdmateriale ausgraben und wegschaffen, wodurch das eigene Gewicht der ausgemauerten Tonne die Senkung derselben in die Tiefe veranlaßt.

JJm

■mm

w

Sa

Der Vorteil der Versenkmethode bei Brunnenherstellungen springt in mehrfacher Richtung in die Augen und kann diese Art der Schachtherstellung auch vorzugsweise zu Fundierungen in Wasser und auf schlechten Böden, namentlich aber seiner Einfachheit halber zu Brückenpfeilern verwendet werden, in welchem Falle selbstredend der innere Schacht nach Erreichung der nötigen Fundamenttiefe beziehungsweise Stabilität mit Beton oder Mauerwerk ausgefüllt werden müßte.

In welcher Weise die Anzahl und Anordnung der Ver-senkbrujjnen bei Fundierungen zu ermitteln ist, können wir hier bei dem beschränkten Raume nicht weiter erörtern, wollen aber über derart ausgeführte Brunnen den Kostenpunkt fixiereh, wenn er auch naturgemäß nach lokalen Umständen variabel erscheinen wird.

m Lichtdurchmesser K 610-00 „ 1060-00 ,, 1900-00 „ 2500-00 „ 3100-00

a) Versenkbrunnenherstellung für Trink- und Nutzwassererzielung bei einer Tiefe von 20 m bei 1 im mittleren Erdreiche samt Wasserschöpfen für einen Wasserstand von 2 m Tiefe

,, 1150-00

b) Versenkbrunnenherstellung für Fundierungen im nassen Terrain für eine Tiefe von 10 m und einem äußeren Durchmesser des Mantels von 1-5 m samt Ausmauerung oder Betonierung des Schachtes nach erreichter Tiefe................

K 9410-00 „ 12230-00 ,, 15950-00 ,, 18790-00 ,, 22860-00 ,, 27420-00 „ 32500-00

30 „ 30 „    „ 45 „

45 „

60 „ „ 75 „ 75 ,, ' „ 90 ,, 100 „

c) Versenkbrunnenherstellung für Brückenpfeiler im Wasser, und zwar: für jeden Brückenpfeiler zwei Brunnen nebeneinander gerechnet und vollständig komplett bis 0-5 m über der Wasseroberfläche 10 m tief hergestellt und mit Quadern versehen: bei Brückenöffnungen .... bis 15 m von 15 m

60 „

„    90 „

Für die letztgenannte Fundierungsmethode finden die Ausmaße nachfolgender Tabelle Anwendung.

Brücken

öffnung

Brunnendurch-

messer

mm

Kranz von

Holz

Mantel 2'85 m hoch von

Holz Eisen

Eisen

m³

kg

kg

Holz ; Eisen

m*

kg

Baggerung oder Aushub per 1 na Tiefe

Mauerung per 1 m Tiefe

.5

B,

60

75

3500

4000

4500

5000

5500

75 „    90

90 „ 100

6000

6500

© © © o o © ® ffiiooNoe® + A ec + + A

O O IC o o o

® ® t- O t- N OO

eo co Th io ro

1376

1760

2082

2489

2796

3295

3534

0-28

0-32

0-36

0-40

0-44

0-48

0-52

290

333

374

418

457

500

545

1000

13-00

16-00

20-00

24-00

29-00

34-00

9-60

12-60

15-90

19-60

23-80

28-30

33-20

Diese Ausmaße gelten /j g für einen Versenkbrunnen zu Jf    Brückenpfeilern bis zurMaxi-

r    malhöhe von 6-5 m über dem

Wasserspiegel und vergrös-scrn sich wegen Dimensionserweiterung der Versenktonnen bei höheren Pfeilern.

Bade- und Aborteinrichtungen.

Bll

msm

;<|g

r.- •

Gasbadeofen mit Zimmerheizung,

wobei das Wasser im geschlossenen System erhitzt wird und von einer Druckleitung gespeist werden kann. Der Einlauf zur Wanne ist freistehend und mit Thermometer versehen, die Brause um den Ofen beweglich.

Der Oberkörper enthält die Wasser-heizung und erwärmt in 1 Minute zirka 18 Liter Wasser von +10° auf +35" C; der Unterkörper ist als Zimmerofen eingerichtet und erwärmt einen Raum von 40 m³ auf 20° C.

Der Ofen hat ohne Brause 167 m, mit Brause 2-40 m Höhe, 0-31 m Durchmesser und benötigt ein Gaszuleitungsrohr von 20 mm bei einem Gasverbrauche von 100 1 per Minute, mit einem Heizwerte von 5000 WE.

Preis des kompletten Ofens je nach Ausführung .... K 250-00 bis K 320-00 Größere Öfen, . „ 350-00 ,, ,, 950-00

Einfache Badeeinrichlung mit Kohlenbadeofen in Verbindung mit einer Mischbatterie und Dusche, wobei mit zirka 2 kg Kohle und einigen Holzstücken in 18 bis 20 Minuten ein Bad fertig wird.

...

, BW IMP

■ jit TT-Tsri ■ -•— -V ■)[

>v'- ■ -Ti

ß n§

11 Bf p M

;■ ;i

fe ’ i¹

«SS *

JpWffg

!|

£$$!

\jm

E?

■■'S

PL.

hkdj

f)

Iß

___i

fMäH

Li--*-.    ' _HJ------ Tiri-T^a

■Sr

ppp

IM

ry

-]p«

Der Badeofen besteht aus einem Kupferkessel von 0-80 m Länge und 0-40 m Durchmesser auf einem Eisengestell, hat 75 1 Wasserinhalt und kostet samt Mischbatterie,

Brause und Thermometer......K 360-00 bis K 400-00

(Badewanne ist extra zu veranschlagen.)

Badewannen in den üblichen Größen von zirka l-75m Länge 0-75 m Breite und 0-52 m Tiefe, per 1 Stück geliefert:

a) aus Tannen- oder Fichtenholz..........

, Föhren- oder Lärchenholz..........

c)    ,, Zinkblech.................

d)    ,, Gußeisen, emailliert, mit Wulst.......

,, Dekoration.....

[b)

e)    „

f)    „ Stahlblech

g)    ,,    Fayence,    glasiert,    gewöhnliche    Form . .

h)    ,,    ,,    ,,    mit Wulst......

mit Sockel zum Einmauern . .

„ 28-00 „    38-00

„ 80-00 ,, 160-00 „ 220-00 K 160-00 bis „ 190-00 .    „    360-00

. „ 600-00 .    „    650-00

. ,, 280-00

Sitzwannen von zirka 0-75 m Länge, 0-70 m Breite und 0-38 m Tiefe, per Stück:

a)    aus weichem Holze.............

b)    ,, hartem ,,    .............

c)    ,, Zinkblech...............

d)    ,, emailliertem Gußeisen oder Stahlblech . .

e)    ,, Fayence................

Fußwanne von 0-57 x0-50 xO-37 m Dimension, per 1 Stück

aus Holz....................

Zinkblech.................

emailliertem Gußeisen............

Bidet (Unterleibsitzbad) aus Mahagoni oder Nußbaumholz mit Fayencebecken, per Stück..........

Brausebadeinrichtung (Dusche), sogenanntes amerikanisches System, bestehend aus einem zirka 1 m Durchmesser und 2 m hohen Gestell aus vernickelten Rohren mit " 4 Ring- und 1 Kopfbrause, samt Marmorbodenplatte und Gardine aus wasserdichtem Stoffe, komplett aufgestellt ......................

Dieselbe mit gußeiserner Bodenschale........

rf». >-■ © Ol Ox

© © © © © ©

„    45-00

„ 450-00 „ 250-00

Badezimmereinrichtung u. zw.:

a)    Badeofen mit kupfernem Zylinder von 0-4 m Durch

messer, hart gelötetem Feuerrohr, Messingbekrönung und gußeisernem Untersatz, inklusive Holländerpaar zum Rohrverbande................

b)    Badewanne aus 1 mm starkem Zinkblech mit starker

Wulst, Überlaufschlitz und Gitter, inklusive messingenem Ablaßventil und Holländern ...........

c)    Badebatterie mit messingenem Dreiweghahn, Marmor

platte mit Aufschriften: „Kalt, Warm, Brause“ und mit Metallgriffen...................

d)    Armdusche mit Regenbrause...........

230 00

11000

65-00

30-00

„ 650-00

Badezimmereinrichtung sonst wie die vorige, aber statt der Zinkwanne eineBadewanne aus Mauerwerk mitTon-plattenverkleidung..............

. „ 240-00

Waschtisch aus Eichenholz oder fourniert, mit Schnitzwerk, versperrbarem unteren Fächerkasten und oberen 2 Stück Seitenschubladen mit Messing- oder Bronzebeschlägen, einer weißen Marmorplatte mit Seitenwänden und Rückaufsatz und einem eingelassenen Steingutlavoir; eingerichtet für Kalt- und Warmwasser, Zu- und Ableitung, mit Kopfbrause, komplett aufgestellt . .

Waschtisch aus feuerfestem Ton, welcher sich durch Aneinanderreihen mehrerer solcher Stücke ⁻für Massenwaschungen in Schulen, Konvikten, Instituten und Kasernen eignet; per 1 Stück 0-61 m lang, 0-45 m breit, innen und außen glasiert, samt Ablaufventil . .

Abortapparate (sogenannte englische), bestehend aus einem gußeisernen, emaillierten Sitzkörper mit doppeltem Verschluß, Hebelvorrichtung mit Gewicht zu den Verschlußklappen, automatischer Wasserspülung, Wasserkasten von Blech, Gestelle von weichem Holze, Verschalung und Rückwand gestemmt aus hartem, politiertem Holze, auflegbarem Deckel und blechbeschlagener Schmutzrahme, per Stück:

a) der Sitzapparat kleinerer Gattung, allein......

größerer ,,    ,,......

c)    das Wasserreservoir allein.............

d)    das Holzgestell allein...............

e)    die Verschalung für 1 m Breite samt Auflegesitz, Deckel

und Rückwand, allein..............

/) die Lackierung der vorigen, allein.........

sonach kostet der kleinere Apparat komplett . . . . K 87-00 der größere

b) ...

K 30-00 ,,    50-00

„ 16-00

6-00

25-00

10-00

107-00

Moderne Klosetts für Orte ohne Wasserleitung, bestehend aus einem weiß glasiertem Fayencekörper mit luft- und wasserdichtem Verschluß aus Messingguß, dann knapp über und hinter demselben aus einem mahagoniartigen Wasserkasten mit Handfüllung für das darinliegende Reservoir mit ökonomischer Spülung: Preis ohne Versetzen......von K 65-00 bis ,,

80-00

Aborteinsätze mit Wasserspülung, die Schalen und Klappen von emailliertem Gußeisen, die Zugvorrichtung von Schmiedeeisen, der Wasserkasten von Blech, das Gestell von weichem Holz, die Verschalung gestemmt und angestrichen, per Stück:

a) Schalenapparat von 275 mm Durchmesser, allein . .

„ 370 „    „    „    . .

b)

c)    Wasserreservoir dazu...............

d)    Holzgestelle dazu.................

e)    Gestemmte Verschalung für 1 m Breite, samt Sitzbrett,

Deckel und Anstrich...............

17-00

25-00

16-00

6-00

20-00

sonach kostet der komplette Abort, a) K 59-00, b) K 67-00

Torfmullklosetts mit vollständigem hölzernen Sitzkasten und Füllreservoir mit karbolgetränkten Eichenholztonnen, mit Eisenreifen und Henkeln, per Stück:

a)    bei 30 1 Tonnenraum.......

b)    „ 601    „    .......

c)    Extra-Tropffüllkannen von Blech .

,,    Tonnen    von 301    Inhalt    . .    .

„ „ „ 601 „ .    .

/) Torfmullmaterial zum Füllen, per q

K 60-00 bis „ 105-00 „ 80-00 ., „ 125-00 ......„ 12-00

d)

e)

Aborteinsätze von emailliertem Gußeisen für schon, be stehende Abortsitzbretter aufzuschrauben, per Stück a) mit selbsttätiger Klappe mit Kontragewicht . . . Handhaben zur Klappe, letztere horizontal . .

vertikal .....

b)

c)

8-00

, 10-00

6-00

9-00

11-00

10-00

Gußeiserne emaillierte Pissoirmuscheln mit Siphons und Stutzen, per Stück:

a) Eckpissior mit niedriger Rückwand . .

hoher    ,,    . . ,

c) Flachwandpissoir mit niedriger Rückwand ,, hoher    ,,

Die gewöhnlichen Abtrittsitzbretter, dann Deckel und Schlauchstöckel wolle man in der Zimmermannsarbeit einsehen.

b)

d)

. K 13-00 . „    15-00

. „ 16-00 . „ 18-00

Patent-Ölurinoir oder Pissoirwandbecken mit Ölsiphon an die Wand zu befestigen, aus Bessemerstahlblech und

emailliert, per Stück.......von K 45-00 bis ,,    50-00

Dieselben als Fußbodenölsiphons, 95 mm im Quadrat, mit

per Stück .....

Glockenbefestigung aus Eisen

,, Messing, ,,

14-00

20-00

Urinol (Ölkomposition) zur Füllung der Pissoirsiphons, per kg

K 0-80 bis „    1-00

Die Pissoir-, Küchen-, Bade- und Abortschläuche wolle man unter den entsprechenden Schlagworten aufsuchen. Normalklosett mit plötzlicher, sturzartiger Wasserspülung und regulierbarem Wasserquantum per Spülung bis auf 41; mit Porzellanklosettschüssel, gußeisernem

derlei Sitzstützen und eisernem Spülkasten mit Messingkette, komplett armiert, per Garnitur:

a)    mit gebeiztem Holzsitz und Schwim-

kugelhahn...........

b)    mit poliertem harten Holzsitz und

geräuschlosem Schwimmkugelhahn ,,    71-00

Extra-Intermittensspülapparat für gewöhnliche und bestehende Aborte zu verwenden, welcher in bestimmten Zeitintervallen selbsttätig bespült, wobei nur der Wasserzufluß auf ein bestimmtes Maß, z. B. auf 14, 1 oder 2 1 per Minute zu regeln ist, wonach der Apparat alle 6 bis 12 oder 24 Minuten sich entleert; der Apparat besteht aus einem gußeisernen Kasten, in welchem ein eigenartig geformter Hebel bei erfolgter Füllung des Kastens ('330 x 230 x 260 mm Dimension) die Entleerung besorgt.'Preis per Apparat ,, 25-00

li

Geruchverschluß,

»ISStt

F

V::

- %

mm

62-50

Telephon- und Telegrapheneinrichtungen.

Da das Telephon- und Telegraphenwesen ein Monopol des Staates bildet, so befassen wir uns hier nur mit den Anlagen für Haustelegraphen, Läutewerke und Sprachrohre, wie sie im Privatleben benützt werden.

Die Preise sind bloß für die Lieferung der Gegenstände berechnet und muß man bei der Veranschlagung für das Montieren (Anmachen und Befestigen) mindestens 10% Zuschlägen.

Telephone (Fernspechapparate).

Unter elektrischem Fernsprechen (Telephonieren) versteht man die Übermittlung von Tönen in die Feme mittels galvanischen Stromes in der Weise, daß man ein Telephon durch das daran befindliche Kabel mit Leitungsdrähten verbindet, diese nach Bedarf durch Wohnungen, an Häusern vorbei, über Straßen, Felder usw. fortführt und an beliebiger Stelle mit einem zweiten Telephon verbindet.

Die in der einen Station dem Telephon zugesprochenen Worte hört man an Ton und Stimme gleich in der anderen Station auf beliebige Entfernung und erkennt auch den Sprecher.

Zu Telephonleitungen dürfen nur bestens isolierte Drähte angewendet werden, damit keine äußeren Einflüsse auf die Influenz des Stromes schädlich wirken.

Für Telephonleitungen benötigt man zur Hin- und Rückleitung zwei Drähte und für eine elektrische Signal-Tour- und Retourleitung noch drei Drähte, jedoch benützt man allgemein hauptsächlich folgende Leitungskombinationen:

a)    4 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern, 1 Batterie von 2 bis 5 Leclanche-Elementen mit Füllung und Kasten.

b)    3 Drähte mit ebendenselben Bestandteilen nebst 2 Umschaltern mit Hebel oder Stöpsel.

C) 2 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern für sogenannten Arbeits- und Ruhestrom, 2 Batterien

von je 2 bis 3 Elementen und 2 Umschaltern.

d)    2 Drähte mit ebendenselben Bestandteilen, jedoch mit automatischen Umschaltungen durch Aufhängen eines Telephons und Abheben desselben.

e)    2Drähte, ganz wie vorige, jedoch noch mit 2 Zwischenrelais, speziell für größere Entfernungen oder wo eine Anzahl Signalglocken gleichzeitig ertönen müssen.

/) 1 Draht, ganz wie vorige, noch mit 2 Erdrückleitungsplatten und 2 Blitzschutzplatten.

Die vom österreichischen Handelsministerium auf spezielle Eingabe bewilligte Herstellung von Telephonleitungen im Freien darf nur nach Kombination d oder e erfolgen, wogegen zu städtischen Telephonleitungen nur Kombination / mit Erdleitung in jeder Station benützt wird.

An Stelle der angeführten Batterien können auch in Kombination c bis / Magneto-Rufapparate benützt werden.

Preise per Garnitur.

K 13-50 „ 14-40

30-00

17-00

24-00

28-00

20-00

a)    Handtelephon für Demonstrationszwecke und kurze Leitungen .....................

b)    Demonstrationsmikrophon ............

c)    Miniatur-Sprech- und Hörtelephon für kurze Distanzen,

sogenanntes Haustelephon............

d)    Kopftelephon zum Umschnallen in Zentralen ....

e)    Telephon mit Hartgummimundstock........

/) Standtelephon aus Metall.............

g)    Pultformmikrophon mit Gestelle .........

h)    Telephonstation mit elektrischer Glocke, ganz aus Metall, auf politierter Nußholzkonsole mit Tasse, an der Wancl befestigt, mit automatischer Ein- und Ausschaltung der Telephonsignale und Telephonleitungen, Taster für den Arbeits^- und Ruhestrom, Blitzschutzplatten, komplett

Preis K 60-00 65-00 72-00

für

12    16    20 Stationen

Preis K 85-00 100-00 110-00 l) Mikro-Telephonstationen mit Linienwähler wie vor, jedoch mit zwei Handtelephonen.

für

i) Dieselbe mit separatem Miniaturtelephon zum Aulhängen .....................

K 75-00

k) Mikrotelephonstationen mit Linienwähler für Batterieanruf, bestehend aus Mikrophon in Pultform, mit Induktionsspiralen, Signaltaster, Signalapparat (mit 10 Ohm Widerstand), in viereckigem Nußholzkästchen, automatischem Schalter, Schaltungsklemmen und einem Handtelephon auf poliertem Nußholzapparatbrett montiert mit Linien Wähler:

mM.

für

4 Stationen

Preis K 45-00 50-00 55-00

für

10 Stationen

______2_3^    4    6    8    10    12    16    20 Stat.

Preis K 55-00 60-00 65-00 72-00^80-00 92-00 100-00 110-00 130-00

Ifflv

Pi

rr

*■ ■

UJ

m) Telephon-Zentralumschalter für Telephonnetze für Batterieanruf, bestehend aus Klappensystemen, mit Fortläute-Kontaktvorrichtung für eine Nachtglocke, amerikanischen Klinkenschaltern, automatischem Schalter, Indüktionsspiralen, Stöpselschnüre mit je zwei Kontaktstöpseln, Signaltaster u. Schaltungsklemmen, auf politiertem Nußholzbrett in politiertem Nußliolz-rahmen montiert, mit transportablem Hand-Mikrotelephon (Abfrageapparat), jedoch ohne Betriebsbatterie :

für

12

16 Linien

Preis K 325 00    410 00

für

18

20 Linien

Preis K 435-00    460-00~

n) Mikrotelephon für innere Wohn-räume, Bureaus und Niederlagen, bestehend aus einer zirka 8 cm im Durchmesser runden und 4V₂ cm hohen*Kapsel, welche als Sprech-, Hör- und Signalapparat eingerichtet ist und mit einer Drahtleitung überallhin montiert werden kann.

Preis einer Garnitur mit 2 Stationen bei 100 m Entfernung voneinander...................

Zimmertelegraphie.

Die Anlage einer elektrischen Zimmerteiegraphenleitung veranschaulichen folgende Abbildungen:

A. Leitung von einem Taster nach einem Signalapparat.

«Eg

B. Leitung von zwei Tastern nach einem Signalapparat und von zwei Tastern nach einem zweiten Signalapparat.

r— r

hu

C. Leitung von vier Tastern nach einem Tableau (In-dikateur) mit vier Nummern und einem Signalapparat.

iL..

fal

iiil

ii'

n

A.

iM

und es kostet eine solche Zimmertelegraphenanlage bei einer mittleren Entfernung der Stationen in Wohnungen von 100 bis 500 m beiläufig

K 45 00 „ 10000 „ 135-00

für die Anlage A in allem ...........

B „    ...........

C „    ...........

Lieferung einzelner Telegraphenbestandteile.

Wandtaster, per Stück:

IC 0-35 ,,    0-50

, 0-80

a)    Von hartem Holze:

licht poliert, mit Porzellanknöpfen .......

braun oder schwarz poliert, mit Beinknöpfen . . .

b)    von Nußliolz:

poliert, mit Elfenbeinknöpfen..........

c)    von verschiedenen Holzgattungen und Fassons:

poliert oder matt, mit Elfenbeinknöpfen......

poliert, mit Hartgummiböden und Elfenbeinknöpfen .

d)    von Porzellan:

0-90

110

mit Reifen in diversen Farben........

,, Glanzgold...........

,, Poliergold...........

,,    ,, divers. Farben mit Golddekoration

© © © o o

© Cj Cj Ci #*. © © © © Gl

e) von Metall gepreßt:

lackiert, mit Holzböden.......

vernickelt oder vergoldet, mit Holzböden flach vernickelt oder vergoldet, mit Hartgummiböden ,,    1-20

/) von Bronze mit Hartgummiböden:

vergoldet, mit Glasscheiben in diversen Farben . . .

ziseliert, vergoldet oder vernickelt usw.......

vergoldet, mit Feueremaildekoration........

g)    von Elfenbein:

kleine Fasson..................

mittlere Fasson.................

große Fasson..................

h)    von Hartgummi, für Bäder...........

Wasserdichte Taster, mit Schnüren, von Metall und Hartgummi für Bergwerke, Badezimmer, Kellerräume usw.

IC 5-50 bis „    7-50

„    0-60

„    0-80

„    4-00

„ 6-00 „ 8-00

„    3-50

Sicherheits- oder fortläutende Taster:

von Holz.................

,, Bronze................

,, Elfenbein...............

,, Metall in Schloßform mit Schlüssel . .

Taster mit Stöpsel Vorrichtung.

von Holz.................

,, Bronze................

,, Elfenbein...............

,, Holz gedeckt mit Elfenbeinknopf (mit drei Kontakten, System Morse).............

„    2-50

4-50

„    5-20

Mehrfache Taster:

a)    Von Holz mit 2 Knöpfen, per Stück.......

jeder weitere Knopf...............

b)    von Bronze mit Glasscheiben, vergoldet oder vernickelt,

mit 2 Knöpfen, per Stück............

jeder weitere Knopf...............

c)    von Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt von

2 bis 4 Knöpfen, per Knopf...........

d)    Dieselben ziseliert, vergoldet mit Feueremaildekoration,

von 2 bis 4 Knöpfen, per Knopf.........

e)    Dieselben vergoldet, mit Elfenbein montiert, für Aufschriften, mit 2 Knöpfen, per Stück........

jeder weitere Knopf...............

Fußtaster von Metall zu Schreib- und Speisetischen . . .

Transportable Taster, per Stück:

K 2-70 „ 1-20

8-20

„    2-70

4-50

„    5-00

© o o ©cp © © iS

a)    In Birnform:

von Holz, mit Beinknöpfen............

,, Nuß-, Mahagoni- usw. Holz, mit Elfenbeinknöpfen

von K 8-50 bis

b)    Als Quetschkontakte für Speisezimmerluster:

von diversen Holzgattungen............

,, Hartgummi.................

,, Elfenbein..................

c)    Als Briefbeschwerer, rund:

von Holz mit Beinknöpfen............

,, Nußholz mit Elfenbeinknöpfen........

diversen Holzgattungen mit Elfenbeinknöpfen

Elfenbein................. .

Metall, vergoldet oder vernickelt.......

Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt . . .

d)    Als Briefbeschwerer, viereckig, von Ebenholz- oder

Marmorimitation mit einem Knopfe........

jeder weitere Knopf...............

e)    Als Briefbeschwerer in Kuvertform mit Hand von Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt, kleineres

Modell mit einem Knopfe.............

jeder weitere Knopf...............

/) Als Briefbeschwerer in Kuvertform mit darauf ruhender vergoldeter Morse-Taste..............

,, Elfenbein

0-60

1-50

11-50

OIMh

§§§

io ©

© © © ©

„ 11-00

„    2-50

„ 13-00

Diverse Taster, per Stück: a) Entreetür-Drücktaster:

,, Bronze, ziseliert, vergoldet oder vernickelt, mit Zugvorrichtung

„    1-30

von K 4-50 bis ,, 18-00

b) Hau stör- Drücktaster, mit Aufschrift ,,P ortier“:

von Metall, lackiert, 8 cm Durchmesser

10 „

, Bronze,

8 „

10 „

„    „    13 „    „    .......

OOÖ^COI>

i—l r—H 1—4

,,    ,,    oval.........

d) Vestibültaster:

in politierten Holzrahmen mit Spiegelglastafel, Vorrichtung für Aufschriften und Beinknöpfe von 4 bis 6

Knöpfen, per Knopf...............

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf .......

in eleganten, gekröpften Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln, Vorrichtung für Aufschriften und Elfenbeinknöpfe von 4 bis 6 Knöpfen, per Knopf von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf .......

6-50

4-00

8-30

5-50

Ausschalter, Stromwechsler und Kontakte.

a) Ausschalter von Metall, lackiert . . .

„    1-50

,,    ,,    ,, auf Nußholzbrettchen ,,    2-00

in runder Form, gedeckt von Nußholz . ,, 4-50 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, Elfenbein. ,, 10-00

e) Dieselben als Stronwechsler auf Nußholzbrettchen für

2 Leitungen......

/) Tür- und Fensterkontakte

b)

o)

d)

2-50

1-80

Signalapparate mit Selbstunterbrechung (Karillon), per Stück:

a)    in polierten Holzkästchen, auf Metall montiert, mit vernickelten Stahlschellen,

K 3-20 3-60 4-20 4-70 5-20 0-50 9 00

d) In polierten Holzkästchen, auf Metall montiert, fein ausgeführt, mit vernickelten Stahlschalmeischellen. Schellendurchmesser in cm 6

K 3-50 4-00    4-60    5-20

e) In polierten Nußholzkästchen, auf Metall montiert, elegant ausgeführt, mit Metallschalmeischellen, Schellendurchmesser in cm 6    7    8    9    10    11

K 5-20 6-00 7-00 8-20 9-40 15-00 /) Mit bronziertem Schutzkästchen von Zinkblech, auf

Metall montiert, zum Gebrauche im Freien v. K 10-00 bis K 18-00

Kontroll- oder fortläutende Signalapparate, auf Metall montiert, in Nußholzkästchen, mit Nickelschellen

von K 12-00 bis „ 14-00

Einschläger in polierten Nußholzkästchen, auf Metall montiert, mit Nickelschellen Alarmsignalapparate mit Selbstunterbrechung für besonders starke Schläge, mit Metallschellen,

Schellendurchmesser in cm 16    18    21    26

K 23-50 25-5CT 43-00 56-00

Türalarmsignal, welches bei jedesmaligem Öffnen des Türflügels ein oder mehrere Signalglocken in Bewegung setzt und so lange

fortläutet, bis die Tür wieder geschlossen wird; die Kontaktfedern werden im ersten Drittel des Türflügels am Falze eingelassen und angeschraubt und kann die Drahtleitung selbstredend in jede Zimmertelegraphenbatterie eingeschaltet oder extra angelegt werden, ebenso wie auch die Alarmglocke an einem beliebigen Orte angebracht werden MX*] fc® kann; diese Signale «ii ii 'i" t können auch mit

Fortläutewerk und mit Ausschaltung versehen werden.

von K 13-00 bis ,, 16-00

mim

In

wm\

i.

Ü'

I;

j||j|

Preis des Apparates ohne separate Batterie m. Glocke K 24-00 mit Batterie und Glocke . .

,, Vorstehenden mit Ausschalter ....

,, Fortläutewerk . . .

ii

Schlagwerke mit elektrischer Auslösung, Uhrwerk und Gewichte, für Feuerwehren, Bergwerke, Fabriken usw.

a)    kleines Modell..................

b)    großes

,, mit Ivonsolbahnschlagwerk

„ 60-00 „ 220-00

Feuerwehralarm- und Signalapparat mit Zeichengeber, in poliertem, elegantem Nußholzkasten mit Signalapparat.

Taster und Zeichengeber für diverse Signale, Zeichen und für größere Distanzen auch mit Relais:

a)    bis 6 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat K 90-00

„ 105-00

b)    von 7 bis 10 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat

c)    dieselben mit Relais, per Apparat mehr um ....    ,,    17-80

Für diese Feuerwehralarm- und Signalapparte, welche sehr präzise und verläßlich arbeiten, ist stets nur eine Drahtleitung ohne Erdleitung und für kürzere Distanzen bis zirka 10 Stationen auch nur eine Batterie erforderlich. Bei mehr als 10 Stationen oder großen Distanzen wird jedem Apparat ein kleines Relais beigefügt und sodann mit einer geringen Linien- und Lokalbatterie gearbeitet.

Nach den Morse-Telegraphen sind diese Feuerwehralarmtelegraphen für Feuerwehren, Bergwerke, Fabriken, überhaupt Institute, welche mit einiger Sicherheit upd Kontrolle zu arbeiten haben, das bisher bekanntest Zweckmäßigste, nachdem damit jedermann bhne nähere Instruktion arbeiten kann und deren Einführung bei größeren Leitungen kaum mehr kostet, als die von gewöhnlichen Glockensignalen.

Schlagglocken mit Zugvorrichtung für Hotels, auf Metallreifen und poliertem Brette montiert:

a) Glockendurchmesser 16 cm...........

18 „ ...........

21 „ ...........

b)

c)

Iv 42-00 „ 50-00 „ 63-00

Indikateure (Nummeranzeiger):

a)    in polierten Kasten mit Glastafel:

mit 2345689    10    12 Nummern

K 7-00 0-20 5-70 5-40 5-10 4-70 4-30 3-90 3-50 per Nummer

b)    in eleganten Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln:

mit 2345689    10 Nummern

K 9-00 8-40 7-80 7-30 6-80 5-80 5-40 5-00 per Nummer

von 12 bis 20 Nummern, per Nummer ,,    24 Nummern aufwärts, per Nummer

K 3-80 „    3-50

„    4-50

Kontroll- oder Kontaktsysteme für Indikateure, um das Erscheinen einer in einem Indikateur vorgefallenen Nummer an einem zweiten Orte zu signalisieren, per Stück oder Indikateur..............

10 Nummern

Kontrollindikateure in eleganten Nußholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln: mit 2    3    4    5    6    8    9

K 9-50 9-00 8-50 8-00 7-50 7-00 6-50 6-00 per Nummer von 11 Nummern aufwärts, per Nummer......K 5-50

Gekröpfte Rahmen für Indikateure kosten per Rahmen K 4-40 mehr. Aufsätze hiezu werden je nach Größe von K 3-50 bis K 16-00 per Stück beigestellt.

Leitungsmateriale für Haustelegraphen.

a)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle einfach übersponnen, imprägniert und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m:

0-05

0-07

OOOfM'O

O r-i —( —^

66 6 5

o o o ©

ti i— >-*i OffltäO

0-22

0-30

0-50

1-00

1-50

2-00

3-00

per 1 kg zirka 360 m lang........... .

„ 1 „    „ 200 „ „ ...........

b)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle doppelt übersponnen, imprägniert und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m:

per 1 kg zirka 310 m lang............

175 „ „ 130 „ „ 80 „ ,,

1 „

1 „

„ 1 „

c)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwollangfäden und Baumwollüberspinnung, doppelt imprägniert und in Wachs getränkt, per m:

per 1 kg zirka 115 m lang............

95 „    „    ............

65 „    „    ............

40 ,,    ..............

d)    Leitungsdrähte von Kupfer, umpreßt mit echt englischer Guttapercha, per m:

dünn, per 1 kg zirka 125 m lang.........

mittel, ,, stark

80 „ „ 40 „    „

1 „

70 „    „

,, 2 Knöpfe

4    „    „3    „    ...............

5    „    „4    „    ...............

Kabel für Leitungen unter der Erde, per m:

a) mit Bleimantel mit einer Ader..........

b) „

,, zwei Adern..........

c)    ,, Eisenpanzer mit einer Ader, 4-4 mm dick, mit

10 Panzerdrähten ä 1-8 mm ...........

d)    mit Eisenpanzer mit einer Ader, 5-5 mm dick, mit

12 Panzerdrähten ä 1-8 mm ...........

e)    mit Eisenpanzer mit drei Adern, je 4-4 mm dick, mit

15 Panzerdrähten ä 2-5 mm ...........

/) mit Eisenpanzer mit vier Adern, je 4-4 mm dick, mit 18 Panzerdrähten ä 2-5 mm ...........

Drähte für Luftleitungen:

a) Eisendrälite, beste steirische, weich geglüht und geölt:

Stärke

5 mm

Länge

4000    1600    1000    700 m per q

Preis K 0-60    0-54    0-52    0-50 per kg

2-0 mm 35 m per kg

b)    Bronzedraht für große Spannweiten:

K 0-85

c)    Verzinkter Eisendraht, per kg ..........

Isolatoren von Porzellan, per Stück: a) in Knopfform mit eingekitteten Holzschrauben . . .

„    „    „    „    größer

c) Glockenform, jedoch ohne schmiedeiserne Träger, bei einem äußeren Glockendurchmesser von

cm 3-5    4-5    6 0    7-0    9 0

006

b) „

0-12

K 0-18    0-24    0-30    0-38    0-65

Einführungsisolierrollen, per Stück:

«) von Bein, klein.................

b) „ Hartgummi, größer..............

Isolatorenträger von Schmiedeeisen, je nach Dimension, per 1 kg zu

Drahtschließen (Klammern), kleine und größere Gattung, per kg 600 bis 2000 Stück, per kg........

Hartkautschuk-Schutzrohre für Mauerisolation:

Lichte Weite in mm Preis per Meter K

„ 0-02 „    0-04

„    1-90

,, 1-80

9    12

15    20

0-32    0-38    0-75    1-20    2-60

Batterien für Haustelegraphen, per Stück:

fl) Leclanch6-Elemente:

in viereckigem weißen Glase, 17 cm hoch, für Experimente .....................

mit echter Gaskohlenplatte............

in viereckigem weißen Glase, 24 cm hoch......

mit echter Gaskohlenplatte............

Pyrolusitelement (Beutelelement) 17 cm hoch ....    3-50

24 „    „    ...

b)    Callaud-Elemente (Ruhestromelemente):

22 cm hoch................

25 „    „    ..................

c)    Meidinger-Ballonelemente samt Klemmen . .

„ 1-80 „ 2-20 „    3-50

,    4-20

.    „    5.10

d) Trockenelemente: 10 cm hoch, 4x4 cm im Quadrat ,,    2-30

,    3-50

5-20

15 „    „    6 3x6-3 „ „

19 „

10x10 „ „

Für kleinere Leitungen von 3 bis 4 Tastern und einen Signalapparat mittlerer Größe genügen Batterien zu 2 Leclanche-Elementen; läuteu 2 Signalapparate zugleich oder ist ein Indi-kateur in der Leitung, so sind 3 und je nach dem Umfange auch mehr Elemente erforderlich.

Leclanche- oder Brikettelemente sind für einfache Telegraphenleitungen nächst Callaud und Meidinger die besten und bei mäßigem Gebrauche 6 Monate bis 1 Jahr konstant.

Zur Füllung der Leclanche- und Brikettelemente wird nur eine vollkommen gesättigte Lösung von reinem, nadelförmig kristallisiertem Salmiaksalz (Chlorammoniun) in Wasser angewendet, und zwar reicht für ein Element zu 17 cm zirka 125 g, für ein Element zu 25 cm zirka 175 g Salmiak aus. Die Flüssigkeit darf in den Gläsern nicht über das obere Loch der Tonzelle reichen. Der Rand des Glases und der Tonzelle, der freie Teil der Kohle und die Klemme muß nach der Füllung sehr gut abgetrocknet werden, damit die Klemme nicht oxydiert, weil dadurch die Wirkung der Batterie vor der Zeit unnützerweise geschwächt würde.

Callaud-Elemente werden mit möglichst eisenfreiem, schön tiefblauem Kupfervitrio gefüllt. Man gibt in die Gläser von 22 cm Höhe 1 kg, von 25 cm Höhe 114 kg Kupfervitriol, übergießt dasselbe mit abgesottenem, noch warmem Regen- oder Flußwasser bis zu einer Höhe, daß die Zinkzylinder, wenn man sie in die Gläser setzt, unter Wasser sind, setzt, sobald das Wasser abgekühlt ist, die Kupferpole und die Zinkzylinder in die Gläser und verbindet die einzelnen Elemente zur Batterie.

Meidinger-Ballonelemente werden mit Kupfervitriol und Bittersalz (Magnesiumsulfat) gefüllt. In das große Glas gibt mau bis etwa zur Hälfte reines Fluß- oder abgekochtes Regenwasser, läßt in demselben zirka 100 g Bittersalz auflösen, und soll diese Flüssigkeit nach dem Einsetzen des Einsatzglases, des Zinkes, des Kupferpoles und des Ballons so weit reichen, daß der Zinkzylinder bis zum äußersten Rande im Wasser steht. Der Ballon dieser Elemente wird mit kleineren Stückchen Kupfervitriol und stetem Zusatze von Wasser voll gefüllt, sodann aber mit einem Korke, in welchem sich ein Glasröhrchen befindet, verkorkt. Den Zinkzylinder setzt man in das große Glas, den Kupferpol in das kleine Einsatzglas und den Ballon stellt man in die Mitte des Elementes, hält jedoch bei dieser Manipulation die Öffnung des Glasröhrchens zu, damit das gelöste Kupfervitriol nicht vorzeitig ausläuft.

ver-

Obige Kupfervitriolelemente werden nur bei sogenannten Ruhestromleitungen, bei Feuerwehrtelegraphen, zu sehr großen Hotelleitungen, in Gebäuden, wo durch große Feuchtigkeit usw. leicht Nebenschluß entstehen könnte oder wo schon Nebenschluß ist, zu Sicherheitsleitungen, wo fast immer geläutet wird usw., angewendet, dürfen, um stets gut zu funktionieren, nicht unbe-nützt stehen und müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und frisch nachgefüllt werden. Die Wirkung dieser Elemente tritt nicht sofort nach erfolgter Füllung ein, sondern man muß vorerst die Batterie durch kurze Zeit in kurzen Schluß stellen, d. i. die beiden Endpole der Batterie miteinander binden. Damit dies schnell vor sich geht, wird zum Einfüllen der nötigen konzentrierten Kupferlösung präpariertes Kupfervitriol in Pulverform, das sich sofort in Wasser löst und zu dem kristallisierten Kupfervitriol im Glase geschüttet wird, benützt; für jedes Element genügt 0 25 kg, wodurch die Wirkung länger anhält. — Die Spannung dieser Elemente ist geringer als bei den Leclanche-Elementen, daher müssen zur kleinsten Leitung mindestens drei solche, bei größeren beiläufig die Hälfte mehr Elemente zu einer Batterie vereinigt werden, als dies bei Anwendung von Leclanche-Elementen der Fall wäre, um gleich kräftigen Strom zu haben.

Batteriebestandteile.

a)

Elementklemmen, per Stück: für Leclanche-Elemente, 17 cm hoch

Verbindungsklemmen

24 „

K 0-22 und

O O 00 (MM(N 666

b)

Zinkpole, per Stück:

für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch

16 und 17 cm hoch .... mit Bleifassung, 17 cm hoch 27 „

, Callaud-Elemente, offen, 25 cm hoch ,    ,, verbessert, gedeckt, 22 cm hoch

25 „

,, Meidinger-Ballonelemente

HWl\5K)HOOO

ooooooioca

c)    Zinkzylinder allein für die verbesserten Calland-Elemente mit Deckel, per Stück:

K 1-80 „    2-40

für die Zinkpole der gedeckten Callaud-Elemente, von

22 cm Höhe...................

für dergleichen, von 25 cm Höhe.........

d)    Kohlenpole für Leclanche-Kohlenelemente, bestehend aus gefüllter, poröser Tonzelle mit Kohlenleiter, Klemme oder Bleifassung per Stück:

für Leclanche-Elemente von 13    cm Höhe......

e) Kupferpole für Zink-, Kupfer- resp. Callaud- und Meidinger-Elemente, per Stück:

Kupferpole für offene Callaud-Elemente, 22 cm hoch

gedeckte ,,

22 „

25 „

„    ,, Meidinger-Ballonelemente......

/) Battcriegläser, per Stück:

für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch, weiß, viereckig.

grün,

weiß,

„    „    27

,, Callaud-Elemente, offen, 22 cm hoch......

,,    ,,    ,, gedeckt, 22 cm hoch.....

„    „    „    „    25 „........

,, Meidinger-Ballonelemente, per Garnitur.....

g) Batteriefüllmaterial für Leclanche- und Kupfer-Zinkelemente, per kg:

Salmiak, rein präpariert.............

Bittersalz ....................

Kupfervitriol, eisenfrei..............

Zinkvitriol.............

17

17

ÖÖOHÖr

10

10

1-55

1-20

h) Batteriekästen, per Stück:

einfach mit Tür und Scharnier, gestrichen,

für    2 bis 3    4 bis    5    6    8    Elemente

K T5Ö 4-50 9:ÖÜ    10-50

für

mit Doppeltüren und Schloß, gestrichen,

8    10    12 Elemente

K 10-50    11^50    12-50    14-50

Bussolen (Strommesser) zur Konstatierung der Stromstärke von (Elementen) Batterien und Ausprobierung von Telegraphenleitungen, per Stück:

a) auf Mahagonibrettchen montiert

8-50

b) in verschließbaren Mahagonietuis als Taschenbussolen ,, 16-00

Schlagwerk mit Uhrwerk und elektrischer Auslösung für einzelne, sehr kräftige Schläge,

K 65-00

mit vernickelter Stahlglocke, 14 cm........

mit Glocke    aus    unoxydierbarer    Phosphorbronze,    16 cm    ,,70-00

„ „    „ „ „    18 „    „ 80-00

Diese Signalapparate sind mit schwerem Gewichte versehen und werden wie eine Uhr aufgezogen. Durch Druck auf einen mit dem Mechanismus und einer Batterie in Verbindung gebrachten Taster wird das Echappement auf elektrischem Wege frei und die Glocke ertönt kräftig. Bei einer Ganghöhe des Gewichtes von 60 cm kann man mit einmaligem Aufziehen die Glocke 120 mal ertönen lassen. Das Uhrwerk liegt in einem politierten Holzkasten und ist vorzüglich bei industriellen Anlagen verwendbar.

„ 100-00

„ 17-00

Feuerwehrstation, bestehend aus fertig adjustiertem Alarmapparate mit Bronzeglocke von 18 cm, Ruhestromtaster, Kontrolle- und Fortläute Vorrichtungen und Blitzschutz -platten auf kompaktem Brette montiert nebst Erdleitungsplatte aus Phosphorkupfer; in geschlossenem Nußholzkasten, per Stück........... .

Kompletter Haustelegraph, transportabel, zum sofortigen Aufstellen, fertig montiert, in politiertem Kasten mit 8 cm Nickelstahlschelle samt Elementen und Füllung, Verbindungsklemmen, Befestigungsklammern, Holztaster und Gebrauchsanweisung, per Stück:

a)    für einfache Entree- oder Küchenleitungen, mit einem

Element und 50 m doppelt übersponnenem Leitungsdraht ......................

b)    für größere Leitungen, mit 2 Elementen und 100 m

. „ 22-00 .    „ 19-50

Draht ...................

c)    derselbe in bloß angestrichenem Holzkasten . .

12 cm Metallschelle

10

Schießstätten- und Feldglocken, in ganz geschlossenem massiven Kasten, mit 2 Kontaktaufhängern, leicht auf-und abmontierbar, per Stück: mit

K 15-00    18-00 20-00

Morse-Reliefschreibapparat mit Federspannung, Uhrwerk, Papierrolle und Arretierung, ganz aus Messing, sehr solid gearbeitet, auf politiertem Mahagonipostament montiert genau nach der bei den österr.-ungar. Staats-Telegraphenämtern und Bahnen in Verwendung stehenden Type „ 165-00

. „ 62-00

Morse-Reliefschreibapparat Vs natürlicher Größe . .

Erdrückleitungsplatten, 33 cm²,

12-00

9-00

aus Phosphorkupfer, mit verstärkten Durchführungsöffnungen für die Drahtableitung, per Stück ....

5-00

aus Kupferblech, per Stück..........

von Eisen, per Stück ..............

Blitzschutzplatten, Vorrichtung gegen Blitzschlag bei Luftleitungen: 3 Lamellen mit Zacken, vernxkelt, auf Nußbrettchen montiert, für eine oder zwei Leitungen zu benützen, per Stück................

K 5-00

Dieselben mit Schutzkasten aus Zinkblech, im Ofen lackiert, zur Benützung im Freien, per Stück. . . .    ,,    7-00

Pneumatische (Luftdruckt-) Telegraphen.

An Stelle elektrischer Telegraphenanlagen eignen sich zur Herstellung von einfacheren oder wenig benützten Leitungen ohne viele Abzweigungen und auf nicht große Distanzen Luftdrucktelegraphen infolge ihrer Einfachheit und Dauerhaftigkeit, insbesonderes wenn man die Anlagen gleich beim Bau des Gebäudes oder bei vollständiger Herrichtung von Wohnungen ins Auge faßt, da man die dazu nötigen Luftdruckröhren der Sicherheit wegen in den Mauerverputz legen kann.

a) Taster, per Stück:

Von Holz:

flache, in die Wände ...........

erhabene, auf die Wände..........

Von Metall, vergoldet:

flache, in die Wände............

erhabene, auf die Wände.........

Von Porzellan, weiß mit Goldreifen:

erhabene, auf die Wände..........

Von Bronze, für Haustore:

flache, in die Wände............

mit Zugvorrichtung.............

Transportable in Birnform mit Schlauch:

unübersponnen ..............

mit Kammgarn übersponnen........

mit Seide übersponnen . . . ........

K 2-85 „    2-40

4-00

3-75

„    4-20

„    8-35

15-60

„    7-70

„    9-90

13-20

b) Signalapparate, per Stück:

Runder Form mit einfachem Schlage für kurze Distanz ,,    3-30

Mit einfachem Schlage in Nußholzkästchen . . .    11-00

Mit Karillon-Schlag in Nußholzkästchen ....    ,, 13-20

c) Fortläuter mit Uhrwerk zum Aufziehen:

21-00

23-00

„ 55-00

16-50

14-30

mit 1 Schelle..............

,,    2 Schellen .............

d) Große Haus -und Hotel - Signalapparate geben als Signal einzelne starke Schläge, wirken bis 70 m und können mit einem großen Luftdrucktaster, Birne oder Zugtaster in Tätigkeit gesetzt werden: mit Konsol und polierter Metallschelle von 16 cm

Durchmesser ..................

. „ 66-00

mit Konsol und polierter Metallschelle von 21 cm Durchmesser

e) Indikateure (Nummerapparate):

In elegantem polierten Holzkasten’mit Spiegeltafeln, per Nummer:

von 3 bis 9 Nummern.............

„ 10 „ 20 „ .............

/) Leitungsmateriale:

Kompositionsrohr, von 48 mm Durchmesser, per m Kreuzverbindungsstücke aus Leitungsrohr, per

Stück .....................

Kautschukschlauch zu Verbindungen, per m . . Rohrhaken, per 100 Stück...........

Sprachrohranlage.

a)    Rohre von Zink, 25 mm Durchmesser, per m . .

,,    ,, Messing, 25 mm Durchmesser, per Stück

b)    Winkelstücke von Zink, per Stück.......

,,    sanft gebogen, per Stück.....

c)    Kreuzverbindungsstücke von Zink, per Stück .

d)    Winkelstücke von Messing, per Stück.....

e)    Kreuzverbindungsstücke von Messing, per Stück /) Mundstücke, per Stück:

von Nußholz mit Metallgewinde..........

von Nußholz und mit Pfeifen von Nußholz mit Ketteln

und Metallgewinde................

von Metall mit Gewinde.............

von Elfenbein..........'........

wie vor und mit Pfeifen von Metall mit Ketteln und

Gewinde.....................

mit Gewinde, vernickelt.............

g) Mundstücke nebst Pfeifen, per Stück:

von Metall mit Gewinde und Ketteln, vernickelt . .

von Elfenbein mit Metallgewinde.........

ganz von Elfenbein mit Metallgewinde.......

Spiralschläuche, per m:

K 0-40

„    0-35

„    1-75

,, 1-20

0-70

1-90

0-60

0-85

0-65

1-15

1-40

„    1-45

„ 2-90 „    4-30

„ 22-00

6-20

4-50

6-80

16-50

26-50

rt-

Seide

Pneumatischer Apparat zum Öffnen von Vortüren , Haus- und Gartentüren usw., solid und verläßlich gearbeitet, nebst Taster, per Stück. .............

,, 38-00

Glockenzüge (Klingeln).

a)    Ein Loch in eine Mauer zu schlagen, dann ein Rohr bei-

beizugeben und dasselbe mit Gips und Zwickel festzumachen, ohne Unterschied der Mauerdicke, per m ,,    6-50

b)    Starker Winkelhaken in einer Ecke auf einem langen

Stift, per Stück.................

c)    Zugwinkelhaken mit einem langen Anschlagstift, per

Stück ......................

„    1-50

„    1-70

564

d)    Federzugwinkel mit Messingrosette und Stift, per Stück K 3-30

e)    Neue Feder zu einer Glocke, per Stück......

/) Loch- oder Eckradel, von Messing mit Rosette und Stift,

per Stück....................

g)    Gekröpfter Stift zu einer Feder..........

h)    Draht samt Einbinden, per m..........

i)    Darmsaite, per m................

k)    Klöbel zur Leitung des Drahtes, per Stück ....

l)    Neuer Schwungkolben, per Stück.........

m)    Neue Zimmerglocke, per Stück..........

n)    Neuer Türglockenzug samt Feder, Glocke, Zugstange

usw., samt Anarbeiten, per Stück.........

o)    Haustorglocke samt Feder, wie vor, per Stück . . .

p)    Messingschale mit Griff zu einer Haustorglocke samt Einstemmen und Eingipsen in Steingewände und Durchbohren des Loches durch das Gewände, per Stück ,, 12-00

1-40

MO

0-50

0-20

1-35

0-16

0-70

1-60

7-80

,, 10-50

665 —

Gelb- und Glockengießerarbeiten.

Das Materiale für die Gelb- und Glockengießerarbeiten besteht aus Kupferlegierungen, d. h. aus einer meist durch Zusammenschmelzen von Kupfer mit anderen Metallen erhaltenen Masse, welche sich der Hauptsache nach in folgende Arten zerlegt:

a)    in Messing oder Gelbkupfer (Legierung von Kupfer und Zink);

b)    in Bronze oder Kanonen- und Glockenmetall (Legierung von Kupfer und Zinn);

c)    in Weißkupfer, Tombak, Packfong, Neusilber (Legierungen von Kupfer, Zink und Zinn);

d)    in Münzmetall (Legierung von Kupfer und Silber).

Das Mischungsverhältnis dieser Legierungen ist, abgesehen von vielfachen unwesentlichen Variationen, folgendes:

Das Messing oder Gelbkupfer besteht aus einer Mischung von 2 Gewichtsteilen Kupfer und 1 Gewichtsteil Zink; die Bronze enthält auf 10 Gewichtsteile Kupfer 3 Gewichtsteile Zinn; das Kanonenmetall besteht aus 10 Gewichtsteilen Kupfer und 1 Gewichtsteil Zinn und das Glockenmetall (auch Glockengut oder Glockenspeise genannt) enthält auf wenigstens 4 oder höchstens 5 Gewichtsteile Kupfer 1 Gewichtsteil Zinn. Dem Glockenmetalle beigesetztes Zink oder Wismut erhöht den Klang.

Das Weißkupfer (auch nichtrostendes Gußeisen genannt) enthält 10% Kupfer, 80% Zink und 10% Gußeisen; der Tombak (auch Rotguß oder Rotmessing genannt) enthält 80 bis 90% Kupfer und 20 bis 10°/o Zink; der Tombak wird auch aus Legierungen von Kupfer, Gold, Messing und Zinn hergestellt, je nachdem er zu goldähnlichen Luxusartikeln, unechtem Blattgold u. dgl. verwendet wird.

Der Packfong (Argentan oder Neusilber) besteht gewöhnlich aus 8 Gewichtsteilen Kupfer, 2 Gewichtsteilen Zink und 2 Gewichtsteilen Nickel; diese Legierung ist zäher und härter als Messing, kommt an Farbe zwölflötigem Silber gleich und wird als ein Ersatzmittel für letzteres vorteilhaft für die einer Abnützung und Beschmutzung mehr unterworfenen Gegenstände (wie Tür- und Fenstergriffe, Geschirre usw.) verwendet.

Preise der Messing- und Metallgegenstände verschiedener Legierungen

•nicht

wenig

reich

verzierte Gegenstände per 1 kg in K

Messing, verarbeitet

a)    gegossen .............

b)    schmiedbares ..........

Bronzeguß, verarbeitet........

Kanonenmetall, verarbeitet......

Weißkupfer (sogenanntes nichtrostendes

Gußeisen), verarbeitet.......

Tombak, verarbeitet.........

Packfong, Neusilber, verarbeitet . . . .

b) „

o) „

d) „

3-90

4-10

4-80

4-60

5-00

4-75

4-40

410

2-80

415

6-30

io © © ©    ©    ©    o ©    io    ©    o

(MIOhO    ©    t—I t-    H    U5    O

-4t Th K> lö    lö    Ö    fiö    tH    oo

Obi w    tP-oiOtos    oioioitf».

öi © ce    -5 A -6 h-    öcJoH-cb

©oo    ©oom    ©oo©

Unter nichtverzierten Gegenständen werden verstanden: glatte Arbeit ohne schwierige Modellform oder Fasson, z. B. kleine glatte Glocken, Spritzenbestandteile usw.; unter wenig verzierten werden verstanden: Glocken mit geringen Zieraten und Inschriften, schwierige Maschinenbestandteile oder Baugegenstände usw.; ferner sind unter reich verzierten Gegenständen solche verstanden, die aus Glocken mit schwierigen Zieraten, Inschrifttafeln, Monumenten, Figuren, Säulenbestandteilen usw. bestehen.

Die Preise für Ventile, Hähne, Pipen und Beschlagteile wolle man unter ihren speziellen Schlagworten aufsuchen.

aus

Die Glocken bestehen aus 2 Hauptbestandteilen, nämlich der eigentlichen Glocke selbst und deren Zubehör.

Die Glocke an und für sich zerfällt:

feit

Hi

li"

1.    In ihren unteren Teil, den Schlagring, Kranz oder Schlag genannt, welcher ¹jli des unteren Durchmessers als Dicke erhält;

2.    in den darüber liegenden, allmählich an Dicke abnehmenden Teil, die Schweifung genannt;

3.    in den die Höhlung abschließenden Teil, die sogenannte Haube, und

4.    in die Krone oder Öhre, welche gewöhnlich aus 6, bei kleineren Glocken auch aus 4 Henkeln besteht, "welche auf einem Mittelbogen auf der Mitte der Abschlußplatte zusammenlaufen und zum Aufhängen der ganzen Glockenkonstruktion dient.

Das Zubehör besteht:

a)    aus dem Hängeeisen, woran der Klöppel hängt;

b)    aus dem aus weichem Eisen angefertigten Klöppel, welcher im Anschlagballen eine Stärke von ⁵/s der Stärke des Schlagringes erhält;

c)    aus dem mehrfach übereinander genähten rindsledernen Riemen zum Befestigen des Klöppels;

d)    aus dem Helm (auch Wolf oder Joch

genannt), welcher aus Eichenholze angefertigt und in die Krone eingepaßt wird; endlich e) aus den zur Befestigung der Krone mit dem Helme dienenden schmiedeeisernen Teilen, wie Schrauben, Querschienen, Spangen, Nägel und durchlaufende Achse nebst Lagerschalen.

trockenem

Die Kosten der Installation einer Glocke bestimmen sich daher aus dem Preise der Glocke selbst nach Maßgabe des verwendeten Materiales, ihrer künstlerischen Ausstattung und aus dem Preise des Zubehörs, welche Positionen der folgenden Tabelle entnommen werden können; zu diesen Kosten ist noch der nach lokalen Umständen konstruierte hölzerne Glockenstuhl, welcher gewöhnlich mit K 0 80 per lkg Glockengewicht angenommen werden kann, dann das Aufziehen und Aufhängender Glocke, welches zirka 2'5% der Gesamtkosten der Glocke beträgt, und schließlich das Zugseil oder der Zugriemen zuzurechnen.

Mehrere bei einem Geläute angebrachten Glocken sollen harmonisch gestimmt sein; versuchsweise hat man folgendes Schwingungsverhältnis der Töne gefunden:

Grundton:

Intervall:

£• kl. Sekunde

^ gr. Sekunde 5T kl. Terz o gr. Terz ^ Quart 5T überm. Quart Quint kl. Sext p gr. Sext er kl. Sept ^ gr. Sept ° Oktave

Schwin

gungsver

hältnis

24 : 25

32 : 45

8 : 15

folgende:

Die Durakkorde als die geeignetsten sind

Grundton: c cis Terz:

Quint:

e eis g gis

C'CTQ g

sr<ü3.o

Ui O P

2- S. th

W W 03

& C^OfQ

Sog

te 2. co w

Preise von bestimmten Glockentypen aus bester Glockenspeise

(mit dem spezifischen Gewichte von 8-81), per Stück in Kronen. Turmglocken, samt Helm und Läutearm:

45 cm Durchm., 41 kg Gew., Altton 48 „

50 „

52 „

56 „

59 „

64 „

68 „

70 „

73 „

78 „

83 „

89 „

96 „

101 „

108 „

50 „

68 „

84 „

w.r?.

114

119

128

134

140 „ 150 „ 160 „

170

„ 100 „ „    140    „

„    150    „

„ 166 „ „ 200 „ „ 210 „ „ 280 „ „    336    „

„ 3000 „

Tenorton

Baßton

K 195-00 „    235-00

„    320-00

„    395-00

„    467-00

„    650-00

„    690-00

„    760-00

„    900-00

„    950-00

„    1250-00

„    1500 00

„    1700-00

„    1950-00

„    2340-00

„    2700-00

„    3100-00

„ 3800-00 „    4500-00

„    5500-00

„    6400-00

„ 7500-00 „    8500-00

, 10200-00 „ 12000-00

568

Glocken für Bauten, Schulen, Fabriken, Wirtschaftshöfe u. dgl., per Stück:

unterer Durchm. 15 cm, Gew. za. 2-0kg K 11-00

, 115-00 , 140-00 , 158-00

17 V»

20

22

23

24

27

29

31

35

38

40V* »

„ 8-8 ,, „ 10-8 ,, „ 13-7 „ „ 19-3 „ „ 25-6 „ „ 31-0 „ „ 35-0 „

Glockenakkordion

mit 5

per Garnitur K 190-00 235-00 35Ö-Ö0

7 Glocken

JP

[|_J

Harmonische Altarglocken, per Stück:

bei 3

mit politiertem Hefte K 14-00    18-00    22-00

,, Metallhandhabe

5 Glocken

„ 15-00    20-00    25-00

Akkord-Altarglocken, per Stück . . Iv 20-00 bis K 36-00

««Ml

Gotisches Akkordion zur Sakristei

mit 5 Glocken.......

„6

K 200-00 „ 240-00

Signalglocken auf Gußeisenkonsolen, per Stück: Schellendurchmesser 15    20    24    27 cm

Preis

Schellendurchmesser 31

K 22-00    36-00    55-00    71-00

38    40-5 cm

35

Preis

K 105-00    124-00    142-00    160-00

Normaltabelle für Glocken

nach Ton, Dimension, Gewicht und Zubehör.

Ton

der

Glocke

Unterer

Durchmesser

Höhe

Länge der Achse

Der Klöpfel ragt hervor

aus

Länge des Hebels

Gewicht der Glocke in kg, wenn das Materiale ist:

der Glocke

in m

Kupferlegie-rung oder Glockengut*)

Gußstahl

Gußeisen

Preis des Zubehörs in K

Baß

Tenor

CD M-l

Alt

Sopran

1-88 1-65 2-20 0-46 1-78 1-56 2-08 0-43 1-68 1-50 1-96 0-40 1-57 1-38 1-87 0-38 1-49 1-31 1-75 0-37 1-44 1-28 1-70 0-36 1-39 1-22 1-64 0-35 1-33 1 18 1-57 0 34 1-26 1-12 1-49 0-33 1-20 1 07 1-43 0-32 1-10 1-00 1-33 0-29 1-05 0-92 1-25 0-28 1-02 0-91 1-22 0-27 0-94 0-83 1-13 0-26 0-89 0-79 1-07 0-25 0-84 0-76 1-01 0-24 0-81 0-73 0-98 0-22 0-76 0-68 0-92 0-21 i 0-73 0-66 0-89 0-20 0-71 0-64 0-86 0-19 0-65 0-61 0-81 0-17 0-63 0-57 0-78 0-16 ; 0-60 0-55 0-73 0-15 0-57 0-53 0-72 0-14 0-55 0-52 0-69 0-14 0-52 0-49 0-66:0-13 0-47 0-44 0-60'0-12 0-44 0-42 0-57 0-11 | 0-42 0-40 0-54.0-10 0-39 0-37 0-51 0 09 0-31 0-36 0-48 0-08

1-54

1-46

1-38

1-29

1-23

1-18

1-15

MO

103

0-98

0-92

0-84

0-82

0-76

0-71

0-66

0-63

0-60

0-58

0-57

0-51

0-50

0-47

0-44

0-42

0-41

0-36

0-34

0-32

0-29

0-27

3808 2755 3389 3341 2211 2974 2788 2015 2482 2298 1650 2049 1968 1500 1753 1776 1230 1582 1585 1125 1410 1362 1050 1212 875 1051

1181

i—i

125

150

565-00

490-00

415-00

365-00

320-00

281-00

263-00

244-00

225-00

206-00

187-50

168-75

161-25

150-00

142-50

131-25

123-75

112-50

105-00

101-25

90-00

82-50

75-00

67-50

63-75

60-00

52-50

48-75

45-00

37-50

30-00

Das Gewicht

bei der

von

dem Mischungsverhältnisse ab.

Preise der Glocken:

aus Gußeisen, aus

Gußstahl

bis zum Stückgewichte von 200 kg, per kg „    „    „    500 „

„    „    „ 1000 „

K 2-65 „ 2-35 „ 2-00

K 3-35

3-00

2-60

Binderarbeiten.

Alle hier angeführten Gegenstände sind loko Wien Haus oder Bahn geliefert verstanden und es ist sowohl bei Neuherstellungen als auch bei Reparaturen stets Material und Arbeit inbegriffen.

Runde Wasserbottiche mit Eisenreifen gebunden per 1 hl Inhalt:, Fassungsraum in hl bis 5 a) von Eichenholz 5)    ,, Lärchenholz

aus 5 cm starken Pfosten ,,    7-50    7-10

„ 8 „

c) von weichem Holze

aus 5 cm starken Pfosten ,,    6-60    6-30

„ 8 „

Viereckige Wasserbottiche erhalten zu vorgenannten Preisen einen Zuschlag von 40%.

K 14-00

„    9-80

„    8-70

5—10

13-00

9-30

8-30

10—25125—50

12-00    11-50

6-70    6-40

8-80    8-40

6- 00    5-80

7- 90    7-60

Reparaturen an Wasserbottirhen, per Stück, u. zw.: a) neuen Boden einsetzen:

von Eichenholz............

„ Lärchenholz, aus 5 cm Pfosten . . . „ „ , 8 „ . . . „ weichem Holze ,, 5 ,,    . . .

8 „    . . .

b)    neue Dauben einziehen :

von Eichenholz.........

,, Lärchenholz.........

,, weichem Holze.......

c)    ein einzelnes Bodenstück einsetzen:

von Eichenholz.........

,, Lärchenholz.........

„ weichem Holze.......

50—100

11-00

6-20

8-10

5-60

7-40

bis 5 hl    über 5 hl

5-00

7-00

7-20    „ 10-00

2-50

1-70

1-40

2-80

2-00

1-60

Wasserfässer:

«) Eichenes Wasserfaß von 5 bis 8 hl Inhalt mit 6 neuen eisernen Reifen, per hl . . ........

b)    eichenes Wasserfaß, wie vor, aber über 8 hl Inhalt, per hl

c)    vorgenannte Fässer aus weichem Plolze stellen sich um 25% billiger.

Reparaturen an Wasserfässern, per Stück: ä) neuen Boden einsetzen.......

b)    eine neue Daube einziehen.....

c)    Aufsetzen oder Abschneiden ....

d)    Anbohren und Zapfen beistellen . . .

Badewannen, per Stück: a) Badewanne von Fichtenholz mit 3 eisernen Reifen, 1-3 m lang und 0-8 m breit............

3-50

2-40

1-90

3-80

2-70

2-10

12-00

14-00

bis 5 hl | über 5 hl

- CO CO CO

lOOO

80

K 16-00 „    4-20

„    4-00

„ 2-00

, 26-00

— 6?1 —

b)    Badewanne wie oben mit 6 hölzernen Reifen . . .

c)    Badewanne wie vor mit Verwendung der vorhandenen

Eisen- oder Holzreifen erneuern..........

d)    Fuß- oder Armbadewanne

von Fichtenholz mit Eisenreifen..........

,,    „    ,, Holzreifen..........

Reparaturen an Badewannen, per Stück:

a) neuen Eisenreif umlegen.............

Holzreif ,,    ..............

Boden einsetzen..............

d)    ein einzelnes Bodenstück einsetzen.........

e)    neue Daube einziehen..............

/) Aufsetzen oder Abschneiden............

g) einen neuen Zapfen einsetzen...........

24-50

25-00

6-50

4-50

b) „

c)

J»

o o o o o o o ooi>ioho«io (N 6 ob CNI N (N 6

Butten, per Stück:

a)    Butte zum Wassertragen mit eisernen Reifen samt

Tragbändern, 0-025 m³ Wasser fassend.......

b)    sonstige Tragbutte außergewöhnlicher Größe mit

eisernen Reifen und Bändern...........

c)    gewöhnliche Butte samt Bändern mit hölzernen

Reifen.....................

„ 11-00

„    9-00

„    7-50

e)    Aufsetzen oder Abschneiden . .

/) ein neues Tragband.....

o o o o o o

05 Cn w co öi cb OOiOOOO

Diverse Gefäße, per Stück:

Krautfaß oder Ständer, 0-5 m Durchmesser, 0‘7 m tief, aus Lärchenholz, mit 3 Eisenreifen und Deckel „ 13-00 Essigfaß für 50 1 Inhalt, aus Eichenholz, mit 4 Eisenreifen ......................

Schmalzständer für 75 kg Fassungsraum, von

weichem Holze, mit 4 Eisenreifen.........

Packfaß, von weichem Holze, bei 0-10 m³ Inhalt, rauh

0-25 „    „

„    „    0-40 „

„ 18-00

9-00

4-00

6-50

9-00

Schaffel:

d) Weiches Sechtelschaff (Laugenbottich) mit hölzernen

Reifen, per hl..................

b) Zugschaff, per Stück:

„    7-50

UJgüff von Eichenholz samt 3 eisernen Reifen . . .    „ 10*00

'1 1    ,, weichem Holze mit weichen Handdauben „    5-80

,,    ,,    „    ,,    2 harten Handdauben ,,    7-00

,, Eichenholz mit 3 eisernen Reifen, 2 eisernen Henkeln samt Auspichen . .

. „ 11-00

c)    Wasserschaff oder Ausspeiseschaff mit eisernen

Reifen, per Stück...............

d)    Ausspeisescliaff mit hohen Füßen und Flügeldauben,

per Stück ....................

e)    Ab wasch schaff von Eichenholz mit eisernen Reifen, 0-6 m im Durchmesser, 0-3 m tief, per Stück . . .

/) Sitzbadschaff von Fichtenholz mit hölzernen Reifen, per Stück....................

g)    Wasserkiibel von Eichenholz mit eisernen Reifen und

Eisenbügel, per Stück..............

h)    Abreibschaf fei, per Stück...........

. K 6-80

13-00

10-30

6-50

6-80

3-20

i) Mörtelschaff ein zum Tragen, per Stück:

mit hölzernen Reifen.........

-,,    2 eisernen Reifen.........

k) Handsechter von Fichtenholz ä 7 1 Inhalt, per Stück:

mit Eisenreifen.................

,, Holzreifen..................

/) Wasseramper fWassereimer), za. 201 Inhalt, per Stück:

von Fichtenholz

K 4-50 „ 3-50

1-20

1-60

2-30

2-00

von Eichenholz

mit Eisenreifen.........

,, Holzreifen..........

m) Wasserbüttel zum Tragen, per Stück:

mit Eisenreifen.........

,, Holzreifen..........

K 7-00 „ 5-70

„ 3-30 „ 2-70

6-60

5-00

Maßgeschirre, per Stück:

a) für trockene Gegenstände, ganz aus gehobeltem Eichenholz mit Handhaben angefertigt und mit Eisenreifen beschlagen, samt Zimentierung:

Fassungsraum in

1 100    50    25    20    10    5    2    1

Preis per 1 Stück in IC 27-00 22-50 18-00 13-80 9-80 8-20 6-90 5-60

b) für nasse Gegenstände, sonst wie vorige:

Fassungsraum in Preis per 1 Stück in K 12-00    9-00    7-00

Sämtliche Maßgeschirre müssen nach der Verordnung des österr. Handelsministeriums vom 19. Dezember 1872 ausgeführt und geeicht geliefert werden.

1    20    10    5

Wagnerarbeiten.

Die Wagnerarbeiten sind aus trockenen Holzmaterialien einschließlich aller Anarbeitung, jedoch ohne Beschläge, ohne Zimmermanns- und Anstreicherarbeit verstanden, aber es ist bei Reparaturen auch die Entfernung der alten Bestandteile in dem Preise inbegriffen.

Neue Wagen, per Stück:

a) Lastwagen für Baumaterialien, Kohlen u. dgl., mit Ladeplateau oder mit aufgesetztem Bretterkasten:

40 q Ladung

für 20

30

K 22000 250 00    300’00

b) Leiterwagen, zweispännig, samt Sitz und Bodenladen

mit 60 K 215-00    255-00

105 mm breiten Rädern

o) Streifwagen auf Federn, 4-8 m lang, samt Boden K 220-00

,, 240-00

d)    Truhenwagen aus Rustenliolz mit 4 Tragstangen

(ohne Truhe, welche K 70-00 kostet).......

e)    Schotter wagen oder Wagen mit Kasten, für geringere Lasten, z. B. für 1 m³ Sand oder Schotter oder aber zum Gebrauch für den Feldbau,

20 q Ladung

10

15

für

K 150-00    180-00    210-00

f) Baum wagen, zweispännig, samt Sitz, Boden und Seitenladen mit 60    105 mm breiten Rädern

K 155-00    180-00

g)    Aufspritzwagen oder Faß wagen, zweispännig,

jedoch ohne Faß................

h)    Kehrichtwagen für 2 bis 3 m³ Inhalt, samt Austäfelung, nach der Type der Stadt Wien hergestellt . .

i)    Handwagen, zweiräderig, mit Kasten für Transport von Schotter, Sand, Erde, Kehricht u. dgl. mit rückwärtigem Schuber, oberem Deckel,

bei 1-10 m langen, 0-80 m breiten und 0-55 m hohen Kasten

„ 0-65 „    „

„ 0-70 „    „

k) Wagenfür Ochsengespanne oder sonst schwächerer Bauart, z. B. für Düngertransporte u. dgl.....

200-00

420-00

115 „ 1-20 „

0-90 „ T00 „

58-00

62-00

74-00

95-00

105 mm

Reparaturen an Wagen bezw. neue Bestandteile, per Stück:

oo

b)    vorderes Rad ebenso . .

c)    Radfelge samt Diebeln .

d)    neue Speiche für ein Hinterrad..........

,,    ,, Vorderrad..........

e)    neue gedrehte Radnabe aus Rustenholz......

/) alte Radnabe mit Holz ausbüchsen und die eiserne Radbüchse einmachen................

Iv 0-65 „    0-55

„    5-00

2-30

g)    Radbüchse separat einmachen und befestigen . . ,

h)    Tragbaum von Rüsten- oder Eschenholz.....

i)    Deichselstange aus Birkenholz liefern, neu einziehen

k) Schwebstange, ebenso.............

/) neuer Achsenstock, für hölzerne Achsen.....

,, eiserne ,,    .....

1-20

16-00

8-50

4-50

13-00

7-50

m)    neuer Kippstock............. . . . .

n)    Zugwage (Sprengwage, Halbwage) fürzweispänniges Zeug

,, einspänniges    „

,, Vorspann-    ,,

7-20

5-00

2-30

5-80

Werkzeugstiele, per Stück:

Krampenstiele aus gespaltenem Hartholze . . Schaufelstiele, gerade...........

halbgebogene ganz gebogene

Schlegelstiele Hammerstiele, kleinere mittlere

größere

Stößelstiele.......

Mörtelhauenstiel . . . . Kotkrückenstiele . . . . Besenstiele samt Einbinden Bürstenstangen.....

ooooooooöoööö

Schmiedearbeiten.

Alle Schmiedearbeiten sind loko Baustelle oder Verbrauchsobjekt

zu liefern.

Schließen, Klammern, Schrauben usw. (ohne Versetzarbeit), per kg: Mauer-, Schlag-, Gabel- oder Gewölbeschließen

samt Durchschubern.............

Feuermauerschließen aus Klammereisen . . . Traversenschließen samt Durchsteckschrauben

und Schubern.................

Klammern von Rahm- oder Gittereisen ....

Überlegeisen................

Mantelbaum schrauben.

Rinnenhaken, unverzinkt K 0-53, verzinkt . . .

Hängeeisen mit Schrauben...........

Piloten- oder Falzbürstenschuhe von Schmiedeeisen samt Nägel................

Ketten von Schmiedeeisen, ohne Unterschied der Größe.....................

'------------ •-------• ----- s------- s_✓

K 0-32

0-38

0-42

0-40

0-28

Dachstu hl- oder Dübelbaum-

0-63

0-68

0-58

0-65

1-20

Wagenbeschlag, per Stück:

Lastwagen, Leiterwagen und Aufspritzwagen, zweispännig, mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 225 kg, 2 Achsen im Gesamtgewichte von beiläufig 100 kg, samt den hiezu nötigen Beschlägen, Ketten usw., jedoch ohne Bremsen

komplett zu beschlagen.............

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen, im Gesamtgewichte von beiläufig 140 kg beschlagen . .

b)    Baumwagen, Truhenwagen, Schotterwagen

u. dgl., zweispännig, mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen, sonst wie bei a, komplett beschlagen, jedoch ohne Bremse..................

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 140 kg komplett beschlagen „ 540-00

c)    Treppen wagen und Kehricht wagen, zweispännig,

mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 195 kg, 2 Achsen im Gesamtgewichte von beiläufig 90 kg, samt den übrigen Bestandteilen, jedoch ohne Bremse komplett beschlagen , .    ,, 720-00

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesamtgewichte von beiläufig 110 kg beschlagen . . .

d)    Streif wagen (Plateauwagen) wie vor beschlagen:

mit 10-5 cm breiten Reifen..........

a)

„ 720-00

.    „ 540-00

„ 580-00

.    „ 570-00

540-00

500-00

Bremse (Schleife),

vom Kutschbock aus zu bewegen, komplett ...    ,,    62-00

vom rückwärtigen Teile des Wagens aus zu bewegen ,,    42-00

/) Radschuh, mittlerer Gattung, ungefähr 5 kg schwer K 29-0 Radschuhkette, zii-ka 0-8 m lang, 2 bis 3 kg schwer .    ,,    4-00

g)    Sperrkette, gewöhnliche, samt Schnellei", zii’ka 1-2 m

lang, 3 bis 4 kg schwer .............

h)    Vorsperre, bestehend aus Schaufel, 2 Seitenschienen

und Mittelteil..................

.    „    3-30

„ 13-00

Einzelne Wagenbeschlagbestandteile lxerstellen oder reparieren, per Stück:

1.    einzelne Radi'eifen liefern und aufzuzielien: Raddurchmesser 105 bis 115 cm, Eisenstäi'ke 2 x 10-5 cm

2x10-5 „ 2x10-5; „ 2x10-5 ,, 2x6 I „ 2x6 2x6 2x6

2.    ein neues Rad mit altem Eisen zu beschlagen und

fehlende Teile beigeben..............

3.    dasselbe, aber bloß Beigabe der Nägel, Schrauben und

Spitzen.....................

4.    einen alten Radreif abnehmen, schweißen und auf-ziehen, samt Beigabe der Schrauben und Spitzen . .

5.    ein ixeues Radband aufziehen..........

6.    eine neue Halbbüchse anmachen.........

7.    eine eiserne Achse schweißen und aufrichten . . .

8.    eine alte Eisenachse bloß aufzurichten......

9.    eine neue Achsenstütze.............

10.    eine neue Reibscheibe..............

11.    ein neues Achsblech..............

12.    ein neues Schaleneisen.............

13.    eine neue Halbwage mit Streifstange.......

14.    untere Kniespange zur Deichsel.........

15.    obere    ,,    „    ,,    .........

16.    neuer Reibnagel samt Spangen und Schrauben . .

83 „    88    „

75 „ 80 „ 70 „ 78 „ 105 ,, 115 ,, 83 „ 88 „ 75 „ 80 „ 70 „ 78 „

„ 33-00 „ 30-00 „ 27-50 „ 23-50 „ 20-00 „ 18-00 ,, 16-50 „ 14-00

„ 6-80

„    5 00

Beschläge an Requisiten:

a)    Schiebkarren komplett beschlagen........

b)    Schiebtruhe komplett beschlagen........

c)    Wagenbeißer, einen neuen Schuh mit Spangen . .

d)    Wagenheber mit Eisen zu beschlagen (behufs des

Wagenwaschens).................

e)    Brunnenperpentikelstaixge zu schweißen, einzunieten und anzumachen.............

/) Krampen zu schärfen und zu spitzen, d. h. den breiten Krampenteil zu schärfen und den gespitzten mit einer gehörigen Spitze zu versehen...........

g) denselben nur spitzen oder nur schärfen.....

NB. Alle anderen Schmiedearbeiten und damit verbundenen Eisenlieferungen wollen unter den betreffenden Schlagworten im „Sachregister“ aufgesucht werden.

„ 10-00 „ 8-00 „    2-70

8-00

„ 11-25

1-20

„    0-14

Wagen (vierr äderig)

komplett an aller Wagner-, Schmiede- und Zimmermannsarbeit, mit eventuellem Anstrich, nach den Beschreibungen unter Wagner-und Schmiedearbeiten. Per Stück: a) Lastwagen für

20

30

K 820-00 960-00    1120-00

40 q Ladung

K 910-00    1060-00

b) Leiterwagen mit 60

105 mm breiten Rädern

K 780-00    840-00

c) Streifwagen mit 60

105 mm breiten Rädern

d) Truhenwagen samt fruhe mit 60    105 mm breiten Rädern

K 900-00 940-00

e) Schotter wagen für 10

15

20 q Ladung

/) Baumwagen mit

K 850-00 940-00 1030-00

105 mm breiten Rädern

60

K 760-00    840-00

g) AufspritzwagenmitFaß mit 60

105 mm breit. Rädern

K 990-00 1160-00

h) Kehrichtwagen mit

60

105 mm breiten Rädern

K 1260-00    1360-00

i) Handwagen, zweiräderig K 140-00, 150-00 und 165-00

Schiebkarren und Schiebtruhen

komplett aus hartem Holze erzeugt und fest beschlagen, per Stück: Radschiebkarren für 0-05 bis 0-065 m³ Inhalt:

i \ -■*»

HXEF³*

a)    gewöhnlicher Gattung mit leichterem Beschläge . . K 6-35

b)    schwererer Gattung f. Erd-,

Schotter- u. Ziegeltransport ,,    7-20

c)    stärkste    Gattung    mit

Winkeln,    Stützen und

„ 8-20

Füßen

Schiebkarren mit Aufsatz für 0-07 bis 0-085 m³ Inhalt:

a)    für Erde, Schotter, Sand

ii- dgl..........

b)    stärker, sogen. Pionierkarren . .

c)    italienische, mit Blechboden .........

d)    mit Füßen zum Schrägstehen .........

„ 8-20

.    „    8-50

„ 8-80

„ 10-20

37

c=C-

cu/

Steinkarren, stark beschlagen K 18-50 mit Verstärkungen „ 23-50

Ziegelkarren mit Plateau und hoher Lehne, stark mit Eisen beschlagen . .

.    „ 15-00

Lehmtruhen für 0-1 m³ Inhalt, vorteilhaft konstruiert u. stark beschlagen . .

.    „    9-80

mm

Karriolen oder Kippkarren,

zweirädrig, auf Eisenachsen, für Erdmaterialtransporte entsprechend stark gebaut:

für 0-4 m³ Inhalt....., 95-00

. „110-00

Requisiten, samt Beschläge, per Stück:

Holztragen von Birken- oder Rustenholz, mit vier

Füßen, samt Beschläge.............

Wagenheber zum Räder waschen.........

Wagenheberdrucker..............

Wagenheberfuß................

Wagenheberschwinge.............

Holzschneidebank (Hanselbank, Schnitzbank) . . Holzschneidebock mit 4 Seitenteilen,^ 1 Mittelteil

und 2 Fußleisten...............

Weinbock von Lärchenholz...........

Schußleiter zum Verladen / ra .....

auf Wagen und Waggons j i-(jo ”    ”.....

Steigleitern mit Holzsprossen in je 0 25 m Distanz mit Flachsprossen und Schraube gebunden, u. zw.:

a)    Doppelleiter, per Sprosse..........

b)    Gartenleiter, „    „    ..........

c)    Feuerwehrleiter, per Sprosse.........

„ 12-00 „ 20-00 „ 2-60 „    2-70

„ 0-75 ,, 25-00

„ 6-00 „ 20-00 „ 15-00 „ 19-00 „ 25-00

Seile:

Seilerarbeiten.

Tabelle zur Anwendung von Hanfseilen.

Ungeteerte runde Seile

Geteerte Kabelseile

Durchmesser in

mm

Gewicht per 1 m in kg

Arbeitslast bei ßfacher Sicherheit in kg

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Arbeitslast bei 6facher Sicherheit in kg

16

20

0-21

23

0-32

200

46

26

0-37

300

1-65

29

0-53

400

52

59

2-13

2-67

2250

33

0-64

500

36

0-8

750

65

72

3-7

4-0

39

0-96

900

46

1-06

1000

78

4-8

52

1-55

1250

85

92

5-6

6-4

2-03

1500

98

7-46

2000

105

8-53

3000

3600

4500

5000

6200

7500

8700

10000

12500

Elfi! 11=31

•g|.S s 2

"SP -o ^7

öl

CD

tuo

p!p

r-t- • cd w &

S. ägg. *; 3 s<s

r »<t

g:

1-45

1-30

1-75

Leinein und Stränge:

Waschleine, 40 m lang,

6fädig und 1 kg schwer, per Stück 8 „

„ 2 „ „ „ „ ...........

„    3 „    „    ,,    .........„

Leiterleinein, 3 mm dick, per km.........,,

4    ..........

Hanfleinein von doppelt gedrehtem weißen Hanf, 40 m lang, per Stück:

12fädig, 1 kg schwer .

co th <s> r-

60

12

24

32

„ 2-00 „    4-00-

„ 6-00 „ 10-00

Ein Wurf oder 4 Stück Baustränge, 2-80 m lang , .

3-80 „    „    . .

Ein Wurf oder 4 Stück Zugstränge vom besten Hanf, ■ 3 m lang....................

1-40

2-20

2-00

300

Anbindstricke,

lang 190    240    280 cm

3 fädig oer 100 Stück K 10-00    14-00    18-00

„ 12-00 16-00 20-00

4 „    „    100

Schnüre:

Ein Buschen Faszikelschnüre, 0-28 kg schwer, 32 m lang K 0-80

„ «1 1-50

„    „    0-56 „    „    32 „

,, gefärbte zwirnene Roulettenschnüre, 175 bis 210 g schwer, 32 m lang.........

1-70

37*

Schnüre:

Ein Buschen weiße zwimene Roulettenschnüre,

175 bis 210 g schwer, 32 m lang..........

Dicke Rebschnüre, per m ............

Mittlere Rebschnüre, per m............

Schwache Rebschnüre, per m...........

Iv

O © © H-*

Spagat:

Weißer Bindespagat, per kg ... .von K 2-80 bis „ Grauer zweischnüriger Heftspagat,

per kg............ .

Grauer sechsschnüriger Heftspagat,

per kg..............

Nähspagat oder Zwirn in Knäueln ä

100 g...............

4-20

2-00

„    „ 3-00 „    „    3-90

„    „ 2-60 „    „    4-40

Gurten:

a) 2fädige

Hanfschnurgurten 4fädigem Einschuß, 5mm stark, sogen. Maschinenoder Müllergurten

kreuzgewebte mit

b) 3 fädig gewebte Reb-schnurgurten mit sechsfachem Einschuß, 7mm stark, sogen. Aufzuggurten

Hanl:

. . IC 2-00

Gehechelter ungarischer Hanf, per kg . .

Gespunst zur Wasserleitungsarbeit bei Kittbünden,

per kg..............von K 0-80 bis ,,

Feiner gehechelter Schuhmacherhanf, per kg ... .

Hanfgarn, per kg................

Hanfwerg, ,,    ..................

Gehechelter Flachs, per kg.....-.......

Flachswerg, per kg ...............

Hanfschläuche:

Wasserdichte Hanfschläuche in Stücken ä 34 m lang Durchmesser in mm 13    20    26    40    52

hm6h6

Preis per 1 m in K 2*80    3-50    3-75    4-60    5-75

Durchmesser in mm 66    79    92    105

Preis per 1 m in K 6-80 8-20 10-00 12-50

Hängematten, graue, gestrickt von ....

„    graue, geschlungen von . .

Feuerlöscheimer, imprägniert, auf 101 Fassung, steif und unzerlegbar, per Stück:

mit Strickgriff K 4-50, mit Eisengriff.......

und mit überzogenem Eisengriff..........

Leibgurt aus Halbwolle, mit Schnalle und Gurtring . .

,, Gurtkarabiner.......

.K 4-60 bis • „ 9-00 „

8-50

16-00

5-00

6-00

10-20

16-20

Orgelbau und Musikinstrumente.

Die Orgelwerke richten sich hinsichtlich ihrer Kosten nach der Größe, resp. Anzahl der Stimmen und nach ihrer architektonischen Ausschmückung.

Zur allgemeinen Veranschlagung genügt die Größe der Orgel nach der Anzahl der Kirchenbesucher (resp. der Sitzplätze) zu bestimmen.

Erfahrungsgemäß benötigt man für eine Kirche

von

200 Sitzplätzen eine Orgel von 5 bis 6 Stimmen

„ 8 „ 10 10 „ 12 12 „ 16 16 „ 20 „    20 „ 36

„    36 „ 42

„    42 „ 48

Stabile Kirchenorgeln komplett aufgestellt und ausgestattet (Pfeifen aus Metallkomposition und Holz, Pfeifenkasten, Windladen aus hartem Holze, Spieltisch mit Klaviatur, weißbeinernen chromatischen und ebenholzenen diatonischen Tasten,

Registern, Blasbälgen usw., inklusive aller Arbeit vom Orgelbauer, Zimmermann, Tischler, Drechsler, Bildhauer, Staffierer, Schlosser, Schmied usw.) kosten per Stimme:

a)    in gewöhnlicher Ausstattung . ... K 220-00 bis

b)    in reichster Ausstattung

Pedal,

„ 300-00 „

330-00

480-00

Orgelreparaturen:

a)    Stimmen der Register, per Stück........

b)    neue Handklaviatur einsetzen, per Stück ....

c)    neuen Pedaltritt einsetzen, per Stück......

d)    Blasbälge anbinden und beledern, per Stück . . .

e)    Belederung aller Ventile, per Register......

/) Erneuerung der Messingfedern, per Register . . .

Tragbare Kirchenorgeln, sogenannte Positivs, mit 5 bis 6 olctaviger Klaviatur, einfachem Pedale, zwei Blasbalgzügen, komplett mit Tragleisten oder auf Rädern verschiebbar, inklusive Bank . . .von K 1600-00 bis

18-00

90-00

2-80

95-00

15-00

18-00

2500-00

Harmoniums, als Ersatz vorstehender Positivs, mit tretbaren Windbälgen u. 2    4    6 Registern

„ 270-00 330-00 550-00

mittlere Ausstattung K 210-00 270-00 390-00 bessere Gattung

Pianino, neue Konstruktion und politiert von K 800-00 bis ,, 1500-00

Klavier, sogenannte Stutzflügel in Eisenspreizung, braun

politiert............von K 1200-00 bis ,, 3000-00

Die übrigen Musikinstrumente wollen unter ihrem Schlagworte bei der Theatereinrichtung aufgesucht werden.

Uhrmacherarbeiten.

Bei nachfolgenden Preisangaben ist die neueste bewährte Konstruktion mit Grahamgang, Kontregescherr (damit das Werk während des Aufziehens weitergeht) und Versicherungsvorrichtung in den Schlagwerken zu Grunde gelegt.

Die größeren Räder bei den Turmuhren sowie die Gestelle für horizontale Auflagerung sind von Gußeisen, die kleineren Räder von Messing, die Wellen und übrigen Teile von Gußstahl (resp. Schmiedeeisen) angefertigt angenommen.

Die Lieferung der Schnüre, Schnurrollen, Aufziehkurbel, Gewichte und eines Exemplars Stunden und Minuten angebenden Zeigerwerkes samt gewöhnlichem Zifferblatte ist in dem Preise enthalten; dagegen kommen die Kosten für das Aufstellen (welche aus den Reisespesen des Monteurs und dem mit zirka 5% vom Kostenbeträge der Uhr zu berechnenden Honorar bestehen), dann die Glocken und Vermehrung der Zifferblätter separat in Rechnung zu stellen.

Hof- und Fabrikuhren.

-i

Turmuhrwerk.

a) Gehwerk, welches nicht schlägt, nach einem Aufzuge mehrere Tage geht, auf einem Zifferblatte von 50 bis 60 cm Durchmesser Stunden und Minuten anzeigt, dessen Haupträder 10 bis 15 cm Durchmesser haben und wobei sämtliche Räder aus Metall angefertigt sind, u. zw. wenn sie nach dem Aufziehen

8 Tage geht Kl 00-00 120-00 140-00 165-00 185-00 210-ÖOper Stück

b)    Stunden schlagende Uhr vom kleinsten Kaliber, das Geh- und Stundenschlagwerk 0-48 m lang, die Haupträder 0-13 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 2-5 bis 3-0 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........

mit Zifferblatt von 0-75 m und Glocke von 0-3 m Durchmesser .................

c)    Viertel- und volle Stunden schlagende Uhr kleinsten Kalibers, sonst genau wie b, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........

mit Zifferblatt von 0-75 m und 2 Glocken von 0-25 m und 0-3 m Durchmesser.............

d)    Stunden schlagende Uhr größerer Sorte, das Geli-und .Schlagwerk 0-68 m lang, die Haupträder 0-18 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 3-0 bis 3-75 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........

mit Zifferblatt von 1-1 m und Glocke von 0-5 m Durchmesser .................

e)    Viertel- und volle Stunden schlagende Uhr, das Geh- und Schlagwerk 1-0 m lang, sonst genau wie d, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........

mit Zifferblatt und 2 Glocken........

200-00

250-00

300-00

390-00

290-00

370-00

420-00

550-00

f)    Halbstundenschlag auf den Stunden schlagenden

K 35-00

Uhren ad b und d einrichten, per Stück.....

g)    Viertel-und Stunden schlagende große Hof uh r, acht Tage nach dem Aufziehen gehend, komplett, inklusive 2 Glocken, Uhrbock, 6 Schnurrollengewichten,

„ 570-00

Schnüren und einem Zifferblatt von 1-25 m Durchmesser, per Stück ...............

h)    Läutewerke zu vorstehenden Uhren, welche durch wechselweises Anschlägen zweier Hämmer das Läuten einer Glocke nachahmen und den Zweck haben, den Beginn oder die Beendigung einer Arbeitszeit zu signalisieren, wobei die Einrichtung getroffen ist, daß um läuten zu können, das Läutewerk vom Uhrwerke ausgelöst wird, je , nach der Größe, per Stück

K 100-00 bis „    200-00

Um für Schlösser, Rathäuser, Fabriken, Schulen, Kasernen, Villen u. dgl. die Detail kosten berechnen zu können, folgt hier ein ,JKostenvoranschlag'‘ einer Uhr, ohne oder mit Schlagwerk.

Mit

Gehwerk

allein

Mit

Stunden-

Schlagwerk

Mit

Viertel- und Stunden-Schlagwerk

in Kronen

Uhren anlage für ein Portierhaus.

. . 225-00

1.    1 Uhrwerk

2.    1 Uhrkasten, verschließbar, innen und

außen mit Ölfarbe gestrichen, Tür mit Verglasung . . . ..........

3.    1 Zeigerwerk mit langem Führungsrohr 32-00

4.    Gewichtsrollen und Seil zu einfachem

495-00

625-00

42-00

47-00

32-00

53-00

32-00

Flaschenzug............

5.    Hämmer, Prellfedern und Wechsel . .

6.    1 Winkelräderwerk und Verbindung .

7.    Gewichtskessel...........

8.    1 Zifferblatt, 127 cm Durchmesser, weiß, mit schwarzen Ziffern und schwarzer

23-00

35-00

6-00

27-00

31-00

35-00

12-00

45-00

45-00

35-00

18-00

Mittelscheibe ...........

9. 1 Paar Zeiger, getrieben, vergoldet , .

10.    1 Gußstahlglocke mit 50 cm Durchmesser,

mit Montierung, Gestell und Schutzdach (für Stundenschlagwerk) ......

11.    2 Gußstahlglocken mit 41 cm und 50 cm mit Montierung und

54-00 25 00

54-00 25 00

54-00

25-00

150-00

Durchmesser,

Schutzdach (für Viertel- und Stundenschlagwerk) ............

12. Emballage und Verpackung.....

22-00

24-00

260-00

28-00

Summe Iv . . 464-00 932-00 1220-00

Perronuhren für Eisenbahnen.

Sr

e45

WM

;;

Perronuhr für Eisenbahnen oder Fabrikanlagen mit Gehwerk und beleuchteten Zifferblättern, auf Wandkonsolen

Turmuhren.

von K 540-00 bis Iv 670-00

TU

Fl

Glocken türm mit Schlagwerk

a)    Uhr für kleine Kirchen, die .Haupträder 0-28 m im Durchmesser, mit 5-0 bis 5-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocke, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 1-0 m lang, nur ganze Stunden schlagend .    ,,

Geh- und Schlagwerk, 1*5 m lang, Viertel- und ganze Stunden schlagend..........,,

b)    Uhr für mittlere Kirchen, die Haupträder 0-34 m im Durchmesser, mit 6-25 bis7-5 mGewichts-fall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh-und Schlagwerk, 1-36 m lang, 0-68 m breit, nur ganze Stunden

schlagend..........tt

Geh- und Schlagwerk, 2-0 m lang, 0-68 m breit, Viertel- und ganze Stunden schlagend......„

c)    Uhr für große Kirchen, die Haupträder 0-4 m im Durchmesser, mit 7-5 bis 9-5 mGewichts-fall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, pyramidal, für

370-00

540-00

470-00

740-00

schwere Glocken sehr stark eingerichtet, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 1-62 m lang, nur ganze Stunden

schlagend...................

Geh- und Schlagwerk, 2-2 m lang, Viertel- und ganze

Stunden schlagend...............

d) Zifferblätter samt Zeigern zu allen vorgenannten Uhren bei Lieferung von nur einer Garnitur, per Garnitur:

von Eichenholz sorgfältig gearbeitet, mit schwarzen Ziffern auf weißem Grunde versehen,

Durchm. d. Zifferblattes in cm 50    65    75    95

K 28-00 37-00 43-00 54-00 „    „    „    „ cm 110    125    140    160

K 62-00 70-00 79-00 90-00 von starkem verzinnten Pontonblech in einem Ringe von Guß- oder Schmiedeeisen festgespannt, samt entsprechendem Anstrich,

Durchm. d. Zifferblattes in cm 50    65    75    95

K 34-00 44-00 50-00 64Ä)Ö „    „    „    „ cm 110    125    140    160

K 74-00 84-00 94-00 108-00 Transparente Zifferblätter aus Spiegelscheiben in einer Umfassung von Zink oder Gußeisen, nebst Erleuchtungsapparat und Zeigern,

Durchm. des Zifferblattes in

K    98-00    112-00    125-00    145-00

e) Zifferblätter samt Zeigern zu allen vorstehenden Uhren, wenn mehr als ein Zifferblatt angebracht wird, erhalten zu den unter d angesetzten Preisen für die Ergänzung des Zeigerwerkes, per Stück

einen Zuschlag von..............

/) Uhrschellen oder Glocken, per Stück: unterer Durchmesser in cm 30    50    75    100    125

aus Glockenspeise (sehr schwach im Fleische) aus Gußstahl aus Gußeisen

Schematischer Kostenüberschlag für eine Turmuhr in einer größeren Ortsgemeinde, bei welcher die größte der vorhandenen Glocken zirka 400 kg Gewicht hat und 4 Zifferblätter je 158 cm Durchmesser angebracht werden (bei derlei Anlagen werden stets die vorhandenen Kirchenglocken verwendet).

K 640-00

„    940-00

25-00

K    42-00    70-00    105-00    140-00    180-00

24-00    38-00    60-00    80-00    100-00

19-00    32-00    47-00    63-00    82-00

1.    Ein Viertel- und Stundenschlagwerk.....

61-00

152-00

53-00

59-00

63-00

21-00

63-00

2.    Ein Uhrkasten, innen und außen mit Ölfarbe gestrichen, Türen mit Verglasung.......

3.    4 Zeigerwerke m. langen Führungsrohren ä K 38-00 ,,

4.    Gewichtsrollen u. Seile zu einfachem Flaschenzug ,,

320-00 108-00 28-00 Summa . K 1726-00

10.    4 Paar Zeiger, getrieben, echt vergoldet ä K 27-00 ,,

11.    Emballage und Verpackung.........

Turmuhren werden auch mit elektroautoma-tischen Aufzugvorrichtungen versehen, wobei der Handaufzug aber beibehalten bleibt.

Kosten einer automatischen Aufzugvorrichtung samt

Gleich-, Dreh-oder Wechselstrommotor K 300’00 bis ,, 800-00

Elektrische Uhren.

[5]

Pt

,,    130-00

a) Normal-Regulatorpendeluhr für Wechselstrombetrieb als Zentrale mit Auslösung und Impulsvorrichtung, Emailzifferblatt 190 mm, in feinstem Nußkasten von 1 m Länge mit Schnitzwerk...........

Diese Pendeluhr dient nicht allein als Normal-Regulatoruhr, sondern ist vorzugsweise zum gleichzeitigen Betriebe einer unbegrenzten Anzahl angepaßter Uhrwerke, welche in beliebiger Entfernung voneinander angebracht sein können, geeignet, wobei alle Zeigerwerke genau die gleiche Zeit anzeigen. Dieser Regulator braucht nie aufgezogen werden, da bei demselben die Elektrizität als bewegende Kraft wirkt, wozu nur 2 bis 3 Braunsteinelemente nötig sind.

b) Pendeluhr, mit einmonatlichem Geh werke (wie jede gewöhnliche Pendeluhr aufziehbar), womit man zugleich andere elektrische Zeigerwerke, die mit mehreren Leclanche-Elemen-ten in Verbindung gebracht werden, auf jede Entfernung betreibt

K 90-00 bis „    180-00

c)    Zeig er werke (Sekundäruhren)

in Verbindung mit obigen Pendeluhren arbeitend, wobei die Minutenzeiger jede Minute vorspringen, mit 35 cm großen Metallrahmen, 20 cm Zifferblatt, Glasscheibe und Messingreifen ...........

d)    Alarmzeigerwerk, gleich

zeitig um zu einer im vorhinein bestimmten Zeit eine oder mehrere Glocken auf jede Entfernung in Tätigkeit zu setzen ,,    45-00

e)    Sicherheitsweckeruhr, elegant, 8 Tage gehend, mit 15 cm Spiegelglaszifferblatt in Metallfassung und elektrischer Signalglocke, Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von

anderen Glocken, nebst 2 Elementen und Füllung ,,    50-00

/) Wächterkontrolleuhr, mit 8tägigem Gange, in jedem Lokale gleichzeitig als Wanduhr zu gebrauchen, für drei Hauptstationen, samt 370 Kontrollzifferblättern ..........

für jede weitere Hauptstation

►xssg

H?jt ^

feg

VW#

Cr

K 38-00

«fi

/J-

Elektrische Sekundärubren oder Zeigerwerke für die verschiedenen Räume in unbegrenzter Anzahl zu verwenden.

„    140-00

„    15-00

HÜ

II

El herrische

WACHT ER-CO MTROL-UHR

. CARIXÖHIC,

!il

Auf dem täglich erneuten Kontrollezifferblatte der letztgenannten uhr kann man mit vollster Sicherheit und mit Ausschluß jeglicher Fälschung sofort ersehen, ob der mit der Aufsicht verschiedener Räumlichkeiten betraute Wächter den vorgeschriebenen Rundgang, sowohl in der richtigen Reihenfolge, als auch in den entsprechenden vorgenommen hat. Eine jede Kontrolleuhr dient für 3 bis 0 verschiedene Hauptstationen und können außerdem noch

Wächterkon troll-

Zeitintervallen

mehrere Nebenstationen, die genau wie die Hauptstationen funktionieren, eingeschaltet

werden, wozu man bloß die bezügliche Anzahl Taster an verschiedenen Orten anbringt. Zum Betriebe genügt eine Batterie von 2 Leclanche-Elementen.

Pendeluhren für Bureaus mit 8 tägigem Gange in politier-

tem Holzkasten................

ebenso, aber    mit    Stundenschlagwerk.......

,,    ,,    ,,    Halb- und Ganzstundenschellenschlagwerk ..........

,,    Viertel- und Stundenschlagwerk    .

,,    Turmglockenschlagwerk.....

Schilduhren für Kanzleivorzimmer in Blechkassette mit

eintägigem Gange...............

dieselbe mit 8tägigem Gange..........

70-00

100-00

125-00

140-00

150-00

20-00

30-00

Motormaschinen.

Bei den Preisangaben über Maschinen handelte es sich dem Verfasser hauptsächlich darum, für Techniker, Schätzleute, Fabrikanten und Gewerbetreibende Anhaltspunkte zu geben, wonach unter Vergleichung der für den betreffenden Artikel sonst üblichen Preise eine vorläufige Beurteilung der Posten möglich werde.

Die Hilfsmittel des Maschinenbauers zur Aufstellung von Kostenanschlägen und Schätzungen sind sehr verstreut, es ist auch nur wenigen möglich, alles dies für viele öfter unzugängliche, selten ausreichende und schwer übersichtliche Materiale für Feststellung von Preisen zu studieren; die Zeit ist meist unzureichend hiefür und doch ist man oft in die Notwendigkeit versetzt, rasch und für die verschiedensten Einrichtungen auf maschinellem Gebiete eine möglichst genaue Kalkulation der Kosten abgeben zu müssen.

Die in diesem Werke angeführten Preise sind zumeist hergestellten Bauobjekten entnommen, welche auf die Rohmaterialpreise für Wien reduziert wurden. Bei Anwendung dieser Preise auf andere Bestellorte wird daher nicht bloß auf die Dimensionierung, die Neuheit, die Fasson und das Gewicht, sondern auch auf die Rohmaterialpreise und Arbeitslöhne am betreffenden Bauorte Rücksicht genommen werden müssen und werden die Fracht- und Monteursfahrspesen zu veranschlagen sein.

Die Preise aller Maschinen sind samt Montage loko Wien angesetzt und wo nicht anders benannt, per Stück komplett hergestellt verstanden.

Wasserkraftanlagen.

Die meisten der bisher ausgenützten Wasserkräfte wurden in der Kleinindustrie (bei Mühlen, Sägen, Hammerwerken, Stampfen u. dgl.) verwendet und es variierte die Kraftleistung dieser Wasserwerke zumeist von 5 bis 50 HP, wovon jedoch auch die Großindustrie mit ihren ökonomischer arbeitenden Dampfmaschinen, Wärmemotoren u. dgl. ein erheblicher Teil derselben entweder nur als Hilfskraft erworben und benützt oder aber gänzlich außer Betrieb gesetzt wurden, weil mancherlei Übelstände des Wassermotorbetriebes (wie der Wechsel der Wasserstände, der Eintritt des Frostes, mancherlei Verunreinigungen und oft enorme Bauanlagekosten) mit dem ruhigeren und stabilen Dampfmotorbetriebe nicht konkurieren können. Erst in neuerer Zeit wird durch das Aufstreben der Elektrizitätswerke wieder den Wasserkräften eine erhöhte Bedeutung erschlossen, indem Wasserwerksanlagen für elektrische Kraftmaschinen (und Beleuchtungsmaschinen) bis zu 8000 und selbst 20.000 Pferdestärken errichtet werden, die vornehmlich zum Betriebe weit entlegener Industrien und Eisenbahnen in Verwendung kommen.

von

Der Kauf- oder Verkaufswert einer Wasserkraft läßt sich gegenwärtig nicht im allgemeinen bestimmen und hängt mehrfach einwirkenden Faktoren ab, worunter das Wasserquantum und dessen Wechsel und Gefälle, der Frost, die Entfernung der Ve rkehrslinien sowie bei Industrieanlagen auch der Markt für Rohprodukte und fertige Waren u. a. m. eine besondere Rolle spielen.

Speziell aber ist bei der Bewertung einer Wasserkraft maßgebend, ob diese letztere als bloße roheWasserkraft(bei unverbauten Ufern) oder ob sie als bereits nutzbare Kraftanlage mit Stauanlagen (Wehrbauten, Kanälen, Gräben oder Gerinnen und Schützen) angesehen werden kann.

Der ökonomische Wert einer Wasserkraft wird am sichersten durch den Unterschied der Betriebskosten der Dampfkraft oder anderer Motoren mit den Betriebskosten der Wasseranlage von gleicher Leistung unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren bestimmt und bleibt wegen des Gebundenseins an eine bestimmte Stelle in jedem Falle geringwertiger als die Dampfkraft, wenn auch bei fließenden Gewässern ein möglichst gleichbleibender Wasserstand, also das Niederwasser, in Rechnung gezogen wurde.

Keinesfalls darf der ökonomische Wert einer Wasserkraft allein aus dem Arbeitsnutzen, der mit dieser Kraft erzielt werden könnte, berechnet werden, sondern es wären für die rationelle Bewertung und für den ökonomischen Wert einer Wasserkraft die folgenden Positionen zu berücksichtigen:

1.    Der Handelswert von Grund und Boden des Wasserlauf cs mit Stauanlagen, Zuleitungen, Kanälen, Gräben und eventuellem Inundationsterrain;

2.    die Baukosten der Stauanlagen (Wehren) und Zuleitungen, Kanälen, Gräben, Uferversicherungen, Gerinnen, Rechenanlagen und Schützenwerke;

3.    die Kosten der Hochbauten für die Motoranlagen (Räder, Turbinen usw.) ;

4.    die Instandhaltungskosten der ganzen Anlage;

5.    die ständige Bedienung und Überwachung und endlich

6.    die Amortisation des Anlagekapitales.

Als Vergleich zur Kalkulation gegenüber der Dampfkraft kann angenommen werden, daß zur Erzeugung von 1 HP Dampfkraft im Durchschnitte 3 kg gute Steinkohle erforderlich sind und daß sich die Kosten der Hochbauanlagen für Dampfkessel und Dampfmaschinen gegen die ad obiger Post 3 gefundenen Beträge verfünffachen.

Aus der Erfahrung ergibt sich, daß bei Käufen und Verkäufen von Wasserkräften auch die Kraftmasse eine besondere Rolle spielt und daß der Preis per HP annähernd in folgenden Variationen geschätzt wird:    .............

Eme absolute Pferdestärke

rohe

benützte

Wasserkraft wird geschätzt in K

Bei einer gleichbleibenden durchschnittlichen Wassermenge von:

CD

cl

O

J.

P'

50

100

500    1000

1000    5000

über 5000

—i — i —r - r — i — i — i <i

ÜiOrOrürüiütüror

90 bis 140 80 „ 120 70 „ 100 60 „    90

500 bis 450 „ 400 „

1000

900

800

OiOOO

600

550

Oi

Diese Schätzungswerte können sich unter günstigen örtlichen Verhältnissen noch um 100% bis 150% erhöhen.

Herstellungskosten der Wasserkraftmotoren.

Preis per Pferdekraft

Nutzeffekt in K

■ü

das Rad

allein

Gerinne

Gewöhnliche Wasserräder:

“    .5

■g M

Schützen

a) UnterscMächtiges Wasserrad für ganz kleine Gefälle, wobei das Wasser durch Stoß auf ebene oder nur leicht gekrümmte Schaufeln wirkt:

mit Holzwelle und eisernen Wellenzapfen, sonst

ganz aus Holz konstruiert.......

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert . .

ii

Va

Km

■V

is:

. .    90 00 140 00

. . 200 00 270-00 . . 250 00 320 00

{y

Wellenzapfen konstruiert .....

aus Holz und Eisen konstruiert . . das Rad ganz aus Eisen konstruiert

b) Unterschlächtiges Wasserrad (sogenanntes Poncelet-R a d) für kleine Gefälle, wobei das Wasser ohne Stoß durch kontinuierlichen Druck wirkt: ganz aus Holz und nur mit eisernen

115-00 220 00 300 00

17000

30000

38000

fg

c) Kropfrad (unter -und mittelschläch-tig), für unveränderliche Wasserstände; ganz aus Holz und nur mit eisernen Wellenzapfen konstruiert .....

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad__"ganz aus Eisen konstruiert.....

,7

150 00 230 00

235 00 330 00

330 00 44000

OÖ

SÜSS

v-

ss

MB

m/

S'

Mt

d)    Sagebien rad (mittelschlächtig), bei welchem durch die verhältnismäßig großen Dimensionen das Wasser nur durch sein Gewicht wirkt:

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert .

e)    Zuppinger-Rad (mittelschlächtig), wobei das Wasser durch Gewicht und Druck wirkt:

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert .

/) S c h a u f e 1 r a d mit Überfallschützen für nicht große Wassermen-gen und mittlere Gefälle, wobei das Wasser größtenteils durch Druck wirkt: aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert .

g) Schaufelrad mit Kulisseneinlauf schlächtig): aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert .

(halb-

Preis per Pferdekraft

Nutzeffekt in K

das Rad allein

' II

das Rad mit] Gerinne, j Einlauf und Schützen j

270 00 350 00

40000

480 00

300-00 375 00

450-00 540 00

260-00 370-00

400-00

275 00

500 00

380 00

410-00 520 00

-äs

Mi

___f

h) ZelJenrad mit Kulisseneinlauf (rückenschlächtig), wobei der Wassereinlauf oberhalb der Radachse stattfindet:

aus Holz und Eisen konstruiert .... das Rad ganz aus Eisen konstruiert .

Preis per Pferdekraft

Nutzeffekt in I<

das Rad

allein

das Rad mit

Gerinne,

Einlauf und

Schützen

320 00 400 00

500 00 600 00

‘fV

i) Oberschlächti-ges Wasserrad für große Gefälls-dif f erenzen, wob ei der Wassereintritt am Scheitel des Rades erfolgt: ganz aus Holz konstruiert,

bis 6 m Raddurchmesser ......

über 6 m Raddurchmesser -......

aus Holz und Eisen konstruiert ....

80-00

95 00

12000

130 00

das Rad ganz aus Eisen konstruiert

180 00 230 00

22000 280 00

Der Wirkungsgrad oder das Verhältnis der zugeführten Wassermenge zu der erzielten Kraftleistung ergibt bei den verschiedenen Wasserradarten folgende Nutzeffekte:

o) beim unterschlächtigen Wasserrad im Schußgerinne . 30 bis 35%

b)    ,, Poncelet-Rad........

c)    ,, Kropfrad..........

d)    ,, Sagebienrad.........

Zuppinger-Rad .......

Schaufelrad mit Überfall . .

Schaufelrad mit Kulisseneinlauf Zellenrad „    ,,

oberschlächtigen Wasserrade .

«)

/)

g)

h)

. 40 „ 60%

•    30 „ 50%

•    60 „ 75% . 65 „ 75%

•    55 „ 60%

„ 65% » 65% . 65 „ 80%

Ol C5

GR O

Turbinen.

Dieselben verdrängen die Wasserräder beinahe vollständig, da sie weitaus größere Vorteile bieten und zwar: Hohen Wirkungsgrad, gleichbleibende Umdrehungszahl auch bei wechselndem Gefälle und Wasserzufluß, leichte Regulierbarkeit mit Anpassung an geforderte Umdrehungszahlen, einfacher und sicherer Betrieb bei bequemer Aufstellung in beliebiger Lage.

gSgljim BglSjgEB

Die Dimensionen der Turbinen hängen von der jeweiligen Wassermenge und dem Gefälle ab. Die Zu-und Abflußrohre oder Gerinne sind in nachstehenden Preisen nicht enthalten, wohl aber die mit Sieb und Sperrschiebern versehenen Einströmungskasten.

a) Reaktionsturbinen (System J onval-Hentschel).

mm

■ft'F

Gefälle in m

10

1-25

1-5

2-1

30

Konsum in 1

270

1080

Pferdekr.

2-5

101'

Preis in K..

2240

4800

2700 270 1080 2700 270 1080:2700 2701080 2700 2701080j 2700 3-8 15 l! 37 8 5-3 21-21 52-9 7’5 30‘2; 75‘6 10600 2160 4500 9600 2060 4200 8600 2600 4880 10080 2560 4380 9800;

25-2

31

12-6

31-5

b) Druckturbinen (System Girard), variable.

46    129 111 69-2    137 126 2 12P6 139 85 3

Gefälle in m P45 2'0 2 528 2'6 3 0 3'327 3 85 4 0 4-5 Konsum in 1 3200 6633 4391 2684 4560 3792 3158 3474 1895 Pferdekr.

Preis in K

9200 11380 13600 6760 8920 12180 12800 12600 8600

Tabelle über Nutzeffekt, Durchmesser, Gewicht und Preis von Turbinen nach System Girard.

In dieser Tabelle bezeichnen in jeder Abteilung die Zahlen von oben nach unten gelesen in der ersten Reihe: Nutzleistung in Pferdekräften, der zweiten Reihe: Durchmesser der Turbinenräder in m, der dritten Reihe: Approximatives Gewicht in kg,

der vierten Reihe: Preis der kompletten Turbine samt K asten, aber ohne Gerinne in Kronen.

Gefälle! in m

Wasserzufluß per Sekunde in m³

0-03 0 0621 0-125 025

0-5    0-75    1-0 ; 1-5    2    3

0-75

OO^

OOÜdD

38    56

1-5    1-5

2500 3000 2850 3360

2-7|

000¹

CK

38

Gefälle

Wasserzufluß per Sekunde in m³

in m

0*03 j 0*062 0*125 I 0*25

0*5    0*75    1*0    1*5 | 2

3*7

1*2

1000

1100

7*5    15    22

1*3    1*3    1*3

2000 3500 4500 2220 3920 5040

2*2

1*5

1*2 1*2 1000 1200 1100 1320

10

1*3

2500

2850

OCOOO (M 1,000

5600    7280    9000    10640    13800;

120    150    180

2*0    2*3    2*5

15000 18000 22000 17250 20700 25300

160    200    240

2*0 2*0 2*2 16000 18000 22000 18400 20700 25300

1*2

900

990

1*2

900

990

5500    7000    8000    10000    11000    13000    18000    20000 23000,

6160    7840    9000    11500    12650    14950    20700    23000 26450

4    8

1*2 1*2 1200 1500 1320 1650

10

1000    1300    2000    3800    8500 11000 12000 13000 15000

1100    1430    2220    4260    9520    12650    13800 14950    172501

15

150

1*3

14000

16100

20

6    13

1-0 1-0 1300 1700 1430 1870

30

200

1*3

16000

18400

13

25

50    100    200

40

1*0 1*0 1*0 1*2 2000 3000 5000 9000 2200 3360 5600 10080 15    31    62    125

1*0 1*0 1*0 1*0 6000 10000

i-n    2500 3800

•'    2850 4260 6720:12400

1*2

14000

16100

Mg

Regulierbare Franeisturbinen im offenen Wasserkasten aufzustellen.

Ge

fälle in m

il

Wasserzufluß per Sekunde in m⁸

010 0T5 0-20 0-30 040 050    060 080

1-00 1-20 1-50 2-00

co io

© j eil

H. P.

Touren Preis K H.P. Touren ! Preis IC “H. P. ’ ~ Touren Preis K

H. P. 40 Touren Preis K H. P. 5 0 i Touren Preis K

ilO 250    34-0 430

145    125    125    110

100

150

H. P. Touren Preis IC H. P. Touren Preis K H. PT Touren Preis K

7-5

400

1850

10-5

450

1950

160

600

2000

85-0 107-0

52-0 64-0 86-0 105    100

3350 3550 4300 640 ~8Ö-0 1060 120 112 100 3300 3800 4100

900 115-0

160

150

90

' H. P. 20'0| Touren Preis K

21-5

620

2200

ggs'sg®

o © O] o o ©

220

180

3450 3800

130-0

JM,

3800

5000 5400 130 0

Iso

4500

Francis-Spiralturbinen mit Rohrzuführung.

Gefälle

Preis in Kronen

in m

1000 1180 1330 1550 1800 2150 2500

CO

m³ per Sekunde Leistung H. P.

Tourenzahl ma per Sekunde Leistung H. P. Tourenzahl

Ox

m³ per Sekunde Leistung H. P.

Tourenzahl m³ per Sekunde Leistung II. P.

Tourenzahl m³ per Sekunde Leistung H. P.

Tourenzahl

0-364

3-6

107

7-325 29 3

215

8-200

41-0

240

0-540    0-750

5-4

89

7-5

76

0-765    1-060

15-3    21-2

126

108

9.400 13-000 28-2    39 0

155

133

10-850 15050 43-4    60-2

179

153

14 000 19-400 700    97-0

210 180

7-0

m³ per Sekunde Leistung H. P. Tourenzahl

2-915    4085    5-100    6.715    9-700    14 300    19-860

20-4    28-6    35 7    470    670    100 0    139-0

460    406    355    316    284    237    203

100

m* per Sekunde Leistung H. P. Tourenzahl

4-900

?o

490

486

61-0

425

8-040 11-600 17-160 23'800 80-4    1160    171-6    238-0

378    340    283    243

38*

c) Überdruckturbinen (System Francis).

Dieselben sind die modernsten Turbinen, sind bis 7 m über dem Unterwasser aufstellbar, wobei das Saugrohr bis unter den Unterwasserspiegel taucht, sind durch drehbare Leitschaufeln sehr leicht regulierbar.    (Siebe Tabelle Seite 595.)

d) Tangential-Gleichdruckturbinen (Peltonräder), mit horizontaler Welle, großer Tourenzahl, hohen Nutzeffekt bei geringen Anlagekosten für große Gefälle.

Für 20 m Gefälle

Liter per Sekunde Leistung HP ... Tourenzahl .....

Preis in K .....

13-70

2-9

17-50

283

3-8

25-00

1300

242

5-2

31-00

1400

212

6-6

5000

1550

190

10-4

75-00

1700

212

2200

16-4

93-30

170

2500

19-8

115-00

190

24-6

2900

190

3300

Für 40 m Gefälle

Liter per Sekunde Leistung HP ... Tourenzahl .....

Preis in K ....

19-00

8-3

25-80

400

11-2

35-00

1350

343

14-8

44-00

1460

300

18-7

70-00

1620

268

29-6

108-30

18(10

300

2330

46-2

240

2650

130-00

51-0

1G1-70

268

70-0

3050

240

3500

Für 60 m Gefälle

Liter per Sekunde Leistung HP ... Tourenzahl.....

Preis in K ....

23-80

15-2

490

32-50

20-7

420

1400 | 1520

42-50

27-0

53-70

34-5

54-80

368    328

1760 I 1900

54-0

368

2400

132-50 [ 161-00 85-0    ! 103-0

294 2750

328

3260

198-70 127 0 294 3650

Für 100 m Gefälle

Liter per Sekunde Leistung HP ... Tourenzahl.....

Preis in K ....

30-00

30-7

633

1506

42 00

42-0

542

1650

54-70

55-0

70-00

475

1850

69 0 424 2160

110-00

110-0

475

2600

170-00

1710

380

3600

208-30

208-0

424

258-30

2570

3500

380

4000

Wassermotoren (Wassersäulenmaschinen), entweder als Motor-maschine für hohe Gefälle oder aber als Pumpe für alle Arten Flüssigkeiten verwendbar und mit 80 bis 90%Nutzeffekt arbeitend; diese Maschine läßt sich an Stadtwasserleitungen anschließen und arbeitet dann für verschiedene Zweige des Kleingewerbes.

UUUOJ\J UI

spid

oooooooo

iONINOiQINffiTH CO

tü *o *o © o o

1030:

1200

o o o o o o © © o o o ot^*ocoooo*oooo

OICOTt*OI>Or-ITt<l>0'—I HrtHHHOIOICICUNCO

Preise des nach „System Sehmid“ konstruierten Motors und der Pumpe.

CO

3 <D CO

N ’Td

§ Wrt

g§^

Ö^i

rtfj £

sgä

an«

uuu

9q<?H

rara 9^9jg i

rara

oSrarr Ij

Als Pumpe

4->

<1

3|m*FW jod 9Su9Ui c -J9SSB^VV

Liter

a^nux^\[ -i9 et uoinox

Dimensionen des Zylinders

Leistungen in effektiven Prerdekräften (für Maschinen mit 1 Zylinder) bei Gefällen von Metern

88

CO T«

o o o o eo ^

ij    o ©

I    ^ io

mm mm Dttrohm. Hub

001 06

700    600    600

800! 700| 700

950, 850J 850

1100 1000j1000

1300i1200,1200

1350

1450 1350

1450

1550

1650

1750

1850

1500

1600

1600

1700

1800

0061

i 1750 11900 12050

2200

®§ö5§J§C?§g5^©§g5Saij>§§©0

rH rH

1820

OSTS

OOOOO^rtiOOtMMOOOO^fM^OOCOOO

O^^C0Q0tH^(M(MOOQ05 00 00^i>C010i0^

OiOiOOOiOiOOOiOtOOOiCtOOOOOOO COl>!>OOC4<N»OiOI>C'~OO<M<NiOi0a0rHTtfr'-r-H rH rH rH rH rH rH rH C'l (M (M (C4    C4 CO CO CO

00000000000000 0 00*00100 ^lOCOl>*OOa50H(^CO^lOCDt>OOCJC)(NlO^O hhhhhhhhhhiM(M(M(MCO

?8g¥|g88ff§8883888888

Or^j—!(^JG^jö'iÖlÖ«Dt>cibÖ'-(<^|'4(i®ÖiÖÖ'X)

rH rH rH rH rH 0-1 04 CO CO

£§888gg§§§8§88lI¥?If?

ÖÖrti-HC<)C<lcb'^lÖcÖÖdbÖC>rHC<I'^Hcib<Nt:-<N

rH rH rH rH rH 04 04 CO

ooooooooooooooooooooo

*0<50<NOO*0(MO*OdOOOOOO*0OOOO ÖÖAf^-iSSlÖlcÖ-4l'rt<*ÖÖt-si>Ö5Öi—lÖlÖÖ'iÖ

rH rH rH rH 04 04 04

I TfOOO lOt'OO'OO ö ©"©© © © o o o ©T© © I ^O'Jf'HMiOOspiOOOOOOOOiOOO » ! 66ArtHcuN«^'i*ö(ot'Qbci6iH'it>rHiö

Ol Ol

00 o © © ooöooooöo oo o o o o o o" C000 01*000'^00l0*000t'*0*00000*0 ÖÖÖs-HrHr^-l5<|cÖcÖ-<jl^*ÖÖÖt-obÖÖl*Öobs-H

rH rH rH 04

rH rH r-H r—I

010*00*00000000000000000

co*oc^ooiioo*ooocococoo>oiooooo*ooo

ÖÖÖ^HrHrH0101(ÖlcÖcÖ'<i**ÖlÖÖl>l>Ö01*Ö!X)

rH rH rH rH

CO

*000000000000000000000

N^UOdOONSDOINfflOiOOiOOiOiSOOOiO

ÖÖÖÖrHrHrH(NGSI(NCÖcbTh4f»Öl£SÖobC><N-^

rH rH rH

050*00*00000000 0 00000000 I—!COrt*OI>05<N*OOOCOOO-^0<MCOO*000

ÖÖÖÖÖÖrHi-^rH(ÖlS^ÖlcÖcÖ^TtSThÖl>ÖpH

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HC9CO^tOCDOOOHCOtOI>OtMiOCOC^OOO(N

ÖÖC>ÖÖÖOrHrHrHrHrH04<>4(N<Ncb^Öcbl>

Dampfkesseltypen.

ll

V,

mm

Jm

WmlF

Einfacher zylindrischer Kessel.

S iH

Lfe-

es:

_Efl_

--5=^1

BS »

IS

HP

TT7

kr

MM

's

Zylindrischer Kessel mit zwei Vorwärmern.

1=1

(E£SS3L

SM

i i&ü

v '-Ljj

2m

Zylindrischer Kessel mit zwei Flammenröhren.

......A

PM

El

»*.• •*>•••••.«•

Nfffev/

23

§».

aHm

■;ä

ff

§y

Et ^ V

Zirkulations-Röhrendampfkessel,

fssmm

Dampfkessel.

Durch

messer

Länge

Durch

messer

Länge

Pferdekräfte

des

Haupt

kessels

in m

des

Neben

kessels

Totale

Heizfläche

Rostgröße

Durch

messer

Höhe

Approx.

Gewicht

des

Dampf

domes

der

Kessel

jder grob. Garnitur

in m²

in m

in kg

Preis in Kronen

2 0-78 4 0-78

a) Einfache zylindrische Kessel 6 0'86 für kleinere 8 0"86 mit 10 0'94 12 1-10

Anlagen kontinuierlichem Betriebe 15 1'26

p p 00 00 CD to bO CO bb © CD ^ b-4 O D CO O M O to

999P999

CO CD O (M O OO (M HHH(M

017

033

050

0-66

0-83

100

1-18

0-40

040

0-40

0-40

0-47

0-47

0-47

0-47

0-47

0-47

0-47

0-63

0-63

0-63

600

1050

1450

1900

2300

3300

4000

b) Zylindrisch. Kessel mit 1 Vorwär mer für groß. Anlagen m. kontinuerlich. Betriebe

66hhh

557    180 l'OO

0-47

0-47

0-63

0-63

0-63

0-63

063

0-70

070

0-70

2350

3050

4600

5250

6300

825 2500 925 3200 1050 4600 1175 5300 1250 ¹ 6200

c) Zylindrisch. Kessel mit 2 Vorwärmern f. große Anlag. m. kontinuierlichem Betriebe

M M M O © O bi) h-⁴ cd cd ob 0500^^0)

6- 67 047

7- 93    0-47

8- 40 0-63

9- 34 0-63 9-50 0-78

10-28 078

5-26

6-20

6-52

7'22

7-38

8-09

24-0 1-26 30-0 j 1-60 37-5 1-97 450 2-25 52-5 2'62 60 0 ¹ 3 00

0-47

0-63

0-63

0-63

0-7.8

0-78

o © © © o o ob ob M Hl äs 05 05 O O O CO

285011050 3100 3500 1125 3700 4100(1200 4250 5000 1300 I 5100 6700 1400 (I 6650 7750 1500 ! 7650

d) Z y lind risch. 20 K e s s el mit 1 25 Flammen- 30 rohr f.Anlagen 36 mit intermittie- 42 rend. Betriebe 50

Ob hi -ä -i cii ei« 00 05 05 CO HI

5-97 0-78

7- 46 0-78

8- 56 0-86

10-13    0-86

10-67    0-94

1209 0-94

5-97

7-46

8-56

1013

10-67

1209

30 0 j 1-50 37'5 : 1'63

54-0

63-0

75-0

0-63

1-79

0-63

1-93

2-10

2-25

0-63

0-78

0-78

0-86

66665h

5950

7300

9100

10600

12050

15650

1125

1200

1300

1400

1500

1600

5800

7000

8700

10000

11400

14600

e)Zylindrisch. | Kessel mit 2j|25 Fd a m m e n-röhrenf.groß. 136 Anlagen mit in- 42 termittieren- 50 dem Betriebe 60

30

bo bO K) tt) bO K) bb bb bi> © ö ö OOOit*^^

4- 71 0-78

4-71

5 65

37-5

6-75

45-0

200

7-38

8-48

10-05

54-0

2-25

63-0

75-0

90-0

2-50

3-03

3-58

3-85

p o p o p o ob ob hi © © 05 05 oo oo co co

m i-¹ o o o o ö ö ob ob -ii

bO bO 05 C5 © ©

7950

9350

1150

11050

13550

15300

18000

1250

7600

9000

1350 11000 1450 12700 1625 14500 1725 16900

}) Röhrenkes-s el für rasche Dampferzeugung

10

15

25

35

40

50

60

psssssssas

OOÖhhhhhhh

O ÜUO H 05 CD CD O K)

7-25

7-25

8-00

8-00

7-50

OÖÖÖhÖÖÖÖÖ

1-23

1-54

1-62

1-78

212

4-85

4-35

510

510

4-60

3-0

7-5

100

150

400

600

70-0

80-0

900

0-18

0-33

0-48

0-70

0-96

1-50

2-25

2-50

300

3-50

750

1200

1500

2300

3100

8000

11000

13000

15200

18000

300

450

550

650

750

900

1050

1100

1210,

13001

1000

1570

1950

2880

3800

5900

8300

9900

14200

17500

Korksteinverkleidung bei Dampfkesseln.

In den meisten Fällen herrscht über den Dampfkesseln, welche mit_ gewöhnlichen Ziegeln eingedeckt sind, eine unerträgliche Hitze, weil das Ziegelmauerwerk bekanntlich statt ein schlechter, ein sehr guter Wärmeleiter ist. Abgesehen davon, daß diese Hitze an und für sich lästig ist, entstehen auch bedeutende Wärmeverluste. Bei der Abdeckung der Kessel mit Korksteinen hält sich der Dampfdruck um mindestens H/s Atmosphären Nacht höher als bei Kesseln, welche nach der seither üblichen Methode eingemauert sind.

Die nebenstehende Abbildung zeigt zwei verschiedene Arten der Abdeckung von gewöhnlichen Cornwall- oder Bouilleur-K es sein, bei welchen über dem Hauptkessel kein Feuerzug mehr liegt, A mit flacher, also 6 cm dicker, B mit Roll.schar, also 12 cm dicker, direkt auf die Kesseloberfläche gelegter Korksteinschichte. Es empfiehlt sich, die Zwischenräume mit Schlacke auszufüllen und oben eine Abpflasterung, entweder mit flach gelegten Ziegeln oder mit schwachen Ziegeloder Tonplatten zu machen.

l/'eyzlpflattrr    j

. "...

■*/tank Stein

. * Korkst ein

vT

Bouilleur-Kessel.

über die

Die Art 'der Ausführung der Korksteinabdeckung bei anderen Kesselarten ist dieselbe und kann zum Bestreichen der Korksteine beim Auflegen zum Ausfüllen der Fugen usw. auch Lehm genommen werden, doch empfiehlt sich die Verwendung der Isoliermasse wenigstens zum Teil.

um

Dürr- Gehre- Kessel.

fMIe

mf

S teinmüller- Kessel.

Kesseldome. Hiebei werden die Korksteine an der unteren Fläche sowie an den Kanten mit Isoliermasse bestrichen, stehend, 4, 5 oder 6 cm dick, in einer Reihe angelegt und über jede Reihe zwei Drahtringe gezogen, welche nach und nach so fest mit der Flachzange angezogen werden, daß sich die Korksteinschichte am Dom nicht mehr bewegen oder drehen lassen kann. Alle Fugen, ebenso die äußere Oberfläche der Korksteine, werden mit Gips verstrichen und geglättet, so daß eine ganz glatte, runde Fläche entsteht. Die obere Stirnfläche des Domes wird mit der Korkisoliermasse — in nassem Zustande aufgetragen — verkleidet.

Reservoirs werden in gleicher Weise mit Korkstein um-

Reservoir.

gürtet.

Die Kosten der Korksteinabdeckung sind auf den Seiten 303 u. f. näher angegeben.

Dampfmaschinen.

Der kommerzielle Wert einer Dampfmaschine läßt sich nach dem Zylinderdurchmesser und dem Kolbenhub beurteilen, hängt aber (bei gleicher Güte der Ausführung und Konstruktion) weniger von der Zahl der Pferdestärken ab, da letztere sich bei den meisten Maschinen durch größere Kolbengeschwindigkeit, höheren Dampfdruck oder geringere Expansion, bedeutend erhöhen, wenn für entsprechend größere Kesselkraft gesorgt wird.

Die Dampfmaschinen wurden im nachfolgenden samt Fundament, komplett, d. i. mit Regulator, Schwungrad und Welle mit hinterem Lager, Speisepumpen, Schiebern uswr., aber ohne Rohrleitung, vollständig montiert berechnet angesetzt. Die angesetzten Pferdestärken sind mit HP = 75 mkg verstanden.

m

mm 184 210 23 „    369 470 63

4    5    6

a) Vertikale Hochdruckmaschine mit Expansion. Zylinderdurchm.

Kolbenhub Pferdekräfte

Preis in K 2150 2570 3000 3650 42804920 5800 6400

■;

'm

Starke Ventildampfmaschine.

b)    Horizontale Hochdruckmaschine mit Expansion. Zylinderdurchmesser mm 210 237 290 316 369 421 448 527 606 685 Kolbenhub,, 527 527 632 632 790 790 790 948 958 1106 Pferdekräfte 6 Ohne Kondensat., Preis K 2280 2800 3400 3850 5150 6400 8000 9600 12400 15000 Mit Kondensat., Preis K 3200 3700 4400 4800 6150 7500 9500 11800 14250 18250

c)    Hochdruckbalanciermaschinen.

Zylinderdurchmesser mm Kolbenhub    ,,

Pferdekräfte

Ohne Kondensation, Preis K 5400 8400 12000 16000 18500 22000 „    „ 6900 10400 14250 19200 22300 26000

8    10    12    16    20    25    30    40    50

390    421

711    948

10 20

GO

Mit

— 602

x/y

Wi

ist: a

Schieberdampfmaschine.

d) Horizontale Hochniederdruckmaschine.

Großer Zylinderdurchmesser mm 369 Kolbenhub Pferdekräfte

527

>>

790    790

12 20

<1 C5

wow

(M O

Preis in K 7200 11200 15600 20200 29400 38400

e) Woolfsche Balanciermaschinen.

Großer Zylinder-durclimesser mm 316    500

Kolbenhub Pferdekräfte

790    1106

10

25

co oo o

CO CO IO

L.-

GO O COO Ca o O

1054    1422

1738    1896

120 180

Preis in K 7800 18500 35000 48000 62000 66500 80(300

ppp

-

Woolfsche Dampfmaschine mit Ventilsteuerung.

/) Transportable Dampfmaschinen (Lokomobile) auf einem Gestelle mit Rädern und Deichsel, komplett samt Funkenfänger, Schürzeug und Rohrbüchse:

Maschine mit einem Zylinder: Zylinderdurchmesser mm 118    171

Kolbenhub Pferdekräfte

CM

263

fco

316

474

10 12

Preis in K 3000    4800    6000    7000    8100    9000

Maschine mit zwei Zylindern:

Zylinderdurchmesser mm Kolbenhub    ,,

Pferdekräfte

184    237

263    421

10 16

6    3-1    369

7    52 527

20    25    30

Preis in K

8150 11200 13100 15600 18400

5'.: 1

‘-■j

!;

Wm

z~-

-v

Lokomobil von 25 HP.

g) Kessel und Maschine vereint, stehender Röhrendampfkessel mit' daran montierter Kraftmaschine (auch stehende Lokomobile genannt).

Zylinderdurchmesser mm Kolbenhub    ,,

Pferdekräfte

Preis komplett in Iv

92    118

131

00 (M

113    197

00 o o

270

375

10

1400 1800 2500 2900 3800 4700 5400

' J-!'

VJ

':77x\-

'iS ;

J

i-'i'

tt

77

Grundriß einer Kompound-Dainpfraasclxine.

h) Kompound-Dampfmaschinen in vollständiger Armierung montiert, inklusive der Seilscheibe (Schwungrad), Pumpen, Kondensation und Fundamentschrauben:

für Pferdekräfte: 50    100    150 __250 __ 500    1000

Preis in K 22.500 35.000 45.000 62.500 87.500 125,000

V;-:®

mm

&

SPffiÜ §

Ansicht einer Kompound-Dampfmaschine.

Windmotoren.

Windräder, welche auf einem prismatischen Gerüste montiert sind, sich je nach der Windrichtung automatisch regulieren und

vornehmlich zum Wasserschöpfen und anderen weniger Kraft in Anspruch nehmenden momentanen landwirtschaftlichen Arbeiten gebrauchen lassen, per Stück:

Preis der kompletten Anlage, bestehend aus dem Windmotor mit Raddurchmesser ............

15 m schmiedeeisernem Turm, 15 m Transmissionen und der Pumpe, zirka K

3-00 I 370

1500 | 1900

5-00

8-00

1000

3500

7700

11500

hl

28

14

44

22

90

14

45

240

11

30

23

120

450

80

60

225

150

115

Dampfturbinen de Laval. Dampfturbinen de Laval werden durch den strömenden Wasserdampf nach Art der hydraulischen Turbinen, u. zw. als Axialturbine mit partieller Beaufschlagung betrieben.

Der Dampf expandiert in konischen Dampfzuführungsdüsen bis auf den Kondensator- oder Atmosphärendruck und wird durch letztere unter einem spitzen Winkel ej gegen die Schaufeln eines auf einer biegsamen Welle befestigten Rades geleitet. Indem der TL'S [    Dampf seine lebendige Kraft auf das Laufrad

abgibt, wird dieses in rasche Umdrehung ver-A jl rlSp a setzt. Die hierdurch erzielte mechanische Arbeit l aT F \ wird von der Turbinenwelle durch ein Zahn-j riKT—Mp o L® / radgetriebe auf eine mit geringer Gescliwindig-—TMU n    jjeit umlaufende Welle übertragen, welche

Dampf turbinenmo tor.

entweder für Riemenbetrieb eingerichtet oder mit der zu treibenden Maschine, wie Dynamo, Zentrifugalpumpe, Ventilator u. dgl. direkt gekuppelt ist.

Die auf diese Weise durch die Dampfkraft direkt erzeugte rotierende Bewegung bedeutet einen prinzipiellen Vorzug der Dampfturbine vor der Kolbendampfmaschine, da letztere für große Leistungen ein großes Zylindervolumen erfordert, welches häufig die Grenze der Ausführbarkeit übersteigt, so daß mehrere Zylinder verwendet werden müssen; ferner werden die Triebwerkskräfte und die Massenwirkungen sehr groß. Dagegen entfallen bei der Dampfturbine die großen Volumen, die Triebwerkskräfte werden klein und der bei Kolbenmaschinen unentbehrliche Kurbelmechanismus entfällt gänzlich, ferner wird das in der Regel erforderliche schwere Schwungrad entbehrlich, indem auch Todpunkte nicht mehr existieren, ebenso entfallen die mehr oder minder komplizierte Steuerung sowie sämtliche Stopfbüchsen und somit auch in die diesen Organen anhaftenden Nachteile, als Reibung undUndichtwerden der Kolben, Schieber und Stopfbüchsen und die dadurch bedingten Dampfverluste, Abnützung und das Auftreten freier Stoßkräfte, welche durch massige Fundamente aufgenommen werden müssen.

Die Dampfturbine ermöglicht wesentliche Ersparnisse bezüglich der Anschaffungs-, Betriebs-, Erhaltungs- und Wartungskosten und nimmt einen kleinen Raum in Anspruch.

Alle Lavalturbi-nen werden für Leistungen bis maxim. einstufig,

größere Leistungen bis zu 5000 IIP und mehr als Gegendruck- und Abzapfturbinen mehrstufig gebaut. Gegendruck- und Abzapfturbinen sind besonders dann zu empfehlen, wenn der Abdampf oder ein Teil desselben unter einem Gegendruck bis zu vier Atmosphären zum Heizen, Kochen, Trocknen u. dgl. verwendet werden kann, wobei die vorteilhafteste Brennstoffausnützung gewährleistet wird.

Dimensionen, Gewichte und Preise einstufiger Laval-Dampfturbinen mit Riemenscheiben.

m,

d’

rr

Dampfturbinenmotor.

500 HP für

Ausfühiung

Leistung i i der Dampf- jj turbine in eff. HP.

Tourenzahl

per Minute

Äußere

Abmessungen    ^'¹len.¹^¹¹"

ohne Fundament-    scheibe

sockel in cm    111 mm

norm. max.

j'Länge Breite Höhe JjDchm. Breite

Nettogewicht

zirka kg

Preise mit Armaturen

ohne

mit

Kondensation

Kronen

Einachsig

10 11 15 16-5 15 16-5 20 22

j3000

i3000

3000

1500

2400

2400

1200

2000

110

140'

160

IQ O

280

475

Li Li

950

1600

2160 3450 2700 4100 3350 4900 3780 5500 4490 6400 5360 7300 6880 9100

1700    7220    9500

2200 11550 14500 3600 13940 17500 5000 20340 24600 6200 126800 31800 10500 37730 43500 12000 42480 49500 |

180

für Turbinen, welche mit gesättigtem Dampf von nicht mehr als 10 Amt. betrieben werden. Für den Betrieb mit höher als 10 Atm. gespannten oder überhitzten Dampf werden Mehrpreise berechnet.

Zweiachsig

IQ O O O

Diese Preise

D amp fturbinendynamos.

Der umfassende Aufschwung, den die Elektrotechnik bis jetzt auf allen Gebieten hervorgerufen hat, läßt die Dampfturbinendynamos für die Gesamtindustrie eine immer weitere Bedeutung als Stromerzeuger für elektrische Licht- und Kraftübertragungsanlagen erhoffen, weil sie mit ihren Vorzügen, insbesondere mit Bezug auf ihre einfache und kompendiöse Form, ihre hohe Tourenzahl und ihre überaus feine Regulierung und durch die direkte Kupplung mit Dynamomaschinen in vorteilhafter Weise zur Erzeugung elektrischer Energie berufen ist.

Die besonders hiezu konstruierten Dynamos können weit kompendiöser und auch billiger hergestellt werden als bisher; der Nutzeffekt des Gesamtsystemes wird bedeutend erhöht, die Kosten der Anlage für Bauten und Maschinen, deren Verzinsung und Amortisation verbilligt, Betriebs- und Instandhaltungskosten herabgemindert.

Laval-Dampfturbinen-dynamos von 3 bis inklusive 300HP werden mit einem Anker, jene von 300 bis 500 HP mit zwei Ankern

Alle

Dampf turbinen-Doppeldynamo.

ausgeführt.

Letztere Anordnung hat den Vorteil, daß beide Anker den jeweiligen

sprechend, entweder parallel oder hintereinander geschaltet werden können und man die Dynamo auch als Dreileitermaschine verwenden kann.

Verhältnissen

ent-

Dimensionen und Gewichte der Lavalsclien Gleichstrom-Dampfturbinendynamos, von 1-64 bis 200 Kilowatt normaler

Leistung

bine in eff. HP.

| eff. Leistung jj der Dynamo jj in Kilowatt

norm.

max.

Tourenzahl

per Minute

Äußere Abmessung ohne Fundamentsockel in mm

Gesamtgewicht ' zirka kg

Preise mit Armaturen

ohne

mit

Kondensation

Länge Breite I Höhe

Brutto Netto

4440 20801530 13330

CC Ol Ol

120 2240 00 3090 00 3600

37    4245

38    4875 660 6575 760 7855

2160 13615 3040 17715 4640 23165 5950 29615 8900 38975 12000 51525

6715

7555

9635

11425

17865

22815

29165

36415

47375

62825

Dampfturbinenpumpen de Laval. Laval-Dampfturbinen sind besonders zum Betriebe von Zentrifugalpumpen geeignet; letztere werden für diesen Fall nach besonderer Konstruktion ausgeführt. Für große Förderhöhen von 150 m und mehr wird eine Zentrifugalpumpe mit der Vorgelegewelle der Turbine, eine zweite mit der Turbinenwelle selbst direkt gekuppelt.

Die erste Pumpe saugt Wasser an und führt es unter geringem Drucke der zweiten zu, welche es auf die verlangte

•iS

Höhe drückt. Für kleinere Druckhöhen werden je nach der Menge des Wassers und der Größe der Turbine eine oder zwei Zentrifugalpumpen mit den Vor-legewellen der Turbine gekuppelt. Im letzteren Falle können die beiden Pumpen neben- oder hintereinander geschaltet sein. Wirkungsgrad bis 79%.

Dampfturbinenpumpe.

Sie können auch zur Förderung von dicken und unreinen Flüssigkeiten sowie als Feuerspritzen angewendet werden.

Hocheffektturbinenpumpen werden nach den Kegeln der Hochdruckwasserturbinen konstruiert und eignen sich zum Heben großer Wassermengen. Je nach der Förderhöhe, welche mehr als 1000 m betragen kann, besteht eine solche Pumpe aus einer Anzahl Turbinenräder, welche auf einer gemeinsamen Welle befestigt sind und in einem entsprechenden Gehäuse rotieren. Jedes Rad erteilt dem angesaugten oder eingeführten Wasser eine gewisse Geschwindigkeit, mit welcher es dem nächsten zufließt, bis es das letzte Rad mit einer solchen Geschwindigkeit verläßt, daß es bis auf die erforderliche Höhe geleitet werden kann. Der Wirkungsgrad dieser Pumpen beträgt bis 80%.

Sie werden für Dampfturbinen, elektrischen und Riemenantrieb ausgeführt.

Hocheffektturbinenpumpen direkt gekuppelt mit Laval-Dampfturbinen.

Leistung der Pumpe in Liter per Minute

Kraftbedarf in eff. HP

Gewicht

ks I

Förderhöhe

in m    in Kronen

Preis

von 600 bis 25000 von 275 bis 1600 von 150 bis 9000 von 100 bis 8000 von bis 6000

60

1-5

50-0

140

2500

bis 5

1-5

50-0

100

2500

„ 10

15

50-0

100

1450

„ 15

1-5

50-0

110

1225

„ 20

1-5

50-0

110

1200

„ 30

von 1230 bis 10150 von 1140 bis 9800 von 1140 bis 7400 von 1060 bis 6850 von 1060 bis 6850

-j

Pi

Hocheffektturbinenpumpen mit Elektromotoren direkt gekuppelt.

Leistung in Liter per Minute

Kraftbedarf in eff. HP

Touren per Minute

Gewicht in kg

Förderhöhe in m

Preis in K

80

200

350

von t bis ( von ) bis von

600

{ bis { bis

von

1000

1600

von | bis von ) bis

CCCf «p CS) 00 00 r-H © P9 io© © CO © © ©05 rH 00 rHlÖ ob©

<n io h

1400

2800

1400

2200

1400

2200

1400

1500

1400

1500

1500

2400

93

170

134

335

135

520

220

880

245

2500

270

480

von

bis

710

von

bis

von

bis

von

bis

von

bis

von

bis

60

60

60

120

150

20

Hocheffektturbinenpumpen für Riemenantrieb.

1355

870

2020

880

2320

1130

4700

1280

6550

1440

2400

Liter

per Minute

Kraftbedarf in eff. HP

Touren per Minute

Gewicht in kg

Förderhöhe in m

Preis in K

80

von

bis

0-3

3-2

1400

2800

80

90

200

von

0-6

1400

bis

6-2

2600

95

190

von 5 bis 50 von 5 bis 50

395

700

435

1030

350

von

0-8

1440

bis

8-5

2600

95

190

von

bis

470

50

1040

600

von

bis

1-2

31-0

1440

2000

145

620

1000

von

bis

1-9

52-0

1400

1500

165

1100

1600

von

bis

2-8

80-0

1400

1600

260

1150

2500

von 4-3 bis 135-0

950

275

1400

1600

von 5 bis 120 von 5 bis • 120 von 5 bis 120 von 5 bis 120

540

2710

590

4000

850

4650

900

5460

Verbrennungskraftmaschinen.

Von den Verbrennungskraftmaschinen waren es die kleineren mit Leuchtgas betriebenen Gasmotoren, welche als erste Betriebskräfte seit den letzten 35 Jahren für das Kleingewerbe eingeführt wurden und für solche Zwecke die Dampfmotoren in den Städten vollständig verdrängten. Die Hauptvorteile dieser neuen Betriebskraft bestanden in der bequemen Behandlung und der geringen Wartung, deren sie bedürfen und vor allem in der sofortigen Betriebsbereitschaft. Heute wetteifert in den Städten, welche elektrische Zentralen besitzen, mit den Gasmotoren der Elektromotor, doch darf behauptet werden, daß, wo es sich um stetige Ausübung höherer Kräfte und um längere Betriebszeiten handelt, der Gasmotorenbetrieb sich billiger stellt, während für zeitweilige und kleinere Leistungen der Elektromotorbetrieb den Vorzug verdient.

Den Gasmotoren schlossen sich für kleinere Zwecke die Petroleum-, Benzin- und später die Spiritus- und Azetylenmotoren, u. zw. speziell für Betriebszwecke in kleineren Orten und auf dem Lande an.

Die Petroleummotoren haben den Vorteil, daß sie einen verhältnismäßig billigen, überall leicht erhältlichen Brennstoff benützen. Ihnen nahe verwandt sind die mit Solaröl (sogenannten deutschen Petroleum) arbeitenden Motoren. Beide Maschinenarten bedürfen häufigerer Reinigung. Vor der Inbetriebsetzung ist eine kürzere Vorwärmung des Petroleumzuflusses nötig.

Die Benzinmotoren benützen das leichter flüssige und brennbare Benzin und andere Petroleumdestillate zum Betriebe und werden wegen des bequemen Betriebes den erstgenannten vorgezogen.

Die Spiritusmotoren gleichen den Benzinmotoren in der Arbeitsund Leistungsfähigkeit. Dieselben verdienen, insbesondere für die ländliche Bevölkerung, Beachtung, weil sie das heimische Produkt benützen und damit der Landwirtschaft Vorteile schaffen, werden aber nur mehr wenig angewendet.

Die Kriegsnot hat dazu geführt, daß statt des Benzins das Benzol die ausgebreiteste Verwendung als Betriebsmittel gefunden hat.

Außerdem werden mit großem Vorteil Brennstoffmischungen vorgenommen und zwar: Benzol mit Petroleum, hauptsächlich aber Benzol (1 Teil) mit Spiritus (2 Teile).

Der Betrieb mit Azetylenmotoren ist dort gegeben, wo man Azetylengas für Leucht- und andere Zwecke erhalten kann. Sie unterscheiden sich nur wenigden von kleinen Gasmotoren.

An diese Motoren reiht sich der Roh Ölmotor (Dieselmotor), welcher ein reiner Verbrennungsmotor, im Gegensätze zu den früheren, auch Explosionsmotoren geheißen, ist. Die Rohölmotoren, auch Gleichdruckölmotoren, sind außer den Dampfturbinen die neueste Motortype,

Zwillingsgasmotoren.

Größe nach effektiven Pferdestärken

12

16

20

25    30

40

50

Preis des Motors komplett mit Auspuffr-topf, Gummibeutel, einem Satz Schraubenschlüssel und Ölkanne in . . . . K

3450

4560

5440

7320

8800

10000

11250

12000

14400

16000

Preis des gußeisernen Untersatzes . . . K

360

420

480

Nur auf gemauerte Fundamente zu stellen.

Raumbedarf in der Richtung der Kurbelachse .... mm

1420

1630

1750

1940

2060

2200

2290

2460

2830

3100

Raumbedarf quer zur Kurbelachse. . mm

2220

2500

2800

3010

3310

3570

3570

3950

4100

4630

Höhe bis Schwungradoberkante . mm

1600

1650

1600

1700

1800

1850

1850

2000

2050

2200

Durchmesser der Riemenscheibe . . mm

600

750

750

1200

Breite der Riemenscheibe .... mm

190

210

250

270

Nach besonderer Bestellung.

(Die Riemenscheiben für Motoren von 16 und mehr Pferdekraft werden extra berechnet.)

Tourenzahl per Minute ...... . . .

220

220

200

200

180

170

170

150

150

140

Gewicht zirka . . kg

Erforderliche Gasuhr in Flammen ....

1620

2300

3000

4000

5400

6100

7000

7900

11000

11500

. 30

30

60

100

150

150

200

200

300

300

kJ

Ü|||7 -

jäte

Hl

-jg-

£ . ••

Zwihingsgasmotor.

iX

612

Gas- und Petroleummotoren.

Diese sind in ihrer Konstruktion einfach gebaut und die Gewichtsmassen derart verteilt, daß eine gleiche Inanspruchnahme sämtlicher Teile stattfindet. Ein Regulator bewirkt, daß der Gaskonsum stets entsprechend der jeweiligen Kraftleistung ist.

g|p

Die Konstruktion ist derart, daß dieselben ohne größere Abänderung entweder mit Leuchtgas oder Petroleum betrieben werden können.

Die Aufstellung kann überall und in jedem Stockwerke erfolgen, ohne daß hiebei eine besondere polizeiliche Genehmigung benötigt wird.

Größe in effektiven Pferdestärken

Preis d. Motors kompl. m. Kühlgefäß, Auspufftopf, Gummibeutel, einem Satz Schraubenschlüssel und Ölkanne ...K Raumbedarf in der Richtung

der Kurbelachse.......

Raumbedarf- quer zur Kurbelachse ..............

Höhe bis Schwungradmitte Durchmesser der Riemenscheibe ...............

Breite der Riemenscheibe Tourenzahl per Minute Gewicht

930

1275

2100

2610

2950 3150

mm

800

900

1000

1100

1100 1200

zirka kg

o o    o o o o

O O    (NOMOI

00 1>    NHNN

1000

850

300

150

210

450

1200

1000

1400

1000

1400 1500 1200 1200

Ö5 H H 03 Ü10OOÜ1

o o o o

400

210

180

730

500

250

170

1020

H Gl

1080

Gas- und Benzinmotoren.

lÜÜ^

mm

Dieselben besitzen lange Lagerflächen und einen gleichfalls sehr langen Kolben, bieten daher eine bedeutende Gewähr gegen vorzeitige Abnützung selbst bei der bei ihnen verwendeten erhöhten Umdrehungszahl.

Die Geschwindigkeit des Kolbens bleibt in den für gute Gasmaschinen üblichen Grenzen.

Normale Leistung in Pferdestärken

Länge

Breite

Höhe

des Motors in mm

Umdrehungszahl in der Minute

Preis des Gasmotors für Gewerbe betrieb

Preis des Benzinmotors

Mehrpreis für beide Motoren für elektr. Betrieb

Preis eines gußeisernen Sockels

in Kronen

1000 580 1100 600 1350 800 1500 850 1700 1000 1800 1100 1820 1100

1050

1100

1300

1400

1500

1600

1600

o o o o o

CO CO CO tH <M (M <M <N

240

240

900

1100

1400

1920

2100

2600

2900

1000

1230

1540

2080

2280

2800

3100

40

50

60

70

95

130

150

270

In den Preis sind inbegriffen: 1 Auspufftopf, 1 Satz Schraubenschlüssel, 2 Ölkannen, 1 Porzellanhütchen mit 10 Asbestscheiben, 6 Asbestringe für Ventildeckel, 7 Reservefedern. — Ferner bei den Gasmaschinen: 1 Gummibeutel und 1 Brenner; bei den Benzinmaschinen: 2 Vorratsgefäße mit 10 m Kupferrohr und 1 Brenner mit Halter und Düse.

Stehender Motor für Gas-, Benzin-, Benzol- und Petroleumbetrieb,

benützbar für jede Gasart (auch Azetylen) durch Änderung der Einlaß und Entzündungsapparate.

/ gj

[j.

Bi

*-i>

::

SP-

HÜj

ggf

7~

Gasmotor.

Petroleummotor.

Die Vorteile dieser stehenden Motoren sind: Einfachheit, leichte Zugänglichkeit zu den Ventilen usw., große Betriebssicherheit wegen der Einfachheit des Glühzünders, kräftige Bauart der Zylinder infolge eines besonders eingesetzten Hartgußteiles, günstiger Gas- und Ölverbrauch.

Preis

■§

des Gasmotors

d. Petroleummotors

CJ

—

I der Fun-d. Benzin- dament-motors anker und I Platten

Gewicht des Motors

Netto Brutto

Cm

in Kronen

kg

Durchmesser der Riemenscheibe mm

Umdrehungen der Kurbel welle in der Minute

00 Ol

>C IC 00 l> CO

520

725

950

410

495

640

880

1210

170

250

400

450

500

320

300

Sauggasmotoren oder Kraftgasmotoren. Für Motoren von 10 HP aufwärts ist es vorteilhaft, das Motorgas in Generatoren sich selbst zu erzeugen, wozu Anthrazit, Koks oder Braunkohle verwendet werden kann. Luft und Wasserdampf werden im Generator durch glühende Kohlen geleitet, wobei sich Wasserstoff, Kohlenoxyd und geringe Mengen Kohlenwasserstoffe bilden, denen noch der Stickstoff der Luft beigemengt ist.

Die erzeugte Gasmischung wird durch den Motor selbst angesaugt und bildet sich im Generator nur immer so viel Gas, als der Motor braucht.

Dieses Gasgemisch bedarf noch vor Gebrauch im Motor einer Waschung im Skrubber und einer Trockenreinigung im Sägespänereiniger.

Leistung in HP

Motor

Preise in Kronen

Generator

Skrubber

Sägespäne-R einiger_

Zusammen

10

12

16

20

25

30

50

100

5300

6000

6500

8000

8800

10000

11000

16200

23800

1300

1400

1600

1600

1700

1800

1900

2500

3400

1000

1000

1000

1100

1200

1300

1400

2100

3200

o o 00 00

480

620

660

1100

8080

8880

9580

11320

12360

13760

15020

21600

31500

Rohölmotoren. Das Betriebsmaterial ist Rohpetroleum, sogenanntes Blauöl, welches ohne Zündvorrichtung verbrennt. Vor der Einspritzung des Brennmaterials wird die eingesaugte Luft auf zirka 35 Atm. komprimiert und derart erhitzt, daß das Öl von selbst entzündet wird. Kleine Motoren werden durch einmaliges Umdrehen des Schwungrades in Gang gesetzt, größere durch vom Motor nebenbei erzeugte und in Stahlflaschen gespeicherte Druckluft.

Die Arbeitsweise ist entweder im Zwei- oder Viertakt.

Liegende Zweitakt-Roliölmotoren:

Leistung in HP

Tourenzahl per m

Gewicht zirka kg

Preis

komplett K

Leistung in HP

Tourenzahl per m

Gewicht Preis zirka kg komplett K

400

360

420

320

650

10

290

850

12

260

1400

1800

2750

3800

4540

5400

5920

15

20

25

30

50

240

240

220

220

220

2450

3800

4400

5000

8500

7100

9200

11250

12800

19000

Stehende Dieselmotoren, im Viertakt, einzylindrig:

Leistung Tourenzahl Gewicht in HP

Preis

zirka kg komplett K

Preis

per m zirka kg komplett K

Leistung Tourenzahl Gewicht in HP per m

12

20

30

40

280 4100 10000 50 260 6400 13000 60 240 9500 16500 80 225 12500 19800 100

205

GO GO C OÜlCl

16000

18000

26000

25000

25000

29000

35000

46000

Liegende Gleichdruck-Roh Ölmotoren, im Viertakt, einzylindrig:

Leistung in HP

Tourenzahl per m

Gewicht zirka kg

Preis J Leistung Tourenzahl komplett K in HP in HP

Gewicht zirka kg

Preis

komplett K

15

20

230

25

190

190

30

40

190

175

3600

4000

4500

5000

8500

10500

11500

13200

15200

18900

50

60

70

80

100

175

165

165

165

160

10000

12000

13000

14000

17000

22500

25200

29000

32000

42000

Gas- und Benzindynamos

für Niederspannungsgleichstrom mit Nebenschlußwicklung für 65, 110 und 220 Volt. Zum direkten Laden von Akkumulatoren geeignet.

Diese Maschinen sind Präzisionsmaschinen bester Konstruktion, direkt zusammengebaut mit besonders für diesen Zweck konstruierten Dynamomaschinen.

Das Dynamo ist bei den kleinen Ausführungen freischwebend auf der Steuerwellenseite, bei den größeren zwischen Schwungrad und Außenlager angebracht.

Dynamoleistung zirka Kilowatt

Gasmotorleistung

HP

Ampere bei

Raumbedarf

Gewicht

Preis

05    110    220

Länge

Breite

Höhe

unver- verpackt packt

der Gasdynamo

des Neben-schluß-regulators

eines gußeisernen Sockels

der Anker und

Schrauben

mm

kg

Kronen

1-0

1-6

2-2

3-5

4-8

61

COOil^tOW

04 cir

14-5

20'5

32

43

7’4

8-7

114

55

67

10-0

79

12-6

90

15'9

115

19 3

145

22-7

175

26-0

206

33 0

238

103

400

300

119

360

150

180

sosslssssgesssss

OOOOOOOOOO^OOOOO

1400

1460

1520

1570

1760

1810

1930

2050

2050

1990

2140

2260

2360

2520

2630

2840

1000

1150

1450

1800

2700

3300

4450

5150

5900

7000

8400

10650

12700

14300

17950

22250

1300

1500

1900

2350

3250

4000

4800

5400

6200

7600

9450

11900

14200

15000

19400

24400

4400

4780

5300

6000

7500

8400

9700

10200

11400

134r0

15300

18500

19800

23500

28500

33000

80

80

90

90

95

95

100

100

110

110

115

120

125

140

150

150

180

200

225

280

115

130

145

160

210

2511

280

Maschinenfundament-Isolierung.

Diese Isolierung hat den Zweck, störende Geräusche und Vibrationen, welche von, im Gange befindlichen Maschinen erzeugt werden, auszuschalten, damit sie nicht auf die umgrenzenden Gebäudeteile übertragen werden können.

Alle Motoren, insbesondere aber stoßweise arbeitende, erzeugen äußerst unangenehme Geräusche, welche ungemein stören, und Vibrationen und Stöße, welche der Gebäudeanlage nachteilig sind, so daß eine gute Isolierung überhaupt die Bedingung für die Zulässigkeit eines Gewerbe- oder Industriebetriebes sein kann, und auch für die verschiedenen Personen- und Lastenaufzüge notwendig erscheint und die besten Vorteile gewährt.

Bisher wurden zur Isolierung schädlicher Erschütterungen und störender Geräusche hauptsächlich starke Filz- und Korksteinplatten verwendet.

Erstere werden in kurzer Zeit steinhart uud verlieren ihre Isolierfähigkeit und zwar umso schneller, je leichter Wasser, Öl, Staub u. dgl. Zutritt findet und je größer die Belastung ist.

Die aus Korkschrott unter hohem Druck erzeugten Platten sind ebenfalls zu wenig elastisch und zersetzen sich unter dem Einflüsse des Mauerwerkes.

Ml

Das beste Mittel stellen die Korkfundamentunterlagen „Korfund“ dar, welche nicht faulen oder verwittern, im Grundwasser keine Veränderungen erleiden und sich unter normalen Lasten nicht zusammendrücken lassen, so daß eine gleichbleibende Elastizität gewährleistet erscheint.

K 0-80

Preis per 1 dm² Korfundplatte, 4 cm dick

■%

...........    Eine hauptsächliche Bedingung

f.'luftschlitz, der Isolation besteht aber auch in der Freilegung der Fundamente und Maschinen, welche durch Anbringung schmaler Luftschlitze um die Fundamente erzielt wird.

Mit Korfund isolierter Dieselmotor.

Für kleinere Antriebs- und Werkzeugmaschinen werden zur Dämpfung von Schall und Stoß mit Erfolg Schwingungsfänger verwendet, welche zwischen Fußboden und Fundamentrahmen gesetzt werden.

Das wirksamste Mittel für die allgemeine Einschränkung und Lokalisierung von Schall und Erschütterungen im Hochbaue insbesondere besteht in der Isolierung der Trägerenden und Deckenwiderlager durch Umhüllung mit Korkplatten.

Maschinentransmission aus Eisen und Metall.

Preise für Lieferung und Montierung von Wellen, Kupplungen, Rädern, Riemenscheiben, Trommeln, Lagern u. dgl. Transmissionsbestandteilen samt Schrauben und allem Zugehör fertig montiert, per kg:

a)    in Rohguß..........

b)    appretiert, also abgedreht oder gehobelt, bei einem Wellendurchmesser oder der Bohrung

K 0-37

Gußeisen

Sphmiede

eisen

n Kronen

Stahl

© © © © © Ol Ol Ol Üi © © 00 03 00 o

© t- o r-r— © © © io

öoööö

o © © © ©

CS 05 -J <J 00 03 00 CO 00 to

K 4 20

c) Metallager, Büchsen u. dgl

Gewichte schmiedeeiserner Wellen.

Durchmesser in mm

30

35

40    45    50

55

60

Gewicht per m in kg    5 5    7‘49    9-78    12-37    15-28    18-48 22-00

mm

Typen gewöhnlicher Kupplungen und Stellringe zur G e wichtsta beile auf Seite 620.

rm

Muffen-kupplung.

wmwm jA

L___

SJ

al

□J

Sellersche

Kupplung.

fl

wm

—i—üL

|g|

Scheiben

kupplung.

||1|

! u.

Sf

31

mmsm

Schalen -kupplung.

rf

;pf:

Hj

Zahnkupplung.

Gewichtstabelle über Kupplungen und Stellringe nach den vorstehenden Abbildungen.

Durch-messer der Welle

Muffen-

j Sellersche- | Scheiben-

Schal en-

Zahn-

Kupplung

Stellringe

samt

Schrauben und Keilen

wiegt per Garnitur kg

30 mm 35 „ J 40 „ ^ 45 „ J

6-93

6-63

10-13

9-69

9-6

9-4

15-8

15-4

8-9

8-7

18-5

18-0

9-07

8-82

14-92

14-5

9-2

8-9

16-4

15-8

0-385

0-341

0-665

0-6

50

16-34

21-5

25-5

21-91

23-7

0-956

55

60

15-68

21-72

20-9

24-5

21-34

22-9

0-86

31-6

37-7

32-52

36-0

1-355

65 „ j

20-88

30-7

36-9

31-74

35-0

1-275

70

30-46

40-5

50-5

43-65

48-0

1-945

75

29-4

39-4

49-5

42-66

46-8

1-8

80

42-68

60-8

75 0

64-6

71-0

2-755

85 „ j

90

41-33

55-97

59-5

73-6

86-2

106-2

6334

93-31

69-3

2-567

103 0

3-69

95 „ j

100

54-35

73-88

85-0

118-5

104-3

145-5

91-58

129-57

101-0

139-2

3-45

5-0

110

120

69-88

106-5

115-0

154-7

141-4

2130

125-51

172-38

1340

1930

4-39

7 034

130

100-62

1500

207-7

140 „ | 150 „ /

1570

150-0

193-9

1884)

268-0

166-29

26605

186 0 221-2

6-25

9-84

261-4

160

20866

240-8

348-3

219-35

291-0

212-3

3420

8-846

13-288

170 „ J

180

199-7

3190

233-5

372-2

3400

283-5

3310

532-3

4300

513-8

12-067

16-33

190

307-5

362-6

200 „ j

296-0

352-5

521-5

510-3

4230

415-0

5296

514-7

16-86

19-929

Das Gewicht der Ausriickhebal zu Zahnkupplungen variiert zwischen 25 und 40 kg per Stück

Amerikanische Friktionskupplung zur momentanen, widerstandslosen und ruhigen Aus- und Einschaltung von Transmissions-wellen, Riemen- und Seilscheiben, Kamm- und Schaufelrädern, Schiffsschrauben, zum Ersatz von Losscheiben usw. bei vollem Betriebe.

Preise für die Bestandteile einer Friktionskupplung, jedoctfohne Wellen, Häng- oder Wandarme, Lager, Konsolen, Spindel

und Kurbel:

Bei 100 Touren per Minute, HP

Wellendurchmesser, mm........

Kupplungsdurchmesser, mm ....

Gewicht, kg..................

Kronen ......................

§o£Ö^

ggjggoo

2 QO O § § HCOCO®CO

H00WHrH

§ O 00 § § rH CO LQ

05 rf*- Oi M cri 05 Cn 05 O»

O O O © °

80 100 200 250 660 760 700 900 800 1060

Deutsche Reibungskupplungen.

Auf dem einen Wellenende sitzt das Gehäuse, auf dem anderen die Mitnehmerscheibe fest. Durch Verschieben der auf der Welle losen Ausrückmuffe werden durch vier Kniehebel die Bremsklötze entweder gegen das Gehäuse gepreßt und verkuppeln so die Wellen oder sie werden von dem Gehäuse entfernt und lösen den Kupplungsschluß.

Fig. I.

Um die Drücke auf die vier Bremsklötze durchaus gleichmäßig zu verteilen und so ein Verschieben der Wellenachsen gegeneinander zu vermeiden, ist eine gemeinsame Ringfeder aus Flachstahl eingeschaltet, auf welcher sich die unteren Enden der Kniehebel stützen.

Die Feder bewirkt ein sehr sanftes, gleichmäßiges Einrücken der Kupplung und gestattet die Kniehebel über ihre Ebene hinauszuschieben, wodurch die Kupplung im eingerückten Zustande in sich geschlossen bleibt und Selbstausrücken vermieden wird.

Beim Beginn des Ausrückens wird zuerst die Ringfeder vom Drucke entlastet und die Ausrückmuffe übernimmt dann mittels der starren Kniehebel sicher das Zurückziehen der Brennklötze, unabhängig von der Feder.

Ri

r-.-L- i t ;J ; ________lL2—-j

i#

S;»

Nebenstehende Anordnung dient dazu, eine Welle in und außer Betrieb zu setzen (die Welle ist also getrieben). Die Nabe des Kupplungsgehäuses ist verlängert Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades und läuft das Gehäuse, wenn die Kupplung ausgerückt ist, lose auf der Welle (oder auf einer Leerlaufbüchse zur Schonung der Welle.)

Die Mitnehmerscheibe sitzt dagegen fest auf der Welle,

zur

Aufnahme einer

Fig- II.

u*-U-|äf*    ............

i-

i Wm

i-

Bei dieser Anordnung ist die Nabe des Gehäuses so weit verlängert, daß dieselbe in zwei besonderen Lagern läuft und die Welle ganz frei hindurchgeht, was besonders bei breiten Riemen und Seilen zu empfehlen ist.

Fig. III.

Die nächste Anordnung wird angewendet, wenn man eine Maschine mittels einer Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades von einer stets umlaufenden Welle in oder außer Betrieb setzen will. (Die Welle ist also treibend.)

Die Nabe der Mitnehmerscheibe ist zur Aufnahme einer Riemenscheibe, Seilscheibe oder eines Zahnrades verlängert und läuft ähnlich wie bei Anordnung Fig. II lose auf der Welle. Das Gehäuse sitzt dagegen fest auf der Welle.

§ST"'; II

im ¹ i

./Jgl t I

ST

i L:y IMPI

1;

Fig. IV.

In weiterer Ausführung vorigen Anordnung

Ml

der

Fig. IV ist die verlängerte Nabe der Mitnehmerscheibe zur Schonung der Welle besonders gelagert.

«mtsamssm

sf

s®

Fig. V

Maße, Gewichte und Preise der Reibungskupplungen nach Figur 1 zusammengestellt.

Theoretischer

Wellen

durchmesser

Äußerer

Durchm. der Länge Kupplung

Länge

Länge

Gewicht

der

Kupplung

Preis

in

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Kronen

40 bis 55 56 „    65

66 „    75

500

600

700

50

60

70

190

H CO CD tOOiO

90

130

210

250-00

350-00

450-00

CO CO CO D GO Ci

85

95

105

800

80

90

263

500

100

287

410

321

160

540

550-00

.700-00

900-00

106

115

1100

116

125

1200

110

345

176

126

135

1300

120

378

192

130

401

208

710    1100-00

910 I 1300-00 1140 I 1500-00

136 „ 145 146 „ 155 156 „ 165

166 „ 175 176 „ 185 186 „ 195 196 „ 205

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

140

150

160

170

180

190

200

424

457

480

502

oo o<

580

O CO (MQO^O (M -rfi IO l> CO O CM <M M <M <M <M CO CO

1400    1800-00

1690    2000-00

2120 2200-00

2370    2400-00

2700    2800-00

3050    3200-00

3400    3700-00

Die Ausführung nach Figur

h-I

o°o?o?c°

WlOOO H <M <M CO

teuerer und

oo»c>o

h(Nh(N

cö ; : :

N

als jene nach Figur I.

Preise für die Ausrückvorrichtungen in Kronen.

126

146 166 186 bis bis bis 165 185 205

Ausrückring m. Schmier-gefäß

Hebel und Befestigungsbock ......

Gesamtgewicht

kg

O (MO CM CO CO

24    28    32    39

88    115 140 205

75    100 120 170

NS NS O Cu O CU

48

290

230

»C ic o

O CC (M

Die Einrückung geschieht bei Kupplungen unter 125 mm Bohrung mit Handhebel, bei größeren durch Spindel und Handrad, mittels Drahtzug oder elektrischer Leitung.

Ausdehnungskupplung für

ausge-

lange Wellenstränge, die durch rasche Temperaturveränderungen dehnt oder zusammengezogen werden.

Bohrung

Länge

Durchmesser

Ausdehnung

in mm

Gewicht in kg

Preis in Kronen

H H H H <M

125

160

195

235

270

305

380

490

600

670

740

920

80

100

140

170

200

220

280

350

435

480

535

670

© © ©

' r—I r—( r-H

I—I I—I I—I

co co

T—I

O O T* <N CM

15

30

40

60

110

200

370

530

720

1400

18-00

24-00

30-00

37-00

46-00

58-00

93-00

150-00

210-00

250-00

350-00

550-00

II

ZM':

L__¹

Bohrung

Länge

Durchmesser

Gewicht in

in mm

kg

Preis in Kronen

290

400

90

325

450

120

100

360

500

165

110

395

550

220

120

430

600

290

130

470

650

360

150

540

750

500

180

650

900

780

200

720

1000

1000

260-00

310-00

360-00

410-00

460-00

610-00

750-00

900-00

1050-00

II

MBB

f/f, '

\(

S;,:

Gußeiserne Riemenscheiben

fix und fertig bearbeitet und abgedreht, wobei Scheiben über 300 mm Breite 2 Armsterne erhalten und die Riemenlagerfläche entweder ballig, gerade oder konisch abgedreht ist.

. v=.

40

in mm

Gewichtstabelle über gulSeiserne ungeteilte Riemenscheiben.

(Geteilte Riemenscheiben wiegen 10% mehr als ungeteilte.)

Breite der Riemenscheiben in Millimetern

75 [ 100 1125 1150 | 175 | 200 j 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600

Gewicht in Kilogramm

co CO

400

450    13

500

550

600

16

650

18

700

20

750

800

850

9C0

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

-------HHHHH HHHHHHHNNSKMdN

9 9'6

11

15

19

17

22

23    26

25

27

29

28

32

31    34

35

41

39

45

44    49

50

55

38

44

50

56

63

55

62

72

59

66

75

78

85

94

103

140

149

158

168

178

185

195

205

215

225

235

245

255

267

275

287

69

78

87

70

80

90

80

90

100

85

93

103

113

122

134

143

152

155 165 165 175 175 189

185

198

208

220

230

243

252

265

278

295

305

320

175

190

203

200

215

213

225

238

250

263

275

290

305

318

333

230

245

260

275

287

302

316

330

348

365

210

225

243

259

276

293

310

330

345

360

379

395

415

100

110

125

143

155

170

185

205

225

242

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

120

135

150

160

180

198

215

235

255

283

305

330

355

384

405

435

461

485

515

540

565

480

495

515

560

605

525

545

570

615

2050

298

332

345

380

435

485

2100

2150

2200

2250

310

320

331

342

345

355

370

380

360

375

387

405

418

395

453

505

550

595

635

665

412

430

445

460

470

530

575

620

665

695

490

550

600

650

690

730

510

2300

355

2350

2400

365

378

2450

2500

2550

2600

390

394 434 407 447 420 465 432 480 444 495

455

467

495

475

493

530

550

570

570

594

615

642

625

650

680

705

680

720

760

508

590

666

735

510

527

524

610

630

540    650

690

715

739

763

792

820

705

735

765

795

829

860

893

750

780

810

840

885

925

950

790

820

855

890

925

970

1015

2650

500

545

555

573

588

763

848

925

970

1040

r.M

690

785

875

958

1005

1040

1065

1100

1140

2700

527

560

605

712

812

2750

541

2800

555

577

595

625

732

836

640

753

859

2900

627

610

657

3000

660

687

675

3500

701

720

759

762

770

793

816

883

905

930

800

924

955

4000

900 1000 1150 1280

841

968

1072

1100

1023

1330

1480 1720

1127

1182

1500

1900

990 1085 1190 905 1024 1135 1245 933 1055 1160 1275 960 1090 1190 1315 980 1115 1230 1350 .014 1145 1270 1395 .040 1175 1300 1425 .065 1205 j 1330 1460 .090 1235 1370 1500 .229 1386 1551 1694 .287 1452 1639 1793 .342 1518 1726 1880 .660 1920 2120 2280

Schmiedeeiserne zweiteilige Riemenscheiben, welche ohne Demontierung der Transmission auf den Wellen zu befestigen sind und bis 12 HP ohne separate Keilnute aufgeschraubt werden.

Preis per Stück in Kronen bis zu 75 mm Bohrung.

Durch

messer

mm

Breite mm

80 4 90 | 100 [ 116 [120 | 130 ] 140 | 150 | 160 [ 180 | 200 | 250

in Kronen

300

20-30 23-701 27-10!

30-50 31-10 31"80' 32-40 35-00 35-70 38-40 3900 41-30 42-20 44-60 45-50 47-70 48-70 50-80 51 90 54-00 55-20 57-20 58-40 6030 61-70 67-70 69-30 71-00 72-50 80-50 8200 85-70 94-40 10230 117-90 130-50 139-10 156-50 173-90

20-70

24-20

27-60

19-90 23-20 26-40 29-90 31-10 34-30 37-30 40-40 43-50 46-60 4970 52-70 56-00 58-90 66-30 69-20 79 00;

82-70; 84-20 91-10 92-80 98-70! 100-50 11400' 116-00 126'30j 128-40

21-60 25-20 28-70 32-30 3390 37-20 40-60 44-00 47-40 50-70 54-20 57-50 60-90 6430 71-80 75-40 85-10 88-80 97-70 105 90 121-80 134-60 143-60 161-60 179-40

102-70 106 00 112-70 119'30 13580 111-30 114-90 12200 12920 147'20 127-50 13110 139-10 14690 166-20 140-80 144-90 153-20 161-50 18220 150-20 154-60 16310 17310 194'30 168-90 173-90 183 80 193'80 21870 187-70 193-20 204-30 215'30 242 90

Über 75 mm Bohrung erhöht sich der Preis einer Scheibe für jeden cm

um K 1-20.

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1300

1400

1500

1600

1800

2000

21-20 24-60 28-20 31-70 33-20 36-50 39-80 43-10 46-40 4970 53-00 56 30 5970 63-00 7010 7400 83-60 87-30 96-10 104-10 119-80 132-60 141-30 15900 176-70

22-00 2210 25-70 26-10 29-30 29-90 32-90 33-60 34-50 35-20 38-00 38-70 41-40 42-30 4500 45-80 48-30 49-30 51 -80 52-80 55-20 56-30 58-70 59-90 6210 6310 65-60 66-90 73-10 74-60 76-80 78-30 86-60 88 10 9050 92-10 9910 10110 107-70 109-50 12310 125-60 136-70 138-70 145-30 148-00 164-00 166-50 182-20 185-00

Zweiteilige Riemenscheiben aus Stahlblech sind um 75% billiger. Gewichte der schmiedeeisernen Riemenscheiben.

120 bis 150 ! 160 bis 180 | 190 bis 200

Breite

mm 80 bis 110

25 bis 34    29 bis 36 kg

31 „ 42 34 „    46

36 „ 42 „ 41 „ 48 „ 49 „ 65 „ 67 „ 75 „

Gewicht und Preis von einrilligen Drahtseilscheiben aus Gußeisen.

Wellen-

Äußerer

Scheiben-

Seildicke

Anzahl

Preis per Stück in K

mm

der

Gewicht

Durchmesser mm

Arme

kg

Appretiert

mit Ledereinlagen

50

800

55

900

60

1000

65

1100

70

1200

80

1300

1400

O O O CO CO CO CO

f“H r—1 r-H r—I r-H r-H pH

IO IO IO CD CO CO CD

40

40

56

70

90

110

125

50-00

56-00

61-50

70-00

77-00

83-00

111-00

81-00

92-00

103-00

113-00

124-00

134-00

145-00

Geteilte Scheiben sind um 25% teuerer.

40*

WK

Sk

BBS

7,

,\

m

/:JL

Gußeiserne Hanfseilscheiben

in der leichtesten Formmethode konstruiert, mit gleichmäßigen Wandstärken und sauber ausgefrästen Rillen, abgedreht und ausbalanciert.

’__L .rVrT -_-Sr V.2

Gewichtstabelle über ungeteilte Hanfseilscheiben.

(Geteilte Scheiben wiegen 20% mehr als ungeteilte.)

Durchm. d. Seilscheibe

_in^ mm

Anzahl der Rillen

der

K>

Oc

<D

•J

35

der

I

2.

B⁻

£ g

Durchm. d. Seilscheibe in mm Anzahl der Rillen

o

CD

O hß

i.r ■*

B — .s

500

38

40

50

500

62

500

91

CM CO

64

93

72

99

600

43

46

56

600

67

600

96

CO K>

70

81

99

105

700

49

73

52

63

76

700

73

108

700

102

150

800

55

80

124

170

208

92

144

GM CO H CM CO t*

76

95

114

1C3

122

160

85

86

110

136

65

75

85

112

147

134

180

194 220 88 100

900

114 !

190

900

4    140

234

900

170

270

900

215

315

CS Ci ►£*. CO to

96 130

154

118

145

178

225

170

228

260

300

208

246

290

335

1100 j 1

1000 ij 2

68

110

1000 |

101

164

124

1000 || 4

152

220

265

160 215 246 305 326 395 408 485

74

111

142

168

110

129

153

184

200

260

265

305

¹¹¹'slsllllltl

säii9sig~sisiäi

245

345

435

545

Durchm. d. Seilscheibe in mm

Anzahl der Rillen

Dicke der Hanfseile in mm

25 | 30 | 35 | 40 | 45    50

Gewicht der Seilscheibe in kg

Dur chm. d. Seilscheibe in mm Anzahl der Rillen

Dicke

der Hanfseile m

mm

25 | 30

35    40    45

der Seilscheibe

50

kg

1000

186

275

310

375

1000

233

320

355

435

1000

405

500

1000

570

1200

82

124

148

171

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Ol CO ^ io CO 00

121

174

204

243

156

190

228

265

224

286

340

390

290

330

344

405

400

475

525

490

590

650

750

1400

98

148

179

205

1400

1400

1400

<N CO

144

204

246

313

185

260

350

405

225

330

415

490

Üi|^WN)CD<IOÜi^WWK)<IC5ÜiÜi

®Mifk|UOOfl)*J«*|OOOOÖOÜiO!»0

•vlOOirf^OCHOÜiOCiCiOCnOOO

575

670

770

870

265

380

475

590

700

815

950

1095

305

430

556

690

1400

265

390

475

600

660

820

1400

1400 I

315

465

570

715

770

960

620

820

895

1100

1400

670

960

1020

1250

1400

1065

1160

1415

1400

1130

1315

1600

1700

125

185

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700 !

COOD^OlÜi^MW

184

250

220

312

225

313

365

2000 1

195 315 245 345

90 136 132 186 170 240 207 310 250 365 295 435

107 160 158 220 200 280 240 345 290 405 335 475

355 430 400 520 470 590

165

225

320

382

440

525

575

630

193

269

375

450

510

595

375

435

525

2000 2

228

320

423

500

590

685

270

330

375

400

460

535

545

607

705

805

905

610

725

880

995

1250

1380

703

845

795

955

1065

1350

1480

1005

1170

1335

1710

1850

660

188

275

370

448

550

660

730

850

220

835

435

530

640

770

660 900

695

1025

1145

1230

o    o    o    o    o

CO    (M    Ol    Ol

CO    N    CC    (M

650

750

855

970

285

405

525

645

765

890

1025

1165

325

455

595

735

875

1015

1160

1315

1490

1690

1700

1700

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

H-A (—1    T-*

tO I—¹ ©

COG0<IO5Ü1^WK)

1515

1655

1800

365

603

791

962

1138

1332

j 1502

1945

- '2080

2220

2365

2515

1610

1985

1725

2130

1850

2310

480

700

565

860

920 1075 1110 1275 1250 ! 1560 1475 1810 1670 2045 2150 2610 2275 2830 2450 3050 2600 3280 2850 I 3500

2000 10 2000 11 2000 12 3000    1

150 211 220 300 270 384 337 470 408 580 500 670

260

372

500

635

730

835

960

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000    10

3000    11

3000

12

315

442

600

732

865

1057

1195

1080 1495

1630

1770

-    1915

2065

1195

1420

1615

1825

2400

2580

2770

2970

3175

440

680

940

1000

1235

1400

1580

2040

2220

2400

2570

2750

695

1035

1315

1555

1870

2210

2510

3200

3480

3700

3980

4250

630

Preise zweiteiliger Holzriemenscheiben per Stück in Kronen, (ohne Demontierung der Welle direkt auf diese zu befestigen).

Durchmesser in mm

00

Breite für das Riemenauflager in Millimetern

100    120    140    160

180

200

250    300    350    400    450    500

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

1300

1400

1500

8-10    9-00 10-30

840    9-30 10-60

8- 70    9-60 10-80

900    9-90 11-25

9- 50 11-00 12-40 10-60 11-40 12-90

4- 80

5- 00 5-40

5- 80

6- 50

7-75

9-45

1000

10-80

11- 30 11-80

12- 15 12-60

13- 80

14- 60

15- 50

17- 20

18- 50

19- 80 2010 23-20 25 00 2600 33-50 36-50 40-50 43-00 49-50 56-00 6700

5-20

5-40

5-80

6-20

7-00

8-50

10- 35

11- 30

12- 00

12- 40

13- 00 1350 13-95 15-30 1600 17-00

19- 25

20- 60 22-00 22-50 26-50 28-00 29 00 37-00 39-50 44-70 46-50 54-00 62 00 7100

5-60

5- 80

6- 20

6-60

7-50

9-25

11 -25 12-60 1305

13- 50

14- 30

14- 70

15- 30

16- 70

17- 40 19-00 21-00 22-70

24- 30

25- 00 27-80 30-50 32-00 4000 42-80 47-25 50-50 57-50 67-50 76 00

6 00

6-20

6-60

710

8-00

10-50

1215

13-00

13- 95

14- 60

15- 50 1600

16- 65 1810 18-90

21- 70

22- 95 24-75 26-00 27-40 30-00 33-50 35-70 43-00 45 00 51-50 54-00 63 00

6-80    7-50

7-00

7-75

74 001 84-50 97-50 112 00 136-00 82-00 j 92-00 105-00 121-00 144'00 01-00116-00 130-00 146-00 161-00

45-90

51-30

55-80

6000

63-90

69-50

NB. Leerscheib, n werden zu gleichen Preisen samt separater Messinghülse und Schmiervorrichtung geliefert.

Preis der zweiteiligen Holzstof friemenscheiben per Stück

in Kronen.

Durch

messer

mm

Breite m mm

100 | 125    150 ' 175    200 I 225 | 250 I 275 I 300 | 325 I 350

300

3-30

3-30

3-60

3-60

3-90

3-90

4-20

4-20

4-80

4-50

5-40

5-40

600

6-00

4-80

650

900 10'20

9- 60 1080 12-60 12-80 13-20

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 80

17- 40 1800

18- 60 19-20

19- 80

20- 40 2100

21- 60 22-20

23- 40

24- 00

24- 60

25- 80 27-00

27- 60

28- 80 30 00 31-20 31-80 3300 34-20 36 00 37-20 39-00 41-40 44-40 46-80 5100 55-20 59-40 63-60 67-20 70-80 74-40 78-00 84-00 9000 96-00

102-00

5-70

5-10

6-10

5-40

9-00 10-20

10-20 12-50

10- 50 13-00

11- 40 13-20 13-80 15-00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00 18-60

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-20 22-80 24-00

24- 60

25- 80

26- 40

27- 60

28- 20 28-80 3000

31- 20

32- 40 34-00 36 00

36- 80

37- 20

38- 40

39- 60

41- 40

42- 60 44-20 46-80 50-40 52-80 57-60 62-40

5-10

5-40

6-00

6-60

8-40

5-40

6-00

6-60

7-20

6 00

6-60

7-20

6-60

7-20

6-80

7-00

8-20

7-60

8-80

8-20

7-80

9-40

8-40

7-80

8-80

11-40

15-20

17-60

20-40

22-40

24- 50

25- 50

26- 00

26- 50

27- 50

28- 00 28-60 29 20 2960 3000

30- 40

31- 80

32- 80 34-80

36- 50

37- 00

37- 80

38- 40 3960

41- 40

42- 60

43- 20

44- 40

45- 60

46- 80 52-00 55 00 5600

57- 30

58- 60 6000 61-50 64 00 66-60 68-00 69-60 74-00 78-00 85-20 92-40 99-60

106-20 112-80 11960 12600 139 20

10-80 14-60 16-60 18-50 20-40

22- 40

23- 00

23- 50

24- 50

25- 00

25- 60

26- 20 20-80 27-20

27- 80

28- 40

29- 40

30- 60 33 CO

33- 80

34- 20 34-80 36 00 37-20

39- 60

40- 20 40-80

42- 00

43- 20

44- 40 47-00 50-40 52-00

52- 80

53- 40

55- 00

56- 60

58- 60

59- 40 62-60 65-40 68-40 74-40 81-00 88-20 94-80 99-60

105-60 110-40 117-60 129-00 141 60 153 00 154-80 166-20 168-001180-00

11-20

1300

15-80

1660

18-60

20-00

20-80

21-00

21-60

22-20

22-80

23- 40

24- 00

24- 60

25- 80

26- 80

27- 60

28- 80

30- 60

31- 80

32- 40

33- 20

34- 20 34-80

36- 60

37- 80

38- 40

39- 60

40- 80 42-00 44-00 4800

48- 80

49- 40 5000 52-50 54-20 5600

57- 00

58- 80 62-40 64-80 70-80 77-40 83-40 90-00 93-60 99-00

105-60 109 20 118-20 130-80

9-60

9 00

9-60

10-20

12- 50

13- 60

15- 80

16- 60 17-20

17- 80

18- 60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-80

23- 40 2400

24- 60

26- 40

27- 60

28- 20 28-80 3000

30- 60

31- 80

33- 00 3360

34- 80 36 00 37-20 40-00

42- 00 4300

43- 80

44- 40 46-00 46-60 48-60 50-40 52-80 56-40 58-80 65-40 72-00 78-60 84-00 90-60 96-00

101-40 106-80 113-40 120-60 12600 134 40

11-40

13-60

15- 80

16- 60

17- 60

18- 60 19-20

19- 80

20- 40 2100

21- 60 22-20 22-80

24- 00

25- 00

25- 80

26- 50 28-80

29- 40 3000

30- 60

31- 80

32- 40 3420

35- 40

36- 00

37- 20

38- 40

39- 60 42-00

44- 80

45- 40 46 00

46- 60 4900 5010 5100

54- 00

55- 80 58-80 61-80 67-20 74-40 80-40 87-00 92-40 97-80

103-20 108-00 117-00 126 00

6-60

11-80

12- 50

13- 60 14 00

15- 60

16- 20

16- 89

17- 40

18- 00 18-60 19-20 19-80 21 -00 21-60 22-20

23- 40

24- 00

25- 20

25- 80

26- 40

27- 60

28- 20

29- 40

30- 60 31 -20

32- 40

33- 60

34- 80 36-80

38- 80

39- 40

41- 40

42- 00 4340

43- 80

45- 00

46- 80 49-80 53-40 55-80 61-20 67-20

67-20 72-60 71-40 78-00 75-60 82-80 80-40 88-20 85-20 93-60 90-00 98-40 97-80 106-80 105-00 112-80 112-20 118-80 117-60 126-00

Für Leerlaufscheiben wird die Metallbüchse samt Schmiervase separat berechnet.

NB. Die vorstehenden sowie alle zweiteiligen Riemenscheiben können unmittelbar auf die aufgesetzt werden, ohne daß letztere demontiert oder (mit Reinigung oder Abschärfung einer Keilfläche) sonst wie verändert werden muß.

6-60

7-20

7-80

8-10

8-40

8-70

9 00

9 60

10-80 11-40

11- 70

12- 00 12-60 13-20 13-50

13- 80

14- 40

15- 00

15- 60

16- 20 16-80

17- 40

18- 00

2000 88 60

7-20

7-80

8-40

9-00

9-60 10-20 1020 10-80

10- 80 11-40

11- 40 12-00

12- 00 12-60

12- 60 13-80

13- 20 14-40

13- 80 15-00

14- 40 15-60 1500 16-20

15- 60 16-80

16- 20 17-40 16-80 18-00

17- 40 18-60

18- 00 19-20

19- 20 20-40

19- 80 21 00

20- 40 21-40 2100 22-20

21- 60 22-80 22-20 23-40

22- 80 24-60

23- 40 25-20

24- 60 26-40

25- 20 27-60

26- 40 28-80

27- 00 29-40

28- 20 30-60

29- 40 31-80

30- 60 33 00

31- 80 34-20 33-60 36-00 36-00 38-40 38-40 4080 40-80 43-80 44-20 46-80 49-20; 5100 52-80! 55-80 56-40! 60-00 6000 63-60 64-601 67-20 68-401 70-80 70-40; 74-40 76-40! 79-20 80-00! 84-00 86-80! 88-80 90-801 92-40

12-60

13-20

13- 80

14- 40 1500

15- 60

16- 50 16-80 18-00 18-60 19-20

19- 80

20- 40

21- 00 21-60 22-20 23-40 2400 25-20

25- 80

26- 40 2760 28-80 30-00 3120 32-40 3360 34-20 3600

37- 20

38- 40

39- 60 42-00 44-40 47-40 49-80 54-00 58-80 63-60 67-80 72-00 75-60 80-40 84-00 90-00 97-80

103-20

11100

135-60 143-40 145-20'156-00

Ausnahme der selbstverstand-

- 632 —

Riemenausrückung zur Verhinderung einer unbeabsichtigten oder zufälligen Ingangsetzung von Wellen und zum Schutze der Bedienungsmannschaft, wobei außerdem noch die Haltbarkeit der Wellen, Scheiben und Riemen gefördert wird.

Anordnung A.

/fm

/ff!

li

Mmmmm

funmiri

b

fe

Kiemen

im

Betrieb

jgiiliBBiEffl/ ,

/ Riemen ßk»

»■ Ölf

Äu/"' LJJ

mtäj

Anordnung A. Die Betriebsscheibe a hat einen Konus zum Riemenauf- und -abgang, daneben ist das Tragblech b, welches im ausgerückten Zustande den Riemen trägt; die Riemenzahl c und der Arm d über dem Tragblech b besorgen den unmittelbaren Transport des Riemens.

Anordnung B.

-i'-:

TV

■3 --

II

Riemen

in

Ruhe I

Riemen

im

Betrieb

Anordnung B. Die Betriebsscheibe erhält an der Riemengangseite einen Konus, damit der auf einer freihängig losen Riemenscheibe befindliche Riemen leichter auf und ab gegleitet werden kann. Die lose Leerscheibe setzt nicht auf der Welle, sondern auf einer am Konsol angebrachten Wellenhülse, wodurch beim Ausrücken ein sofortiger Stillstand der Arbeitsmaschine herbeigeführt werden kann.

Preise per fertiger Garnitur zum Anschrauben:

Durchmesser

75

100

Breite der Riemenscheiben in mm

125

150

175

200

scheibe in mm

ganz

eteilti

ganz

geteilt

ganz

geteilt

ganz

iS

ganz

geteilt

ganz

geteilt

Preis in Kronen

300

120

124

350

130

400

144

138

450

162

150

500

168

600

168

176

700

180

188

800

192

200

900

214

222

1000

1100

1200

1500

O® CO^CXMOOO^CDO , <TOTMiocOOOCi(NlC)l>OCOI>

138

160

168

154

162

172

188

202

228

262

284

320

360

390

178

194

200

210

224

252

400

430

570

186

220

234

264

298

346

370

420

452

600

OOOOUOGO^O^WhOOOO

OOJÖOOK)QN)C:OOWO

188

200

212

216

246

288

250

296

260

310

354

372

322

356

394

432

480

520

710

342

384

434

490

530

596

744

352

400

458

498

556

640

O ^ <N I> CO

690

874

608

670

720

890

fM

Bl!

1

III

kW

Riemenausrüeker für Fest-u. Losscheibe von Deckenvorgelegen in kompletter Garnitur samt Schrauben geliefert.

634    —

Gewichtstabelle über gußeiserne gewöhnliche Lager samt Deckel und Schrauben.

Gewicht eines

Steh- | Bock- | Konsol-| Häng- |

Lagers in kg

b !|

rg

PC

n

r.

0)

T5

ff

30 bis

40

50

60

70 ,,

80 „ 90 „ 100 „

ÜlO-iCrtaiüiOiOxCR

^ Ü1 ^ W H H

ObiOOGOHOi^

öooöoöcötö

OOOOlOOOO

öo^^öcioi)

rH 03 TTl C£> 00 i—( IO

105

18-0

310

5L0

77-0

1070

1400

200-0

O © © © o o qo th ö ö fb ! |

I—l <M    CD GO

Stehlager mit Kugelbewegung für

leichtere Betriebe mit hohen Touren und geringen Riemenzügen. Die Lagerschalen sind aus Gußeisen und mit gedrehten Kugelflächen versehen.

■ '' ä

Bohrung in mm 30    40    50    60    70    80    00    100

81

Gewicht in kg 4-5    10    13    23    34    45    59

TiP^

In

«IBiüiSBiy

- ^

läli

Bi

fSrliW.:

Äywsa

rpi^.

•.ill«« UtijH|«rWiMir’r

Vf •*'

SSä

fr um

Ps*«*h MKfsÄw

W ;!'\'

Wj

Stehlager auf Winkelkonsolen bebefestigt, mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen; für leichte Kraftanwendung geeignet.

Bohrung in mm Gewicht in kg

30    40    50    60    70    80    90    100    110    120

19    30    46    67    95    127 166 203    241    290

WM

wm

6135    —

k:

KM

"m

wmm

Stehlager auf Sohlplatten mit Kugelbewegung und. gehobelten Flächen; ebenfalls für^leichtere Betriebe passend.

Bohrung in mm 30v40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 150 Gewicht in kg 17 24 31 53 78 103 135 176 289 370 467 575

fl

bi Hl;.' '.Ul'Ü-bF.':

TU'liul

fi;

£'

Stehlager mit erhöhtem Lagerbock, mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen, für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten, aber geringem Riemenzuge, also für leichtere Betriebe.

Bohrung in mm 30 40 50 60 Gewicht in mm 70

kg TTo 187 222 268    333

mm 120 130 140 150 kg 410 550 610 700

kg 41 54 78 88 80    90 100    110

7

WA

bmsarntta^s

- ' •

- - ■ — -

Bohrung in mm 30 40    50    60    70

II

Ausladung v. Mitte Welle b. Säulenfläche in    mm 200 300 400 400 500

24 28 ~ 38 52 75

*m

mm

Bohrung in mm 30 ] 40

Mauerkasten lang breit

50 60 I 70 80 [ 90 |100 110|120 130

140

150

1030

1030

275

275

hoch

878

390

878

450

Stehlager auf

Säulenkonsolen mit Kugelbewegung und verstellbarer Lagerachse, für geringen Riemenzug und hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten bei leichteren Betrieben.

ilTTl»

PI

jgj|

äjajjjsSii ||l I

;l

Stehlager auf Mauer kästen

mit Kugelbewegung und gehobelten Flächen; für leichtere Betriebe geeignet.

Gewicht in kg

mm 500 600 700 800 900 kg 113 148 188 236 268

J;a

Bohrung in mm Ausladung v. Mitte Welle b. Säulenfläche in Gewicht in

80 90 100 110 120

Stehlager wie vorige, für schwere Betriebe.

,, 300 400 400 500 500 500 600 600 600 600 600

kg 41 55 72 116 138 143 211 223 245 277 299

Bohrung in mm 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Ausladung Gewicht

«i

Stehlager auf Wandkonsole mit Kugel-•bewegung und gehobelten Flächen, für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten, aber geringem Riemenzug, also für leichteren Betrieb geeignet.

Bohrung in mm 30 40 50 60 70 80 Ausladung von Mitte

WellebisWandinmm 300 400 500 600 600 700 Gewicht in

. 9 | II ll'l l jiiffF

jajiiii.siJiiLWft

i! II......Illlllll.....ÜB

>'ii' ¹ I- •■ !■■■• -Ml..................... I!

Vi[mt|iMin,mii,iiiH",.,i'i»ii im. ihm m ii ii . um

hl'

Bll!

i¹

kg 29 38 54 85 110 171

Bohrung in mm 90    100    110    120

Ausladung von Mitte

WellebisWandinmm 700    800    800    900

Gewicht in

wf Gv

m SvllitS«':¹!

' l":'!l. MB II-ifÄ'Vfc

&a(ES& HSl’väSh liSi::!«:»:;?!

BS&.....;«*

.............

ISlELf! ■:

iifas;:«r:;

_ ■

vi- ‘,h,

kg 206    260    289    325

t!

csgsBgg

Konsolhängelager bezw. einarmige oder zweiarmigeHänge-lager, mit Kugelbewegung, gehobelten Flächen und verstell-

k i|)

II

barer Lagerachse, für leichtere Betriebsverhältnisse verwendbar und an eiserne gewalzte Traversen zu befestigen.

jr. '7 )

IM

Konsolhängelager bezw. einarmige oder zweiarmige Hängelager, ganz unter denselben Verhältnissen wie

i;

......f\

p ly

ir It

t : dH

die vorher besagten, aber statt an eiserne gewalzte Traversen, an bestehende Holzplafondkonstruktion zu befestigen.

in mm 30 40 50 60    70    80 90 100 110 120

Bohrung Ausladung von Mitte

kg 10 18 29 43    64 80 105 135 168 186

Welle bis Decke in mm 250 300 400 400 500 500 600 600 700 800 Gewicht in

■AM

!«ft

p;

m

lii

if’v

Wand-Konsollager mit verstellbarer Lagerachse, Kugelbewegung und gehobelten Flächen; für leichtere Betriebe geeignet.

Bohrung in mm 30 40 | 50 | 60 | 70 Ausladung „    „ 200 200|300j300|300

Gewicht ,, kg 17 | 26 | 44 | 60 | 87

Bohrung in mm 80 j 90 | 95 1100| 105 Ausladung „    ,7300j400140Öj5Ö01600

Gewicht „    „ 107|148|155|190|205

mm--

hü

W>

Säulen-Konsollager wie die vorigen und unter gleichen Betriebsannahmen konstruiert.

Bohrung in mm 30 j 40 | 50 | 60 | 70 Ausladung von Mitte Welle bis Säulenfläche in Gewicht in Bohrung in mm 80 | 90 [100 |110 |120 Ausladung von Mitte Welle bis Säulenfläche in mm 250 [2501300 j300 |300 Gewicht in kg 75 | 98 |132|168|195

mm 200 |200 12001200 1200 kg 12 | 18 | 27 | 38 | .53

1B11M

mäm

Hängebocklager für

schwere Betriebe geeignet, mit Rotgußschalen oder mit Weißmetall ausgegossen.

mm yi ] mm

_ m

ÜS

Bohrung in mm 50    60

Ausladung v. Mitte Welle bis Decke

70 80    90    100 110 120 130 140 150

in mm 300 400 500 500 600 600 600 600 600 700 700

Gewicht in

kg 35    52    66    77    117 155 245 268 285 377 440

v,

Spurlager mit Sohlplatte für stehende Wellen; die Sohlplatte aus Gußeisen, die Lagerschale aus Rotguß, die Spur aus Stahl.

Bohrung in mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Gewicht "in kg 13 19 33 47 74 90 126 168 206 255 300 380 46 5

TT

rr

WkS

Ringlager für Wellen unt. starkem Drucke und Staubentwicklung beim Betriebe (Zement - Fabriken, Mühlen usw.), mit Weißmetall ausgegossen.

Bohrung in mm 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Gewicht in kg 95 115 125 170 210 260 305 365 415 465 525 675

Preise und Gewichte gewöhnlicher Lagerböcke mit Schrauben.

Bohrung in mm

300 mm hoch

Gewicht Preis in kg in K

400 mm hoch 500 mm hoch 600 mm hoch

Gewicht in kg

Preis in IC

Gewich t in kg

Preis in K

Gewicht Preis in kg in K

40

50

20

22

60

70

32

80

36

90

46

100

50

110

62

120

67

130

79

140

85

150

95

100

11- 50

12- 40 14-50 19-00

21- 50

22- 40 24-50 28-50 32-20 38-50 42-50 45-50

42

43

60

66

90

96

112

120

124

132

145

155

16-00

16-80

24-50

26-80

35- 50

36- 00 41-50 45-00 47-50 49-50 56-00 60-00

Preise und Gewichte gewöhnlicher Wandträger mit Schrauben.

Bohrung in mm

300 mm hoch 400 mm hoch 500 mm hoch 600 mm hoch

Gewicht | Preis in kg I in K

Gewicht in kg

Preis Gewicht Preis in K | in kg in K

Gewicht Preis in kg in K

40

50

15

60

17

70

25

27

80

90

53

100

55

75

110

80

105

109

140

150

130

140

10-00'

10-60

16-20

18-00

24- 50

25- 801 31-00 33-80 40-00 42-50 51-00 54-00

Gewichte gußeiserner Ankerplatten.

Äußere größte-Dimension

lang | breit | dick

Bohrung

mm

Gewicht Äußere größte Dimension

Gewicht

per

1 Stück lang | breit | dick

in mm

kg

in mm

Bohrung

mm

per

1 Stück

kg

143

rund

42

27

180

34

23

210

55

260

39

60

33

53

37

cb ^ i> eb in

180

185

290

180

210

220

50 in

48

78

36

23-0

314

157

i©    1—i o o o

<N CO    00

lü-MWOSWM

O O O 00 W o

X © O 00 O LO io ö cb co Th

36

33-0

Seiltransmissione n.

Runde Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen mit Hanfseilen.

Durchmesser des Seiles in mm

Anzahl der Drähte

Dicke der ein- Förderlast bei zelnen Drähte 250 m Tiefe in mm

in kg

Gewicht per 1 m in kg

Preis per 1 m in K

m 50 i> x

16

20

24

36

42

36

CO io CO

42

36

42

Crtf^^-OOWbOtsaK)

OOlOOlOOlOcO

42

42

84

114

42

84

114

114

WWWWHHisSHHHHHOOOOC

50

70

100

150

200

250

300

400

1000

1200

1800

2000

2800

4000

5000

OOOOiMOJKMhOOCCOCOGO cc oJoourdooocGoto*— oow

OslOlWtitSHHHHOCOCOOO

Flache Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen.

Querschnitt in mm

Anzahl der Drähte

[ Dicke der ein- | Förderlast bei ! zelnen Drähte | 250 m Tiefe ) per 1 m in mm ! in kg    in kg

Gewicht

Preis per 1 m in kg

40X8

55XH

65X13

75X14

100X20

130X23

175X28

O O 00 00© (N (N © ® O HHrtHHHN

MMhhhhO ür öi «b cb ür lh cb

300

600

1000

1500

2000

4000

5500

1-07

117

©MOt'

© CO © H Ö5 © I-H CC) cö 55 “

H

1-78

2-34

3-30

4-60

7-15

13-50

41

Bunde Seile aus Fluß eisendraht mit 60 kg und Ti ege lg u ß-Stahldraht mit 120 kg Reißfestigkeit per mm².

IS

Durchmesser des Seiles in mm

(S

I!

(Sfü

1

Tragfähigkeit für das Eisenseil in kg (Stahldrahtseil trägt das Doppelte)

Gewicht des Seiles per 1 m in kg

Anzahl der Drähte im Seil

36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 j 96 [l08 126144) 216

Kleinster Seilscheibenoder Trommeldurchmesser in mm

Preis per 100 kg netto in Kronen für Seile aus blanken Drähten

Aufschlag per 100 kg netto für

Eisen

seil

Stahl-

seil

verzinkte

Eisendrähte

Gefirnißtes

Seil

Geteertes

Seil

Kronen

4*

5*

o!

7*

s!

9/

10*

¹¹

13*

14fi

16*

Kl

20;

22*

25*

28*

30*

ll.c

7-0 7'5    8

108 126 144 018 0-20 0-22

13

a 10! 11!    12    13    14    15    16    17    18    19    20 32!

b 270 320 365 410 455 545 635 730 820 955 1095 1640 c 018 012 016 012 0-60 0 68 0 7 8 090 117 [ 1 26 115 215 a 11    12    13    14    15    16    17    18    19    21    23 341

b 320 380 435 485 540 650 755 865 975 1085 1200 1955 c 015 012 018 0 66 073 0 85 013 T06 1-25 115 115 215 a 12    13    14    15    16    17    18 19!    21 22! 24! 36!

b 380 445 510 570 635 760 885 1015 1145 1330 1520 2290 c 0!4 0-61 0-68 0 75 0 82 016 116 1-36 T56 178 210 a 13! 14! 15! 16! 17! 18!    20 21! 22!

b 445 515 590 665 740 885 1035 1185 1330 c 0 62 073 0 80 089 0!8 108 1‘30 1!0 1-78 a 15!    16    17    18    19    21    22    24    25    28 30! 45!

b 580 675 770 865 960 1155 1345 1535 1735 2015 2305 3470 c 078 0-90 1 03 114 T25 1'40 1!5 1!0 2 06 2 38 2 7 0 410 a 16!    18    19    20    21    23    25    27    29 31! 34! 51!

b 2040 2380    2715 30553390    4070 4750    5430 6110 7125 814012215

2-5 2-82    375 370 4 7    4! 5'2    575 6!0 8!0 10'4 14!

oo'wocrpoo'»

mooiooHioo o ^ o

216

0-36

170 195

0-24 0-27

10!

245

11!

285

24-5

1550

272

073 175

372

26! 39! 1775 2660 2!0 3-45

560 165 275 55

16-40 8-00

700

145 200,45

14-40 7-00

840 120 160 35

12-80 6-20

980,

1120

*1260

ll400

*1540

1680

1820

1960

110 150 32

105 140 30

95 130

85 120

26

25

82 115 24

76 110

75 105

72

102

*2240 *2520 5430! *2800

6-501 4

64! I) I    I

6565 3080 63 87 7'8 I    !

71! I)

84801 3500 62 85 9-60 !J

4395

575

70 95 65 91

64 88,

60

59

23

23

22

21

21

20

18

17

84

17

83

15

11-60 5-60

10-80 5-20

10-20 5-00

9-80 4-80

9-40 4-60

9-00 4-40

8-60

4-20

8-20

4-00

7-80 3-80

7-40

3-60

7-00

3-40

6-60 3-20

6-00 2-90

5-40

5-20

2-60

2-50

Bandseile

aus Flußeisendraht mit 60kg und Tiegelgußstahldraht mit 120 kg Reißfestigkeit per mm

Draht-Nr. zugleich Drahtd. in Zehntel mm

Anzahl der Drähte im Seil

Seil-

Breite

Dicke

in mm

Beiläufiges Gewicht des Seiles in kg

Kleinster Seiltrommeldurchmesser in mm

Tragfähigkeit in kg

Preis per 100 kg netto in K für Seile aus blanken Drähten

Aufschlag per 100 kg netto in K für

Eisen

seil

Stahl

seil

Eisen

seil

Stahl

seil

Verzinkte

Drähte

Gefirnißtes

Seil

Geteertes

Seil

112

168

13

224

18

25

112

co

18

168

24

224

35

112

oo

168

23

34

224

45

112

28

168

224

43

10

56

fco

168

224

55

70

12

168

224

60

75

14

CO

168

62

224

86

15-5;

00

168

76

224

100

16-5

O <N

168

224

168

224

86

115

96

125

18

20

--3 Ol 05 rf*. Cl 05 145-05 05 tO tS H t—‘ I—‘ © H-'OO OOC¹ OOO -Joo^-öotocbi—'öi-^ootö-hrötoä)

ro

oo

560

840

1120

1400

1680

1960

2240

2520

2800

3080

700

1050

1400

3400

4550

Die doppelte Tragfähigkeit wie das gleich dimensionierte Eisenteil

330-00

470-00

56-00 16-40 8-00

228-00

158-00

135-00

117-00

105-00

100-00

94-00

88-00

345-00

263-00

206-00

181-00

170-00

158-00

146-00

135-00

32-00

46-00 12-80 6-20

30-00 10-80 5-20

24-00

23-00

22-00

18-00

17-00

9-80 4-80

9-00 4-40

8-60 4-20

8-20 4-00

7-80 3-80

17-00 7-40 3-60

17-00 7-00 3-40

Rund- und Bandseile aus Tiegelgußstahldraht von 150 kg Reißfestigkeit per 1 mm² kosten um 15%, solche von 180 kg Reißfestigkeit per 1 mm² um 20% mehr wie Stahlseile aus Draht von 120 kg Reißfestigkeit per 1 mm².

41*

Maschinenriemen, Gurten und Seile.

Die in diesen Kapitel angesetzten Preise gelten für bloße Lieferung der Ware. Aufmontiert stellen sich arbeitsfähige Kiemen und Gurten um 15% höher.

Maschinenriemen aus Prima-Kernleder. _a) einfache Treibriemen._ .

Stärke in mm

Stärke in mm

Stärke in mm

2 fl -—

'S S 4    5

7 'I a 4

«.fl

Preis per 1 m in K

m.S

Preis per 1 m in K

«.a

Preis per 1 m in K

25

40

60

80

100

120

140

SSo

ötooilfjLcnödaMQpM

OOOOOOw^COOi

i-* O !C 5C Cl Ol M M

gggggSgggfe

ostooooocsmif.Njw

ssssssssss

2-20 220    9-70

330 240 10-70 5-30 260 11-60

7- 10 280 12-50

8- 80 300 13-30 10-50 320 14-00 12-00 340 15 00 14 00 360 16-00 15-80 380 16-80 17-50 400 17-50

12-20

1340

14-50

1550

16-50

1740

18- 50

19- 80

20- 80 22-00

14-50 1600 17 00 18-50 20-00 20-80 22-00

23- 50

24- 80 26 00

17 00    420¹ 18-50 22-80

18-50    440 19-30 24 00

30 00 1000 43-50 54'50

27- 30 32-50

28- 50 34-50 30 00 36 00

31- 00 37-50

32- 50 38-50 39-00 47 00 45-00 55 00 52-00 62-00 59-00 70 00 65 00 76-00

Treibriemen.

Stärke in mm

Stärke in mm

Stärke in mm

.51

00

r—!

00

rH

oc

14

Preis per 1 m K

Preis per 1 m in K

j Preis per 1 m in K

25

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2- 40 3-00

3- 80 4 85 5-80 7-30 7-70 970 9-60 12-20

11-60 14-60 13-50 17-00 15-40 19-40 17-30 22-00 19-20 24-30

3-65

5-80

4-55

8-60

6-90

11-60 14-50 17-30 2000 2300 26 00 29-00

1080 14-40 17-80 20-30 25-00 29-00 32-00 j 36-001

220 20-70 240 22-50 260 25-80 280 26-50 300 28-30 320 30 00 3401 32-00 3601 34-00 380 35-50 400 37-50

26-00

28-50

3100

33-50

35-50

38-00

40-50

42-50

45-00

47-00

3100 34 00 37-00 39-50 42-50 45-00 4700 5000 54-00 56-50

36 00 4000 43-00 46-00 4900 5200 54-00 57-00 63-00 67 00

420 39-00 49 00 440 41-00 51-00 460 42-70 54-00 480 44-50 56-20 500 46-50 58-50 60()! 55-80 70 00 700' 65-00 82-00 800 |74'00 94-00 900 83 00 105-00 1000 92-00 117-00

58-50 68 50 61 00 71 00 6400 75-00 67-00 78-00 70-00 82-00 j 83-50 97-50 97-50 10300 112-00 130 -001 125-00 145-00 j 14000 164001

Englische Gummitreibriemen mit starken Baumwolleinlagen.

Baum

woll

einlage

25

38    51

63    76

Breite in mm

102

127

153

203 254

305

Preis per 1 m in Kronen

1-40

8-30 11-50 15-00 18 00 10-80 14-30 19-00 22 00 14-20 19-80 33-80 40 00 17 30 24 00 36 00 44 00 21-00 28-00 38-00 48'OOj

Kamelhaar-Treibriemen mit beiderseitig gleichförmig verwebten harten Kanten, besonders für raschgehende Transmissionen (Dynamomaschinen) geeignet,

1-70

2-30

CO bO

6® 6

o © ©

2-60

3-30

4-50

5-80

6-20

3-80

4-30

5-70

7-70

9-60

4-00 5-10 5'30 7'00 6-75 9-20 9-50 11-80 11-00 13-80

6-70

8-80

10-30

14-50

1750

Preis per m K 23-70 28-20 32-4Ö36-60 45-60 55-20 ÖfPOÖ

Treibriemen aus Baumwolle von besonderer Stärke und Dauerhaftigkeit für Haupt- und Nebenantriebe und ohne Beeinflussung bei Temperaturwechsel und Feuchtigkeit immer gleichbleibend arbeitend.

stark 6 mm

stark 7 mm

stark 8 mm

stark 9 mm

Breite in

Stärke in mm

mm

3 bis 5 1 4 bis 6 | 5 bis 8 j 6 bis 10 [lObis 12 jl2 bis 15 15 bis 18

Preis per 1 m in Kronen

25

32

0-80

1-00

38

0-86

45

51

57

64

70

0-96

1-00

1-06

1-20

1-30

1-06

1-20

1-30

1-40

1-70

2-10

1-50

1-56

1-66

1-40    1-76

1-60

1-76

1-80

2-20

1-90

2-26

2-00

2-10

2-36

1-90

1-40

1-90

2-20

2-30

2-50

2-80

76

83

1-60 2-10

2-40

2-60

3-10

89

1-76

1-90

2-26

2-50

2-60

2-86

2-86

310

3-40

3-66

95

2-00

102

2-10

2-66

2-80

3-10

3-30

3-40

3-70

3-90

4-20

108

3-00

3-50

4-00

4-50

115

3-16

3-80

4-26

4-90

121

3-30

4-00

4-50

5-20

127

3-50

4-20

4-70

5-50

140

4-40

5-00

5-30

5-80

6-10

4-80

tO t-Ji I—i I—■ O -4 05 Ol W 00 CI w

5-20

5-90

6-40

6-80

7-40

9-50

5-70

6-20

6-90

8-00

7-50

8-80

7-00

8-50

9-70

229

9-50

4^ ^ OS CO fcO tO OiOÜlOOCOl <1 UffiOlO ^

10-50

508

610

11- 30

12- 50

13- 50

14- 70 17-00 19-50 22-00 24-50 29-50 34-00

10-26

11-00

12-50

14- 00

15- 50

17- 26

18- 76 22-00 25-00 28-00 31-26 37-50 42 00

10- 50

11- 50

12- 26

14- 00

15- 76 17-50 19-00 21-00 25-00 29-26 33-26 37-50 45-66 50-00

Hanfriemen, nach englischem System mit Schutzrand gewebt, besonders für Transporteure und Elevatore geeignet:

roh geteert imP^

4 bis 5mm stark per 1 m Länge und jedes cm Breite K 0-18 0-20 0-21 5„ 6 6,, 8 8 „ 10 „

10 „ 13 „

13 „ 16 „

16 „20 „

Drahtriemen aus Gußstahldraht, flachgliedrig geflochten und besonders als Transport- und Verladebänder für Steine, Lehm, Ton, Kohlen u. dgl. verwendbar:

Gewicht per 1 ma in kg

in mm

Breite in mm

150 I 200 I 250 I 300 |    350 |    400 |    500 |    750 |    1000

Preise per 1 lfd. m in K

1-0

1-2

4-00

1-4

1-6

1-8

2-0

2-2 i

2-5

CO GO Ci

4-10

4-20

4-30

4-40

4-50

4-601

2-8

4-70

31

3 4;

3-8:

—    10-40 12-75    15-00 17-50    19-20    23-50 34-50    45-0(>!

Verzinkt in Drahtstärken von 1 bis 2-2 mm per 1 lfd. m 15% mehr, von 2:5 bis 3- mm 10% mehr.

Transmissionsseile in den gangbarsten Stärken, mechanisch gesponnen und geliefert, per kg:

K 2-25 „ 2-00

a) aus europäischem Hanf, roh

geteert

b)    ,, Manilahanf, roh

imprägniert

c) ,, Baumwolle, roh . . .

geteert . . imprägniert

Stärke, Gewicht, Bruchfestigkeit und zulässige ' Belastung (Inanspruchnahme) von rohen Transmissionshanfseilen:

Durchmesser in mm 35 Gewicht per 1 m in kg 0-98 Bruchfestigkeit Zulässige Belastung 765

Gurten.

Aufzuggurten für Mühlen.

Stäike in mm

Breite in mm

JO

Schlauchartig gewebt Stärke in mm

10

Preis per 1 m in K

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

--H-t-COOOOOO

05

15

25

0-48

0-58

0-60

0-72

0-84

0-96

1-08

1-20

1-32

1-44

1-56

0-72

0-86

100

115

1-30

144

1-58

1-72

140

1-34

1-68

1-86

2-00

150

1-44

1-80

2-15

160

1-54

1-92

170

180

190

200

Jede weitere 10 mm mehr

1-63

1-73

1-83

1-93

0-10

2-04

2-16

2-28

2-40

012

2-30

2-45

2-59

2-74

2-88

014

O W03WWC0t5t5t5MMHHHHHOO

>■2 ooös^tiööo-üötOJ^cbAöiöii—‘ cb -h CO #*'OlOlOiOOCDOOOi-‘U)W#*^Oi®-)

0-86

115

1-08

1-30

1-52

1-44

1-72

2-00

1-74

1- 95

2- 16

2-38

2-60

2-80

3-02

3-24

3-45

3-67

3-89

4-10

4-32

0-22

2-30

2-60

2-88

3-16

3-44

3-72

4-00

4-30

406

4-90

5-18

5-45

5-73

0-28

Spagatgurten in beliebigen Streifen.

Länge per Stück

Breite

Licht

Dunkel

per Stück

50

50 , 50 , 50 , 50 , 50 ,

50 ,

80 „

-tooov]

6-00

6-80

8-00

9-20

14-00

17-00

20-00

12-00

15-00

17-00

Hanfgurten, doppelt kreuzgewebte, per 1 m Länge:

roh . . . . K 0-14 für jedes cm Gurtbreite bei 3 bis 4 mm Dicke imprägniert . ,, 0-16 ,, roh

•    0-19 „

imprägniert . 0-24 ,, roh

• - „ 0-27 „ imprägniert .    0-30 ,,

Artikel für Riemenverbindungen:

a) Riemenschrauben, eiserne, geschmiedet: Zwischen den Köpfen Preis per Dutzend, Ia Ha

mm

7    9    12    14

Zwischen den Köpfen

Preis per Dutzend, Ia

Ila

K 5-10 5-40 6-00 6-45 7-00 7-65 „ 3-80 4-05 4-45 4-65 5-00 5-60

K 1-50

b)    Riemen-Schraubenschlüssel, per Stück

c)    Scharnier-Riemenverbinder, per 100 Stück K 14-00 bis ,, 83-00

d)    Stahlband-Riemenverbinder,

e)    Zickzack-Riemenklammer .

/) Zweispitz-Nieten.....

g)    Nähriemen, französische,

Breite in.....

Preis per 1 kg in .

h)    Nähriemen, inländische, alaungare,    weiße,    per    kg    .    . K 8-00

,,    ,,    fettgare,    braune,    ,,    ,,    ,    .

i)    Riemenspanner für Riemen bis 430 mm Breite, per Stück

k)    „    „    „    ,, 250 „

l)    Kreosot zur Konservierung von Riemen, per kg , .

m)    Friktionsschmiere als Adhäsionsmittel für Riemen,

per kg .....................

n)    Gummilösung als Adhäsionsmittel für Riemen, per kg

von .................K 6-00 bis ,, 10-00

o)    Universal-Riemenkitt,    per kg.............6-50

p)    Hanfseilschmiere, per    kg...............1-50

mm

100

100

100

9    10 12 bis 14

K 12-50 11-90 11-40 11-00 10-60 10-20

„    7-00

„ 72-00 „ 52-00 „    4-10

„    2-50

Rohrleitungen.

A. Materiallieferungen.

Gewichtstabelle der gangbarsten Bleirohre.

Die mit W bezeichneten Dimensionen werden nach dem Normale der Wiener Kommune für Wasser, die mit G bezeichneten für Gasleitungen die mit A bezeichneten .für Abflußrohre verwendet.

Innerer I Äußerer Approx.

--Gewicht

per 1 m in kg

Innerer | Äußerer

Durchmesser in mm

Durchmesser in mm

Approx. Gewicht per 1 m in kg

Innerer 1 Äußerer    Approx.

--¹- G ewich t

per 1 m in kg

Durchmesser in mm

io CD C- l> 00 C5 Oi

G7

G9

G10

10

10

W10

10

CO GO

i-H p—4

10

10

10

10

G11

11

11

2SSSSSS|SSS§f;SSSS2S3Sg2gS§;SSSS|S£33SSgSSiS

ooooooooooooooöoörtööoörtoooHHHÖo.HHcicbwiocboHH

11

12

12

12

12

W12-5

12-5

13

G13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

ül Ol Ol Üi

15

16

16

16

16

16

16

G16-5

16-5

18

18

18

18

18

19

19

Ol

»o

Ol

äß8S;gSSi§:&SS8StsggS8g88SKg§2g!5Sg3£6Sg3.ggSgäg

<1

Ol

^>W05i--C0C0<lta^tCt;SlNSOC»q0C50r^C*9tNSl-0b0tD<IC0lsSO000005Ül^lWU)(-h-ü»Cr^^C0

Innerer Äußerer    Approx,    innerer Äußerer

- --■—    Gewicht----

Durchmesser per 1 m in kg

in mm

Durchmesser in mm

Approx.^ jj innerer | Äußerer Geweht

per 1 m Jj Durchmesser per 1 m in kg_    in mm_in kg

r------

l-i    o £    £

---- ■    ---- Cu

2.

M ^    ^    ~    ^ o >

s ssggsssggggsggggsgsssgssssggisggggg

gS§g8g83gSggggg8ggg2g3gggSg3gggg£££

gssKgsgggsgsgggsggsssgggggsggäsgggs

_!>_-C    V    ,_l rl ¹⁻¹

61

63

66

70

72

70

78

72

74

80

70

75

80

80

85

79

90

84

88

95

9S

sii

90

96

92

O 03

124

8-17

10-63

14-25

17-62

21-50

13- 82

23- 70

14- 90 16-80

24- 35

6-60

11-10

19- 50 15-60

20- 45

9-70

20-65

12-32

17-90

29-30

31-00

9-80

15-61

23- 80 32-06 49-50 12-10 27-30 26-25

24- 22 21-45 30-80 45-80

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Bl ei rohre mit Zinneinlage von 10 bis 53 mm Durchmesser in bester Qualität.............

über 53 mm Durchmesser.............

Bleirohre, innen verzinnt, beliebige Dimension bis

124 mm.....................

Bleirohre, innen und außen verzinnt, in allen Dimensionen ” Bleirohre, innen geschwefelt, in beliebigen Dimensionen ,, Bleirohre, unverzinnt, in den Dimensionen bis 124 mm ,, Kompositionsbleirohre für Gasleitungen, 10 bi;

33 mm Durchmesser...............

Bleiabflußrohre, in Stangen, 40 bis 105 mm Durch-

0-72

0-66

0-70

0-71

0-70

0-63

0-68

0-69

Schmiedeeiserne Rohre.

1’reise über schmiedeeiserne Gas- und Wasserleitungsröhren und dazugehörige

Verbindungsstücke.

7iS

Vif

7tS

165

152

3665

140

127

114

101-5

"T %

> g

<M ¹

£ 8

0» 2

7 4 l 1V₄ 17* 17.

26-5 33 42 48 52

== £

7t 7*

16-5 20-5

mm

3040

2430

12176

1781

3600

'17711

I - 1.5(1

]*45i i

1    >7( i

1 * 1-511

17511

7-1511

.'..'■.Ml

3200

2760

5660

14760

14760

15376

34450

16650

4000

o o o o o o

CO O lO 00 GO m IC 00 «D »O IO CO O    (M (M

Mil

I:ni

I ■•Hl

1 0',‘.Ml

11690

'T.ll

.V,l II!

16

1260

3072

9230

9230

9595

21550

9850

2870

4620

2750

3100

1750

1750

2000

15

604 724 846 1086 2654 3378

693 9891187 1286 1385 132 212 302 362 424 162 272 392 484 604 464 7541086 1388 1690

3016 3860

|1206|l568|2052

5441 816;

198| 198| 2811 396 495 594 361 361 46    66 86 112

62 j 62 72 92 112 142 122; 122 162 222 292 362

152; 1521 182 252 312 424

1491

321

52

102

122

2896 3618 6754 8040 3016 3920 1840 2052

1146 1508 1990 2574 3378 4824 1448 1810 2172 1156 1358 1448

514 784 936 1690 604 1026 604 906

242 302 382 484 584 724 302 362 484 322 424 514

172

362

142

182

222

282

142

122

162

282

122

162

112

232

102

122

CO<OOOt*^OOOOOQ HO CDCOCDCOOiOmO N(N(MCOOCOHri^C5 (NHH    H 00 (N (M CO

2384

846

1176

544

544

1206

0099

1600

2000

2860

13

1428 1720 1872 302 424 574 524 634 724 272 362 424 272 362 424 604 816 1026 3000 4360 5700 965 1125 1245 1125 1245 1425 1820 2080 2340

736 1118 152 242 242 362 122 212 132 212 332 484 1500 2400 645 840 840 965 1300 1560

384 506 616 82 102 122 122 152 192 62 82 102 62 82 102 212 242 272 720 930 1200 440 520 580 520 580 645 880 1040 1170

274

62

1981

82

52

198

io

42

52

162

530

365

440

680

14

12

11

62

36

|9S

1421

360

295

365

600

52

154

62

98

36

142

330

255

295

520

42

52

32

32

122

270

220

255

390

SSISSS £ S88S ääSääSSSSä

H    HrHHHrH    HNHWCO

116 116

S13S 8 gJSSS 388££§,SgS

H    H    I HHIM

£88 § SäSKS 2&8££S , , , ,

Handelsbezeichnung des Rohres nach dem inneren Durchmesser ..    Zoll engl.

Äußerer Durchmesser des Rohres und des Gewindes

Schmiedeeiserne Rohre mit Gewinden und Muffen in Fabrikationslängen, schwarz und verzinkt. Preis per 1 m Heller

.s

1.    Muffen, egale ...

2.    Muffen, verjüngte

3.    Kniestücke, scharfe......

4.    Kniestücke, runde und reduzierte .............

5.    T-Stücke, egale und reduzierte ..................

6.    Kreuzstücke ............

7.    Bogenstücke mit Muffe....

8.    Langgewinde............

8a. Langgewinde mit Kontre- ('-Ti

mutter .........

o

p-

.8

CM

9. Pfropfen..........

10.    Kappen .'.........

11.    Nippel ...........

12.    Kontremuttern ....

13.    Flanschen ........

14.    Eiserne Haupthähne _____,

15.    Gäsrohr- / Rohrzangen ... I zangen \ Muffenzangen . I

16.    Rohrhaken, per 100 St. in h

Zuschläge und Vergütungen:

Normale Fabrikationslänge = 4 bis 5y₂ m.

Bei Röhren über 5y₂m Länge wird für jeden angefangenen Meter 5% Aufschlag berechnet.

Bei Röhren mit Gewinden und Muffen unter 4 m Länge werden die Mehrgewinde und Mehrmuffen separat in Rechnung gestellt.

Gasröhren mit Gewinden ohne Muffen . . 1 %% vom Netto billiger.

• .2i/₂% „    „

ohne ,,    ,,    ,,    . .

mit Rechts- und Linksgewinden und Muffen.........

7y₂% „

10% „

teuerer.

mit Tonnenmuffen . asphaltiert oder minisiert ...    5%    ,,

in fixen Längen

• 10% „

Gewichtstabelle für schmiedeeiserne Rohre.

Lichter Rohrdurchmesser in mm

Wandstärke in mm

to

6 j 7 Gewicht per 1 lfd. m in kg

8    |    9    |    10

10

15

0-59    0-95

0-83    1-32

1-37

1 -82

2-34

2-90    3-50

4-16

4-87

1-85

2-44

3-07

3-75    4-48

5-26

6-09

20

1-07    1-68

2-34

3-05

3-80

4-60

5-45

6-35

7-30

25

1-32

205

2-83

3-65

4-53

5-45

6-43

7-45

8-52

30

8-55 i 9-74

1-56

2-41

3-31

4-26

5-26

6-30

7-40

40

2-05

314

4-29

5-48

6-72

8-01

9-35

10-73

12-18

50

2-53

3-87

5-26

6-70

8-18

9-72

11-30 12-93

14-61

60

3-02

4-59

6-23

7*92 - 9-64 11-42

13-25

15-12

17-05

70

3-50

5-33

7-20

80

4-00

6-06

8-18

9-13 j 11-10 10-35 12-57

13-12

15-20 ; 17-31

19-48

14-83

17-14 19-50

21-92

Patentgeschweißte Dampfheizungs-Blechröhren mit aufgedichteten Winkelflanschen, innen und außen minisiert oder schwarz gestrichen, besonders geeignet zur Heizung von Fabriksälen, Trockenhäusern u. dgl. mit direktem oder abgehendem Dampfe.

Äußerer Durchmesser

/Zoll engl. 4 1 5    6    7    8    9    10 11    12

mm ;i02j 127 152 178 203 229 1 254 279 305

Wandstärke zirka in.......

Flanschendurchmesser in....

Flanschenstärke in.........

Flanschenlochkreis in...... .

Schraubenlochdurchmesser in Anzahl der Schraubenlöcher Gewicht in kg per 1 lfd. m ohne Flanschen und

Anstrich zirka...........................

Desgleichen mit Flanschen und Anstrich.....

mm

3% 3%    4

278 312 358 16 16 ’ 18 240 267 302 21 21 21 6    6    7

14- 0 17-2 22

15- 4 19-3 24-5

Preis in Hellem per 1 lfd. m für gerade Röhren in unbestimmten Längen von 4 bis 5 m ohne

Flanschen und Anstrich...................

Desgleichen mit Flanschen und Anstrich..... 588 696 876 1104 1520 2200 3300 4216 5320 696 852 1020 1344 1830 2590 3800 4850 6064

Schenkellänge der gußeisernen Bogen, T- und Kreuzstücke in .....................

mm 170 185 200 215 230 250 270 290 305

Preis für gußeiserne Bogenstücke, per 1 St. in h 744 924 1212 1476 1728 2232 2688 3440 3940

„    1 „ „ „ 1356 1536 1824 2112 2436 3120 3744 5300 592

T-Stücke,

Kreuzstücke, „ 1 „ „ „ 1788 2052 2436 2808 3240 3900 4560 6300 724

Röhren in fixen Längen 10% vom Netto teuerer.

Bei Längen über 5 m wird außerdem für jeden angefangenen Meter über 5 m Länge ein Aufschlag von je 5% auf den Nettopreis berechnet.

Flanschenröhren aus Stahlblech für Dampf-, Luft- und Wasserleitungen u. dgl. unter hohem Druck.

HJ

Type A: Röhren mit gebördelten Enden und drehbaren Flanschen;

,, ineinander gedrehten Bunden und drehbaren Flanschen;

,, glatten Bunden und drehbaren Flanschen.

B:

C:

Ol

ÜI

Äußere

Durchmesser

Wandstärke

Flanschen-

Durchmesser

Flanschen-

stärke

Flanschen-

lochkreis

engl.

Schraubenloch

durchmesser

mm

Anzahl der Schraubenlöcher

Metergewicht inkl. Flanschen in kg za.

Preis per 1 lfd. m in Heller

⁷?

l⁵/s

1%

l⁷/s

2V₈

²54

Ol Üt Ol ^ hf*. 05 <1 H-' <1 I—¹ 00

Öl Öl ör

2³/„

60

2 72

63-5

2%

70

76

3/4

83

3/4

89

3³/₄

95

102

4%

4%

4³/4

CO^H

f-H

r-H i—4

127

5/4

133

sy₂

53/₄

140

146

152

6%

159

ey₂

165

63/₄

171

178

7y₂

191

203

sy₂

216

229

9/2

241

10

254

101 2

11

267

279

OSOSClCaOll^^lf-l^tf^^^rfi.^iJi.GiCOOOCOCOCöOOOiOiiofcübatOfcüfcübSK)

96

99

103

106

116

121

124

129

133

140

146

163

169

175

185

191

197

204

226

231

239

245

254

261

269

275

286

300

313

327

341

OOOOGO<1<I<IC1

<IU)CD^OOÜ1MGO

rH Ol <M CO CO

292

305

317

330

14

72

15

CO IO h co *0 GO O CO CO CO

O^t^^t-OOOOOOOOClCl

354

390

406

424

436

450

450

450

470

490

520

550

Cn Bio o-JM-j-j!^auEoooooooo©®fflaa©aS^^^tot5t«iooooo ÜiDc0l0lO0l00 0UiOM®^O®WO(»t*lF<00t0^CDMoS00XM05^x2

1—■ I H-1 I—‘ H H I-‘ t—I H‘t—I H‘ i—¹ i—¹ i—■ i—•

Öl Öl Öl Öl

2-40

2-40

2-52

430

<XQOCXIOOODOOOO<I<J

I—' I—‘ V—< 1—■

O O O O

2-74

3-22

3-50

4-00

4-60

4-90

5-40

5-90

7-05

7-66

8-17

10-00

10-60

11-20

12-63

1368

456

io io io

634

688

750

816

978

1078

1146

1368

1474

1560

1768j

2046

55-90 10800 58-71 11400, 61-48 12000j 71-80 73-00 77-00 81-00 97-00

l!

Bohrröhren:

Type 1:

Innen mit glatter Fläche.

Type 2:

Aul3en mit glatter Fläche.

Type 3:

Innen u. außen glatte Fläche.

Frankfurter Normale.

Preise der Röhren exklusive Gewinde.

Äußerer Durchmesser

Millimeter engl. Zoll

Wandstärke

mm

Preis per lauf. Meter ohne Gewinde in h

Äußerer Durchmesser

Millimeter

engl. Zoll

Wandstärke

mm

Preis per lauf. Meter ohne Gewinde in h

89

95

102

108

114

121

127

133

140

146

152

159

165

OiOiOrOiCnOOÖ-j-J-jiÜiW

802

858

1036

1132

1206

1410

1522

1644

1890

2044

2142

2370

2470

171

178

191

203

216

229

241

254

267

279

292

305

317

6%

sy₂

9*4

10

10*4

11

n*4

12

12*4

6oi6ioi66ioiö6iÖioi6i6i

2646

2754

3622

3886

4980

5280

6570

6930

8010

9090

9510

9946

10938

Zuschläge per Rohr für Gewindeschneiden.

Äußerer Durchmesser in mm

Aufgemufft,

eingezogen

Ineinander gedr., Type 1 bis 3 oder Frankfurter Normale

Mit

Mit

Nippel Muffe

Aufgemufft,

eingezogen

Ineinander gedr., Type 1 bis 3 oder Frankfurter Normale

Mit

Mit

Nippel Muffe

in Hellern

Äußerer Durchmesser in mm

89

95

360

385

360

745

580

865

102

405

108

435

455

IQ IQ IC IQ GOO^Ol CO ^ rJH

820    640

950

885

720

960

800

1040

920

495

127

530

G> Ol © 4^ O O

1120

1240

133

565

140

610

146

152

640

675

(OOOvlOi K> 05 <1 Cu © © Oi

1320

1440

1600

1820

159

720

165

780

1020

1120

2040

2280

1020

1140

1300

1460

1620

1840

2100

2340

1080

1400

1600

1850

2150

2465

2715

2995

3275

3390

3540

1380

1500

1650

1800

1920

2140

2500

2770

2823

2990

3175

3395

3615

171

178

191

SO CD 03

241

254

267

279

292

305

317

Normale Fabrikationslänge 4 bis 5y₂ m.

Zwischendimensionen werden zum Preise der nächst höheren Dimension berechnet.

Röhren von geringerer als der normalen Wandstärke werden zum Preise der letzteren berechnet.

Für normales Aufweiten und Einziehen, d. h. für Aufweitung oder Einziehung um maximal 5 mm und in einer Länge von maximal 80 mm, wird bei Röhren unter 1500 mm Stücklänge 40 h per Rohrende berechnet.

Hingegen tritt bei abnormaler Aufweitung oder Einziehung, d. h, bei Aufweitung oder Einziehung über 5 mm und 80 mm Länge, für jeden angefangenen Millimeter über 5 mm und für jeden angefangenen Zentimeter über 80 mm der Aufweitung oder Einziehung ein Zuschlag von je 20 h hinzu. — Asphaltierte Röhren um 5% teuerer.

Für Rohre in Längen über 5500 mm wird für jeden angefangenen Meter ein Aufschlag von 5% berechnet.

Brunnenröhren mit Gewinden und tonnenförmigen Muffen._

engl. Zoll

mm 33

Handelsbezeichnung des Rohres nach dem inneren Durchmesser Äußerer Durchmesser .

l | l y₄ 1*4 1% 2 2*4 2*4 2% ! 3 42 48 52 59 70 76 83 89

Preis    per    1    m bei    4 mm Wandstärke

Heller

2631 348 400 444 287! 395 447 499 317| 431 491 548 361! 494 582 639

585

>> ti 1 » » 7    ,,    ,,

Preis der Extramuffen per Stück

801    90 120 140

Normale Fabrikationslänge = 4 bis 5y₂ m. — Bei Röhren über 5y₂ m Länge ward für jeden angefangenen Meter über 5% m 5% mehr berechnet.

Gewichtstabelle für Kupferrohre.

Lichter Rohrdurchmesser in mm

to

Wandstärke in mm

10

Gewicht per 1 lfd. m in kg

10

15

20

OÖÖr

0-68

Ml

25

1-53

30

1-81

40

50

60

70

CO K; to

o ci ^ w io to h' ^ooöicscxoocboi

CO Ol Ol 00 Ol 00

OO-^JGS^OOOObOtOH-ih-• Oi tö h-‘ cb ä> tö -h h-i öl ©

10-6

fcOH-Cp^osOirf^OifcO^

Ö>i-‘ölcÖl-:-‘ti>|f».Öl-ÜCC

©CO    H- h-IQH^MÜ

H—¹¹ H—¹

tititbwöjeisdsöswoj

rf^csooh-^ojrf^cncs-jao

H H M H

■ÜOlWOOO-ÜOSCa^U)

osöji—'ooö^wtiöö

OlGOrsOi    *4 tf*. i—' «4

K) H H H

O-^OlfcOCOOO-^OS^OO

H^örö^cböooi-^aiöi

MC5tO<IOOOlOOH4x^

CO CO <1 Ol

11-31

14-14

16-96

19-79

22-62

Gewxclitstabelle für Messingrohre.

Lichter Rohrdurchmesser in mm

to

Wandstärke m mm

7    1    8

Gewicht per 1 lfd. m in kg

1-48

1-98

10

1-8

2-38

2-54

-^OOitf^OOCOtOtO

2-64

3-01

3-33

3-14

3-7

3-8

4-44

3-3

3-96

4-62

5-94

7-26

8-58

9-9

4-12

4-07

4-86

4-92

5-71

7-29

8-87

10-46

12-04

5-0

5-91

5-91

6-84

8-69

10-53

12-38

14-23

6-97

8-02

10-14

12-25

14-36

16-47

t—'¹ b-1 h-J I—Ii

OB O» I* *7* «p OD ® Ol ö«.#> I O Öl © wts

5-28

6-07

GO

COt"#(MOt'

ONtoomt-

6-6

7-92

9-24

10-56

13-2

15-84

18-48

21-11

Preise für normale gußeiserne Muffenrohre, welche auf 6 bis 7 Atmosphären Arbeitsdruck geprüft sind.

Innerer

Durchmesser

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

des Rohres in mm

Diese Rohre werden gegossen in Stücken ä lang in m

Gewicht per 1 m Rohrlänge in kg

Preis per 1 m Rohrlänge in K

50

60

66

77

80

100

98

125

118

150

144

175

170

O CO CO CO 00 00

O US

200

to

10-5

11-0

wwwwwososts

uo io IO io

121

14-6

19-9

24-4

31-7

39-7

48-4

57-7

COl—‘CDOOlrf^COW

öAAtööi-5öiö

OOOOlOOOOOO

CM

Innerer

Durchmesser

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

des Rohres in mm

Diese Rohre werden gegossen in Stücken ä lang in m

Gewicht per 1 m Rohrlänge in kg

Preis per 1 m Rohrlänge in K

225

250

275

300

325

350

^ t> o IO t>

(M CO CO CO CO

IQ O

o

CO T+H

500

CO Ci (M O 00

io

600

700

GO CO CO 00 ^

800

842

900

945

1000

1048

I—‘ h-1 I—I !—‘ I—I l—i I—i

ÖÖlÖÖÖÖÖlÖÖÖlÖülÖÖl

CO

PL

67-6

76-5

87-5

99-1

.-H O-l

111-3

124-1

132-6

146-7

201-7

256-7

335-7

425-0

512-8

608-8

15-20

17-10

19-70

21-80

24-40

27-30

29-20

32-30

44-20

56-50

74-00

93-30

113-00

134-00

Gewichtstabellen für normale gußeiserne Rohre.

Lichter Durch-

■r

-

Normalwand-

stärke für 6 bis 7

Atmosphären

Flanschen-

Durchmesser

Flanschendicke¹

Schrauben-

lochkreis-

durchmesser

Anzahl

Flanschenrohre

Schrauben

in mm

Durchm. d.

Schrauben-

löcher

Baulänge

Gewicht eines

Rohres

(abgerundet)

Gewicht einer

Flansche nebst

Anschl. (abg.)

Gewicht v. 1 m

Rohr exkl.

Flansche

und f-Stücke

oot + a = 7

Dichtgs.-leiste, falls beliebt

Breite

Höhe

mm

mm in

kg

mm

llsslisllialllssiiggsgss

8-5

8-5

9-5

10

10-5

11

11-5

12

12-5

13

13-5

14

14

145

14-5

15

15-5

16

16-5

140 18

160

175

185

200

215

230

260

290

320

350

370

400

425

450

490

520

550

575

600

630

655

680

18

19

19

20

20

20

21

22

22

23

23

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

110

125

135

145

160

170

180

210

240

270

300

320

350

375

400

435

465

495

520

545

570

13

15-5

15-5

15-5

15-5

15-5

19

19

19

19

19

19

19

19

21-3 1-9 26-0 2-4 46 0 3 0

52-0

62-5

700

79-0

100

125

151

180

208

241

875

0 0 00*4^105

888080

17

18

19

20

21

22 5

24

740

790

840

900

950

1020

30

33

33

33

33

33

36

1120 36 1220 36

600

625

675

725

775

830

880

940

1040

1140

rf-K)OOOOC003^RU)WtcoOOO

19

274

22-5

22-5

22-5

22-5

22-5

22-5

22-5

22-5

309

351

391

3 und 4

421

462

491

537

584

26

26

26

26

26

29-5

29-5

29-5

633

727

812

921

1047

1172

1330

1585

1859

10-58 1326 15-20 18-25 20-38 22-32 29-10 36-45 44-38 52-91 61-96 71-61 81-90 92-60 19-5    10407

21-3    ] 1624

24- 3 ¹ 124 04

25- 4 ; 13685

27-6    145 16

29-9    158-80

32-4    173-24

34-7    188-10

44-3    212-97

47-4    238-88

50 1    27390

56-5    311-24

59-8    350-66

76-3    392-70

83-1    472-71

89-7    560-00

3-2

3-8

4-4

6-3

7-7

90

107

11-0

13 0

14-4

15-3

§§§!l§2lil§l!il&§'8S{Sg<38i$8 i i i i i I i i

r-ir-li—(rHr-lr-i(77C7C<l(!MCCCOCOCOr^-^Tt<rJiiCiiOOtOCO

Lichter Durchmesser

Normal-Wandstärke für 6 bis 7 Atmosphären

Äußerer Muffendurchmesser

Innerer Muffendurchmesser

Muffenrohre

Tiefe der Muffe

Gewicht per 1 lfd. m exkl. Muffe

Gewicht der Muffe

Gewicht per 1 lfd. m Baulänge inkl. Muffe

Baulänge

Schieber, Hähne u. Ventile

Schieberlänge von Flansche zu Flansche

D + 200

Durchgangsventile u.

gußeiserne Htehne; Länge v on Flansche zu Flansche 2 Df 100

Eckventile, Länge der Schenkel von Mitte bis Flansche D -j— 50

er.

o

ST

Kilogramm

CD

ctT

“

74

77

80

82

84

86

88

91

150

10

242

94

350 14

299

351    291

406    343

97

100

100

103

103

105

105

375

14

400 14-5 425 14-5

450'

15

475¹

15-5

500 16 550,16-5 600,17 650 18 700* 19

628

791

707

107

107

O O CM

r-H r-H rH

112

115

117

120

122

750;

20

846    760

897    812

125

127

20-30 22-32 29-10 36-43 44-38 52-91 61-96 71-61 81-90 92-60 10410 11610 L24-04 136-85 14516 158-80 173-24 188-10 212-92 238-93 273-90 311-24

10-1 2 und 2-5 12 1 2 ,, 2-5 14-6 3 „ 3-5 16-7 3 „ 3-5 20 0 3 ,, 3-5

240

250

260

270

280

180

200

220

240

260

90

100

110

120

130

800

21

949

866

130

900 22-5 1000; 24

1066

1177

970

135

5- 70 22-2

6- 20 24-4;3uud3-5

7- 60 31-7 3 „ 4 9-90 39-7 3 ,, 4

12 00 48-4 3 ,, 4 14-40 57-7 3 „4 16-90 67-6 3 „ 4 19*60 76"5|

22-50 87'5 25-80 99-1

28- 80 111*3 32-20 124-1 34-30 132-6 39-20 146-7 41-30 155-5 44-90 170 0 49-00 185-4 54 50 201-7 62-30 228-5 71-20 256-7 83-10 294-6 98 00 335-7 .11-30 378-6

29- 30 425 0 60-20 512-8

290

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

750

800

850

900

950

1074

140

608-8

280

300

350

400

450

500

550

140

150

175

200

225

250

275

600    300

650    325

700

750

800

850

900

950

1000

1050

II 00

350

375

400

425

450

475

500

525

550

Preise von blanken Mannesmann-Stahlrohren.

W andstärke in mm

Äußerer Durchmesser in mm

10 ! 13    16    19    23    26    29 [ 32    35

38 | 42    48 j 48 | 51

Kronen per Meter

3-00

300

300

3-00

2-00 3-00 2-30    3-00

2-60

3-00

cocowcococococo

^mö66666

oooooooo

^ w w 02 M w w Ögggggog

3-50

300

330

360

3'80

400

4-20

460

cod>i£toöc5bb*<T

oooooooo

Gewichtstabelle

%    8§8S8§S§

5-00

3-80

4-20

4-50

4-80

5-10

5-40

5-80

540

4 00

4-50

480

5-10

5-40

5-80

6-20

5-60

5-00

5-40

5-80

620

6-40

680

7-50

600

5-50

6-00

6-50

700

7-50

8-00

900

gangbarsten

6.50

600

6-50

700

7-50

8-00

9-00

1000

710

770

8-30

8-90

9-90

1100

8-20

8'80 10 50 9-40 ¹ 1120

10- 40 | 12 00

11- 40 12-80

Zinnrohre.

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 in in kg

CO CO ■'^I0l0l040104040l0c0c0c0c0c0c0c0t^-t'-c'-t>-c>»l>t>t'»

IO tD I> I> 00 05

OHIMeO^OOaOHNiOOQOnftM

H H H i—I r-H    r-HrHr-Hr-Hf-H rHi-Hr-Hr-H

40 CO

HH(M

OOOOOOOOOO-HOOOOOr^öÖÖÖÖÖr^Cl

oococcoocooogoc505C»c»c»oio50i

»—i 04 CO Tfi

r—I r—l r—| r—I

io CO

rH r-H

WtOtSbOHMHHHMHHHHHHHHHlO

05 CO ^0 CO 00 ^4 05 Ol 00 CO 00 “4 05 Ol i CO fcO CO

0-33

0-43

0-61

0-76

0-95

1-06

1-80

0-37

0-54

0-63

0-86

104

1-21

1-36

1-54

0-38

0-54

0-72

0-88

1-08

1-23

1-43

1-60

2-53

3-45

4-60

r-HrHrH04 04 04 04 04 04 04

I—H r-H r-H rH

r-H rH r-H

wetMceneomcoto««

"rlMHHHHHr-IHH

^ *0 CO 00 05

’ rH r-H rH r-H

O 04 04 04 r-H

40 CO oo

© p-H 04 CO 40 04 04 04 04 04 04

CO t> 00 05

O rH 04 CO 04 04 04 04

0-45

0-61

0-75

0-90

1-04

1-33

1-60

2-45

0-48

0-62

0-87

1-02

1-45

1-68

1-87

2-20

2-43

2-65

0-50

0-71

0-91

1-04

1-31

1-54

1-80

212

Gewichtstabelle der gangbarsten Zinnrohre-(Fortsetzung-)

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 ra in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

Innerer Äußerer

Durchmesser in mm

Gewicht per 1 m in kg

r—I r—l i—< i—Ir—trtr—Ir—Ir-Ii—ll—I f—li—li—li—ir-tr—Ir—(i—l l-H i—I

29

31

26

28

30

30

35

35

38

40

40

50

©CuCU^^^^^l^^l^-^-l^-COCOCOCOOOCOOOCO

©©©OOCOÜl>-‘©©bO©©©OO^l©CU^<ICU^

^WCO^bOrfi.bSbOW^WOO^WitOtSOtSOlSO^OStCl

*jw©ÖstO©Ü>©©6otOlitO©Aci©l—'©W>©

b0CJl©©00O<I-3^I©<10J00©©©bS©©©©

Preise für Rohre nach Gewicht, welche in obigen Tabellen nicht angesetzt erscheinen, durchschnittlich per 1 q:

K 23-00 „ 28-00 „ 115-00 „ 550-00

a)    gußeiserne Muffenrohre...........

,, Flanschenrohre..........

b)    Schmiedeeisenrohre.............

c)    Zinnrohre..................

„ 350-00

d)    Messingrohre je nach Kaliber. . . von K 290-00 bis ,, 370-00 (?) Kupferrohre

Eiserne Rippenrohre zu Heizapparaten und Trockenanlagen.

Gerade Rippenrohre auf 6 Atmosphären probiert.

Bezeichnung

Lichte

Weite

mm

Bau

länge

Flansch-

durchm.

mm

Loch-f kreis

Rippen-

durchm.

mm

Anzahl

der

Rippen

Gewicht

zirka

kg

Heiz

fläche

m²

Preis

Kronen

Normalrohr . . . Langrippiges Rohr

Rippenrohr . . .

160

160

100

© © © © CO CO so ©

H r-i rH pH

fco t—■ I—* I—•

i—i © oo © © © © ©

oo © oo © 1-* Cu 00

© oo © rf».

Ol Ol Ol Ot

Cu cu to

CO

27-50

35-00

44-00

48-00

Fassonstücke zu Rippenröhren.

I --

CO j

'"-Hl

■#

1.

2.

4.

5.

6.

Für 70 mm Rohr

Für 100 mm Rohr

Bezeichnung

Bau

länge

mm

Gewicht Preis

kg

Bau

länge

mm

Gewicht

kg

Preis

1.    Krümmer . . .

2.    T-Stück . . . .

3.    Kreuzstück . . .

4.    Doppelkrümmer .

»o o o o

(M IO IO IO i—i C4 (M

150

10

10

13-5

9-5

300

300

14-5

20

500

12

. Stutzen!

250

13

12-00

10-00

300

300

14-5

10-00

15-50

22-00

18-00

23

18-00

500

5.    Eintrittsflansch . . .

6.    Austrittsflansch für

Lufthahn.....

Blindflansch f. Rippenröhren ......

Loch

kreis

15-5

16-00

130

130

Rippenheizglieder mit ovalen Flanschen.

Schnitt der kleinen Heizglieder

(*■

660-

->i

><-150*

3-50

7-75

2-60

Loch

kreis

160

4-5

5-50

160

4-5

4-5

Ansicht der mittleren Heizglieder

BÜ0

'"I

10-00

4-90

Auf 12 Atmosphären Druck probiert; Flanschen gebohrt und gedreht.

Bezeichnung

Bau

länge

mm

Bau

höhe

mm

Gewicht

kg

zirka

Heiz

fläche

Preis

ma

Kleine Heizglieder . . Mittlere ,,    .    .

Groß©    .    .

o o o t> l> r-

f-H i-H i—1

hL- W> FS

11-50

16-00

21-00

Zur Montage eines Ofens aus Rippenheizgliedern gehören:

Iv 2-50 „    1-50

E Eintrittsflansch mit Stutzen und Gasgewinde von y₂"

bis 2", Gewicht 3 kg...............

B Blindflansch, Gewicht 2 kg.............

S Sockel mit Gasgewinde und Reinigungsschraube, Gewicht

5 kg......................

F Fuß mit Schlußflansch, Gewicht 4 kg........

Lufthahn, inkl. Anbringen (für direkte Dampfheizung nötig) Asbestringe 80 mm äußere Durchmesser für Dampfheizung,

per Stück ....................

Holzstoffringe 80 mm äußerer Durchmesser für Wasserheizung, per Stück ................

y₂" Schrauben, per Stück..............

Kupferscheiben 60 mm außen, per Stück........

Gliederöfen für Dampf- und Wasserheizungen, welche aus Rippenrohren zusammengesetzt werden.

Preise inkl. Lufthahn, exkl. Ventile.

Anzahl der Glieder

Bauhöhe in

Öfen aus kleinen Gliedern

Öfen aus mittleren Gliedern

Öfen aus großen Gliedern

Heiz- Ge-fiäche wicht

Preis

m²

kg

Heiz- Ge-fläche wicht

Preis

m²

kg

Heiz- Ge-fläche wicht

Preis

m²

kg

(^CO^lOCOt^OOOlO

10

25

1-40

1-55

1-70

175    100-50

198    125-00

221    138-50

244    152-00

' H-* H-*

© üi ööiöüiöüiö

179    110-00

212    130-00

245    145-00

278    166-00

311    187-00

344    206-00

ooooooooo Th cb do *

O    ^ SO 00 CM

rH i-H rH rH rH (M

104    64-00

149    88-00

194    110-00

239    132-00

284    154-00

329    177-00

374    200-00

419    225-00

464    255-00

Besonders geeignet zur Beheizung von Wohn- und Bureauräumen.

-w

lli i I

Die Öfen können in 660, 960 und 1260 mm Breite ausgeführt werden.

Zum An- und Abstellen eines Ofens sind an demselben 2 Ventile, eventuell 1 Ventil und 1 Kondenstopf anzubringen, deren Größe sich nach der Weite der Zuführungsrohre, bezw. nach der Größe der Öfen richtet.

Vertikale Rippenheizglieder für Niederdruckdampf- und Wasserheizungen eignen sich besonders für Öfen, welche in Fenster-parapetten Aufstellung finden.

Die vertikalen Rippenheizglieder sind nur für Niederdruckdampf- und Wasserheizungen bestimmt.

Preis des vertikalen Rippenheizgliedes von 1-2 m² Heizfläche

K 14-00.

k-180->) M55>!

Imaamajü i. J

—650-

: vi

Zur Montage eines Ofens aus vertikalen Rippenheizgliedern gehören:

>Q io o o ei °

esi 63 r—i -Ji ® ö

W - : : : ;

P-

1 Emtrittsflansch mit Gasgewinde

1    Austrittsflansch ,,    ,,

2    Blindflanschen........

1 Luftdahn inkl. Anbringen . .

Asbestringe 2«+2¹)......

Vo" Schrauben 2 (2» + 2)    . . .

Preise der fertigen Öfen inkl. Lufthahn, exkl. Ventile.

Anzahl der Glieder

Breite in m

Heizfläche

m²

Gewicht

Preis

kg

O 00 o rfl ^ 9 D Q h oöooh

^ CO 00

102-00

] 65

Die Ständer sind derart konstruiert,rdaß^der'Dampf den Heizkörper schlangenförmig durchströmt.

standen.

ftegulierventil für Niederdruckdampfheizungen usw.

./~c,

^    oiir

Das nebenstehend abgebildete Regulierventil gestattet die feinste Regulierung der in den Heizkörper eintretenden Dampfmenge. Nach Ein-bauung des Ventils wird die Zeigerspitze des Hebels auf „Warm“ der Skala eingestellt und Dampf in den Heizkörper eingelassen. Hierauf wird durch Drehung der unten am Ventil befindlichen Regulierschraube die Ventilöffnung derart eingestellt, daß der einströmende Dampf vollständig im Heizkörper verbraucht wird, was daran zu erkennen ist, daß die Kondensleitung kalt bleibt.

y₂" ³ä" i"

K 12-00 14-00 17-00

Lichte Weite des Ventilsitzes Preis mit Holländer

Kondenstöpfe für Dampfspannungen bis 8 Atmosphären, aus Gußeisen.

Dimensionen und Preise der Kondenstöpfe:

Anschlüsse

lichte

Weite

Flanschen-

durchmesser

Baulänge

Höhe vom Fußboden bis Mitte Flansche

Preise in K

mm

mm

15

20

88X42

95

o o

l> t-H r-H

25

33

110

40

120

275

50

140

350

65

160

180

Dichtungsringe

aus Asbest

425

CH Zn

Ui O Ui KD O CO CS t— E- 50

co ^ ui co

135

160

O Ui o

475

800

540

415    154-00

525    227-00

610    305-00

68-00

95-00

143-00

242-00

340-00

475-00

Rippenrohre . .

mm

.sern g für Wasser-

16

. 100 mm 1. W. 25 h

15 „

22

20

y₂" Schrauben für 70 mm Rippenrohr „ 100 ,,

Luftheizungskalorifer aus Rippenrohren für Luftheizungs- und Ventilationsanlagen, Entnebelungsanlagen, Tfockenanlagen (speziell zur Erlangung von Temperaturen über]100°C), besteht der Hauptsache nach aus eineihgußeisernem Herde und mehreren an diesen montierten Rohrzügen, durch welche die Heizgase nach dem Schornstein abgeleitet werden, während die zu erwärmende Luft die Züge von außen bestreicht.

Die Stellung und Länge der Rippen sind nach jahrelangen Versuchen und Beobachtungen in der Praxis so gewählt, daß die beste und zweckmäßigste Ausnützung der Wärme garantiert ist. Preis zirka K 1600-00. (Figur nachstehend).

y₂"

30

mKBk

Über Steinzeugrohre, Betonrohre, Holzrohre, Gußschläuche (auch der Mannesmannrohre zu Bausäulen) und alle anderen Rohrgattungen slowie über Umhüllung von Rohrleitungen mit Korksteinen, wolle man die betreffenden Schlagworte im Index nachsehen.

B. Arbeitslöhne.

Rohrlegerlohn samt Beigabe der Dichtungsmaterialien (wie Hanf, Werg, Asbest, Kitt, Minium u. dgl.) für jedes cm äußerer Durchmesser und für 1 m Länge:

Iv

a)    bei Blei- und Zinnrohren . . .

b)    ,, Messing- und Kupferrohren

c)    ,, Schmiedeeisenrohren . . .

e) „

d)    ,, gußeisernen Flanschenrohren Muffenrohren .

Stemmarbeiten bei Rohrlegungen in Mauern, wobei das Schuttmateriale entfernt werden muß und der beschädigte Mauerputz samtWeißigung wieder herzustellen ist, für jedes cm äußerer Rohrdurchmesser und 1 m Länge :

0-80

ä) an flachen Mauerwänden.............

1-50

HP

in

r~..

lihnilfflm 11 lll liiTii

SB

b) bei Mauerdurchbrüchen..............

Erdarbeiten bei Rohrlegungen werden nach der Kubatur des bewältigten Erdreiches (als Erdausgrabung, Anschüttung und Stampfung) und das Unterlegen der Rohre mit Stein oder Ziegeln sowie anderer Unterbauten u. dgl. separat berechnet.

Arbeitsmaschinen für Industrie.

Hier gilt in bezug auf Kalkulation und Preise dasselbe, was bei Titel „Motormaschinen“ einleitend gesagt wurde.

Wo die Dimensionen der Maschinenteile in Zollen angegeben sind, wird englisches Maß verstanden, sonst aber sind die Maße in mm angesetzt.

Alle Maschinen sind samt Montage loko “Wien berechnet und per Stück komplett arbeitsfähig hergestellt verstanden-

Holzbearbeitungsmaschinen.

Holzhobelmaschinen.

Holz hobelmas chine

a) Amerikanische

Riemenbetrieb; vermöge der 200 mm breiten, glatten Hobelmesser und des eisernen leicht verstellbaren Hobeltisches ist es möglich, Gegenstände bis zu 400mm Breite und von 370 mm Höhe in beliebiger Länge zu hobeln. Hölzer bis zu 200 mm Breite sind schon bei einmaligem Passieren der Maschine auf einer Seite glatt und rein gehobelt, während mehr als 200 mm breite Hölzer ein zweites Mal durch dieselbe gehen müssen. Diese Maschine beansprucht zu ihrem Betrieb 1 bis 1^2 HP und eine Bedienung von einer Person, macht 3000 Touren per Minute und ist nicht allein für Kehlungen jeder Art, sondern auch zum Glatthobeln weicher wie harter Hölzer und zum Falzen, Fügen, Nuten und Federn derselben verwendbar; komplett samt 1 Paar geraden Messern von 200 mm Breite und den nötigen Mutterschlüsseln..........

zum

K 925-00

b)    Holzhobelmaschine, schweren Holzgestelle von 3000 mm Länge und einer Tischplatte, worauf man 2000 mm lang hobeln kann, einem eisernen Hobelständer mit einer vertikal laufenden Scheibe von 400 mm Durchmesser, einschließlich

4 Stück Hobelmesser und 2 Einspannvorrichtungen ,, 1050-00

c)    Dieselbe, bestehend aus einer Tischplatte, worauf

man 4000 mm lang hobeln kann........

d)    Dieselbe mit einer Tischplatte, worauf man 5000 mm

lang hobeln kann...............

e)    Walzenhobelmaschine für Bretter, Pfosten und Hölzer bis 280 mm stark, 630 mm breit, inklusive Vorgelege am Fußboden, Gewicht zirka 2300 kg ,, 4000-00

bestehend aus einem

„ 1500-00

„ 1630-00

668 —

K 5200-00

/) Walzenhobelmaschine mit beweglichem Tische für Hölzer bis 4600 mm lang, 720 mm breit und 280 mm hoch, inklusive Deckenvorgelege, Gewicht zirka 4750 kg.................

„ 3000-00

g)    Simshobelmaschine mit freiliegenden Messerköpfen, auf zwei Seiten zugleich arbeitend, bis 175 mm breit und 160 mm hoch, mit Vorgelege am Fußboden,

Gewicht zirka 1500 kg..............

h)    Sims- und Bretthobelmaschine, hobelt bis 70mm stark und 250 mm breit, auf 4 Seiten zugleich arbeitend, mit Deckenvorgelege, Gewicht zirka 2600 kg ,, 4400-00

Furniersägen.

.    ,, 4445-00

Furniersäge neuester Konstruktion, für Hölzer bis 3700 mm Länge, 760 mm Breite und 560 mm Dicke, Gewicht zirka 3150 kg............

Zirkularsägen oder Kreissägen,

,,    395-00

Zirkularsäge mit Holztisch und Wagen bei einem Durchmesser des Sägeblattes von 500 bis 650 mm

komplett geliefert ..............

„    870-00

Zirkularsäge ganz von Eisen, mit gehobeltem Tisch und parallel verstellbaren Lineal versehen; zu ihrem Betriebe sind 2 bis 3 HP erforderlich; die Länge des Tisches ist 2160 mm, die Breite 630 mm und die Höhe 750 mm, einschließlich 1 Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüssel, 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht zirka

350 kg....................

Zirkularsäge ganz wie vorige; zu ihrem Betriebe sind 4 bis 5 HP erforderlich; die Länge des Tisches ist 1580 mm, die Breite 740 mm und die Höhe 750 mm, einschließlich 1 Sägeblatt von 1000 mm Durchmesser,

2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht zirka 500 kg . . .    ,,    980-00

Obige zwei Zirkularsägen sind auch zum Bohren einzurichten. Ein eiserner, leicht verstellbarer und mit Support versehener Bohrtisch, sowohl zum gewöhnlichen, als auch zum Langlochbohren eingerichtet,

„    350-00

Gewicht 120 kg, kostet dazu..........

Zirkular- oder Kreissägespindeln für Holzgestelle.

„    195-00

Zirkularsägespindel zum Montieren auf Holzgestelle mit loser und fester Scheibe, Bronzelagern, zum Selbstschmieren eingerichtet, für Sägeblätter bis

zu 610 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt.....

Zirkularsägespindel wie vorige, aber für Sägeblätter bis zu 800 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt „    225-00

Zirkular- oder Kreissägeblätter, per 1 Stück in Kronen.

Durchmesser in mm

Blätter aus

Blätter aus

engl. Guß-stahl für diverse Holzgattungen

gebohrtem

englischen

Gußstahl

patentgebohrt, engl. Gußstahl für Eisen-, Stahl-, Kupfer-und Messingschnitt

Durchmesser in mm

engl. Gußstahl für diverse Holzgattungen

gebohrtem

englischen

Gußstahl

patentgebohrt, engl. Gußstahl für heißes Eisen zu schneiden

100

2-75

125

150

3-50

4-00

175

5-00

6-00

8-00

9-50

400

450

500

12-00

16-00

20-00

24-50

12-50

16-50

20-00

25-50

32-00

§§§§§§§ ,

th G ob cs ic ob ¹

CS CT

650

710

810

910

1010

1110

1160

1210

29-00 38-00 34-00 44-00 40-50 53-00 48-00 62-00 62-00 85-00 90-00 110-00 120-00 150-00 140-00 180-00 160-00 — 185-00    —

46-00

50-00

56-00

64-00

82-00

100-00

106-00

120-00

Brennholzsägen.

Amerikanische Brennholzsäge. Auf Holzgestell montierte Maschine von 1 y₂ bis 2 HP Kraftverbrauch zum Zerkleinern des Brennholzes und

Schneiden von Langhölzern oder Latten einschließlich einem Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, einer englischen Sägefeile und Befestigungsschrauben:

a)    für Brennholzverkleinerung...........

b)    Tischplatte zum Schneiden von Langhölzern oder

Latten....................

K 425-00

45-00

Bandsägen.

a)    Fußtrittbandsäge, gleichzeitig zum Riemenbetrieb,

mit hartem Holzgestelle, sonst aus Eisen, Ausladung 430 mm, Rollendurchmesser 610 mm.......

b)    Bandsäge, ganz aus Eisen, mit Rollen von 659 mm Durchmesser, mit verstellbarer gehobelter Tischplatte,

Ausladung 600 mm, Gewicht zirka 900 kg . . .

c)    Bandsäge mit selbsttätigem Walzenvorschub,

450 mm Schnitthöhe, 900 mm Rollendurchmesser,

2 HP beanspruchend, zirka 1100 kg schwer . .

Vertikalsägen oder Bundsägegatter.

Diese Sägen dienen zum Schneiden von runden oder gesäumten Klötzen in Pfosten, Bretter und Latten von beliebiger Dicke und auch für Bauhölzer jeder Dimension.

Die Ständer sind von Gußeisen freistehend und sind an dieselben sämtliche Teile der Säge montiert.

Der Gatterrahmen ist durchaus von Schmiedeeisen und Stahl, die Führungen desselben sind aufgeschraubt und daher leicht zu ersetzen. Derselbe wird durch zwei lange Zugstangen bewegt.

Die feste Riemenscheibe dient gleichzeitig als Schwungrad; beide sind zweiteilig und ist die lose Scheibe mit Metallbüchse versehen.

560-00

.    „ 1150-00

.    „ 1650-00

Die Schaltung ist während des Ganges der Säge verstellbar; die Walzen bestehen aus geriffelten Schalengußscheiben. Die oberen Walzen sind durch Vertikalwellen und konische Räder von den unteren Walzen angetrieben, so daß alle vier Walzen den Vorschub des Klotzes bewirken.

i|

SS

5k 1 'jil

Die Spannung der Sägeblätter geschieht durch Hängbügel von genau gleicher Dicke. Die Blätter werden in dieselben eingeschoben und durch angenietete Leisten festgehalten und können gewechselt werden, ohne die Bügel loszumachen, weshalb diese Auswechslung möglichst rasch geschehen kann. Die Hängbüg;el werden in der Dicke von 24 und 17 mm angefertigt und liefern dieselben ohne Beilagen fest zusammengeschraubt Bretter von 20 bezw. 13 mm Dicke.

Zur Säge gehören die beiden Klotzwägen mit Einspannvorrichtung, 18 m Flachschienen für dieselben und die erforderlichen Fundamentschrauben.

Bundsäge

gatter-

Weite

Schnitt-

höhe

in mm

Anzahl der Sägeblätter

Durch- | Breite messer der | der

Antriebs

scheiben

Umdrehungen per Minute

Gewicht

der

Preise in K

kompl.

Säge

in mm

in kg |

| der I der    Bügel    Blätter

Säge per    gefaßt

Paar p. Dutz.

der

Doppeltes Pfostengatter . .

230

180 bis 200 170 „ 180 160 „ 170 150 ,, 160 140 „ 145;

130

4800 4400-00 23'00 120 00 5200 5100-00 25-00 140 00 6600 5600-00 28-00 160'00 8400 | 6400-00 30 00 160 00 8800 j 6700-00 30-00 170-00 10800; 7400-00 31-00¹ 200 00 12200 10000-00 33 00 240 00 5000 4500-00 26 00 150 00

Bundsägegatter mit hölzernem Gestelle und Wagen stellen sich um 30% billiger als ganz von Eisen konstruierte Bundgatter.

Gewöhnliche vertikale Sägegatter von Holz für Wasserkraft konstruiert, samt Vorschub, Schlitten- und Holzaufzug, komplett montiert.........

Iv 660-00 „    520-00

„ 330-00

Sägeblattschleifmaschinen..............

Schmirgelmaschinen................

Horizontalgattersägen für edlere Holzgattungen und Furniermateriale geeignet, komplett montiert:

Stamm

durchmesser

Sägehub

Antriebscheibe

I Durchmesser

Breite

Gewicht in kg

Preis in K

in mm

Tourenzahl

der kompletten Säge

600

400

100

800

500

120

1000

620

120

1200

740

540

140

ts t5 03 W tf^XOOl

o o

o o o o o o o o

(NtH(NO0 CO Tfl Thi

4150-00

4280-00

4690-00

5450-00

Kehlmaschmen.

a)    Kehlmaschine mit vertikal verstellbarer Spindel

K 900-00

„ 1200-00

zum Fräsen sowohl gerader als auch geschweifter Leisten bis 70 mm hoch, mittels Fräser vor- und rückwärts arbeitend, Gewicht zirka 325 kg......

b)    Kehlmaschine mit einem in gehobelter Bahn laufen

den Tisch für Leisten bis 2250 mm lang und 70 mm hoch, Gewicht zirka 500 kg...........

Universaltischlermaschinen,

Universaltischlermaschine, komplett mit verstellbaren Führungsleisten, Bohrapparat, Fräskopf, Sägenträger und verschiebbarem Schlitten, mit folgenden Apparaten und Werkzeugen:

1 Apparat zum Bohren runder und langer Löcher von 6 bis 37 mm breit, 1 Winkelplatte an den Tisch zum Kehlen, ein Hobelapparat zum Hobeln bis 140 mm im Quadrat, eine konische Platte an dem verstellbaren Führungswinkel zum Hobeln, 2 Spannrollen, auf den Tisch zum Nuten, Fräsen, Hobeln usw., 1 Zapfenschneid- und Schlitzapparat, 1 wankende Säge, acht Kreissägeblätter, 12 Bohrer von 6 bis 37 mm, 2 Ringe zum Zwischenlegen beim Sägen und Zapfenschneiden mit der wankenden Säge, 1 Fräskopf mit 2 Fassonmessern bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Nuten bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Federschneiden bis 60 mm breit, 1 Platte auf den Tisch zum Rechtwinkeligschneiden, 1 Einlegplatte mit 2 Spannrollen zum Fräsen, eine Einlegplatte zum Schneiden mit gewöhnlicher Kreissäge, 1 Einlegplatte zur wankenden Säge, Gewicht zirka 1100 kg.............

Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen.

Zapfenschneid- und Schlitzmaschine für Fenster- und Türenfabrikation, zum Ausschneiden der Zapfen bis 165 mm lang und Schlitzen bis 15 mm weit und 165 mm lang, Samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1300 kg..............

Bohr- und Stemmaschinen.

a)    Eine Wandbohrmaschine für Holz, bohrt Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm tief, Gewicht

zirka 250 kg..................

Mit einem verstellbaren Tisch, Gewicht zirka 475 kg ,,    800-00

Ein Vorgelege hiezu.............

b)    Freistehende vertikale Holzbohrmaschine für Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm

K 2300-00

650-00

„ 100-00

1000-00

180-00

Tiefe, Gewicht zirka 625 kg...........

Ein Vorgelege hiezu.............

c)    Kleine vertikale Holzlangloch-Bohr- und Stemmaschine mit drehbarem Support, für Löcher bis 140 mm tief, 45 mm breit, 235 mm lang, auch zum Bohren und Stemmen der Schlitze in den Treppenträgern für die Treppenstufen eingerichtet, Gewicht

zirka 450 kg..................

Ein Vorgelege hiezu.............

d)    Vertikale Holzlangloch-Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis zu 45 mm breit, 200 mm tief und 300 mm lang, Gewicht zirka 1000 kg ,, 1900-00

, 180-00

,,    850-00

,, 120-00

Ein Vorgelege hiezu.............

e) Vertikale Bohr- und Stemmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 235 mm tief und 350 mm lang, Gewicht zirka 1600 kg..............

Ein Deckenvorgelege hiezu..........

/) Horizontale Holzlangloch-Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 210 mm tief und 285 mm lang, Gewicht zirka 850 kg . . . Hiezu ein Apparat zum Bohren der Speichenlöcher in Radnaben...................

„ 2500-00 ,, 180-00

. „ 1600-00

Ein Deckenvorgelege........

Abricht-Hobel- und Fügemaschine

bei einer Messerbreite von mm 355    455

400-00

200-00

700

K 1200-00 1300-00 1800-00 Gewicht in kg 840    945    1075

Hobelmaschine mit Walzeneinzug für schwache Bretter bis

235 mm Breite und 80 mm Dicke, Gewicht 260 kg ,,    660-00

Fräsmaschine, als Ober- und Unterfräsmaschine kombiniert, mit Vorgelege 980 kg schwer..........

Schweifsäge oder Dekupiersäge mit drehbarem Tische für feine Schweifungen und % Pferdekraftbedarf, zirka

290 kg schwer.................

Rundstab-Hobelmaschine mit Handzuführung für jede Stärke von 5 bis 50 mm und eine stündliche Leistung von 360 m Länge...............

„ 1250-00

„    590-00

67B

Holzwollemaschine mit Einsatzstücken ä 3 bezw. 2 Hobelmessern, 1 Satz Ritzelmessern für Späne und einen Messersetzapparat samt Wechselrädcrn,

einfach wirkend................

dreifach ,,    ................

vierfach ,,    ................

Maschinen für Wagner.

a)    Nabenbohrmaschine für alle Dimensionen von

Rädern, inklusive 4 Reservemessern.......

Das Einlassen der Büchsen, namentlich der l’atcntbüchsen in die Naben der Räder wird durch vorstehende Bohrmaschine so bedeutend erleichtert, daß mit derselben 4 Naben nicht nur äußerst genau, sondern sogar in 30 Minuten vollkommen ausgebohrt, die Verstärkungen der Büchsen, Achsenmuttern und .Stoßscheiben nach allen Dimensionen ohne ein anderes Hilfswerkzeug aufs Genaueste ausgeführt werden können.

b)    Radspeichen-Hobelmaschine, liefert per Tag

200 Stück, samt Deckenvorgelege Gewicht zirka 2150 kg....................

Schilideimaschinen.

Schindelmaschine, das Gestell massiv aus Eisen, 1560 mm lang, 1430 mm breit und 800 mm hoch, erfordert 1 HP, wobei sie dann, durch 3 gleichzeitig beschäftigte Arbeiter bedient, in 12 Arbeitsstunden je nach der Größe der Schindeln 2000 bis 3000 Stück liefert, Gewicht zirka 425 kg..........

Holzdrehbänke.

a) Drehbank, für Pfeifenschneider, 950 mm lang . . ,,    ,, Pfeifenbeschläger, 950 mm lang. .

,,    ,, Drechsler mit gewöhnlicher Spindel,

Docke und einfachem Tritte, 1270 mm lang . . . Selbe Sorte mit doppeltem Tritte, 1270 mm lang .

d)    Gewöhnliche Drehbank mit einfachem Tritte,

1425 mm lang.......*.........

Selbe Sorte mit doppeltem Tritte, 1425 mm lang .

e)    Drehbank auf lange Holzarbeit mit Docken, Spindel

und doppeltem Tritte, 1900 m lang.......

/) Drehbank mit halbeisernem Stocke, rückwärts zum Nachschrauben mit Reitnagel und gewöhnlicher Auflage, 1900 mm lang...............

g)    Drehbank mit eisernem Stocke zum Umkehren, Schubernagel, eiserner Auflage, 1900 mm lang .

h)    Wagnerbank, 2220mm lang . . . .". .    .

Hobelbänke.

a)    Hobelbank für Tischler, aus massivem Holze mit

harter Platte hergestellte mit allem dazu gehörigen Tischlerwerkzeug, per Stück..........

b)    Dieselbe Hobelbank für Tischler, ohne Werkzeuge

geliefert, per Stück..............

c)    Desgleichen für Wagner, Binder, Zimmerleute usw.,

ohne Werkzeuge, per Stück...........

K 950 00 „ 2460 00 „ 3325-00

„    275-00

„ 4550-00

„    900-00

b)

c)

80-00

88-00

,, 110-00 „    125-00

,, 120-00 „    125-00

„    130-00

„    170-00

„    250-00

„ 160-00

„    190-00

65-00

43

Metallbearbeitungsmaschinen.

Hobelmaschinen.

a) Tiscliplatten-Hobelmaschinen bei vertikaler, horizontaler und jeder Winkelstellung selbsttätig hobelnd, mit schnellem Rücklauf und Tischbewegung durch die Zahnstangen.

Länge

Breite

Höhe

des abzuhobelnden Gegenstandes in mm

Gewicht in kg

Preis in K

mit Kurbel für Handbetrieb . mit Hand- und Riemenbetrieb mit Riemenbetrieb......

430

430

710

2240

2530

790

950

320 350 1050 320 350 1450 710 2000 3100; 790 2750 4300| 950 3750 5000,

mit zwei voneinander unabhängigen Supporten.....

desgleichen.........

b) Grubenhobelmaschinen, mittels welcher in jeder beliebigen Höhe, 4000 mm lang und 1260 mm breit gehobelt werden kann, Gewicht zirka 6500 kg K 9400-00

3800

4000

1000

1430

1000    6500    8900

1270    100001 14000!

Drehbänke.

Drehbänke neuerer Konstruktion mit allem Zugehör arbeitsfähig montiert :

Dreh

a)    Handsupport

bank ohne Rädervorgelege, mit eisernem geraden Bette, nicht selbsttätig und ohne Leitspindel.......

b)    dieselbe Drehbank mit gekröpftem Bette.....

c)    Egalisierdrelibank mit Leitspindel durch Juckersteuerung, sonst wie vorige

d)    Supportdrehbank mit

Rädervorgelege Zahnstange für den Vor- und Rückwärtsbetrieb des Supports mittels der Hand, nicht selbsttätig.......

e)    Supportdrehbank mit

geradem eisernen Bette u. Zahnstange zum selbsttätigen Egalisieren.....

Spitzen

höhe

Bett

länge

Dreh

länge

Gewicht in kg

Preis in K

in mm

160

160

160

180

I 215

2000

2000

1350

2000

2350

1150

1150

690

1160

1320

400

630

400

375

750

975

670

820

1050

1450

Spitzen

höhe

Bett

länge

Dreh

länge

Gewicht Preis in kg in K

/) Handsupportdrehbank mit gekröpftem Bette, nicht selbsttätig . . . .

g)    Fußtrittdrehbank,

selbsttätig zum Egalisieren mittels Zahnstange u. zum Gewindschneiden mit Leitspindel .........

h)    dieselbe........

i)    Supportdrehbank mit Rädervorgelege, selbsttätig zum Egalisieren u. Gewindschneiden, samt Deckenvorgelege komplett . . .

k) dieselbe........

in mm

240

135

160

165

180

3800

1200

2000

1650

1550

2850

900    1500

630

1150

850

cc IV o Ci o

800

900

500

1200

/)

210

m)

235

n)

250

o)

290

P)

320

Q)

400

2000

2630

3250

3800

4150

6970

820

550

1000

1350

2000

2700

2550

5390

1000

1100

1500

1750

2500

4000

2000

2600

3800

6700

r) Plandrehbänke mit Spindelstock und Aufsatz einer Platte, dann Aufsatz für den Support, Kreuzsupport und allen Teilen zum selbsttätigen Plandrehen,

Planscheiben-Durchmesser 1270 mm zum Drehen bis auf Gewicht in kg zirka

Preis in K 4100

1900 „ 2250

1900 mm 2530 „ 4000

7500

Drehbankbestandteile.

a)    Spindelstock ohne Räderübersetzung, Reit

K 190-00

stock und Auflage, 160 bis 190 mm Spitzenhöhe, Gewicht zirka 100 kg .............

b)    Spindelstock ohne Räderübersetzung, Reit

„    250-00

stock und Auflage, 225 bis 240 mm Spitzenhöhe, Gewicht zirka 125 kg..............

c)    eine komplette Garnitur Drehbankbestand

teile von 225 bis 240 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, ein Kreuzsupport, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lünette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 325 kg......"...

43*

d)    Eine komplette Garnitur Drelibankbestand-

K 1160-00

„ 2100-00

,, 160 00 „ 180-00 ,, 210-00 ,,    275-00

,,    315-00

teile von 290 bis 320 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, ein Kreuzsupport, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lünette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 400 kg.........

e)    Eine komplette Garnitur Drehbankbestandteile von 350 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 700 mm Länge, 1 Auflage,

.    ,, 1700-00

1 Futterkopf, 1 Lünette, 1 Planscheibe mit 4 Patentkloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1150 kg

/) Eine komplette Garnitur Drehbankbestandteile von 400 mm Spitzenhöhe, bestehend aus:

1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock,

1 Kreuzsupport von 800 mm Länge, 1 Auflage,

1 Futterkopf, 1 Lünette, 1 Planscheibe mit 4 Patentkloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1400 kg.............

Supporte.

160 ffim Spitzenhöhe, Gewicht 40 kg .

225 ,, 290 „ 340 „ 400 „

60 „ . 80 „ . 100 ,, . 125 „    ,

Shaping-Maschinen.

,,    900-00

,, 1000-00

a)    Shaping-Maschine mit veränderlichem Hube bis zu 150 mm und 400 mm Hobellänge, mit beweglichem selbsttätigem Tische, welcher mittels Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, nebst Einspannvorrichtung zum Hand- und Riemenbetrieb, ohne Sockel,

Gewicht zirka 300 kg .............

b)    Dieselbe mit Sockel.............

c)    Shaping-Maschine mit veränderlichem Hube bis

,, 1300-00

zu 225 mm und 830 mm Hobellänge, mit beweglichem, selbsttätigem Tische, welcher mittels Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, versehen mit Rädervorgelege und Gegenkonus, mit Sockel, Gewicht zirka 750 kg....................

d)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervor

gelege, veränderlichem Hube bis zu 265 mm und 1000 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, Rundhobelapparat, selbsttätig in allen Horizontal-, Vertikal und Winkelschnitten; der Tisch ist mittels Schraube auf dem Bette, welches 1400 mm lang und 360 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf- und heruntergeschraubt werden, ist mit Schiebnuten und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, komplett, samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1600 kg. .    ,, 2600-00

e) Englische Shaping-Maschine mit Rädervorgelege, veränderlichem Hube bis zu 310 mm und ] 100 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, 2 Rundhobelapparaten, selbsttätig in allen Horizontal-, Vertikal- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittels Schraube auf dem Bette, welches 1400 mm lang und 450 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf- und herabgeschraubt werden, ist mit Schiebnuten und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, komplett, samt Deckenvorgelege, Gewicht zirka 2100 kg.................

K 3300-00

Nutstoßmaschinen.

,, 1260-00

ö) Englische Nutstoßmaschine zum Riemenbetrieb, mit veränderlichem Hube bis zu 105 mm, Ausladung 260 mm mit viereckigem Tische von 380 mm im Quadrat, welcher mit der Hand der Länge und der Breite nach verstellbar ist, samt Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht zirka 500 kg......

b)    Englische Nutstoßmaschine mit Räderüber

,, 2700-00

setzung, veränderlichem Hube, bis zu 210 mm, selbsttätig in allen Schnitten, mit kombiniertem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 530 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 950 mm im Durchmesser, komplett, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht zirka 1500 kg . ,................

c)    Englische Nutstoßmaschine mit Räderüber

,, 3300-00

setzung, veränderlichem Hube bis zu 260 mm, selbsttätig in allen Schnitten, mit kombiniertem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 630 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 1250 mm im Durchmesser, komplett, mit Mutterschlüsseln und mit Deckenvorgelege, Gewicht zirka 2500 kg..............

Bankbohrmaschinen,

95-00

fl) Schlosserbohrmaschin e zum Anschrauben an die Werkbank mittels Spannkloben, samt Bohrkurbel, Höhe des Schaftes 950 mm, Ausladung 480 mm ,,

. „ 100-00

b)    Universalbohrmaschine bohrt Löcher in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Schaft hat 33 mm Durchmesser und 550 mm Länge, der Arm 33 mm Durchmesser und 220 mm Länge. Die Bohrmaschine ist mittels Kurbel zum Handbetrieb eingerichtet, leicht transportabel, an das Werkstück anschraubbar und eignet sicli besonders zum Bohren von Traversen u. dgl

und einem

c)    Dieselbe Bohrmaschine mit einem Schafte von 40 mm Durchmesser und 830 mm Länge Arme von 40 mm Durchmesser und 350 mm Länge ,,

d)    Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und

K 100-00 „    130-00

Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 350 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 155 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser............

e)    Dieselbe mit Selbststeuerung..........

/) Bankbohrmaschine mit Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und Parallelschraubstock, schweres Modell,

160-00

Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 30 mm Durchmesser .....................

g)    Dieselbe, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb ,,    200-00

h)    Bankbohrmaschine mit doppelter Räderüber

180-00

setzung, Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 295 mm für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser......

220-00

i)    Dieselbe, mit Selbststeuerung.........

k)    Dieselbe, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb ,,    250-00

l)    Säulen - Bankbohrmaschine für Räderüber

„ 210-00

setzung und Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwixngrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock; sowohl die Maschine als auch deren Parallelschraubstock sind um die Säule nach allen Richtungen sowie nach oben und unten und voneinander ganz unabhängig verstellbar, Ausladung 160 mm, für Löcher bis zu 25 mm.....

m)    Versenkbohrmaschine mit doppelter Räderüber

,, 220-00

setzung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, zum raschen Versenken durch Zahnradbewegung, eignet sich auch besonders zum Bohren von Holz, Ausladung 245 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser .................

n)    Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und

Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 780 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr schweres Modell, Ausladung 280 mm, für Löcher bis zu 40 mm Durchmesser. ,,    320-00

o)    Dieselbe, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb ,,    350-00

p) Bankbohrmaschinen mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 900 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr starkes Modell, Ausladung 290 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser K

400-00

440-00

75-00

90-00

160-00

200-00

280-00

320-00

q) Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb „

Wandbohrmaschinen.

ä) Wandbohrmaschine mit Handsteuerung eingerichtet durch ein an der Seite angebrachtes Schwungrad für Handbetrieb, Ausladung 210 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser.............

b) Dieselbe, für Hand- und Riemenbetrieb. . .

c) Wandbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung, Handsteuerung durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, Ausladung 400 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser......

d) Dieselbe für Pland- und Riemenbetrieb mit Konus und Gegenkonus................

s) Wandbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwung-lad von 870mm Durchmesser; dieselbe kann an einer Säule befestigt, nach allen Richtungen verstellt werden, Ausladung 630 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser .................

/) Dieselbe für Hand- und Riemenbetrieb mit Konus und Gegenkonus ................

„ 1200-00

e) Wandbohrmaschine mit Selbststeuerung, querliegendem Riemenkonus und Deckenvorgelege für Dampfbetrieb samt separatem, durch Schraube hinauf und herunter verstellbaren Tisch, sehr kräftiges Modell, Ausladung 460 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser .................

Fußtrittbohrmaschinen.

mit Handsteuerung,

Fußtrittbohrmaschine doppelter Räderübersetzung, ganz aus Eisen, samt Tisch, Ausladung 320 mm, für Löcher bis zu 20 mm Durchmesser .................

¹

Unter n ist die Anzahl der für den Ofen zur Verwendung kommenden Heizglieder ver

Freistehende Bohrmaschinen.

a)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter

K 345-00

„    650-00

,, 1050-00

2000-00

Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Spindel verstellbar sind, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 22 mm Durchmesser......

b)    Freistehende Bohrmaschine mit dreifacher Räderübersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Kurbel für Hand- und durch Konus und Gegenkonus für Riemenbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 920 mm Durchmesser, einer Planscheibe mit verschiebbarem Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 370 mm, für Löcher bis zu 60 mm Durchmesser

c)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter

Räderübersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Konus und Gegenkonus für Riemenbetrieb, mit einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 360 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser......

d)    Freistehende Bohrmaschine mit Räderüber

setzung und Handsteuerung, eingerichtet mit einer losen und einer festen Scheibe zum Riemenbetrieb, sehr kräftiges Modell, mit einer Planscheibe, welche nach allen Richtungen sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar ist, Ausladung 450 mm, für Löcher bis zu 100 mm Durchmesser.....

Säulenbohrmaschine, amerikanisches Modell, für Löcher von 45 mm Durchmesser und 267 mm Ausladung,

a)    mit Hebel und Handrad, Gewicht zirka 380 kg . .

b)    mit Hebel, Handrad und Räderübersetzung, Gewicht

zirka 400 kg..................

c)    mit Hebel, Handrad, Räderübersetzung, selbsttätigem

Vorschub und Ausrückvorrichtung, Gewicht zirka 430 kg....................

500-00

640-00

760-00

Radialbohrmaschinen.

Radialbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung, bohrt Löcher bis zu 110 mm Durchmesser, mittels der Bohrstange jedoch 320 mm Durchmesser bei 400 mm tief. Der Arm hat einen Radius von 1660 mm und kann mittels Dampfkraft 660 mm hinauf- und herabgeschraubt werden, selbsttätig, vertikal und horizontal, rechts und links, Gewicht zirka 4000 kg

Langlochbohrmaschinen.

. K 2000-00 . ,, 2200-00

Langlochbohrmaschine mit horizontaler Prismaführung, selbsttätiger Hin- und Herbewegung sowie selbsttätigem Niedergang der Bohrspindel; die Maschine ist mit einem rechtwinkelig gegen die Maschine beweglichen Support versehen ....

Dieselbe mit einem Kreuzsupport hiezu . .

Elektrische Bohrmaschinen.

Bohrmaschine tragbar, mit biegsamer Welle und Winkelbohrapparat, der Bohrer nach allen Richtungen frei beweglich.

a) ohne Zahnradvorgelege:

fco

CS*. o

25    30

V. ³A

40    45

Preis komplett in K 420 460 590 710 890 1090

b) mit Zahnradvorgelege:

Lochdurchmesser mm 14    18

Motor in HP . . . yi2 V8 Gewicht zirka k . . 20 28

<N

- CQ

00

35

Va

05

Preis komplett in IC 510 660 790 960 1250 1500

Bohrmaschine fahrbar, sonst wie oben: Lochdurchmesser mm 30 40 50 65 70 80 Motor in HP ... . y₂ %    11-52    3

Gewicht zirka kg . . 105 130 150 180 220 240

Preis komplett in IC 1620 1790 2200 24Ö0 2650 2780

Lochmaschinen und Scheren.

60-00

a) Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 5 mm Stärke, Messerlänge 160 mm....................

85-00

b) Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 6 mm Stärke, Messerlänge 190 mm....................

„ 120-00

c) Hebelschere zum Schneiden von Eisenblechen in beliebiger Länge bis zu 8 mm Stärke, Messerlänge 240 mm....................

d) Hebellochmaschine und Schere, locht 10 mm Durchmesser auf 8 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 6 mm Stärke, Ausladung 70 mm, Messerlänge 80 mm ..............

e) Hebellochmaschine und Schere, locht 10 mm Durchmesser auf 10 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 8 mm Stärke, Ausladung 80 mm, Messerlänge 90 mm ..............

K 140 00

„ 600-00

,,    850-00

/) Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 10 mm Durchmesser auf 10 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 8 mm Stärke, versehen mit einer Führung; sowohl die Messer als auch die Stanzen sind zum Einschieben eingerichtet, Ausladung 75 mm, Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm........

g) Lochmaschineund Schere, eingerichtet für Hand-und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 12 mm Durchmesser auf 12 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 10 mm Stärke, versehen mit einer Führung, Schwungraddurchmesser 1050 mm, Ausladung bei der Lochvorrichtung 100 mm, bei der Schneid Vorrichtung 80 mm, Hub 15 mm, Messer länge 120 mm.................

h) Lochmaschineund Schere, eingerichtet für Handelnd Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 17 mm Durchmesser auf 11 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 11 mm Stärke, versehen mit einer Ein-und Auslösevorrichtung und querstellenden Messern ,, 1100-00

,, 1800-0Ö

i) Lochmaschine und Schere mit doppelter Räderübersetzung, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 13 mm dick und schneidet Eisenbleche von 12 mm Stärke; die Ausladung bei der Loch Vorrichtung beträgt 235 mm, bei der Schneidvorrichtung 260 mm, Gewicht zirka 1150 kg........... . .

k) Englische Lochmaschine und Schere, eingerichtet für Dampfbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 20 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 20 mm Stärke, durch die Ausrückvorrichtung kann man Bleche bis zu 26 mm Durchmesser lochen; der Riemenscheibendurclimesser beträgt 610 mm, die Ausladung sowohl bei der Schneid- als auch bei der Lochvorrichtung 430 mm, beide dieser Vorrichtungen liegen einander entgegengesetzt, macht 140 Touren per Minute, Gewicht zirka 3750 kg . .    ,, 4400-00

/) Blechschere zum Dampfbetrieb für Streifen bis 635 mm lang, 160 mm breit, 5 mm Stärke, Gewicht zirka 600 kg..................

Gewicht in Durchm. d. Spindel in mm 40 Ausladung in ... .

Höhe zwischen Stoß und Platte in Preis in . .

Sir

li

*■

Spindelpressen

Einarmige Pressen mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoße in Metallführung und gehobelter Fläche samt Holztisch, zu nachstehenden Dimensionen und Preisen.

Zweiarmige Bogenpressen, zweckmäßig und stark konstruiert, mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoße in Metallführung, gehobelter Fläche und Holztisch zu nachstehenden Dimensionen und Preisen:

Gewicht in Durchm. d. Spindel in mm 50 Flöhe zwischen Stoß und Platte in. . .

Innere Weite des Ständer in......

Preis in......

kg 150 200 275 350 425 500 1250 55    60    63    70    80 100

175    175    170    225    230    300    320

„    300    340    380    350    380    475    560

K 260    330    430    500    600    750 1500

Schraubenschneidmaschinen.

K 575-00

„    700-00

,, 1125-00

Amerikanische Schraubenschneidmaschine mit Räderübersetzung, eingerichtet durch Kurbel für Handbetrieb, zum Schraubenschneiden von % bis 1 Zoll engl., komplett samt Backen und Bohrern . .

Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb durch Konus und Gegenkonus..........

Schraubenschneidmaschine mit Rädervorgelege, metrisches System, eingerichtet zum Hand- und Riemenbetrieb mit Konus und Gegenkonus zum Schraubenschneiden von 10 bis 45 mm, komplett samt Backen und Bohrern..........

Whit-

Schraubenschneidmaschine, System worth, mit Rädervorgelege, eingerichtet für Riemenbetrieb, zum Schraubenschneiden in beliebiger Länge von s/s bis 1 Zoll engl., komplett samt Backen, Bohrern tind Deckenvorgelege..........

Preise, samt Amboßblock, in . Iv 2700 4500 6200 8200 10500 13800

Sprmghämmer.

K 1200-00

Amerikanischer Springhammer, eingerichtet für Riemenbetrieb, geeignet zum Aushämmern von Blechen, derselbe hat 50 kg Fallgewicht, 130 mm Hub und macht 120 Touren per Minute.......

Reifbiegmasehinen

Reifbiegmaschine mit dreifacher Räderübersetzung, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Verstellen der Walze von unten bis zu 100 mm Breite und 25 mm

200-00

260-00

300-00

Stärke . ....................

Reifbiegmaschine wie vorige bis zu 120 mm

Breite und 40 mm Stärke ...........

Dieselbe bis zu 150mm Breite und 40 mm Stärke ,,

Räderteil- und Fräsmaschinen.

,. 1800-00

mm

Englische Schraubenschneidmaschine, System Whitworth, mit Räder Vorgelege, eingerichtet für Riemenbetrieb, zum Schraubenschneiden in beliebiger Länge von s/₈ bis 1% Zoll engl., komplett samt Backen, Bohrern und Deckenvorgelege......

Dampfhämmer.

K 1800 00

Dampfhämmer, hauptsächlich für Schmiedearbeiten aller Art konstruiert. Die Ambosse, welche separate Gußstücke bilden, sind abgedreht, so daß sie in die ausgebohrten Grundplatten hineinpassen und durch diese aufgehen. Die Hammerblöcke sind von Schmiedeeisen und von den Führungen in den Blöcken gut unterstützt. Sie sind sämtlich mit Hand- und Selbststeuerung versehen.

Fallgewicht des Hammers in . kg 25 75 150 25 Zylinderdurchmesser in . . .mm 114 152 177 22 Hub in

00 ©

500

304

279 330 431 533    610    685

Gewicht ohne Amboßblock . kg 650 1200 1600 2400 3000 4000 Gewicht des Amboßblockes . ,, 250 600 1200 2000 2800 '4000 Durchmesser einer Welle welche

sich leicht in einer Hitze strecken läßt, in.....

50    76 101    152    177    203

Räderteil- und Fräsmaschine zum Schneiden von Stirnrädern bis zu 520 mm Durchmesser mit horizontaler Spindel, Gewicht zirka 1050 kg.......

Räderteil- und Fräsmaschine zum Fräsen und Schneiden aller Arten von Rädern, als Stirn-, Diagonal- und Schneckenräder, bis 215 mm Breite und 570 mm Durchmesser in Eisen sowie in anderen Metallen; bis 1140 mm in Holz mit horizontaler Spindel, Gewicht zirka 1550 kg.............

Fräsmaschinen.

Fräsenschneidapparate zum Fertigen der Fräsen K 650-00 Fräsmaschine zum Fräsen und Abschneiden verschiedener Gegenstände bis 330 mm lang und 280 mm

hoch ......................

Dieselbe für Gegenstände bis 500 mm lang und 320 mm hoch.................

„ 1650-00

., 2250-00

Blechbiegmaschinen

mit 3 Walzen für Handbetrieb.

Größte Breite der zu biegenden Bleche in mm

Gewicht in kg Preis in K

1150    2270    2850

3100    3600    4100

3500-00 4500-00 5000-00

Zentriermaschinen,

Zentriermascliine, 130 mm Spitzenhöhe, zum Zentrieren oder Anbohren und Fräsen vom kleinsten Bolzen an bis Wellen von 120 mm Durchmesser, desgleichen zum Abfräsen von Schraubenenden; einschließlich ein Bohrer und 1 Fräser zum Anfertigen der Bohrer; die Bettlänge ist 1700 mm, Gewicht zirka 500 kg..................

,,    950-00

Maschinen für Spengler,

a) Rundscheren zum Schneiden von runden Böden und geraden Streifen.

Zum Rundschneiden von Bei einer Blechstärke bis Streifenbreite bis ....

55 bis 530    55 bis 630 80 bis 800 mm

210

IVz

260

320

Preis in K 120-00    180-00    350-00

Bloß zum Streifenschneiden ,, 100-00    120-00    280-00

b)    Rundmaschinen für Galanteriearbeiten mit Guß-

stahlwalzen, Arbeitslänge 420 mm, Walzendurchmesser 25 mm.................

c)    Rundmaschinen mit eisernen Walzen, für Bau-und Galanteriearbeiten :

Walzenlänge in . . . mm 635    1050    1050

Walzendurchmesser in ,,    44    53

Preis in

d)    Sicken- und Bördelmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Hebelwerk; die obere Walze mittels

Fußtritt zu heben, gewöhnliche Sorte......

Zentrumführung hiezu, eine Vorrichtung zum Sicken

oder Bördeln von runden Böden.........

Sicken-, Bördel- oder Fassonräder, per Paar . . .

K 100-00

66

K 125-00    165-00    240-00

130-00

28-00

12-00

e) Stärkere Maschinen . .............

Zentrumführung hiezu.............

Sicken-, Bördel-, Gesimsräder..........

/) Falzmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Stellung zum Falzvornehmen

Arbeitslänge in mm    635    790    1050

Preis in

g)    Geradsclieren mit Schräg- und Winkelstellung, Parallelsupport mit federndem Lineal, zum Schneiden beliebig schmaler und breiter Streifen:

Schnittlänge in mm    635

Preis in

h)    Abbiegmaschinen für Bauarbeiten und Gesimse:

Arbeitslänge in mm    1050    1260    2000

Preis in

i)    Ziehbänke für Gesimse, Zuglänge 1900 mm . . .

170-00

40-00

16-00

K 100-00    120-00    150-00

740    1000

K 310-00    360-00    560-00

K 180-00    220-00    360:00

«00-00

Schleiftröge,

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 500 mm Durchmesser und 100 mm Breite, zum Hand-und Riemenbetrieb ....    ,,

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 800 mm Durchmesser und 120 mm Breite, zum Hand-und Riemenbetrieb .... ganz aus Eisen, für Steine bis zu 950 mm Durchmesser und 150 mm Breite, zum Hand-und Riemenbetrieb .    ,,

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 1250 mm Durchmesser und 150 mm Breite, nur zum Riemenbetrieb Schleifsteine hiezu per 100 kg..........

Jl j!

60-00

140-00

200-00

240-00

20-00

Feldschmieden

mit doppeltem Zylindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum Schweißen von 50 mm

Quadrateisen...............

zum Schweißen von 70 mm Quadrateisen . .

,    90 „

.    „    130-00

. „ 160-00 . „ 210-00

Fahrbare Montagefeldschmiede mit schmiedeeisernem Gestelle, mit bewährtem Esseeisen, starkem Ventilatorgebläse und Schutz-platte. Leistung: Schweißhitze auf 60 mm Quadrateisen in 5 Minuten:

Länge der Herdplatte. . .mm Breite ,,

Höhe bis zur Gewicht Preis in

zirka kg.

90

ooo®

CD IO 00 ⁰⁵

800

106

K 80-00 90-00 100-00

Blasbalf?feldschmiede mit doppeltwirkendem, zylindrischem Blasbalg, für Hand- und Fußbetrieb, starke Ausführung, leicht transportabel :

Herdgröße . .

Höhe ....

Durchm. des Blas-

balges.....

Schweißt Quadrateisen bis ....

. mm

450

860

GO Cr

550 600 650 700 880 880 880 900

300    350    400    450    500    550

Gewicht zirka . . kg 70 Preis .

40    60    80    100    110    120

85    105    135    145    160

,, eines Löschtroges zum Anhängen .....

K 92-00 110-00 13Ö-00 145-00 165-00 210-00

,,    4-80    4-80    7-50    7-50    7-50    7-50

Blasbälge.

Doppeltwirkende Zylinderblasbälge samt Gestell, Zugwerk und Rohr, zum Anschluß an einen Schmiedeherd

f g h

Durchmesser in mm 320    420    530    630    710    790    950    1110

Preis in

K 80    100    130    175    21Ö    24Ö    300    500

a, b und c sind für jede kleine Feuerarbeit, auch für Schlosserund Kleinschmiede, d, e und f für große Schlosser- und kleinere Schmiedefeuer, g und li für 2, 3 und 4 große Schmiedefeuer geeignet.

Ventilatoren.

a) Kleinere Ventilatoren für Schmiedefeuer geeignet, u. zw. für 1    2    4    8    16 Schmiedefeuer

geliefert mit 60    85    100    150    290 K.

b) Größere Ventilatoren für Luft-Zu- und Abfuhr in Gesellschaftsräumen, Arbeitsstätten usw., sogenannte „Blackmarm-Ventilatoren“ mit separatem Motorantriebe.

Größen, Leistungsfähigkeit, Kraftverbrauch, ungefähre Gewichte und Preise von Blackmann-Ventilatoren:

Flügeldurchmesser in mm

Tourenzahl per Minute

Bei freiem Luft-Ein-und Austritt

Riemenscheiben

Gewichte

Saugleistung in³ per Minute

Kraft

verbrauch

HP

Durch

messer

Breite

Netto Brutto

kg

kg

ungefähr

in mm

scheibe für Seiloder Riemenantrieb in K

H-‘ h-* h-¹ M‘ M

OOOlütWWOOMO: 1^05

8-

57 , 86 ,

143 , 220 , 329 . 386 , 486 , 600 , 714 ,

S58

M f-i    (-Ji

^4 L0 © 00 Ca ^ I C t-i

r-* 00 00 IC 05 -4 O Ca -1 00

4-75C3COtOOOOHOiW

# lO ui « N •*    -**1«*

H rH tH tH £3

57

76

32

101

127

51

63

76

89

102

121

133

153

153

178

m co K/1-* ‘

Ö Cn © Ö O' Ö Ca cn ca ö Ca

320

470

95

135

714-5 I 1300

350

425

c) „Blackmann-Ventilator“ mit Elektromotor kombiniert:

Durchmesser des Ven-tilatorrohres in mm

lourenzahl per Miaute

Saugleistung in m³ per Minute bei höchster Tourenzahl

Kraftverbrauch in Ampers je nach Tourenzahl

110 Volts

220 Volts

.)

*)

Luftaustrittfläche in m²

Preis einschließlich von Sic.herheits-Anlaßwider-ständen für Ven-"V tilatoren über o 609 Bim Durchm.

m Regulierungs-— widerstand, s erforderlich,

W Ventilatoren mit veränderlicher Geschwindigkeit Verwendung I finden sollen

nur

305 900 bis 1200 381 800 „ 1100 457 650 ,, 900 609 500,, 700 762 400,, 650: 914 350,, 600 1067|300 „ 500: 1219; 250 „ 450

C5 OJ OlWH

GO GO (M GO Csl    IO

H [M CO ^ 0

0*4 bis 0*6 0'2 bis 0*3 0-5 „ 0-90-25,, 0-5 0-7 „ 1-5 0-4 „ 0-75 1-0 „ 2-5 0-5 ,, 1-3

1- 4 „4-5 0-8 „2-3

2- 2 „7-5 1-1 „3-8

3- 0 „ 10 1-5 „ 5

4- 0 ,, 13 2 0 „ 6-5

0-08

0-12

017

0-31

0-49

0-70

0-95

1-25

337

o Ol

665

920

1125

1355

1575

O 00    ®

n <i oi od oi ® w

*) Diese Zahlen

sich für freien Ein- und

Austritt der Lull.

Dampipumpen.

Pulsometer.

Flüssigkeitshebeapparat mit direktem Dampfbetrieb, bestehend aus einem Gußstücke mit zwei flaschenförmigen Hauptkammern, einer darunter befindlichen gemeinschaftlichen Saugkammer nebst Windkessel, gegenseitig durch einen vertikalen Kanal verbunden, und dem Druckgehäuse.

Die beiden Hauptkammern vereinigen sich oben in einen gemeinschaftlichen Dampfkanal, wo sich das aus einer Kugel oder einer beweglichen Platte bestehende Dampfsteuerventil befindet.

Er bedarf zu seinem Betriebe bloß des direkten Dampfes vom Dampfkessel aus, kann in jeder beliebigen Entfernung und Position vom letzteren aufgestellt werden und macht infolgedessen die Dampfmaschinen, die dazu gehörigen Transmissionen zum Betriebe der Pumpen, nebst ihren Gestängen und beweglichen Teilen entbehrlich.

Er eignet sich zum Heben von kaltem und heißem Wasser bis 70° C, Schlamm, Sirup, Teer, Laugen, Säuren, Ölen, Spiritus, Schlämpe, Maische usw. und findet Anwendung bei Eisenbahnen, Fabriken der Zucker-, Papier-, Textil- und chemischen Branchen, in Bergwerken, Brunnen, Schiffen, Trockendocks, Bädern, Färbereien, Brauereien, Brennereien, Gerbereien, Gasanstalten, Ziegeleien, Baugruben usw., wird aber wegen seines großen Dampfverbrauches nur zu temporären Arbeiten verwendet.

Leistungen, Gewichte, Rohre und Preise der Normalpulsometer:

Leistungen des Pulsometers in 1 in der Minute bei günstigster Aufstellung und einer Förderhöhe bis

Lichte

Rohrweite

des

Saug- und Druckrohres

Dampf

rohres

Preis des Pulsometers einschl. Dampfabsperrventil

Preis des Saugsiebes mit Fußventil

5 m | 10 m | 20 m I

mm

3 Preis eines Ersatzventiles, Sitz,

W Klappe, Klappen-n fänger mit Spindel und Muttern ³ Preis ein. Ersatz-gummiklappe Preis ein. Ersatz-iuftventiles

Preis ein. Ersatzdampfkopfes

Preis ein. Ersatzdampfzunge

130

250

110

400

600

750

1200

1800

2400

3500

220

300

550

700

1000

1600

2300

80

50

6000

3000

5300

40    20

25

25

30

30

40

50

60

4500

300

65

80

iillülül

42

45

12

14

16

20

35

45

65

Preisliste der Hochdruckpulsometer

Lichte

Rohr

weite

56

73

78

10

12

96

11

12

12

12

12

110

140

170

320

15

20

30

45

Leis t u n g des Pulsometers in 1 in der Minute, bei günstigster Aufstellung und einer Förderhöhe bis

des

Saug- und Druckrohres

Dampfrohres

Preis des Pulsometers mit Dampfventil, mit gußeisernen Ventilsitzen

Zuschlag für Rotgußventil-Sitze und Fänger

Preis des Saugsiebes mit Fußventil

Eisen)

- Preis eines vollstän-

Rot- I digen Ersatzventiles mit Gummiklappen

guß

Preis einer Ersatzgummiklappe

Preis eines Ersatzluft-ventiles

Preis eines Dampfkopfes

Preis einer Dampfzutige

10 m 20 m 30 m 40 in 50 m

mm

in Kronen

120

225

375

650

950

'"i

175

1250

1700

2200

3200

4300

6000

250 575

825    725    600

1200    900    800

1500 1300 1150 2100 1800 1500 3000 2400 2100 3600 3000 2700 4500 4200 3600

375

450

660

960

1250

1700

2300

3200

W W Ki M M m

sllslslllll

25

36

28

50

80

36

44

54

10

14

18

25

30

50

58

75

80

90

10

10

12

16

16

20

10

10

10

10

10

12

30    12

40    12

50 ! 12 65 : 12

35

42

50

70

73

80

100

110

140

160

180

10

10

14

16

20

25

25

30

Pulsometer für Brunnenbauten.

Die Förderhöhe kann je nach der Dampfspannung bis 90 m, die Rohrlänge bis 1000 m betragen.

Der Pulsometer kann am Flaschenzuge hängend, auch unter Wasser arbeiten, kann demnach beliebig in das Wasser hineingehängt werden, ohne etwas von seiner Leistung einzubüßen.

44

Universaldampfpumpen.

Diese Pumpen haben mit Ausnahme der Pumpenventile nur zwei bewegliche Teile, keine Kurbelstanfe, kein Schwungrad, keine Kupplungen, kein Exzenter, keine Feder, keine Ventile.

Preise und Dimensionen der Universal-Dampfpumpen.

Leistung per Stunde in m³

des

Durchmesser in Zolle n

Dampf- der zylin- Pumpe ders

des

des

Saug- Druckrohres rohres

des

Dampf-

rohres

Länge Breite | Gewicht ____________ in kg

Preis in 1<

in Zollen

33

70

115

140

230

310

340

430

570

900

1300

CA SA SA »O

\“\l-

\W\M\W.WvW

36

36

42

46

48

52

58

74

82

87

100

O CO CO IO l> t>

r-H i-H

2000 6800

Dampf strahl-Fe uerspritzen.

Die Dampfstrahl-Feuerspritzen sind so eingerichtet, daß sie noch bei 2 Atmosphären Dampfdruck eine Strahlsprunghöhe von 20 m geben, daß also in Fabriken ohne Nachtbetrieb und nach längerer Betriebspause (wie an Sonntagen) noch immer genügender Dampfdruck zum Betriebe vorhanden ist.

Dampfstrahl-Feuerspritze für zufließendes Wasser.

Klasse A.

J-,

Bt

A Dampfzutritt. — B Wasseizutritt. — C Wasseraustritt.

Dampfstrahl-Feuerspritze für aiizusaugendes Wasser Klasse B

Mfi

■i

m.

agaiW

Ä Dampfzutritt. — B Wasserzutritt. — C Wasseraustritt. — M Handhebel.'

Die Dampfstrahl-Feuerspritzen werden in zwei verschiedenen Formen ausgeführt, und zwar:

Klasse A für zufließendes Wasser, als allgemeine, am besten zu empfehlende Type und

Klasse B für anzusaugendes Wasser, anwendbar in Fällen, wo besonders gewünscht wird, die Feuerspritze unter der Aufsicht des Heizers zu haben.

Preise der Dampfstrahl-Feuerspritzen und Zubehörteile.

Mittlere Förderung in der Stunde in m⁸

Geringste

Durchmesser

des

Preis der Feuerspritze, Eisen mit Rotgußdüsen Kronen

Preis in Kronen des

Dampfrohres in mm

Wasserrohres in mm

Wasser zufließend Klasse A

Saugend    Saugsiebes,    Sicherheits-

mit Spindel Eisen mit    eckventiles,

Klasse B Kupfeisieb Eisen m. Rotguß

GO

25

30

80

110

19

30

40

100

Tr 00 CO o

40

45

50

60

50

55

65

80

80 110

130

170

210

l—| *4 Oi

o o o

22

26

26

260

320

420

32

40

50

25 mm 40 25 „ 40 30 „ 45 30 „ 45 40 „ 55 40 „ 55 50 „ 68

Doppelinjektoren zur Kesselspeisung.

Die Normalapparate speisen bei 4 bis 6 Atmosphären Dampfüberdruck und einer Saughöhe bis 2 m noch Wasser von 60° C; kaltes Wasser fördern dieselben bei gleicher Saughöhe schon von 1 Atmosphäre Dampfspannung an.

Bei zufließendem Speisewasser darf die Temperatur desselben bis 68° C betragen; die größte Saughöhe für kaltes Wasser ist 6-5 m.

Die angegebenen Liefermengen gelten für 6 Atmosphären Dampfspannung und 2 m Saughöhe für Wasser bis zu 25° C; bei

44*

geringerem Dampfdruck, größerer Saughöhe und wärmerem Wasser verringert sich die .Leistung entsprechend, und zwar bei größerer Saughöhe und hoher Wassertemperatur um 25 bis 30%.

Lieferquantum per Stunde in m³

Lichte Weite der Anschlußrohre mm

des Injektors

in Eisen mit

Rotguß-

garnitur

Preise in Kronen

ganz in Rotguß

eines

Dampf- oder W asser-ventiles

eines

Speise-

ventiles

der Gegenflanschen und

Schrauben

eines kupfernen Saugsiebes mit Flanschen u. Schrauben

0-5

20

1-0

108

120

9-50

6-60

11

13

25

1- 5

2- 0

3- 0

4- 0

5- 0

136

150

32

32

32

38

160

184

200

220

200

230

280

310

6-0

38

260

340

7-0

50

300

50

8-0

350

9-0

50

65

390

10-0

420

12-0

65

440

16-0

70

480

70

520

13-60 16-00 16-00 16-00 21-00 21-00 35-00 35-00 35-00 40-00 40-00 57-00 57-00

10-00

14-00

14-00

14-00

17-00

17-00

20-00

20-00

20-00

30-00

30-00

36-00

36-00

14

16

24

24

24

26

26

28

28

28

39

39

44

44

19

19

19

22

22

29

29

29

35

35

45

45

Die Injektoren sind so groß zu wählen, daß sie das Doppelte der stündlich zu verdampfenden Wassermenge in derselben Zeit zu speisen vermögen.

Schmiedeeiserne Reservoire

für Wasser, Petroleum, Öle u. dgl. Flüssigkeiten, genietet und versteift, komplett:

Inhalt

hl

30

60

120

200

Dimensionen bei

runder Form Durchm.

rechteckiger Form

Länge

Breite und Höhe

in m

Blechdicke in mm

Gewicht in kg

Preis in K

1-100

1-180

1-260

1-260

1-380

1-650

1- 850

2- 180 2-300

1-000

i+^corsFsi—'i—' rs-oö»—'öitsatiiH-j OOlOOOOlülO

oooooooo

0-450

0-700

0-800

0-900

1-000

1-200

1- 500 1-800

2- 200

3-0

4-0

4-0

4-0

4-0

4-0

4-5

6-0

6-5

54

107

130

155

680

1300

2200

70-00

110-00

135-00

150-00

185-00

300-00

495-00

980-00

1500-00

Exhaus toren.

Offene und geschlossene Exhaustoren.

Leis tu in m per

Minute

ng

Flügeldurchmesser in m

Riemenscheiben

Durchm. Breite

mm

Querschnitt der Saugkanäle in m²

Preis in K

Pferdekraft

ohne

mit

Fundamentplatte

300

1-25

200

450

750

30

60

125

250

400

©

©    © CO ^ © CO ©

H    Ol © © © © rH

250

350

75

100

150

© © © © CI

80

100

100

100

120

₉    / offen

| geschl. o ( offen ( geschl. r f offen °    | geschl.

1200

1440

1600

1800

2200

2500

1450

1700

1900

2100

2600

2900

0-16

0-25

0-33

0-44

0-55

³U

1%

sy₂

offen

120

230

310

Entstaubungspumpen oder Vacuum-Cleaner

in verschiedenen Dimensionen und Betriebsarten zur hygienischen Entfernung des Staubes aus Teppichen, gepolsterten Möbeln usw., für Einzelstücke sowie ganze Wohnungseinrichtungen und Gebäude.

Kleine Entstaubungspumpe für einzelne Wohnungen oder Villen mit 1 HP Kraftbedarf, einschließlich Elektromotor

K 1000-00 bis Iv 1500-00

Größere Pumpe für Miethäuser mit 2 HP Kraftbedarf,

einschließlich Elektromotor .... K 1400-00 bis ,, 3300-00

Große Entstaubungspumpe für Heilanstalten, Hotels, Theater usw. mit 5 HP Kraftbedarf, einschließlich Elektromotor, fahrbar, für mehrere Steigleitungen zu gebrauchen

Iv 3000-00 bis „ 4800-00

Transportabler Entstaubungsapparat mit Benzinmotor für Wohnungsreinigung. Kraftbedarf 3 HP, ohne Schläuche für Außenleitungen

„ 6800-00

Drehbänke für Drucker, Gürtler und Gelbgießer.

a) Drehbank mit einem kleinen eisernen Spindelstock, einfachem Lager, Schubernagel und eiserner Auflage,

1025 m lang..............

Mit größerem Spindelstock, 1025 mm lang Mit doppeltem Lagerstock, 1025 mm lang Mit eisernem Reitstock, mit doppeltem Lagerstock,

1025 mm lang..................

Mit Schubernagel, eiserner Auflage und Futterkopf .

200-00

220-00

230-00

240-00

250-00

b)    Dieselbe Gattung mit eisernem Reitstock . . . K 270-00 Mit stärkeren Stöcken, Zentrumhöhe 230 mm, Länge

„ 330-00

1580 mm

Größte Sorte, Zentrumhöhe 290 mm, Länge 1580 mm ,, 360-00 Dieselbe mit eisernen Fußrad, Länge 1580 mm . . .    390-00

c)    Fußtrittdrehbank, ganz aus Eisen, von 160 mm

,. 560-00

Spitzenhöhe und geradem Bette von 1264 mm Länge, mit Spindelstock, Reitstock, Kreuzsupport, 1 Plan-und Mitnehmerscheibe, Auflage, Futter köpf und Mutterschlüsseln, Gewicht zirka 275 kg..........

Hydraulische Pressen

inklusive Preßpumpen, . komplett montiert und aufgestellt :

Iv 3300 4000 4500 5000 5500 6000 7000

Zylinderdurchmesser in mm 153 184 211 237 263 290 316 Druck in q (= 100 kg) . . 1450 2000 2500 3250 4000 4900 5800 Preis in

Spezialmaschinen.

Baumwollspinnerei-Maschinen.

(Preise im betriebsfähigen Zustande loko Wien.) Willow mit beweglichen Walzen, Zuführung, Schmutzabfuhr und Selbstabstellung ...........

Großer Ballenbrecher mit 4 Paar Brechwalzen, Zufuhrgitter 1900 mm lang, 900 mm breit mit Sammelwalzen

ohne unteres Auslaufgitter...........

Ballenöffner mit Füllkasten 1000 mm breit, mit Rost,

Windflügel...................

Zufuhrgitter für 5 Rundballen...........

Horizontales Auslaufgitter unter dem Ballenöffner

1200 mm lang, 600 mm breit..........

Doppeltes Steiggitter 600 mm breit, Preis per Gitter fix plus per einfachen laufenden Meter ........

Oberes horizontales Transportgitter 600 mm breit, per

Gitter fix...................

plus per laufenden Meter............

Zufuhrgitter am Boden 600 mm breit, mit Stützen . . Automatischer Speiseapparat (Kottonfeeder) mit Rost, Abstreifwalze, Auskehrmuffen, Steiggitter, Wechselrädern,

Breite 1000 mm...............

„ 800 „ ...............

„    1140 „    ...............

Dieselbe Maschine mit Regulierwalze, mehr......

Dieselbe Maschine mit beweglicher Rückwand zur Regulierung der Zuführung, mehr..........

Zufuhrgitter 800 mm breit mit Antriebspoulies .... Verbindungsrohr zwischen Kottonfeeder und Crighton-

Opener....................

Seilantrieb vom oberen Regulierkonus des Kottonfeeders zum Batteur.................

K 2800-00

„ 1800-00

„ 2500-00 „ 1000-00

„ 160-00 ,,    150-00

,,    75-00

„    150-00

„    75-00

„    70-00

,, 1800-00 ,, 1700-00 ,, 1900-00 „    90-00

„    150-00

,, 100-00

80-00

90-00

Voröffner mit Zackenschläger von 500 mm Durchmesser,

1300 mm lang, Zufuhrtisch, Sammelwalze, 1 Paar Zufuhrzylindern, Rost, Auskehrmuffe, Breite 800 mm K 1600-00

„ 100-00

Verlängertes Zufuhrgitter, per 1 m .........

45-00

Anschlußstück an die Rohrleitung für pneumatisch;

Baumwollzuführung..............

Rostkästen, je 1200 mm lang mit Schaulöchern und Türen, mit Füßen zum Aufstellen auf den Boden oder

,,    145-00

„    130-00

Hängeisen zum Befestigen an der Decke.....

Anschlußstücke an die Rohrleitung.........

Bogenstücke....................

Verteilungsstücke.................

Klappkasten....................

2700-00

Crighton-Opener mit 1 vertikal verstellbarem Schläger, Stahlstabrost, Ventilator, Einlaßrohr und Abfuhrgitter .....................

„ 3750-00

Crighton-Opener mit 2 vertikal verstellbaren Schlägern, Stahlstabrosten, 2 Ventilatoren, Einlaßrohr und Abfuhrgitter ...................

„ 1280-00 „ 600-00 80-00 • 70-00

Dieselbe Maschine mit Wickelapparat für Wickel bis

1000 mm breit, mehr..............

Zufuhrtisch mit Raufwalze.............

Hechelstäbe zum Rost, per Stück.......... ,,

Trichterrohr zwischen Kottonfeeder und Crighton-Opener ,,

Seiltrieb zum vertikalen Schläger (ohne Vorgelege). . .    ,,    250-00

Vorgelege auf der Maschine zum Antrieb von Crighton-

Opener- und Batteurschläger mit Riemenschaltung ,,    430-00

„    240-00

„ 200-00 Einzelpreis. . .    ,,    330-00

,,    150-00

Exhaust-Windflügel............

Rost mit einzeln verstellbaren Stäben, mehr

,,    ,, fixen Stahlstäben    ,,    . . .

„ 4850-00 „ 5100-00

Crigliton-Opener-Batteur, kombiniert mit einem vertikal verstellbaren Schläger, Stahlstabrost, Ventilator, kombiniert mit einem einfachen Batteur mit horizontaler Schlagwelle ä 3 Schienen, 1 Paar Siebtrommeln, Ventilator, Wickelapparat, 4 Pressionswalzen; Zuführung zum Batteur mit beweglichen Klappen, Wickelbreite 1000 mm.............

„    1140 „    .... .........

Crighton_Opener-Batteur, kombiniert; mit 2 vertikalen verstellbaren Schlägern und einfachem Batteur mit horizontaler Schlagwelle ä 3 Schienen, wie vorstehend ;

Wickelbreite 1000 mm ,, 5900-00 ,,    1140 „    ,, 6200-00

Ansaugemaschine mit 2 Siebtrommeln und 1 Windflügel ,, 1250-00

,, 1450-00

„ 3400-00 .    „ 3550-00

Batteur mit einer Schlagwelle ä 2 Schienen, mit 1 Paar Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhrtisch für vierfache Doublierung, Regulierung mit Gelenksystem und horizontalen, schnellgehenden Konussen, 4 Pressionswalzen, Aufwicklungsapparat, für 1000 mm Breite .

„ 1140 „

„ 4800-00 „ 5050-00 ,,    70-00

,, 80-00

Batteur mit 2 Schlagwellen ä 2 Schienen, 2 Paar Siebtrommeln, 2 Ventilatoren, Zufuhrtisch für vierfache Doublierung, Regulierung wie oben usw., Aufwicklungsapparat, für 1000 mm Breite........

„    1140 „    „    ........

Schlagwelle mit 3 Schienen, 1000 mm mehr.....

1140 „    „    .....

Ivardierflügel, System Kürschner, 1000 mm mehr . . .    400-00

.    „    450-00

.    „    70-00

1140 „

Rost mit einzeln verstellbaren Stäben .

,,    300-00

Opener mit großem Zahntambour, 1 m breit, 1042 mm Durchmesser, Zufuhr- und Abfuhrgitter auf gleicher Seite.....................

Opener mit großem Zahntambour, 1042 mm Durchmesser, Zufuhr- und Abfuhrgitter entgegengesetzt, Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhrzylinder, Sicherheitswalze beim Einlauf, schmiedeeiserner Verdecker,

Tambour 1000 mm breit............

1140 „    „    .......... . .

Opener mit 2 großen,Zahntambours, 1042 mm Durchmesser, sonst wie oben beschrieben, 1000 ,, breit . .

1140 „

Wickelapparat mit 2 oder 4 Pressionswalzen, für 1000 mm breite Watten extra mehr

Iv 2300-00

„ 3500-00 „ 3650-00

.    „ 5800-00

.    „ 6050-00

„    650-00

„    700-00

„    1140 „

Regulierung mit Gelenksystem und horizontalen schnellgehenden Konussen, für 1000 mm Breite . . .

„ 1140 „    „    . . .

Feederplatte mit doppelt kannelierten Zylindern . . .    ,,    130-00

70-00

. „ 800-00 .    „    850-00

Hechelstäbe, per Stück...............

Opener-Batteur mit großem Zahntambour kombiniert, mit einem einfachen Batteur mit horizontalem Schläger ä 3 Schienen, mit Wickelapparat mit 4 Pressionswalzen, 1000 mm breit.............

„ 6300-00 „ 6600-00

1140 „    „    .............

Regulierung am Opener mit Gelenksystem und horizontal

schnellgehenden Konusrädern . ... K 800-00 bis ,,    900-00

Feederplatte mit doppelt kannelierten Zylindern . . .    130-00

Hechelstäbe, per Stück

70-00

Vorgelege mit Abstellung.......

Fadenreißmaschine, mit Zahntambour von 570 mm Breite, doppelte Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhr- und Ab fuhrgitter, 2 Paar Zufuhrzylinder für jeden Tambour mit 1 Zahntambour.........

K 2700-00 „ 3950-00 ,, 5200-00 „ 1300-00 „    240-00

„ 260-00 „    275-00

100-00

50-00

500-00

15-00

25-00

110-00

•35-00

20-00

10-00

Wickelapparat, mehr...............

Vorgelege für Maschinen, mit 1 Tambour mehr . . ,

CO

„ 3700-00 „ 5450-00 „    240-00

„ 260-00 „    700-00

.    „    630-00

. „ 1000-00

Reißmaschine mit Zahntambour von 1 m Breite, doppelte Siebtrommeln, Ventilator, Zufuhr- und Abfuhrgitter, Muldenzuführung für jeden Tambour (speziell für Pulverfabriken zum Auflösen von entfetteter Baumwolle) ; mit 1 Zahntambour...........

„2 „ ...........

Vorgelege für Maschinen, mit 1 Zahntambour.....

„2 „ .....

Zausler zum Auflösen (Auflockern) nasser Baumwolle . Fadenklauber mit 3 Zylindern, mit Vorgelege . .

„    „    4    „

.    „ 3500-00

.    „ 3700-00

Karde wie oben, ohne Garnituren, ohne Kannenpresser ,, 2850-00

Karde mit 104 rotierenden Deckeln nach moderner Konstruktion, großer Tambour 1270 mm Durchmesser, Abnehmer 610 mm Durchmesser, Briseur 244 mm. Die Deckel 36 mm breit und auf festem, radial verstellbarem Segment laufend, 42 arbeitend, mit Kamm und Bürste zum Reinigen der Deckel; Muldenzuführung mit kanneliertem Zylinder, große Auslaufwalze, Schnellkamm, 3 Paar Schleiflager, Rost mit drei-kanntigen Stäben und Messern, Kannenpresser, Sägezahngarnitur zum Briseur, inklusive Stahldrahtgarnituren für großen Tambour und Abnehmer; komplette Karde mit 1000 mm Tambourbreite . .

1140 „

Kannenpresser.......

Sägezahngarnitur zum Briseur

Stahlgarnitur für großen Tambour, Abnehmer und

105 Deckel..................

Riemenausrückvorrichtung, extra..........

Reservewattenträger................

Deckelbürste nach System Philipson..........

Langsamtrieb zum Abnehmer............

Abgangstrog unter dem Deckelkamm........

Sternförmige Flolzputzwalze mit Überzug......

Karde mit großem Tambour, 1270 mm Durchmesser, Abnehmer 610 mm Durchmesser, Briseur 244 mm;

8 Arbeiter 129 mm Durchmesser, 8 Wender 81 mm Durchmesser, Muldenzuführung, große Abnahmewalzen, Schnellkamm, Schleiflager, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Rost unter der ganzen Karde mit dreikantigen Stäben und Messern . . . K 2700-00

Kannenpresser...................

Sägezahngarnitur zum Briseur............

Ohne Garnitur für großen Tambour, Abnehmer, Arbeiter und Wender;

Preis der kompletten Karde für 1000mm Arbeitsbreite ,, 2850 00 „    „    „    „    „ 1140 „

Traversierender Schleifapparat, System Horsfall, mit ausbalanciertem Rohr von 75 mm Durchmesser mit Rollen, ohne Lager;

, 100-00

50-00

,. 3000-00

Schleifrolle 150mm Durchm. f. 1000mm Arbeitsbreite ,,    210-00

,, 220-00 ,,    235-00

,,    245-00

150 ,, 245 „ 245 „

„ 1140 „ „ 1000 „ „ 1140 ,,

Schleiftambo.ur mit Schaltvorrichtung mit Poulies ohne Lager,

150 mm Durchmesser für 1000 mm Arbeitsbreite . ,,    1140

„ 1000 „    1140

Deckelschleifvorrichtung zum Schleifen der Deckel, von

der Arbeitsfläche nach Rieter..........

Ausstoßbürste mit Gehäuse.............

Polierbürste für die Garnitur............

150 ,, 245 „ 245 „

„ 110-00 . „ 120-00 .    ,,    145-00

. „ 160-00

„ 120-00 ,,    150-00

,, 80-00

Schleifmaschine für 4 Arbeiter- und Wendertambours, mit Bürste und Ventilator, mit ganzem Tambour . . . mit traversierender Schleifrolle.........

950-00

1200-00

Wattenmaschine für 20 ä 28 Bänder, mit Selbstabstellung für jedes Band, Konsolidator, % Karden-Wattenbreite; ohne Streckwerk............

Wattenmaschine mit Streckwerk, mit 4 Paar kannelierten Zylindern für 20 ä 28 Bänder, Selbstabstellung für jedes Band, sonst wie oben...........

,,    950-00

„ 1300-00

Abfallkarden,

1042 mm breit, Tambourdurchmesser 1000 mm, 6 Arbeiter, 5 Wender, 1 Putztambour, 1 zweiter Briseur komplett...........

,, 2600-00

Abfallkarde wie vor mit 6 Arbeitern, 5 Wendern usw., mit

beweglichem Auslauftisch............

1 Satz Krempeln (Karden), bestehend aus Vorreißkrempel mit Pelzbrecher, Pelzkrempel mit Langpelz und Vorspinnkrempel, mit Florteiler zu je 120 Fäden, 1500mm Drahtbreite, ganz gedeckt mit Kratzen (Garnituren), komplett...................

„ 3500-00

,, 5960-00

1 Satz Krempeln, 1320 mm Blattbreite, bestehend aus Vorreißkrempel mit Pelztrommel, Pelzkrempel mit Langpelz und Vorspinnkrempel, mit Florteiler zu je 20 Fäden, 5 Paar Walzen mit den Kratzen. . . . K 5700-00 Laminoir (Strecke) mit 4 Reihen kannelierten Zylindern,

„ 120-00 „ 280-00 „    195-00

,, 1180-00 „ 3300-00

433 mm Systemlänge, 6 Bänder per System, Selbstabstellung im Einlauf und Auslauf für jedes Band, Abstellung bei vollen Kannen usw., komplett, Preis per

Maschine..............

extra per Passage..........

,,    ,, System..........

also z. B. 4 Systeme.........

z. B. 3x4 Systeme.........

K 5-00

Extra: Hülsendruckzylinder in einer Reihe,

per System mehr..........

1-00

Überzug der Druckzylinder, mehr per

Stück ...............

1-70

Überzug der Putzdeckel mit laufendem

Tuch, per System.........

1-50

Kannelierte Zylinder ganz gehärtet,

4-00

1 Stück per System........

8 Bänder per System, mehr per System Elektrische Abstellung für Einlauf und Auslauf der Bänder, für volle Kannen und das Wickeln der Zylinder (exklusive

Dynamo), per System.......

Dynamomaschine für elektrischeAbstellung

Kompteur, per Stück........

Schabvorrichtung, per System mehr . .

„ 150-00 „ 350-00 ,, 240-00

Laminoir (Strecke) mit 6 Reihen kannelierten Zylindern, 433 mm Systemlänge, 8 Bänder per System, Preis per Maschine

% Preis per Passage.........

,,    ,, System..........

K 1460-00 Systems    .    .    .    „    3250-00

„    .    .    .    „    2920-00

„    .    .    .    „    3600-00

z. B. 4 Systeme „ „2x5 „ „ 3x4 ,, ,, 3-|-3+4

Bane a broches Fleyer, mit direktem Spindeltrieb, einfacher Zentrifugalpression, lange Spindelbüchsen,

Auskelirung des Wagentriebes und Handrad auf der Wagenachse, Aufzug und Spannvorrichtung des Konusriemens von vorn, Abstellung bei vollen Spulen, Sicherheitsvorrichtungen gegen vorzeitiges Einrücken, Wagenbalancierung mittels Hebeln, eiserne Schutztüren über Haupt- und Differenzialgetriebe, Stahlblechverdecke vor den Spindeln und von Holz, zwischen den Spindeln, Bandzufuhrwalzen für Grob-fleyer, hölzerne Aufsteckung für Mittel- und Fein-fleyer, Putzwalzen und eiserne Putzdeckel für festes Tuch, kannelierte Zylinder, gehärtete Zapfen, drei Wechselräder, per Stelle ohne andere Reserveteile:

System

länge

mm

Anzahl

der

Spindeln

Spindel dis tanz mm

Preis per Kopf

konstante

Teile

Plus per System

I<

Plus per halbes System

Plus per drittel System

548-3

487-3

400

548-3

487-3

548-3

520

487

439

548

tS OO 00 00 (» © C3 Ifi.

O

o

CU CU CU

183

162-5

137

130

122

110

91 -4

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

190-00

180-00

160-00

210-00

195-00

220-00

210-00

200-00

190-00

270-00

95-00

90-00

80-00

70-00

65-00

110-00

105-00

100-00

95-00

90-00

Extra bei Fleyern:

Zähluhr.................

Differentialgetriebe mit Stirnrädern ....

Äußeres Lager für die Hauptachse.....

Bremsvorrichtung zum Schwungrad ....

Sicherheitsvorrichtung beim Selbstanlaufen .

Differentialfadenschaltung, per Maschine . .

Dynamomaschine für elektrische Abstellung.

Elektrische Abstellung, fix per Maschine . . ,,    ,,    plus per Spindel . .

Hülsendruckzylinder in einer Reihe, per Spindel

Stahlblech-Verdecke zwischen den Spindeln, statt Holz, per Spindel........

Kannelierte Zylinder, ganz gehärtet in einer Reihe, per Spindel .........

Überzug der Putzdeckel oder Putzwalzen, per Spindel...............

Überzug der Druckzylinder in 3 Reihen, per Spindel...............

„ 275-00 ,, 115-00

3-40

1-20

1-20

„    —50

, —30

1-00

Selfaktors mit indirektem Antriebe, getrennt für Abwindung, Einzug und Steuerwelle, liegende Tambours, einfache hölzerne Aufsteckung, Main douce-Achse mit fünffachem Auszug, 3Wageneinzugschnecken, Riemenschoner und Anhaltvorrichturrg, Friktionsantrieb für die Steuerwelle, Quadrantregulator, automatischer Spitzenwinder, Abstellung bei vollen Bobinen, Wagen unten eingedeckt, eiserne Spindellineale, Fadenleiter von Stahl, Kreuzseitenrollen, 2 Zwirnrollen und 3 Wechselräder per Stelle, Druckzylinder für 6 Fäden für 29-3 mm Spindelteilung, für 4 Fäden für 31-6 mm bis 47-4 mm und für 2 Fäden von 51 bis 63-2 mm Entfernung.

Selfaktors.

Kopf, konstante 'feile exklusive Extras K 2200-00 bis K 2500-00 Variable Teile exklusive Extras per Spindel, bei einer Spindelentfernung von

Extra für Selfaktors:

Komplettes Vorgelege für 2 Hängestützen . . „ ,, ,, 2

für Schnell-

zwirn . ....................

Verdecke nach Vorschrift der österr. Gewerbeinspektoren Verdecke über die Einzugschnecken, 2 Stück per Maschine

Putzapparat für Zylinderbank und Wagen......

Doppeltrieb für 2 Hauptriemen...........

Dreifache Zwirnseiten...............

Tambourbremsvorrichtung ..............

Fadenschoner, System Hanhardt, per Stück.....

Hilfsachse für vierfachen Zylindertrieb........

Zinkblechunterlage unter den Kopf.........

Kompteur für Wagenzüge.............

,,    ,, Schneller am Zylinder.........

Leitrollenapparat für den Antriebriemen mit Spanuvor-

richtung....................

Schnellzwirn....................

Nachstreckung...................

Zylindernachlieferung während dem Nachzwirn . . . .

Differentialschaltungen, 2 per Maschine.......

Doppelte hölzerne Aufsteckung per Spindel . K —-09 Einfache eiserne

Doppelte ,,    ,    ,,    ,,    ,,    . . ,

Bewegliche Spindelhalslager mit Öl Zirkulation , Hülsendruckzylinder in vorderer Reihe . . . .    ,

Überzug der Druckzylinder und Putzwalzen .    ,, —-45

Zylinderarrangement für Maco

,, —33 —60 — 36

—26

20

K 250-00

280-00

70-00

50-00

60-00

50-00

50-00

70-00

40-00

350-00

60-00

40-00

20-00

165-00

100-00

100-00

70-00

25-00

Ringspinnmaschinen.

8 Spindeln per System; Spindeln für Holzspulen oder Papierhülsen für Zettel, für durchgehende Papierhülsen oder für kleine Holzspulen für Schuß. Hub 125 bis 152 mm, Wirtelhaken für die Spindeln, zwei Tambours von 230 mm Durchmesser mit beweglichen Lagern, Hebelpression für 2 oder 3 Zylinder, Druckzylinder in 2. und 3. Reihe, wenn gewünscht poliert, selbstgewichtend, Druckzylinder für 4 Fäden bei 50 mm Spindeldistanz für 2 Fäden bei jeder anderen Teilung, Zylinderneigung 25 oder 35° kannelierte Zylinder mit gehärteten Lagern und Zapfen; direkter Antrieb, 3 Wechsel, per Stelle, ohne andere Reserveteile.

Maschinen mit Antrieb in der Mitte, werden für zwei Maschinen gerechnet.

Extra: Seiltrieb im Kopf mit 3 Seilrollen......

Kompteur (Zähluhr), per Stück.........

Abstellung bei vollen Bobinen, per Maschine . . . Riemenantrieb für die Tambours am Ende der Maschine, per Stück.............

Ringzwirnmaschinen.

Acme- oder Rabbeth-Spindeln für Holzspulen für zylindrische oder konische Windung, normal 100 mm Hub für zylindrische und 125 mm Hub für konische Windung, Ringe 38/42/80 mm innerer Durchmesser, 1 oder 2 Tambours mit beweglichen Lagern, direktem Antrieb, zweifacher Zylindertrieb, vertikale oder schräge Aufsteckung mit Holzlatten oder Aufsteckspindeln, rückwärtslaufenden Zylindern, Zylinder mit Messingüberzug und Wassertrögen aus Zink für Naßzwirn, 20 Stück Wechselräder ohne andere Reservestücke. Kopf und konstante Teile............

,,    150-00

,,    25-00

„    30-00

40-00

,,    650-00

Kopf und konstante Teile, fix per Maschine ....

Für System Lengweiler & Kuhn, mehr......

vSeiltrieb im Kopf mit 3 Seilrollen zum Wechseln . . Variable Teile    für    50 mm Spindeldistanz, per Spindel

Für System Lengweiler & Kuhn, mehr per Spindel .

fr

600-00

100-00

150-00

9-50

10-00

10-50

10- 75

11- 00 11-25

11- 50

12- 00

1-25

Spindeldistanz

mm

Plus per Spindel für Trockenzwirn

Plus per Spindel für Naßzwirn

60

65

70

75

80

90

100

110

10- 55

11- 00 11-45

11- 90

12- 30

13- 65

15- 00

16- 35

—95

1-00

1-05

1-10

1-20

1-35

1-50

1-65

Extra: Vierfacher Zylindertrieb mit 40 Wechselrädern . . K 175-00 Seiltrieb im Kopf Zwei Copingplates Vorgelege mit 3fachem Stufenkonus, per Stück . . ,, 150-00 Wassertröge von Kupfer statt von Zink, per Spindel

,, 150-00 „ 100-00

, —-50

mehr......................

„ —75

Wassertröge von Kupfer mit verstellbaren Glasstangen mehr.................

1-15

, -—45 , —40

Schottische Tröge, per Spindel..........

1 Tambour auf Rollen laufend..........

•50

Antiballon, Gatter oder Platten..........

Spindelbremse..................

Flügelzwirnmaschinen mit 130 mm Spindeldistanz, zirka 150 mm Hub, 95 mm Spulendurchmesser, 1 oder 2 Tambours mit beweglichen Lagern, direkter Antrieb, Stirnrädergetriebe, 2 fachen Zylindertrieb, schräge Auf-steckung, ohne Aufsteckspindeln, rückwärtslaufende Unterzylinder, Zylinder mit Messingüberzug und Wassertröge von Zink für Naßzwirn, 20 Wechselräder ohne andere Reservestücke.

„ 650-00 „ 23-00

Kopf und konstante Teile..........

fco >7

00 \

Plus bei Spindel für Trockenzwirn . . . K

,,    ,,    ,,    ,, Naßzwirn.....

,, 175-00 ,, 150-00 ,, 60-00 „ —90

Extra: Vierfacher Zylindertrieb.........

Seiltrieb im Kopf.............

Verschalung des Triebkopfes........

Wassertröge von Kupfer, per Spindel mehr . .

1-30

,,    ,,    ,, mit verstellbaren Glasstangen

,, 150-00 ,,    27-00

Eiserne Aufsteckspindeln mit Muttern, per Stück . . ,, —-23 Fachtmaschinen mit 170 mm Teilung, gewöhnlicher Konstruktion, 2seitig, für Scheibenspulen von 115 mm Distanz zwischen den Rädern, 100 mm Durchmesser zum Doublieren von 2 bis 8 Fäden, mit Selbstabstellung für jeden Faden, Aufsteckung für Cops- oder Aufsteckspindeln.

Kopf und konstante Teile.............

2-50

Plus per Trommel................

4-00

Extra: einseitig arbeitend, kostet per Trommel mehr . .

Drehbare Aufsteckrahme kostet per Trommel mehr . ,,

„    —40

—65

Universal-Aufsteckspindel.............

Aufsteckspindel mit 2 Federn...........

„ 300-00 . „    24-00

Kreuzspulfachtmaschine für offene Windung, 2seitig arbeitend, für veränderliche Spulendimensionen bei 70 mm Hub, 200 mm größten Durchmesser der Spulen, Selbstabstellung bei vollen Spulen, Aufsteckung für Cops, 2 Exzenter per Maschine und 1 Spu^enächsen per Trommel.

Kopf und konstante Teile Plus per Trommel

Extra: Aufsteckung per Strang und per Trommel mehr . . ,,    10-00

„ 20-00

1 Exzenter mit Rolle mehr

, 125-00

Zählervorrichtung

Kreuzspulmaschinen mit geschlossener Windung 250 mm Distanz der Windapparate; Spulendimensionen: 100 mm größte Länge, 90 mm größter Durchmesser. 1 Paar Exzenter, 3 Wechsel, Aufsteckung für Zwirnspuleh, Antrieb mit Voll- und Leerpoulies, nebst Kontre-achse mit Stufenkonus oder Wechselrollen für verschiedene Geschwindigkeiten.

K 500-00 „ 200-00 ,, 40-00 ,, 10-00 „ 10.00

Kopf und konstante Teile.............

Mehr per Windapparat..............

Ein Exzenter mit 2 Wechselrädern........

Komplette Spindel mit Stahlhülse Abstreifvorrichtung, per Apparat . Einrichtung für konische Spulen

Meßvorrichtung........

Aufstreckung für Strängen . . .

8-00

,    75-00

,    15-00

Garnpackpresse für 5 kg Päcke für mechanischen Betrieb ,, 625-00

,, Handbetrieb...... 600-00

Apparate zum Überziehen der Druckzylinder:

. „ 310-00 . „    72-00

. „    83-00

. ,, 125-00 . „ 300-00 . „ 50-00 . „ 60-00 . „ 725-00 . „    38-00

,, 210-00

Drehbank mit eiserner Wange.....

Lederschneidmaschine........

Leimpresse.............

Anstoßvörrichtung mit 3 Köpfen . . . Kalander mit 3 Walzer .......

Peripheriezirkel...............

3 Zylindermesser...............

Schleifmaschine zum Egalisieren des Leders . . Sortierwage für Schneller...........

,,    ,,    ,, und Strängen

,,    ,, Bänder und Vorgarn

Kottonwage mit Maßstab.......

Sortierrolle für Vorgespinnst.....

Sortierhaspel für 7 Bobinen .....

„    35-00

Düntelmaschine mit 16 Spindeln mit Spulenapparat . ,, 350-00 Transportwagen von Eisen für Wickel oder Kannen . ,, 135-00 Zahndruckdynamometer mit Schreibapparat . . Ölprobemaschine mit Registrierapparat .....

Garniturenaufziehapparat mit Spannvorrichtung . . ,, 585-00 Schlickmaschine

. ,,1850-00 . „ 350-00

,,4800-00

Kämmereieinrichtung von Monforts. Doubliermaschine für 18 bis 24 Bänder, 290 mm breit .,,2400-00 Doublierstrecke mit 6 Köpfen, 320 mm Wattenbreite . . ,,4560-00. Kämmaschine, System Staub, Monforts, mit 2 Köpfen von 320 mm Breite, komplett mit allen Extras . . .

Baumwollweberei.

„ 425-00 „ 130-00 „2750-00 „ 800-00 ,, 1350-00 „2500-00 „ 1200-00

Mechanischer Garnhaspel...........

Garnhaspel mit Eisengesfell.........

Preßtopf ...................

Zettelmaschine...............

Lufttrockenmaschine..............

Englische Schlichtmaschine (Sizing) .....

Schottische    „    ........

Englischer Köperstuhl, 1080 mm breit.......

Glatter englischer Webstuhl, 1080 mm breit . .

„    „    „    2107 „

Honegger-Webstulil mit Wechselscheiben, 1317 mm

breit.....................

Tannwalder-Webstuhl mit Schaftmaschine, 1080mm

breit.....................

Jacquard-Webstuhl mit Schaft und Wechsel, 948mm

breit.....................

Jacquard-Maschine, 400er............

Glatter Webstuhl für starke Waren, mit Bundrad,

1449 mm breit.................

Glatter Webstuhl mit Schaftmaschine, 1449 mm

breit.....................

Glatter Webstuhl, sechstrittig, mit Exzenter, 1449 mm breit.....................

K 5-50 „ 1000-00 „ 9500-00 „ 5250-00 „ 3200-00 „    340 00

„    320-00

. „ 680 00

„    560-00

„ -600-00

„    500-00

,,    165-00

„    700-00

„ 800-00

, 620-00

Zweischütziger Webstuhl, vierbündig, mit Exzenter,

869 mm breit.................

Zweischütziger Broschierstuhl, 869 mm breit ....    ,, 1000-00

Seclisschütziger Webstuhl mit 100er Jacquard-

Maschine, 869 mm breit.............

Vierschixtziger schwerer Webstulil mit Bundrad,

869 mm breit.................

Verstellbarer Baumstuhl..............

Meßmaschine für rohe Waren.........

Meß- und Legmaschine...........

Zeugstrickmaschine.............

Schlichtkochapparat............

Karde nschneidmascliine..........

Kardenbind- und Stanzmaschine.......

Kettenbaum .

Scherrahme

„ 680-00

,,    780-00

„ 680-00 ,,    400-00

,, 1200-00 ,, 1300-00 „ 1950-00 „ 1185-00 „ 200-00 „    500-00

8-00

12

9 6ellig

K 36-00 24-00    18-00

Hektometer

50-00

Knäuel Windmaschine für Schuhgarne, Strickgarne und Zwirn, auf

12 Spindeln

K 1300-00 1400-00 1500-00 Knäuelwindmaschine für Bindfaden, auf

12 Spindeln

K 2600-00 2900-00 3200-00 Zweischiffiger Hosenträgerstuhl.....

1500-00

1550-00

mit Timmler. . . .

,, Bottschem Jacquard f. Knopflöcher ,, 1760-00

45

von IC 1200-00 bis

Schlägstulil für Handbetrieb mit Doppel-Jacquard Basselissestuhl mit innerem Trittwerk ohne Jacquard Handbetrieb und Jacquard . . Dampfbetrieb und Jacquard . . Struppen Stühle für leichte und ganz schwere Stiefelstruppen

Schuhstoffstulil, einschifflig, mit Handbetrieb . . .

,,    ,, Dampfbetrieb von

Aufziehmaschine mit Kurbelrad oder ohne Geräusch Spülmaschine für Nähmaschinenspulen,

6 köpfig

IC 930-00 „ 880-00 ,,    925-00

„ 1150-00

„ 2500-00 „ 1040-00

„ 1290-00 „ 1550-00 „ 1650-00 „ 1210-00 „ 1320-00 ,, 1400-00 „ 200-00

IC 520-00    860-00    1200-00

Zwirnmaschine für gröbere Garne . . .per Spindel ,,    ,, feine    ,,    . . .    ,,

,,    ,, ganz grobe Garne, ,,    ,,

Packpresse für Zwirne u. Strumpfgarne von IC 140-00 bis Spulen- und Strickgarnhaspel für beliebige Umfänge

50 Spindeln

„ 18-00 ,, 12-00 „    25-00

„    310-00

ä 30

40

IC 620-00    740-00    860-00

Schafwollspinnerei und Weberei.

Wolf........

Abfallstauber . . . . Mungoreißmaschine Shoddyreißmaschine . Endenreißmaschine . . Endenöffner.....

Geßnersche Doppelschraubmaschine einfache Rauhmaschine

Flockenmühle .

...... . . 800-00

........    790-00

von IC 1000-00 bis    1200-00

........,. 1200-00

........„ 1200-00

........ 4000-00

1700-00

800-00

400-00

Ein Satz Krempeln mit Beleg breit 790

1106

1264

1580 mm

IC 4200-00    8000-00    9200-00    1000-00

Selfaktor ä 360 Spindeln, ä 500

Mule-Jenny-Spinnmaschine, 46

ä 240    300    360    Spindeln

IC 1600-00 2000-00 3000-00

Bobinoir zu 60 Spindeln.........

Spülmaschine für 40 Spindeln ......

46 mm Teilung . .

46

.    „ 5000-00

.    „ 7200-00

„ 1000-00 „    995-00

Kettelspulmaschine ä 20 Gänge........

Wechselstuhl mit Schaftmaschine, 17/4 breit . .

Handstuhl......

Schaltaufsatzstuhl . .

Mechanischer Tuchstuhl Mechanischer Webstuhl mit eiserner Schaftmaschine 10/4 breit

Einfacher mechanischer Webstuhl, 10/4 breit . .

Musterwebstuhl von Holz...........

Schönheerscher Kraftstuhl, 10/4 breit.....

Schleifmaschine...............

Schleifwalze.................

Waschmaschine...............

Stückwaschmaschine für 12 Stücke......

von K 120-00 bis

500-00 1800-00 200-00 ,, 1200-00 „    950-00

Pi

von K 1700-00 bis 2200-00 1150-00 85-00 „    1950-00

„    500-00

,,    240-00

,,    400-00

„ 1200-00

„    460-00

,,    900-00

„ 1000-00 1200-00 800-00 1700-00

„ 600-00 „ „ 800-00 „ 1600-00 „    360-00

„ 1800-00 „    700-00

Tuchtrockenmaschine mit Ofen und Zugehör . . . ,, 12500-00 Karbonisierapparat mit Ofen und Zugehör    3000-00

Transversalschere ................. 600-00

Breite Löngitudinalmaschine. . von K 1800-00 bis ,,    2000-00

. „ 1100-00 . „    900-00

. „    5000-00

. ,, 10000-00 . „ 1000-00 . „ 2000-00 . „ 1000-00 . „ 4000-00 . „ 1600-00 100-00 160-00 800-00 3200-00 50-00 80-00 12-00 8000-00

Wollwaschmaschine . .

Schmale Scheibenwalke Breite    ,,

Zylinderwalke .... Zentrifugalmaschine Bürstmaschine ....

Ventilator-Wolltrockenmaschine . . . .

Schmale Rauhmaschine........

Breite Rauhmaschine mit Dampfplatten Ausbreit- und Bürstmaschine.....

. . von K 1300-00 bis

Schmale

Davis’ Schmalschere............

Rollenkalander mit 3 Walzen, 1 m breit . . .

Rähmmaschine mit Antrieb....... . . .

Kettentrockenmaschine und Klopfmaschine . .

Peluchemaschine..............

Ratiniermaschine (Kräuselmaschine) .... Leimmaschine für doppelte Baumbreite . . .

Schweifmaschine für 400 Spulen ......

Reservebaum...............

Schweifbaum...............

Spulenausschwingmaschine mit Pumpe .... Hydraulische Presse mit Pumpe von K 2800-00 bis

Preßwagen.....

Großer Scherrahmen Nopptisch.....

Zweifarbige Druckmaschine mit Trockenstuhl . .

von K 60-00 bis

Schmale sechsfarbige Druckmaschine mit 17 Trockenplatten ...................

Doppelte Farbmaschine.............

Eiserne Presse.................

Hölzerne Spindelpresse.............

Meßmaschine mit Rollapparat..........

„ 12000-00 „ 1200-00 1800-00 160-00 170-00

45*

Teppichfabrikation

Wolf ...................

Streichgarnkarde mit Beleg..........

Heilmannsche Kämmaschine..........

Strecke ....................

Bandstrecke..................

Vorspinnmaschine, per Spindel.........

Spinn- und Zwirndrossel, per Spindel......

Rollenspulmaschine ..............

Streichgarnspulmaschine, per Spindel.......

Scliußspulmaschine, per Spindel.........

Leinen- und Rollenspulmaschine, per Haspel . . .

Chenillenschneidemaschine............

Große Schermaschine.............

Kleine    ,,    .............

Aufbäummaschine ................

Levierstuhl..................

Hölzerner Webstuhl mit Jacquardmaschine . . . .

Mechanischer Stuhl für glatte Waren......

Großer Smyrnastuhl..............

Teppichstuhl mit Jacquard und Zugehör, fünfteilig

Derselbe, sechsteilig..............

Trocken- und Legmaschine...........

Meßmaschine............... . .

800-00 2000-00 2600-00 ,    240-00

,    1700-00

8-60

„ 16-00 ,,    700-00

11-00 ,,    43-00

„    40-00

„    1700-00

„ 1600-00 „    750-00

,, 5200-00 „ 1200-00 ,, 200-00 ,, 1000-00 1600-00 5000-00 5600-00 4600-00 600-00

Kammgarnspinnerei,

Waschmaschine, komplett, selfecting

Liseuse.............

Karde mit avant train, komplett .

Schleifmaschine.........

Gill-Box mit 2 Köpfen......

„    5300-00

,, 10000-00 ,, 6000-00 „ 1200-00 ,, 2200-00

Spulstrecke mit 10 Köpfen ohne Frottierung . . .    6300-00

Frotteurstrecke mit 8 Köpfen und Zählwerk . . .    5400-00

Grobfrotteur mit je 40 Kämmen, 40 Frotteuren,

40 Spulen mit doppelter Aufwindung.....

Mittelfrotteur mit je 40 Kämmen, Frotteuren, Spulen

und mit doppelter Aufwindung........

Feinfrotteur mit je 50 Kämmen, 50 Frotteuren und 100 konischen Spulen, einfache Aufwindung Selfaktorspindel, komplett, mit Nummernkontroll-system Wolf, Fadenregulator System Moeckel . . ,,

Flügelzwirnmaschine, per Spindel..........

Ringzwirnmaschine, per Spindel...........

„ 8000-00

„    7400-00

. „    9400-00

16-00

16-00

18-00

Hanf-, Flachs- und Wergspinnerei,

Hanfreibe mit Steinen . . . Wurzelschneidemaschine . .

Werkbeutelstuhl......

Wergöffner........

,,    5800-00

„    1140-00

,, 1000-00 ,, 1800-00

Hanfbrechmaschine a 104 Walzen, 790 mm breit . ,, 30000-00

1106 „

,,    ä 84    ,,

Eiserne Hechelmaschine mit Zugehör Schwingmaschine zu 4 Ständern . . Eiserner Wolf..........

. „ 34000-00 3250-00 300-00 1600-00

K 1000-00

Schüttelmaschine Wergkarde, 1-9 m Durchmesser, 1-9 m breit mit Beleg ,, 14000-00 Flachs- und Hanfvorkarde, 1-58 m Durchmesser,

1-9 m breit, mit Beleg......

Flachs- und Hanffeinkarde mit Beleg Riffelbank ............

Auflegemaschine............ . . .

Zugmaschine.................

W ergvorspinnmaschine

a 70 Spindeln, 7 Köpfe, 211 mm Spulen . . .

211 „

237 „

9400-00 9600-00 1000-00 „    3400-00

„ 2800-00

ä 60

ä 60    „

Wergdoubliermaschine a

5?

2 Köpfe

„    7800-00

„    7200-00

,, 6900-00

K 3100-00    2500-00

Flachsdoubliermaschine ä 3 Köpfe . . .

Bänder

Vordoubliermaschine

Flachsvorspinnmaschine

ä 70 Spindeln, 7 Köpfe, 211 mm Spulen a 60 ä 56

Mechanischer Webstuhl für schwere Leinen, mm 1067

breit in

„    3800-00

,, 2900-00 „ 2700-00 „ 2600-00 „ 2000-00 „ 2400-00 ,, 2600-00 „ 2800-00 „ 3000-00 „ 1800-00 „ 2000-00

>>

211 „

IO 10

914

762

9600-00 8000-00 7400-00 ,, 6400-00

30-00 28-00 „    27-00

„    24-00

„    900-00

„    400-00

„    1000-00

„    200-00

„    150-00

500-00

550-00

per Stück

K 460-00    440-00    420-00

Mechanischer Webstuhl für leichte Leinen, breit in

mm

1067

914

per Stück K 230-00    220-00

Mechanischer Webstuhl für Leinendamast, 991 mm

breit (39 engl. Zoll), lOschäftige Schaftmaschine K 510-00 Mechanischer Webstuhl mit Jacquard bis 100 Nadeln ,,    700-00

,,    Kalander mit 3 Walzen für Heiß-

,    3960-00

und Kalt-Kalandrien.............

Handwebstühle von Eisen (Jacquardmaschinen), samt Zubehör:

a) engl. Schaftmaschine a Platinen 15    306    408    612

K 80-00 180-00 230-00 310-00 b) franz. Schaftmaschine ä Platinen    880    1320    1760

K 200-00    240-00    280-ÖÖ

Handwebstühle von Holz (Jaquardmaschinen), samt

204er 306er 408er 510er 612er 880er K    32-00    36-00    44-00    56-00    66-00    84-00

„    —    70-00    86-00    108-00    130-00    164-00

—    —    140-00

Zubehör:

a)    einfache

b)    doppelte

c)    dreifache

Hölzerner Leinwandwebstuhl mit Schützen und Sperrute:

1-20

a) bis zur Breite von m Wiener Ellen

2-00

2-40

248-00

3-00

3%

K 42-00    70-00    85-00    100-00

b)    für Handtücher K 50-00, für Servietten K 60-00.

c)    für Tücher von 8/4    10/4    12/4    14/4    16/4    20/4 Breite

K 88-00 100-00 114-00 130-00 142-00 208-00 Handwebereivorrichtung für Damast, per Gang

Vorzeuge, per Gang

0-11

Bleicherei, Appretur, Färberei und Druckerei.

Eiserner Bleichkessel für 1250 kg Ware......

,, Hochdruckbleichkessel, samt Zug für 300 kg

„    7000-00

Ware....................

Eiserner Hochdruckbleichkessel, samt Zug für 750 kg

Ware mit Luftpumpe und Zugehör......

Eiserner Garnkochapparat............

Kleiner Bleichkessel zum Garnkochen......

Kochapparat.................

Hölzerner Bleichbottich mit Durchzugs Vorrichtung ,,

Clapeaux mit Rückzug.....

Kalkclapeaux mit 3 Walzen . .

Clapeaux-Waschmaschine ....

Quetschmaschine mit 2 Walzen .

Garnwaschmaschine......

Stückwaschmaschine mit 2 Walzen

„ 6000-00

„ 13000-00 ,, 2800-00 „ 600-00 ,,    4000-00

400-00 ,, 1800-00 „ 600-00 ,,    3800-00

,, 2000-00 ,,    900-00

„ 2000-00

600-00 900-00 1400-00 1600-00 2600-00 900-00 1000-00 1030-00

von Iv 1000-00 bis ,,    1700-00

600-00 6000-00 2400-00

von K 1400-00 bis „    1700-00

„ 1200-00 „ 1600-00 „    1940-00

„    2400-00

„    500-00

„ 11400-00 „    7700-00

2700-00 „    2950-00

,,    1400-00

von K 500-00 bis „    1000-00

400-00 300-00 600-00

,,    größte ,,

Hölzerne Seifmaschine . . .

Chlormaschine.......

Säuremaschine.......

Kalkmaschine.......

Stärk- und Appretiermaschine Friktionsstärkemaschine . . .

Breite Waschmaschine mit 3 Waschkästen . . Streckmaschine

Hydroextrakteur 0-65 m Durchmesser.....

0-83 „    „    .....

1-0 „ „ .....

„ 1-2 „ „ .....

Appretierstuhl mit Messingwalzen.......

Trockenmaschine mit 9 Kupfertrommeln ....

,,    ,,    12 Zylindern von Eisen. . . ,,

Kluppenmaschine mit Trockenapparat und Exhaustor ,, Kluppenrauhmaschine Ausbreitmaschine Aufdockstuhl . . .

Warendämpfapparat Chlormühle ....

Friktionsmangel mit 2 Walzen und Dampfheizung ,, Wassermangel für weiße Ware, 48 engl. Zoll breit ,, 10600-00 Friktions- und Stärkemangel, 1-31 m breit . .

Dampfkalander mit 2 Walzen . .von K 7600-00 bis ,,

Große Wasserkalander ä 6 Walzen m. Dampfmaschine ,, 20000-00 Kleine

. „ 2000-00 8800-00

von K 4000-00 bis „    6000-00

Glanzkalander ä 2 Walzen.....

Moirekalander ä 2    ,,    .....

Kalander für weiße Ware, 1-31 m breit Beatlemaschine...........

„ 1200-00 „ 40000-00 „ 2000-00 „ 11700-00 „    3600-00

Große Holzmangel, 9-48 m lang, mit Getriebe . .

Kleine ,,    mit Getriebe . .........

Hydraulische Presse mit Pumpe auf 300 Atmosphären ,, Meß- und Legmaschine Meßrahmen.....

.. 20000-00 4000-00 4250-00

von K 1300-00 bis „    1900-00

„    „    30-00 „ „    60-00

Eiserner Stab................... 70-00

Kluppenspannmaschine für Organtin.......,,    3200-00

Eiserne Warenpresse mit Kupferplatten und Zugehör ,,    1400-00

Farbreibmaschine........von Iv 100-00 bis ,,    1000-00

Farbholzhobel............

Farbkochapparat mit 4 Kesseln . . . . Dampffarbkochapparat mit 12 Kesseln . Farbquetsche mit laufendem Steine . .

900-00 2000-00 7000-00 700-00

Pantograph.......

. K 6000-00 3000-00 1100-00 400-00 600-00 800-00 1200-00 1500-00 „    „ 900-00 „ „    1200-00

.......„ 2000-00

800-00

300-00

.......,, 1200-00

360-00

......... 500-00

Graviermaschine.....

Große Molettendrehbank .

Kleine    ,,

von K 600-00 bis

Molettenpresse......

Radiermaschine.....

Gravier- und Molettierstuhl Schermaschine m. Bürstvorrichtung von Iv 1100-00bis Kleine Walzenaufpreßmaschine Große    ,,

Kautschukreibmaschine . . . Kautschukstreichmaschine . .

Holzfräse für Druckermodel .

Gußeiserner Dampfklebetisch Aufrollstuhl........

36

22 Gasflammen

4-

5-

1-

2-

Indigomühle.........

Farbküppe mit Reif und Aufzug Farbmaschine mit Zugehör . . .

Farbkufe mit Haspel.....,

Buffing- und Blueing-Maschine Orangier- und Grünmaschine . , Farbmaschine mit Gußgestelle . .

Schwarzfärbemaschine.....

Dreikastige Graufärbmaschine . .

Zweifarbige Perrotine .....

Dreifarbige ,,    ......

Vierfarbige ,,    ......

.........K 300-00

........„    190-00

.........„    300-00

.........„    500-00

.........„    14000-00

........... 12000-00

.........„    540-00

.......... 1500-00

........„ 2080-00

von K 3800-00 bis „    4200-00

........„ 6000-00

........„    7200-00

Druckmaschine (Rouleaux)

Die Maschine allein montiert extra dazu 1 Dampfmaschine, mehr

extra für Mansarden u. Trockenplatten

3 farbig

K 4000-00 6000-00 9300-00

800-00 1200 00 1600-00

3600-00 3800-00 4100-00

Druckmaschine (Rouleaux)

Die Maschine allein montiert extra dazu 1 Dampfmaschine, mehr

extra für Mansarden u. Trockenplatten

8farbig

K 10800-00 12000-00 18000-00

,,    2000-00 2400-00 3000-00

„    4400-00 4600-00 5000-00

Sengmaschine mit 42

K 4000-00    3600-00 2800-00

Keimsche Appreturmaschine m. Spannrahmen 20 m

lang....................

Trockenapparat mit Rohrleitung und

K 19200-00

13

I-!

16

Dampfplatten

5800-00    7600-00    10800-00

Papier- und Holzstoffabrikation und Konfektion.

. von K 800-00 bis K 1700-00

.........„ 2000-00

.........„    540-00

.........„    5600-00

Hadernschneider.....

Idadernstauber......

Staubventilator.....

Donkinsscher Hadernkocher

Rotierender Hadernkocher für 1000 kg Füllung von

K 4800-00 bis ,

Zylinderhadernkocher für 600 kg Füllung

Kugelhadernkocher..........

Kugelförmiger Laugenkessel......

Beweglicher Aublauftisch für die Kocher

Chlorwasserpumpe..........

Chlormühle.............

5600-00

8000-00

4100-00

2400-00

400-00

700-00

850-00

600-00

540-00

8000-00

1280-00

2640-00

3800-00

Chlorkalkapparat .....

Chlorbleichkasten aus Zement Doppelpumpwerk ....

Kupferner Leimkessel mit Eisenschale......

Bleichholländer mit Bleifütterung........

Mischholländer mit Kupferfütterung.......

Eiserner Halbzeug- oder Ganzzeugholländer mit Zugehör

Eiserner Ganzzeugholländer für 300 kg Fassung . . ,

Ganz- oder Halbzeugholländer mit Holztrog und Armatur

Komplette Papiermaschine mit Dampfmaschine und Fundament

auf 1-90    1-69    1-58    1-53    1-42    1-26    1-11    m    Breite

von K 3200-00 bis ,

von K 3400-00 bis ,

von K 2800-00 bis ,

K 80000 76000 72000 65000 55000 50000 42000

5000-00

7000-00

3000-00

800-00

2500-00

3600-00

2650-00

300-00

500-00

200-00

K 4000-00 „ 10000-00

Pappmaschine mit Zugehör...........

Pappendeckelmaschine mit Zugehör.......

Bischoffscher Rollapparat mit 10 pferdekräftiger

Dampfmaschine und Zugehör.........,, 12000-00

Rolling- und Rippingmaschine für Rollpapiere . .    12400-00

Querschneidmaschine für

0-95

1-53 m Breite

K 1400-00    3000-00

Handquerschneidmaschine für

1-26

1-37 m Breite

K 2500-00 2850-00

Rießbeschneidmaschine . Papierschneidmaschine für

0-95    0-63 m Breite

K 980-00 680-00

K 360-00

Satiniermaschine für

0-9

0-68 m Breite

K 2400-00 1200-00

Rollkalander mit

9 Walzen

IC 19500-00 28000-00 Kalander, 5 Walzen, breit 1-26

1-11 m

K 8000-00 6000-00

Kalander, 3 Walzen, breit

1-11

0-95

0-84 m

Kalander, 2 Walzen, breit

IC 4200-00 3600-00 2800-00 1-05 m

1-32

IC 4400-00 3400-00

Hydraulische Presse und Pumpe auf kg Druck 500000

300000 bis 400000

von IC 5000-00 bis IC 7500-00

von IC 4400-00 bis IC 6000-00

Eiserne Spindelpackpresse

Hölzerne Spindelpackpresse

von IC 1200-00 bis IC 1360-00

von IC 500-00 bis K 900-00

Häckselschneidmaschine . .

Strohstoffraffineur.....

Strohputzmaschine.....

Steinkran.........

Stoffpumpe........

Bleichholländer für Strohstoff Stoffsortiermaschine . . . Zylinder- Strohkochapparat

Strohaufzug.......

Strohpapiermaschine, breit

1-32

1-21. m

IC 700-00 „ 2600-00 „    500-00

„    300-00

„ 600-00 ,,    2400-00

„ 1600-00 ,,    6700-00

„ 1000-00

Rindenschälmaschine Holzspaltmaschine Astbohrmaschine Holzschneidmaschine Holzmühle ....

K 4450-00    3600-00

1700-00

920-00

. „ 600-00 . „    360-00

. ,,    1300-00

. ,,    3600-00

Gußeiserner Holzdämpfer Holzschleifmaschine mit großem Schleifstein . . . ,,    2500-00

Horizontaler Defibreur mit 8 Bremsen, 3 Sortierzylindern und 1 Raffineuer, samt Steinen . . . ,,    6900-00

Stuhlung dazu.................

Reservezylinder................

Vertikaler Defibreur mit 5 Bremsen, 5 Sortierzylindern und 1 Raffineur, samt Steinen ....,,    8700-00

Stuhlung dazu Defibreurstein

Schleifstein, großer IC 400-00, kleiner Großer Schleifapparat mit 16 Pressen Kleiner    ..    ......

,, 1600-00 ..    520-00

Raffineur ......

Raffineurstein......

Große Wasserpumpe . . . Zirkularsäge mit Holztisch

Steinkran........

Preßmaschine (Stoffpresse) Sortierapparat......

........„ 2000-00

von IC 200-00 bis ,,    400-00

200-00 „    3200-00

,,    2400-00

. von IC 1600-00    bis    ,,    1800-00

..........,,    150-00

..........,,    1020-00

..........,,    260-00

..........,,    170-00

.........,,    3600-00

von    IC    440-00    bis    ,,    600-00

127

Langsiebmaschine mit) _________

Trockenapparat j K 6500-00    19000-00

Siebtrommel........

Schüttelwerk........

Pappenmaschine mit Zugehör

Pappenzylinder.......

Pappdeckelpresse von Eisen

150 cm breit

Iv 220 00 950 00 „    2625-00

525-00

von Holz

K 1150-00

K 620-00

Satiniermaschine mit 2 Walzen, 0-79 m breit . . .    2000-00

Balanciermaschine,

kleine

große

Iv 260-00

Kleine Exzenterpresse ....

Prägemaschine........

Typendruckmaschine mit Typen Rändermaschine, große K 240-00

Schneidmaschine, 0-47 m breit .

Deckelschere ........

Französische Perforiermaschine Kuvertstanzmaschine Wilhelmi

K 330-00

260-00

200-00

600-00

kleine

Iv 100-00

300-00

290-00

310-00

Briefkuvertpresse ....

Kuverteisen......

Falzmaschine.....

Große Stanzmaschine . .

,, Zuschneidmaschine Gummiermaschine . . . Exhaustor.......

K 450-00

Wertheim K 500 4M )

„    440-00

,,    60-00

,,    300-00

,,    840-00

„ 1600-00 „    70-00

,, 1200-00

Buchdruckereimaschinen.

Einfache Schnellpressen:

487 mm bei 737 mm Schriftsatz 527 „

579 „

632 „

Doppel- oder Zeitungsmaschinen mit 2 Druckzylindern : 527 mm bei 843 mm Schriftsatz

790 „ 843 „ „    948 „

„    4400-00

,,    4825-00

,,    5250-00

,, 6200-00

606 „    „ 948

Verbesserte Hagger- und Washington-Pressen:

316 mm bis 474 mm Tiegelgröße.....

500 ,,    „    685    „    .....

533 „    „    737    „    .....

632 „    „ 790    „    .....

Satinierwalzwerke, 685 mm breit.....

K 9600-00 „ 11500-00

„    mit Vor- u. Rückwärtsbewegung „

Glatt- oder Packpressen, 632/948 mm........

Schnelldrucksteinpresse, 527/790 mm Stein......

„    835-00

„    1045-00

„ 1100-00 „    1150-00

„ 1100-00 1250-00 1100-00 6800-00

Spodium-, Seifen-, Glyzerin- und Erdwachsfabrikation,

Hydraulische Kaltpresse mit Pumpe......

Warmpresse mit Pumpe auf 200.000 kg ..........von Iv 9500-00 bis „ 16000-00

. ,,    5700-00

} >

Druck

Destillationsapparat für 500

K 5600-00    6000-00

1000 kg Füllung

K 2600-00 ,, 2000-00 7800-00 „ 3200-00 „    1130-00

,,    2400-00

„ 6000-00 ,, 2600-00 „ 14000-00 ,,    500-00

,, 1000-00 ,, 200-00 ,, 800-00 „ 2000-00 „ 1200-00 2500-00 1850-00 430-00 350-00 260-00 200-00 ,    1400-00

,    380-00

, 180-00 ,    300-00

, 800-00 300-00 900-00 300-00 450-00

Duplikator für 750 kg Füllung Überhitzungsapparat ....

Robertscher Verdampfungsapparat mit 46 m² Fläche ,, Derselbe mit 20-6 m² Fläche ....

Eiserner Äscher, 2-53X2-53 m . . . .

Komplette Filterpresse mit Platten .

Kompletter Auslaugeapparat . . . .

Hydraulische Residupresse mit Pumpe Verseifungsapparat (Autoglaph) . . . Petroleumüberhitzungsapparat ....

Schattenscher Spodiumofen.....

Spodiummühle...........

Spodiumwaschtrommel.......

Spodiumofen...........

Knochenbrechmaschine.......

Pochwerk von Eisen........

,, mit Holzgestell......

Spodiumdarre, 36m²........

Gußeiserne Seifenform.......

Schneidtisch mit 12 Rahmen .... Seifenschneidmaschine mit 24 Rahmen K 150-00 bis ,, Gußmaschine mit Dochtkasten

Kerzenrollmaschine.......

Kerzenspitzmaschine......

Kerzenbohrmaschine......

Doppelte Wandelmassegießpumpe Fettsäurepumpe ........

Talgpumpe..........

Glyzerinpumpe.........

Seifenpumpe .........

Mehlmüllerei.

Kleine Wasser- und Dampfkunstmühlen.

K 2200-00 „    300-00

240-00 „    360-00

„ 210-00 von K 100-00 bis ,,    160-00

240-00 120-00 340-00 480-00 400-00 240-00 340-00 150-00 80-00 520-00

Weizenschälmaschine.......

Dunstkoppmaschine.......

Zweifacher Dunstaufzug, 7-5 m hoch Dunstsortierzylinder, bespannt . .

Dunstzylinder, bespannt

Koppzylinder.....

Sägeblattstauber ....

Schrollenzylinder ....

Hochschrotzylinder ...

Vorschrotzylinder, bespannt . . . von K 320-00 bis ,

Kompletter Mahlgang samt französischen Steinen von 1:11m Durchmesser .

Mühlstuhl dazu ....

Schneckentransporteur .

Beutelkasten, komplett .

Zweifacher Mehlaufzug .

Mehlzylinder, bespannt .

Sortierzylinder, bespannt Dreifache Putzmaschine Zweifache    ,,

Dreifacher Sauberer . .

Zweifacher ,,    .    .

Dreifacher Grießaufzug .

Zweifacher Ventilator Mühlgosse

Becherwerk mit Rohr und Zugehör, per 1 m Länge ,, Dreifache Maschinengosse .

,, Grießputzmaschine Komplette Gerstenkopperei Gerstenschneidmaschine

Holländer........

Gerstenaufzug......

.......K    1500-00

.......,,    275-00

.......„    210-00

125-00

.......„    160-00

.......,,    280-00

.......,,    400-00

.......,,    110-00

.......,,    85-00

....... 50-00

....... 20-00

....... 420-00

.......„    80-00

von K 80-00 bis „    100-00

......... 60-00

7-00

48-00 210-00

...........„    4000-00

.    .    von    K    1000-00    bis    ,,    1600-00

.    .    ,,    ,,    600-00    „    ,,    1600-00

...........„    1000-00

Komplette Einrichtung einer automatischen Hochmühle für 8 Waggon Leistung per Tag.

Kesselhaus.

3 Stück Tischbein-Dampfkessel mit Überhitzern, je

93 m² Heizfläche, 8-5 Atmosphären Spannung . K 43875-00 Einmauerung der Kessel ...

2 Stück liegende Dampfpumpen 1    ,, Wasserreinigungsapparat

Rohrleitungen........

„    5108-00

,, 2800-00 ,, 6800-00 ,,    2137-00

Maschinenbaus.

1 Stück Kondensations-Kompound-Dampfmascliine, 600 und 900 mm Zylinderdurchmesser, 1100 mm

Hub....................

1 Stück stehende Plungerpumpe ........

1    ,, liegende    ,,    ........

Rohrleitungen.................

K 50820-00 „    1580-00

„    3400-00

,,    4340-00

Kopperei.

1 Stück Schrotstuhl Nr. 8.........

Schälmaschinen ,,Besser“ Nr. 1    . .

,,    „Rentabel“ Nr. 3. .

Getreidebürstmaschinen Nr. 3    . . .

Mayer-Trieure Nr. 3........

Nachlesetrieur, System Heid . . . . Dreiwindtarar..........

27

K 2040-00 „    2550-00

,,    5820-00

,,    3170-00

„    3780-00

„    500-00

„    640-00

„    500-00

Iransport . . K 139-860’00 176-00 1254-00 840-00 2100-00 3960-00 400-00 2360-00

1 Stück Kleinweizentarar..........

„Chronos“, automatische Wage. . . .

Spitzzylinder............

Sortiermaschinen samt Rundzylinder .

Massenschlauchfilter.........

Ventilatoren............

diverse Aufzüge...........

Mühle.

10 komplette Mahlgänge mit 48" Durchm. Laferte K 10 Stück Schrotstühle Nr. 8..........,,

A 22/

” A / 80

Schrotstuhl Ausmahlstühle Nr. 31

13

51

„    „ 34

Gurtentransporteur . Transportschnecken . diverse Aufzüge . . Schlittenaufzüge . . Mehlsortierzylinder .

Zentrifugaltrichter

COhOh

co

Massenschlauchfilter.........

Mehlsortierzylinder .........

Ventilatoren............

Dunstputzmaschinen „Reform“ . . . doppelte Dunstputzmaschinen, System

„Reform“............

Grießputzmaschinen Nr. 4......

achtfache Grießputzmaschine .... zehnfache Grießputzmaschinen .... zwölffache Grießputzmaschine .... sechzehnfache Grießputzmaschine . . .

Schrotmahlplansichter........

Auflösplansichter..........

Ausmahlplansichter.........

Grießsortierplansichter........

Mehllieferwalzen...........

Mehlfaßmaschinen .........

16400-00

20400-00

14400-00

2830-00

9525-00

16260-00

2230-00

5276-00

29720-00

2010-00

3225-00

3050-00

9520-00

2040-00

3300-00

2010-00

2580-00

770-00

6260-00

6110-00

3300-00

2770-00

2860-00

3036-00

3300-00

6464-00

3540-00

16160-00

3700-00

1240-00

1870-00

Diverse.

Hydrantenleitung. . . Transmissionen . . . Seile und Riemen . . Holzarbeiten .... Elektrische Beleuchtung

..........K    3164-00

......kg 70693 „    48125-00

..........„    20830-00

..........„    29360-00

......... „    6580-00

im Gesamtwerte von K    465165-00

Komplette Einrichtung einer automatischen Hochmühle für 24 Waggon Leistung per Tag.

Kesselhaus.

4 Stück Tischbein-Dampfkessel, 12 Atmosphären Spannung, 163-90 m² Fleizfläche samt Einmauerung, komplett............

1 Stück Wassermeßapparat..........

„ Wasserreinigungsapparat.......

Rohrleitungen

K 100000-00 „    400-00

,, 10600 00 „    25000-00

Maschinen haus.

1 Stück maschine, 850 HP

Kondens - Triplex - Expansions - Dampf-

K 122475-00

Kopperex.

7 Stück Transportschnecken. . .

4    ,, komplette Spitzgänge . ,

Raden- und Wickentrieure Dreiwindtarare.....

24

Fruchtputzmascliinen, „Fischer“ . .

„    „Progreß“ . .

Qi to 00 00

Q CO (M ih

12

„    Bürstmas cliine......

,, Rentabel' ‘ - Schälmaschinen

Staubzylinder......

Schollenabsauberer ....

Kleinweizentrieur.....

diverse Aufzüge.....

2800-00

7180-00

2000-00

4200-00

15100-00

2300-00

850-00

4550-00

450-00

1200-00

6700-00

1320-00

1200-00

4200-00

1800-00

13000-00

3400-00

1300-00

300-00

400-00

8000-00

Mühle.

Ol

Ol ICO CM I"

1C0 r-t CO r*H Ol IQ r-H Ol ^ r—4

Stück    Gurtentransporteure

komplette Mahlgänge,    48" Durchmesser „

Schrotstühle Nr. 8 .

Schrotstuhl Nr. 8 a .

Schrotstühle Nr. 9 h 35a

Auflösstuhl Nr. 9f .

Schrotstühle Nr. 33

„    „ c²⁵/

Schrotstuhl Nr. C ²⁵/

100

so

K 13440-00 45460-00 47850-00 4500-00 1680-00 7200-00 2400-00 8400-00 26000-00 3200-00 8800-00 16800-00 3400-00

31

20

CO 00

32

111

I> TP CO T-H «H

C~i

Stück Schrotstühle Nr. 35 . .

,, Auflösstühle Nr. D ²⁵/

„ Auflösstuhl Nr. D s5/s0 .

,, Ausmahlstühle Nr. F 3n/60 t >    „    „ 31 .'

1 00

Windflügel...........

Detacheure...........

Massenschlauchfilter.......

„^Zyklon“-Staubsammler.....

Grieß- und Dunstputzmaschinen . .

Grießsortierplansichter......

Fruchtsortiermaschine......

Mahlplansichter.........

Kleinweizenschrotplansichter. . . .

Auflösplansichter ........

Zentrifugalsichter.........

Vorzylinder...........

diverse Aufzüge.........

Schlittenaufzüge.........

Transport . . Iv 529.855⁻00 15600 00 8000-00 3200-00 28000-00 55760-00 3200-00 1 800-00 10400-00 1640-00 80760-00 69800-00 1760-00 58100-00 30540-00 9600-00 43450-00 650-00 66370-00 3600-00

Mehlmischerei.

Stück Transportschnecken........

„ Sackrüttelmaschinen.......

,,    Lieferwalzen und Mehlfaßrohre . .

„ Mehlmischkammern........

,, Ventilator............

,,    Sackstaub er mas chine.......

,, Massenschlauchfilter.......

,,    Absauberer.........> .

„ Sackwender...........

,, diverse Aufzüge.........

K    3400-00

„    21600-00

„    3600-00

„    4250-00

200-00 650-00 „    1040-00

260-00 „    40-00

,,    10800-00

Diverse.

Hydrantenleitung. . . Transmissionen . . . Riemen und Seile . . Holzarbeiten .... Elektrische Beleuchtung

kg 236970

10340-00

159600-00

52500-00

104200-00

8060-00

im Gesamtwerte von K 1402625-00

Leder-Fabrikation.

Einweich-, Gär- und Staubgefäße aus Eichenholz,

vertieft, per 1 hl Fassung..........

Säurepumpen aus Metall ..........

Walk-, Wasch- und Schmierfässer für Riemen-betrieb

Lederausstoß- und Auswaschmaschine, „System

Fitzheury“................

Lederausstoß- und Auswaschmaschine, „System

Tourin“..................

Saugwalzmaschine..............

. von K 600-00 bis „

14-50

500-00

800-00

1800-00

2800-00

2500-00

Fettkochkessel (Duplikator) von Kupfer, für Dampfheizung

Karraramarmortafeln per Stück ,,

Lederausstoß-, Glänz-, Chagrinier- und Walz-

maschine.................,

Kiemenschiftmaschine .... von K 700-00 bis , Riemen-u.Krouponstreckmaschine ,,    ,, 800-00    ,

,    „ 400-00

. von K 300-00 bis K „ 60-00 „ „

600-00

200-00

Riemenplättmaschine . . . Riemenschneidmaschine . .

1200-00

1000-00

1100-00

600-00

560-00

1300-00

240-00

1080-00

360-00

440-00

320-00

Spiritusbrennerei.

Eiserne Kartoffelquetschmaschine......

Kompletter Coffeyscher Destillierapparat . . .

,,    Kühlapparat..........

,,    eiserner Maischapparat mit Rührwerk ,,

Maischpumpe . . ..............

Komplette Darre mit Eisenstäben und Drahtgitter,

per 1 m² Darrfläche............

Rektifikation aus 3 Teller und 1 Rektifikator

300-00

30000-00

7200-00

5500-00

740-00

Stumpescher Meßapparat...........

Vormaischpumpe...............

Schlämpepumpe...............

Doppelter Pistoriussclier Brennapparat.....

Rektifikationsapparat ............

Kupfernes Montejus.............

Eisernes    ,,    .............

Malzdarre..................

Spirituspumpe................

Eichene Bottiche, per hl...........

Komplette dreigängige Brennereimahlmühle mit

allem Zugehör...............

Destillierapparat mit Kühlanlage.......

Einrichtung einer wirtschaftlichen Brennerei für eine Spirituserzeugung von 7 hl per Tag. Bouilleur-Dampfkessel für 5 Atmosphären Überdruck, 40 m² Heizfläche mit 2 Unterkesseln,

5700 kg..................

Gesetzliche Sicherheitsarmatur hiezu......

Komplette Feuerungsgarnitur hiezu......

Liegende Dampfmaschine von 230 mm Zylinderdurchmesser, 500 mm Hub, von 10 bis 12 HP

samt Speisepumpe, komplett........

Speisevorwärmer...............

Kaltwasserpumpe für den ganzen Bedarf ausreichend ..................

28-00

1680-00

240-00

320-00

160-00

10000-00

5200-00

880-00

300-00

2400-00

165-00

14-80

5000-00

1160-00

3200-00

300-00

310-00

2600-00

400-00

Transport. . K

700-00

7510-00

46

Transport. . K

Dämpfer mit kurzer Zarge und langem Konus für

Kapselelevator bis 7 mm Trommelentfernung samt

Ketten..................

Exliaustor mit Maischverteiler.........

Dunstschlauch aus Eisenblech bis 9 m hoch . . ,, Metallschieber zum Ablassen der Maische . . .

Differential-Malzquetsche...........,,

Destillierapparat, bestehend aus einem Kocher aus 3" starken Lärchenbaumpfosten, samt den nötigen Ventilen, Mannloch, Geistrohr, Ablaßschuber, einem Doppelrektifikator, einer Rektifi-fikationskolonne, den Deflegmationsbecken und einem gesetzlich vorgeschriebenen Kühler . . ,, Plungerpumpe für saure Maische, von Metall . . ,,

7510-00

920-00

300-00

2800-00

900-00

600-00

160-00

190-00

130-00

560-00

5400-00

700-00

Etwaige Zugaben:

Kontinuierlicher Destillierapparat mit einer kupfernen Maisch- und einer kupfernen Rektifikationskolonne, Fundamentplatten, kupfernen Deflegmatoren, Kühler mit Eisenmantel für 10 hl

Maischabtrieb per Stunde..........

Dampfmaischpumpe hiezu..........

Montejus zum Heben der Schlempe......

Süßmaischpumpe von 120 mm Durchmesser mit metallenem Plunger und Metallkugelventilen . ,, Ansatzkühler und Kocher st. Rührwerk, für 6 hl

Fassung..................,,

Spiritusreservoire aus Eisenblech für 300 hl Fassung

ä 3900 kg...................

Eine Schrotmühle mit 950 mm Steindurchmesser ,,

An Transmissionen zirka 3000 kg.........

An Kupferrohren, Kupferknie, Schlaglot, Borax, Zinn usw., zix'ka 1300 kg a K 130-00 An Metallwaren, wie: Hähne, Holländer, Ventile

6400-00

900-00

600-00

720-00

760-00

3900-00

1200-00

1680-00

3380-00

1280-00 ' 240-00

700-00

900-00

Zusammen . . K

2400-00

2200-00

600-00

1200-00

49230-00

Bierbrauerei.

Komplette maschinelle Einrichtung für eine Brauereianlage von 30000 hl jährlicher Produktion und bei einem Sud von 100 hl täglich.

a) Motoren.

Zwei Dampfkessel mit Bouilleurs ä 25 HP, auf 5 Atmosphären Spannung, Gewicht beider Kessel

zirka 12600 kg ..............

Zwei komplette gesetzliche Armaturen dazu . . Zwei komplette Feuergarnituren, bestehend aus Feuertürrahmen, Feuertüren mit Schutzplatten, Rostträgern, geschlitzten Roststäben, Aschfall-Verschlußklappe, Rauchklappe, Kettenrollen usw. ä zirka 1300 kg, zusammen 2600 kg schwer . ,, Fine Dampfmaschine horizontaler Konstruktion,

20 HP, mit Porterschem Regulator, Speisepumpe, variabler Meyerscher Expansion, Schwungrad und der kompletten Verankerung ,, An nötiger Transmission, bestehend aus gedrehten Wellen, Rädern, Riemenscheiben, Kupplungen, Lagern mit Bronzeeinlagen, Schrauben usw., ohne Riemen zirka 8800 kg schwer . . ,, Ein Speisewasser-Vor wärmer mit indirekter Heizung und kompletter Armatur........,,

Eine Kaltwasserpumpe mit Räderantrieb für eine Leistung von 30 hl per Stunde.........

7560 00 100000

1040 00

5400-00

7040-00

700-00

1440-00

b) Sudhauseinrichtung.

Ein eisernes Kaltwasserreservoir, 3 m Durchmesser,

2 m hoch, zirka 1250 kg schwer ......

Ein eiserner Vorwärmer für Sudhauswasser, 1-4 m Durchmesser, 3 m hoch, mit 600 mm Flammenrohr, zirka 1450 kg schwer ........

Ein eiserner Maischbottich, 3-2 m Durchmesser, 2 m Höhe, die Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen glatt, zirka 1300 kg

schwer..................

Eine eiserne , runde Maischpfanne, 2-75 m oberen Durchmesser, 0-95 m Höhe, ohne Boden, innen

glatt, zirka 900 kg schwer..........

Ein eiserner Läuterbottich, 3-5 m Durchmesser, 1-5 m hoch, die Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen ganz glatt, zirka 1360 kg

schwer..................

Ein kupferner Boden zur Maischpfanne, zirka

730 kg schwer................

Eine eiserne Würzpfanne, 3-9 m lang, 3-9 m breit, 1-05 m hoch, Bleche stumpf gestoßen, außen mit Deckschienen, innen glatt, zirka 2400 kg schwer..................

850-00

1360-00

1200-00

900-00

1250-00

3150-00

Transport . . K

2400-00

35.290.00

46*

Transport . . K 35.29000 Zwei eiserne Deckel, kugel- und kofferförmig, zur Maisch- und zur Würzpfanne, mit Rolltüren,

1200-00

zirka 1200 kg schwer..............

1600-00

Ein kupferner, geschlitzter Läuterboden, zirka

250 kg schwer...............,,

350-00

Zwei kupferne Hahnrohre zu den Pfannen, zusammen zirka 80 kg schwer.........,,

1000-00

640-00

Zwei Dunstrohre zu beiden Pfannen mit verzierten Dächern und Giebelspitze, zirka 1000 kg schwer ,,

Ein Maischpfannenrührwerk mit schweren Ketten ,,

Eine Maischmaschine bewährter Konstruktion mit

2300-00

1600-00

6 Variationen...........s . . .

Eine Treberaufhackmaschine mit Pflugschaufeln .

400-00

190-00

Zwei Pfannenabsperrventile, 160 mm lichte Weite, mit kompletter Stellvorrichtung vom Perron

aus, zusammen...............

640-00

Ein Maischbottich-Ablaßventil, 160 mm lichte Weite Eine Zentrifugalpumpe zum Heben von Maische und Würze mit einer Leistungsfähigkeit von

12 hl per Minute, samt Verankerung.....,,

380-00

Ein Schwenkhahn mit Standrohr für das Heben der Maische und Würze nach ihren Bestimmungen,

mit Metallwirbel und Kontragewicht.....,,

380-00

Zwei Dreiweghähne, 110 und 130 cm lichte Weite, an die Zentrifugalpumpe für Maische und Würze ,,

Ein Mannlochverschluß mit fliegendem Deckel und Druckschraube zum Läuterbottich für den

110-00

500-00

720-00

1100-00

520-00

1120-00.

Zwei komplette Pfannenfeuerungen mit automatischem Rauchverschluß, zusammen zirka 2600 kg

schwer ....................

310-00

90-00

480-00

Ein Malzschrotelevator, bestehend aus Fuß- und Kopfteil, Gurte und Becher, ohne Schläuche .

Ein Schrotschüttrohr mit Drosselklappe ....

An Perron- und Stiegengeländern zirka 600 kg . ,,

8180-00

Drei Kühlschiffe ä 62 m², aus gehobelten Eisenblechen, auf T-Eisen konstruiert, mit runden Ecken, innen ganz glatt, zusammen zirka 9300 kg

schwer....................

300-00

Drei Paar Kühlschiffventile für Wasser- und Bierablaß, 80 mm lichte Weite, zusammen . . . . ,,

Transport . . K

59.40000

c) Mälzereieinrichting.

Eine komplette Doppeldarreneinrichtung von 6 m Plateaugröße, für eine Leistung von 85 hl per Tag, bestehend aus dem Heizapparat, Zug- und . Luftregulierung, Rauchrohr und Dächern, den Drahthorden und Hordenrostschienen, exklusive der nötigen Bauträger, zirka 11000 kg schwer ,, Drei eiserne Quellstöcke mit konischem Boden ä 11 m³ Fassung, 2-85 m Durchmesser, 2-2 m ganze Höhe ä zirka 1300 kg, zusammen zirka 3900 kg schwer....................

12000-00

3120-00

Drei komplette Garnituren dazu, bestehend aus den Siebeinlagen, metallenen Hähnen für Wasserein- und -auslauf, Gerstenablaßventilen und

Brauseröhren, samt Gestell...........

Eine komplette Gerstensortiermaschine mit Ventilator und Steinzylinder, für 3 Sorten Gerste ,, Ein kompletter Grünmalzaufzug mit 2 Fahrstühlen, mit Gurte und Antriebscheiben, ohne Holzgestell ,, 12 Kipp wagen zum Transport von Gerste und Malz ä 3% hl Fassung, mit abgerundeten Radreifen,

ganz von Eisen..............,,

Ein Gerstenfriktionsaufzug mit einem Fahrstuhl

samt Gurte und Seilrollen...........

Zirka 100 m Transportschnecken von Eisenblech in

eisernen Rinnen..............,,

Vier Elevatoren zum Heben von Gerste und Malz, bestehend aus den Kopf- und Fußteilen, samt

Gurten und Bechern, ohne Schläuche......

Eine komplette Malzputzmaschine mit 2 Putzzylindern und Flügelentkeimer..........

Ein Malznachputzzylinder zum Putzen des Malzes vor dem Schroten...............

1500-00

1200-00

1800-00

1320-00

900-00

3600-00

1200-00

1400-00

360-00

d) Gär- und Lagerkeller.

Ein kompletter Bierkühlapparat aus 8 Rohr-systemen bestehend, mit einer Leistung: 100 hl in 1 y₂ Stunden von 25 ⁰ auf 4 ⁰ R abzukühlen . . K Ein blechernes Eiswasserreservoir dazu mit aushebbaren Zwischenwänden, zirka 1000 kg schwer . ,,

6400-00

600-00

Eine Zentrifugalpumpe von 320 mm Durchmesser

für das Eiswasser zum Kühlapparat.....

Ein kompletter Lagerfässeraufzug samt Gurte, einem Fahrstuhl und Kontr ege wicht    ....

Eine Lokomobile dazu, 4 HP, mit stehendem Kessel

und horizontaler Maschine.........

Ein Handaufzug für Kleingefäß........

640-00

3600-00

3600-00 500-00 103.140 00

— 726

Transport . . K 103.140-00 12 diverse Ausrückzeuge im Sudhaus, der Mälzerei,

im Gär- und Lagerkeller..........,,

Ein kompletter Faßpichapparat, womit 3 Fässer auf einmal gepicht werden können . . . . , ,,

Für Montierung der angeführten Gegenstände bei freiem Logis der Monteure und Beistellung der nötigen Tagwerker, Zimmermannsarbeiten usw.

6% von K 104220-00 ...........„

360-00

720-00

6250-00

Summe. . Iv 110470-00

Malzdarren.

Zwei Plateaus übereinander für Handbetrieb, bestehend aus dem Heizapparat mit Rauch- und Luftregulierungen, dem Rauchrohr samt Dächern und Dunstventil, den Drahthorden samt Hordenrosten, jedoch ohne Mauerverkleidungen und ohne Bauträger sowie ohne Montierung.

Plateaugröße

m²

Leistung per Tag =24 Stunden

hl

Leistung per Jahr =250 Tage

Preis

in

hl

Kronen

3-8

4-1

35-7

4-4

42-0

4-7

48-0

5-0

55-3

5-3

63-0

5-7

71-3

6-0

80-0

6-3

88-5

98-4

9000

10500

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24500

6500

7300

8100

8900

9700

10500

11300

12100

13000

Kohlensäure-Eis- und Kühlmaschinen.

Unter den Kälteerzeugungsmaschinen haben sich die Kompressionsmaschinen, deren Wirkung auf Verdampfung flüchtiger Flüssigkeiten und Kondensation der bezüglichen Dämpfe durch Kompressionspumpen und einen Kondensator beruht, am besten bewährt. Auf dieser Wirkungsweise beruht die Kohlensäure-Kälteerzeugungsmaschine, die infolge der hohen Spannung und des großen Kälteeffektes, die der Kohlensäure entsprechen, sämtliche Teile der Maschine kleiner und kompakter werden und wenig Raum einnehmen lassen. Von allen bis jetzt bekannten Gasen, welche zur Kälteerzeugung dienen, greift einzig die Kohlensäure die Maschinen nicht an.

Eine Kohlensäure-Kältemaschine besteht aus folgenden drei

Apparaten:

1.    dem Refrigerator, einem Röhrenapparat, in welchem die flüssige Kohlensäure verdampft und dadurch die Umgebung (Salzlösung, Luft usw.) entsprechend abkühlt;

2.    der Kompressionspumpe, welche die Kohlensäuredämpfe aus dem Refrigerator ansaugt, komprimiert und in den Kondensator hinüberschafft;

3.    dem Kondensator, einem Röhrenapparat, in dem die komprimierte Kohlensäure durch Wasser, welches die Röhren umspült und mittels Durchlüftung flüssig wird, um dann durch ein Regulierventil wieder in den Refrigerator überzuströmen.

Leistungen und Preise der Eismaschinen.

Eisproduktion per Stunde in kg Erforderliches Kühlwasser von 10° C per Stunde¹) inm Kraftbedarf in Pferdestärken¹) . . . Preise der Matteismaschine ohne Motor in Kronen Preise der Kristalleismaschine ohne Motor in Kronen

10

25

50

100

250

500

1000

0-15

4500

5000

0-3

0-6

1-2

10

18

12

35

6250

10130

15050

22700

37500

62500

8550

13725

23500

37500

57500

89000

Kühlmaschinen.

Kältewirküng in Kalorien per Stunde bei Kühlung von

Süßwasser + 12“ bis + l¹/² C

von

Salzlösung bis — 6° C

Erforderliches Kühlwasser per Stunde je nach der Temperatur in Pferde-der zu kühlenden Flüssigkeit ¹) in m³

Kraftbedarf

stärken

Preise der Kühlmaschine ohne Motor in Kronen

1400

1000

3500

7000

14000

35000

70000

140000

2500

5000

10000

25000

50000

100000

MhOOh

:::::: St

cn

ti h üi M H o O Cr IO

Lj Lj -^1 qq ^

HM    CO

3700

5700

8500

13000

21000

32000

53000

Im Preise sind nicht inbegriffen: Wasserbeschaffung, Kellerkühleinrichtung, Laufkran, Transmission, ferner die Füllung der Maschine mit Kohlensäure und Salzsole.

Zuckerfabrikation.

a)    Rübenwaschmaschinen inkl. Steinklauber: Eisentrommel, 1200 mm Durchmesser, 3000 mm lang,

mit Eisenkasten...............

,, Holzkasten.........’......

Eisentrommel, 1000 mm Durchmesser, 3000 mm lang,

mit Eisenkasten...............

,, Holzkasten...............

b)    Steinklauber, separat .... von K 500-00 bis ,,

c)    Rübenaufzüge mit Ketten und Blechkasten

mit

4400-00

3600-00

3000-00

2500-00

700-00

50

40

30

20 Blechkasten

K 6000-00 | 4800-00 | 3600-00    2500-00

d) Rübenschneidmaschinen:

Durchm. der Schneidscheibe mm 2000 Messerkasten

12

1300

1000

K 4000-00 I 3000-00

24000-00

e) Schnitzelaufzüge: mit 30 K 3600-00    |    2100-00

/) Schnitzeltransporteur:

mit Schnecke, 12 bis 15 m lang.....

„ Gurten, 10 bis 15 m lang......

g) Schnitzelpressen von Klusemann:

große mittlere kleine Gattung

20 Eisenblechkasten

IC 2000-00 ,, 1600-00

K 3000-00    2600-00    1600-00

h) Diffusionsapparate:

9 Diffuseure ä 7-0 hl Fassung inkl. allem Zugehör ,, 25000-00

. „ 25600-00 . „ 27000-00

„ 4400-00

a 9-5 „ a 10 „

10 Zählwerke (zu 9 Diffuseure) nach Divis-Groß

ä K 440-00 inkl. Leitung...........

i) Saturation:

Saturateur^(I. ^Saturation) Q-Form, inkl. kompletter

Armatur per St. ,,    4000-00

1300 mm Durch-

O- „

o- „

(II. Saturation) □-    ,,

O »

messer . . 1700mmDurch-

. „ 1800-00

messer . . inkl. kompletter Armatur, p. St. ,, 1600mmDurch-

. „ 3000-00

3500-00 •

k) Filterpressen:

Schlammfilterpressen mit 16 Platten

messer . .

. „ 2800-00

19

17

„ 48

„    2500-00

3000-00 System Dehne ,,    2400-00

„ Czicek „    2800-00

l) Osmoseapparate: mit 65 Holzrahmen „    50

Sytem Waniek. . . .

„ 1200-00 „ 1000-00 900-00

m) Verdampf- und Vakuumapparate:

Vakuumapparat ganz von Kupfer mit Armatur,

2100

„ 10400-00 ,, 10000-00

kupfernem Übersteiger u. Kugel, 2600 mm Durchm. K 11600-00 Derselbe

...........1900

„ 15000-00 ,, 12800-00

, 10400-00

Vakuumapparat ganz von Kupfer, 2200 mm Durchmesser mit zwei kupfernen Übersteigern und

Kugel samt Armatur.............

Derselbe, 1900 mm Durchmesser.......

Vakuumapparat ganz von Eisen, 2200 mm Durchmesser mit Übersteiger............

Robert-Apparat Trippei-eff et, mit 3 Körpern,

Übersteiger u. kompl. Armatur a) 450 m² Heizfläche ,, 49700-00

„ 44000-00

b) 354 „

Robert-Apparat Doubel-effet, mit 2 Körpern, Übersteiger u. kompl. Armatur a) 200 m² Heizfläche

b)    160

c)    100

Robert-Apparat Simpel-effet, per 1 m² Heizfläche

26700-00

20000-00

14000-00

von K 100-00 bis „    110-00

Verdampfapparat System Rillieux, liegendes System:

bei

220

180

160 m² Heizfläche

K 24000-00    22400-00    14200-00

NB. Die Holzverschalung wird bei allen vorsteh endeai Verdampfapparaten per Körper mit K 360-00 bis Iv 400-00 extra berechnet.

1000 mm Trommeldurchmesser

n) Zentrifugen: für Nachprodukte:

860    900

K 1800-00    2200-00    2400-00

für Pile:

800

1000 mm Trommeldurchmesser

K 1850-00    2600-00

o)    Maischmaschinen:

mit 2 Walzen.......

„3    „    .......

von Fesca, groß und schwer für Warmmaische.....

p)    Monte jus:

Durchmesser Höhe

850

1000

2500    2500

1600 mm 2500    „

K 700-00 „ 1100-00 „    1725-00

„    1900-00

K 800-00    1000-00    1200-00 inkl. Armatur

q) Aufzüge mit Ketten für Brote:

für    15    20 Brotkörbe

3600-00

3000-00

r) Kühlpfannen, 1900 mm Durchmesser, mit außen gußeiserner, innen kupferner Schale und Kupferzarge, samt Armatur: Durchmesser

1900

2000

2300 mm

K 2500-00    3000-00    4000-00

s) Klärpfannen:

Gußeisenpfanne mit Kupferboden und Zarge, mit Armatur: Durchmesser Preis

1500

1900

2000 mm

K 1600-00    2400-00    2800-00

t) Laveur:

von Holz, 130 hl Fassung, samt Armatur ,, Eisen, 100 ,,    ,,    ,,    ,,

u)    Abdreh- und Spitzmaschinen:

mit 2 Messerköpfen, Holz- und Eisenkonstruktion ,, ganz von Eisen ........

v)    Pilebrechmaschine:

mit 4 Walzen.........

„2 „ .........

w)    Zuckerformenwaschmaschine:

mit Holztrog .........

,, Eisentrog.........

x)    Würfelschneidmaschine . . .

y)    Zuckerbrotspitzmaschine, ganz von Eisen . . ,,

z)    Zirkularsäge:

mit Holzgestelle................

,, Eisengestelle................

aa) Kippmaschine................,,

bb) Plattensägemaschine............,,

cc) Zuckertische:

für Melisbrote, per Loch............

,, Lompsbrote, ,,    ,,    ............

äd) Zuckerformen von Eisenblech:

für Melisbrote.................,,

. K 1400-00 . „ 2200-00

600-00

900-00

,, 1000-00 „    720-00

„    420-00

„    760-00

1700-00 700-00

240-00

500-00

1600-00

800-00

1-20

2-25

emailliert

3-20

,, Lompsbrote .

Bastern......

Schützenbachkasten

von K 6-00 bis

ee) Nutschbatterien samt Holzgestelle:

mit Gußeisenröhre, 65 mm Durchm., per Nutschloch 80 „

„    „    100 ,,

„    „    130 „

für die Stellagen, Zuschlag per Loch 40 h //) Pumpen von Eisen:

Siruppumpe, 115 mm Durchmesser, 220 mm Hub Melassepumpe, 80 ,, gg) Dampfpumpwerke:

1 Kompressionsluftpumpe mit Dampfzylinder von 340 mm Durchmesser, 600 mm Hub, Pumpenzylinder 270 mm Durchmesser.........

Dieselbe mit Dampfzylinder von 360 mm Durch

messer, 630 mm Llub.............

1 Dampfmaschine mit 1 Luftpumpe, 2 Saftpumpen,

1 Brüdenpumpe und 2 Schwungräder.....

160 „

4-00

6-00

5-00

10-00

3-00

4-10

5-90

6-80

800-00

360-00

„ 5200-00

„    5600-00

„ 15000-00

Dampfmaschine, 450 mm Zylinderdurchmesser, 600 mm Hub, 1 Luftpumpe 550 mm Durchmesser,

2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder ......

Dampfmaschine, 450 mm Zylinderdurchmesser, 600 mm Hub, 2 Luftpumpen 560 mm Durchmesser,

2 Wasserpumpen 160 mm Durchmesser, 2 Schwungräder ....................

Dampfmaschine, 475 mm Zylinderdurchmesser, 630 mm Hub, 2 Luftpumpen 560 mm Durchmesser,

1    Luftpumpe 420 mm Durchmesser, 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder...........

Dampfmaschine, 300 mm Zylinderdurchmesser, 600 mm Hub, 1 Wasserpumpe, 1 Dicksaftpumpe,

2    Schwungräder . .

Dampfmaschine, 460 mm Zylinderdurchmesser,

630 mm Hub, 2 Luftpumpen, 2 Wasserpumpen,

2 Schwungräder...............

Luftpumpe, 150 mm Durchmesser, 300 mm Hub ,, Luftpumpenmaschine, 400 mm Durchmesser, 800 mm Hub

K 13000 00

„ 15720-00

„ 19000-00

. „ 5600-00

„ 17000-00 1000-00

„    4200-00

hh) Nutschmaschine, 320mm Zylinderdurchmesser,

632 mm Hub, ohne Dampfmaschine......

Große Nutschmaschine mit Dampfmaschine von

K 12000-00 bis „ 14000-00

„ 1800-00

ii) Spodiummaschinen und Apparate:

Waschmaschine für Spodium,

System Havelka, mit Holz- und Eisenkasten

,,    Hoffmann, mit Holzkasten......

,, Klusemann, mit Holz- undEisenkasten ,,    1300-00

Spodiumdämpfer von Eisenblech,

1250 mm Durchmesser, 2500 mm hoch 1600 „

Spodiumfilter, 1000 mm Durchmesser, 9500 mm

hoch, ohne Armatur.............

1 komplette Armatur mit Eisenständer......

1    „    ,,    ,, Metallständer.....

Spodiumfilter, 760 mm Durchmesser, 11000 mm hoch, ohne Armatur . ,

Armatur wie vorher

Spodiumfilter, 950 mm Durchmesser, 6000 mm hoch,

ohne Armatur................

Spodiumaufzug mit Ketten und Antrieb, mit 13 Blechkästen..............

1400-00

1000-00

1600 „

800-00

1000-00

1900-00

700-00

900-00

........ 1600-00

von K 700-00 bis 900-00

„ 1120-00

„ 16

910-00

1400-00

Ziegel-, Tonwaren- und Zementindustrie.

Ziegelschlagpresse für Handbetrieb

„    ,,    Maschinenbetrieb, kompl. ,,

Drainröhrenpresse ,, Handbetrieb ....

„    ,,    Maschinenbetrieb

Mechanische Steinschlagmaschine, 3700 kg

schwer..................

Backsteinschlagpresse für Pflasterziegel aus Ton ,,    4400-00

K 1000-00 5500-00 950-00 . „    4550-00

. „    3500-00

Backenbrecher für Schottersteine mit Maschinenbetrieb :

a) bei stündlicher Leistung von 1-5 m³ . . . . K 1700-00

b) ,,

. „    3350-00

2600-00 „ 2900-00 „ 3200-00 „ 3500-00 . „ 2400-00 . „ 3900-00 „    7000-00

„    2-5 „    .

Kollergänge mit 2 Läufern ä 950 mm Durchm. ,,

1000 „

1200 „

1500 „

Walzwerke mit 3 Rif fei walzen

9    „    .........

Mahlgänge für Zement, Phosphate, Farben, Kalk,

Gips, Quarz, Ton und Schamotte mit Unterläufersteinen von 800    1000    1250    1500    mm Durchmesser

Gewicht der Maschine 1400    1800    3350    5800    kg ohne Steine

Preis K 2300    2700    4250    6700    samt Steinen.

Kugelmühlen mit stetiger Ein- und Austragung bilden eine Zerkleinerungsmaschine für Materialien jeden Härtegrades, bei denen es darauf ankommt, ein möglichst gleichmäßiges Produkt zu erzielen. Insbesondere zum Feinmahlen von Zement, Schamotte, Erzen, Farbstoffen, Gußspänen, Gips, gebranntem Kalk, Knochen, Koprolithen und anderen Phosphaten, Thomas-schlacken, Ton usw.

Hand

betrieb

Art des Betriebes

Riemenbetrieb

Durchm. der Kugelmühle

mm........

Breite derselben . . mm Kraftverbrauch in HP . Stündliche Leistung in

m³ zirka......

Gewicht der Maschine m.

Kugeln etwa kg . . . Raumverbrauch:

Länge m ......

Breite ........

Höhe .......

Preis der Mahltrommel nebst 1 Satz Siebe und Antriebsteile, m. Staubgehäuse, Ankerschrauben und Ankerplatten, aber ohne Kugeln K Preis eines Satzes geschmiedeter kugeln . .

0-12 0-25

390    560

cp O io

i“H pH r*H

WC5CO

hqh

750

800

880

500

0-75

1050

720

1 bis 1-5

1330

1500

Stahl-

48

60

Steinbohrmaschinen für Handbetrieb Ankerlöchern in Stein bis 80 mm

950

980

2-5 bis 3 5 bis 6

0-33

1180

1-35

112

1-90

0-40

0-55

0-67

2150

3640

4800

00 CO CO

rH r—I öl

3-6

1-8

2-9

3-96

20

3-3

1700,    2500

4000

5500

100

140

240

360

zum* Bohren Durchmesser

. . K 130 00

Tiefbohrung.

Unter Tiefbohrung versteht man die Untersuchung der geologischen Beschaffenheit der Erdschichten durch Anbohrung in unbestimmten Tiefen, welche mittels eigener Apparate und Werkzeuge unter Anwendung von Eisenrohren oder Gestängen vorgenommen werden, um das Vorhandensein von Erzen, Mineralien, Kohlen, Salzen, Erdöl (Petroleum) Wasser u. dgl. zu konstatieren oder deren Ergiebigkeit industriell auszunützen.

Man unterscheidet dabei Gestängebohrung und Seil-

bohrung.

Die Gestängebohrung zerfällt in die Stoß

Dreh- und

Freifallbohrmethode; diese drei Bohrmethoden können entweder mit oder ohne Wasserspülung angewendet werden. Gegenwärtig wird allgemein die Naßbohrung betrieben und kommt die Trockenbohrung heute nur dort noch zur Anwendung, wo Mangel an Wasser herrscht.

Die Seilbohrung ist von der Gestängebohrung dadurch unterschieden, daß das beim Stoßbohren übliche Gestänge durch ein Seil ersetzt wird, wobei das Lösen des Gesteines durch umsetzendes Stoßen eines Bohrgerätes am federnden und drehenden Seile — und das Ausschöpfen des Bolirsclimandes durch am Seile befestigte Hohlgefäße erzielt wird.

Es werden bei beiden Arten verschiedene Methoden und Werkzeuge (wie Schappen, Hohlbohrer, Meißel, Stahl- oder Diamantkronen, Pumpen u. a. m.) angewendet und dienen entweder feststehende Bohrgerüste aus Holz oder Eisen (Bohrtürme) oder mobile Bohrapparate mit Pferdebespannung oder auch Automobilbohrapparate als Motorstationen.

Die Kosten einer Bohrung lassen sich im voraus nicht genau bestimmen und hängen wesentlich von der zu durchbohrenden Erde oder Gesteinschichte und der Tiefe ab; für approximative Veranschlagung ist folgende Tabelle aus der Praxis zusammengestellt:

Preis für 1 m Bohrtiefe in Kronen unter Leistung aller Arbeiten und Beistellung aller Materialien, Rohre, J Werkzeuge u. dgl.

Einteilung der zu durchbohrenden Erdschichte in Klassen der Erde und Gesteinsmasse, nach der Er läuterung auf Seite 18 dieses Buches, u. zw. in Klasse

III

IV

VI

mit der allgemeinen Bezeichnung als

Sand Schotter Mergel Schiefer Sandstein Granit

o,

50m Tiefe K 200 „

400 „

600 ,,

800,,

900,

35

40

70

80

47

59

71

83

60

80

90

110

140

170

115

150

185

1000,,

1100,,

55

85

95

140

60 90 115 70 95 135

160

180

o o o

OM®

(NUN

Beispiel: Ein Bohrloch auf 900 m Tiefe kostet: _

ä K 55-00 kosten . .

3 m tief in Sand

300 „ 295 „ 290 „

10 „ „

ä „    85-00

95-00 a „ 140-00

,,    ,, Schotter

,,    ,, Tonmergel ä ,,

Srliipfpr

” Sandstein ä „ 200-00 ,, Granit

a „ 265-00

165-00 170 00 28500-00 41300-00 58000-00 2650-00

Gesamtkosten

K 130785-00

Preise Hartungscher Kreuzstahl e r dbohrer.

Durchmesser mm .    40

Handbohrer.

50 leicht 50    60    70    80    100

4-4    4-7    5-35    6-5    9-5

Gewicht kg ...    2-7

ganze Länge mm . 1200 1000 bis 1200 1200 1200 1200 1200 1200

8-00 9-50 11-00 13-00 16-50

Preis in Kronen . 6-50

6-50

Kohlenbohrer.

Durchmesser mm Länge mm . . . Gewicht kg zirka Preis in Kronen

Tiefbohrer,

Durchmesser¹ mm . . Gewicht kg .... Gestänge-Muffe in Zoll ganze Länge mm . . Preis in Kronen . .

50

60

80

100

3/2    4*4

iy₄

500    600

9-00    11-00

600

iy₂

800

800

13-00

15-00

10-00

Gestänge in 2 m Längen mit je einer Muffe.

Durchmesser in Zoll Gewicht per 1 m kg Preis per 1 m in Kronen . . . 2-75

6-20

6-00

Mechanische Aufzüge.

5 Etagenhöhen

Personenaufzüge mit hydraulischem Antrieb, in allen Teilen nach den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften gebaut und elegant eingerichtet, mit versperrbarem und verglastem Aufzugkasten mit gepolsterten Sitzplätzen, für

K 3000-00    4100-00    5200-00    6300-00    7400-00

Personenaufzüge mit elektrischem Antrieb um 30% teuerer als vorige.

Lastenaufzug für Transmissionsantrieb mit sicherheitspolizeilichen Vorrichtungen und offenem Fahrstuhlplateau erbaut, betriebsfähig montiert, per 1 Stück in Kronen:

10

15

20

25

30

Meter

Förderhöhe

Preis in Kroen

1 ragkraft bei zehnfach er Sicherheit

2300-00 2700-00 2950-00 3400-00 3400-00 3900-00 3800-00 4200-00 4250-00 4450-00¹

770-00

1200-00

1650-00

2000-00

2400-00

1150-00

1640-00

2100-00

2450-00

2850-00

1540-00

2100-00

2500-00

2O00-00

3300-00

1900-00

2500-00

3000-00

3300-00

3800-00

Fahrstuhl gewöhnlicher Gattung, Fahrstuhl winde mit Bremsklotz, hölzerne Führungssäulen mit Eisenleisten, Kettenaufzug .und F ang vor rieh tung.

bei 3 q und 5 q Tragkraft

a)    mit einem Fahrstuhle

b)    mit doppeltem ,,

c)    ferner Zuschlag bei

K 1100 00    1250-00 für 5 m Höhe

„ 1500-00    1700-00

60-00

90-00    130-00/ Mehrhöhe.

80-00 / für jedes m

Speisenaufzüge mit Handbetrieb und eigener Seilführung an Kontragewichten, komplett montiert

für    10    25    50    75    100 kg    Tragkraft

,, zwei- ,, ,, drei- ,, ,, vier- ,,

CD 00

780    960

920 1120

Theatermaschinerie.

Unter Theatermaschinerie wird in der Regel die gesamte stabile Einrichtung einer Schauspielbühne zwischen vier gemauerten Wänden verstanden, wobei hier ein Theater etwa in der Ausdehnung des Theaters an der Wien ins Auge gefaßt wurde.

Wenn eine Theaterbühne nach dem „Asphaleiasystem“ eingerichtet ist, wobei alle Konstruktionsteile der Vorstellungsund Versenkbühnen mit alleiniger Ausnahme der Fußbodendielung von Eisen hergestellt sind, wie dies beispielsweise im „Raimundtheater“ in Wien der Fall ist, so kommen die Preise der Rubrik: in „Eisenkonstruktion“ zur Geltung, wobei eine ba-liebige Fläche der Bühne mittels hydraulischem Podium nach allen Seiten hin verstellbar eingerichtet sein kann und alle Versenkungen hydraulisch betrieben werden.

Holz-

Eisen -

Konstruktion

Preis in K

a) Holzkonstruktion samt allen Eisenverankerungen, per m²:

Dielung der zweiten Unterbühne samt

Polsterholz.............

Deckenkonstruktion zwischen der ersten und zweiten Versenkung inkl. Säulen und Röspen samt Pfostenbelag .... Deckenkonstruktion der Hauptbühne, und zwar: Säulen, Sattel, Bänder, Röspen, gespiindete und gehobelte Pfostendielung, ferner inkl. der Kulissenfreifahrten ..............

Gewichtsschläuche von Holzgerippe und Bretterschalung an den Seitenwänden Seitengalerien mit Pfostendielung und

Geländer..............

Übergangsbrücken an den Langwänden . Justierbrücken an Eisenbolzen aufgehängt Schnür- und Räderbodenkonstruktion inkl. Holzunterbau, Häng- und Sprengwerk, Latten-, Pfosten- und Bretterdielung, Treppen und Stege, aber exkl. der Räder, Rollen, Walzen, Ketten, Seile u. Schnüre

4-70

ü-50

17-50

4-70

9-10

10-20

20-60

39-00

5-50

35-50

32-00

6-00

16-00

19-00

36-00

79-50

b) Einrichtungen der Unterbühnen, per Stück:

Große 8 m lange Versenkungen samt

Schiebern und Laufleisten .....

Mittlere 4 m lange Versenkungen samt

Schiebern und Laufleisten......

Kleine 2 m lange Versenkungen samt

Schiebern und Laufleisten......

Souffleurkasten mit Drehstuhl.....

3300-00

5800-00

1300-00

2500-00

Hebevorrichtungen mit Tummelbäumen .

Zahngetriebe . .

Kanalklappen Kulissenunterteile samt Laufschienen . .

770-00

330-00

530-00

330-00

100-00

110-00

1900-00

680-00

850-00

880-00

100-00

180-00

c) Einrichtungen der ITauptbühne:

Kulissenoberteile, per Stück..........

Podiumfriese, per m.............

Podium-Einlegnuten, per Partie........

Podiumschienen von Eisen, durchlaufend, per m Kassetteneinrichtungen ä 5 m² per Objekt . . . Gewichtsführungen und Gewichte, per Stück . .

K 68-00

2-10

32-00

2-30

„    340-00

„    72-00

Wellen für Soffitten und Bogen, per Stück. . . . Schrägen samt Tafeln und Stiegen, per Garnitur .

275-00

150-00

56-00

225-00

70-00

400-00

760-00

251-00

284-00

170-00

460-00

240-00

460-00

980-00

323-00

Schiffwagen..................

Windmaschine.................

Regenmaschine................

Donnermaschine................

Einschlagsvorrichtung.............

d) Einrichtung des Schnür- und Räderbodens:

Prospektzüge, komplett ä 5 Laufräder, 2 Übergangsräder, Zugrad, Gewichtsstange mit Schlitten, 5 Hängseilen, 1 Zugseilund 2% q Gußeisengewichte,

per Stück..................

Beleuchtungszüge mit Drahtseil, per Stück . . . . Soffittenzüge und einzelne Freizüge, per Stück . . Gitterträgervorrichtungen samt Kupplung, per Stück

Portalmantelaufzug, per Stück.........

Aufzug von der Unterbühne bis zum Räderboden, per

Stück . . . . ............. . . .

Flugbahnen samt Einrichtung, Schlitten und Hebevorrichtung, per Stück ............

Vordergardineneinrichtung, per Stück......

e) Instrumente des Orchesters:

Fortepiano mit Eisenspreizung, per Stück von

K 1700-00 bis K 3000-00

per Stück

„    950-00

„    500-00

„ 80-00

Piamno mit Eisenspreizung......

Harmonium.............

Flöten aus Buchsholz mit Messingklappen

,, mit Packfongklappen......

,, aus Grenadilholz........

Pikkolo.......

Klarinetten.....

Fagotte.......

Trompeten......

Flügelhorn.....

Oboe........

W aldhorn......

Posaune ......

Armeeposaune in Tenor ,,    ,, Baß

>t

Kontrabaß. . . Kaiserbaß . . . Kleine Trommeln Große

47

Motor-Straßenfuhrwerke.

Nachdem der Motorwagenbetrieb einen sehr bedeutenden Aufschwung in der Beförderung von Personen und Lasten genommen hat, folgen hier auch einige Daten zur allgemeinen Orientierung über diesen Betrieb, wie er sich mit der Verwendung von „Daimler-Wagen“ darstellt.

Kostenberechnung für Motor-Lastwagenbetrieb.

Anschaffungskosten.

K 26000-00

Preis eines Lastwagens für eine Nutzlast von 5000 kg mit einem vierzylindrigen Benzinmotor, 45 IIP leistend

Jährliche Betriebskosten.

1300-00

3120-00

2500-00

600-00

600-00

2160-00

300-00

8.    Benzinverbrauch:

4990-00

Pauken samt Traggestelle

Schellen .......

Tschinellen......

Tamburin.......

Triangel .......

per Paar

per Stück

350-00

50-00

48-00

5-00

6-00

der Wagen fährt täglich 90 km, wobei der Motor per km 0-42 kg Benzin verbraucht, somit per Tag 37-8 kg oder in 300 Arbeitstagen 11.340 kg ä 44 Heller...........,,

9.    Gummiverbrauch:

für 27.000 km auf Grund einer Garantie für 15.000 km gibt 27:15= 1-8 Garnituren ä K 3400 ,,    6120-00

Zusammen per Jahr K 21690-00

Leistungsfähigkeit:

Ein Fahrkilometer mit 5000 kg =5 Tonnen Nutzlast

kostet 21-690:27-000=.......... . .

und 1 Tonne über 1 km transportiert, 80:5 = Mit Berücksichtigung der leeren Rückfahrt stellt sich demnach ein Tonnenkilometer auf.....

0-80

0-16

032

Offener Motor-Lastwagen.

¹

Der Kraftbedarf und die Kühlwassermenge sind für eine Temperatur des Kühlwassers

²

von -f 10° C angegeben; bei wärmerem Wasser ändern sich diese Koeffizienten.

Leistungsfähigkeit und Preise von Motor-Lastwagen.

Kraftleistung HP

20

35

35 |    35

45

Tragfähigkeit, maximal kg . .

600

1500

2000    3500

5000

Höchste Geschwindigkeit des Wagens mit Gummireifen in der Ebene km per Stunde . .

45

35

25    22

20

Ausreichend für Steigungen bis

25%

20%

15%

20%

18%

Größter Benzinverbrauch bei voller

des

Beanspruchung Motors, bei Benzin mit einem spezifischen Gewicht von 0-68 bis 0-74 per 1 km zirka kg

0-15

0-27

0-25

0-36

0-42

Preis des kompl. Wagens: Nr. 1 offen mit Pritsche ,, 2 mit Kasten Preis des Spritzleders für den Führersitz........

9.700

10-200

16-300

16-800

20-000 22-700 20.800 23-500

26-000

27-000

75

75.

75    75

75

Kostenberechnung eines Motor-Omnibusbetriebes.

Der Berechnung sind zwei Omnibusse für je 18 Personen zum regulären Betrieb, sowie ein Reserveomnibus zu Grunde gelegt. Die tägliche Leistung jedes Wagens ist mit 100 km angenommen.

Anschaffungskosten.

. K 78900-00

Preis eines Wagens für 18 Personen mit vierzylindrigem Benzinmotor zu 35 HP K 26300-00

für 3 Wagen................

3 Garnituren Vollgummireifen . . . ä K 2500-00 ,,    7500-00

Anlagekapital K 86400-00

47*

Jährliche Betriebskosten.

1.    5% Zinsen vom Anlagekapital . .

2.    12% Amortisation von K 78900-00

3.    Reparaturen...........

4.    Versicherung des Wagens gegen Beschädigungen ,,

5.    Miete für den Wagenschuppen (50 K per Monat) ,,

6.    Lohn für 2 Wagenführer ä K 1800-00 K 3600-00

,,    ,,    1 Hilfsarbeiter ä ,,

7.    Schmier- und Putzmaterial .

4320-00

9468-00

3000-00

1500-00

600-00

„ 1200-00 „

4800-00

900-00

8. Benzinverbrauch:

ein Wagen fährt täglich 100 km und verbraucht hiebei 36 kg Benzin ä 44 Heller—K 15-84 Zwei Wagen verbrauchen in 360 Tagen

2X15-84X360= „ 11405-00

9. Gu mmiverbrauch:

Mit Rücksicht der seitens der Gummi Warenfabriken geleisteten Garantie auf 15.000 km sind für zwei Wagen vier Garnituren Gummireifen ä K 2500-00 in Rechnung zu stellen............

„ 10000-00

Zusammen per Jahr K 45993-00

Leistungsfähigkeit.

Ein Wagen fährt täglich 100 km, ergibt bei einer erzielten Passagierzahl der einzelnen Etappen von durchschnittlich 15 Personen in 360 Tagen 540.000 Personenkilometer und für zwei Wagen 1,080.000 Personenkilometer.

Es stellen sich demnach die Betriebskosten per Personenkilometer auf 4,599.300 : 1,080.000 = 4-26 oder rund 4-3 Heller.

I;

fi.

ffpl

..

ra

Omnibus für 18 Personen im Innern des Wagens und 2 Personen neben dem Führersitz.

Leistungsfähigkeit und Preise der Motor-Omnibuswagen.

Kraftleistung HP

35

35

Anzahl der Sitzplätze im Innern

des Wagens..........

Anzahl der Sitzplätze neben dem

Wagenführer..........

Anzahl der Sitzplätze auf dem

Imperial...........

Anzahl der Stehplätze.....

8 bis 10    14 bis 16

16 bis 18

14 bis 16

Höchste Geschwindigkeit in der Ebene km per Stunde.....

35

20

25

Ausreichend für Steigungen bis zu

20%

20%

16%

Benzinverbrauch auf guten ebenen Straßen bei Benzin mit einem spezifischen Gewicht von 0-68 bis 0-74 per 1 km zirka kg.....

0-27

0-25

0-36

Preis des kompl. Wagens: Omnibus für 10 Personen . K „    14

16    >5    •    >>

mit Perron und Imperial für 32 bis 36 Personen . .

Preis des Spritzleders für den Führersitz Preis der Glasschutzwand vor dem Führersitz

19.500

55

5>

75

300

24.300

26.300

27.500

75

75

300

300

Landwirtschaftliche Maschinen.

Alle hier angeführten Maschinen sind per 1 Stück loko Wien komplett, samt Montage angesetzt.

Wo die Dimensionen in Zollen oder Fußen angegeben sind, ist englisches Maß verstanden.

Stabile Stirnradgöpel:

a) 2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 730 kg schwer K 500-00 stärkere

b) 2

c) 3

d) 3

e) 4

5 „

g) 6    ,, 4 bis 6    ,,

820 „ 900 „ 955 ,, 1215 ,, 1225 „ 1550 „

„ 660-00 „    780-00

„    830-00

„ 1000-00 ,, 1050-00 „ 1200-00

Transportable Stirnradgöpel:

a) Auf dreiräderigem Fahrgestell:

2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 990 kg schwer

1060 „

stärkere

b) Stärkere Gattung auf vierräderigem Fahrgestell:

3pferdig, 4armig, 1350 kg schwer ......

1680 „ „ ......

1700 „    „    ......

4 oder 6 armig, 2075 kg schwer . . .

Stabile zweispännige Glockengöpel

mit doppelter Übersetzung, 545 kg schwer . .

„ einfacher 630 kg schwer

Transportable zweispännige Glockengöpel mit doppelter Übersetzung auf dreiräderigem Fahrgestell, 810 kg schwer.....................

580-00

770-00

1030-00 1240-00 „ 1290-00 „ 1480-00

. „ 400-00

und separatem Vorgelege,

„    440-00

„    500-00

Anmerkung.

In den Preisen der Göpel sind inbegriffen die Zugarme, Spannarme, Spannstäbe oder Spannketten, eine 3'79 m lange ungedrehte Transmission und eine T9 m, eventuell 2'21 m lange gedrehte Welle mit 2 Lagern.

Dreschmaschinen ohne Strohschüttler, für Räder- oder Riemenbetrieb durch Göpel:

Gewicht in kg b.

Rädei-

betrieb

Riemen -betrieb

Preis in Kronen

a)    Stiftensystem, 45 cm Trommelbreite . .

b)    mit gezackten Trommelschienen: lpferdig, 47 cm Trommelbreite . . . .

c)    mit gerippten Trommelschienen: 2pferdig, 58 cm Trommelbreite . . . .

: 195 175 310 275 225 410

79

94

© © Ol

550

110

480

400

840

Dreschmaschinen mit Strohschüttler, für Riemenbetrieb durch Göpel: a) Stiftensystem:

45 cm Trommelbreite, 294 kg schwer.....

430 „    „    .....

58 „

K 410-00 „ 600-00

b) mit gerippten Trommelschienen:

2pferdig, 58 cm Trommelbreite, 385 kg schwer . .

560 „

600 „ „ . . 750 „

7!)

94

110

740-00

930-00

1000-00

1150-00

c) Dreschmaschienen für Riemenbetrieb durch Wasserkraft sind per 1 Pferdekraft billiger um.....

Anmerkung.

Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Garnituren bei halbwegs ergiebiger, trockener Frucht ist folgende:

2    pferdiger, 3 armiger Göpel mit Dreschmaschine von 58 cm Trommelbreite

Hektoliter Weizen in 9 Arbeitsstunden.

Hafer und Gerste noch etwa % mehr.

20-00

Transportable Stiften-Dreschgarnituren mit Putzwerk, bei welchem zum Betriebe der Maschine 2 kräftige aber oder 4 kleine Pferde erfordert werden und die stündliche Leistung 160 bis 200 Garben Weizen (Gerste und Hafer ein Drittel mehr) beträgt; komplette Garnitur, das ist Göpel und Dreschmaschine ,,    1700-00

Stabile leichte 2 pferdige Göpel-Dreschgarnituren,

Trommelbreite in cm......

Gewicht in kg.........

Leistung per 9 Stunden in hl . .    25

Preis der kompl. Garnitur in K . . 900-00

Transportable leichte 2pferdige Göpel-Dreschgarnituren,

Trommelbreite in cm . .

Gewicht in kg.....

Leistung per 9 Stunden in hl .

Preis der kompl. Garnitur in K . 1000-00

15

58

1090

1175

35

1140-00

45

58

1390

1500

25

35

1250-00

Stiften-Dreschmaschinen für Handbetrieb, mit 276 kg

Bruttogewicht:

a)    ohne Schwungrad...............

b)    mit    „    ...............

Getreideputzmühlen mit Spreuvorrichtung, 9 verschiedenen Getreide- und einem Repssiebe, für Hand- und Kraftbetrieb :

a) kleinere Gattung, nur für Handbetrieb, 225 kg Bruttogewicht.................

290-00

310-00

300-00

b)    größere Gattung, für Handbetrieb, Bruttogewicht

255 kg....................

c)    dieselbe für Kraftbetrieb, mit einer Riemenscheibe

380 00

von 300 mm Durchmesser zur Göpeltransmission und einem 7-6 m langen, 39 mm breiten Antriebsriemen, 265 kg Bruttogewicht..........

Getreideputzmühlen nach Bäcker, für Handbetrieb bei zirka 200 hl täglicher Leistung, 146 kg Bruttogewicht:

220 00 270-00

a)    ohne Windfegeapparat.............

b)    mit    ,,    .............

Raden-Auslesemaschinen (Trieurs ä alveoles),

a) mit einfacher Wirkung:

Bruttogewicht in kg . .    140    190    280    445

Leistung per Stunde in hl 2

Preis in K 300 00 500 00 700-00 1000 00

b) mit doppelter Wirkung:

Bruttogewicht in kg.....

Leistung per Stunde in hl . .

180

280

Preis in K 440-00    700-00

Die Beigabe des Wechselsiebes ist in diesen Preisen inbegriffen.

Verstellbare Getreidesortierzylinder mit Windflügel und Steinseparateur, Leistung per Stunde zirka 20 hl, Bruttogewicht 255 kg .............

Klee-Enthülsungsmaschinen für eine Leistung von 60 bis

70 kg reinen Kleesamen per Stunde und einem Bruttogewichte von 1600 kg .............

Transportable Maisrebler mit Putzwerk und Einsackungsvorrichtung:

ä) bei dem Betriebe durch Lokomobile, wobei dieselben etwa 4 Pferdekräfte beanspruchen und bei entsprechender Bedienung in 9 Stunden 400 bis 500 hl Körner leisten, samt wasserdichter Decke ....

b) bei dem Betriebe durch einen 4pferdigen Göpel oder einer kleineren Lokomobile, wobei dieselben in 9 Stunden 150 bis 185 hl Körner leisten, samt wasserdichter Decke.................

Stabile Maisrebler für Maschinenbetrieb, zu welchem sie 2 bis 4 Pferdekräfte bedürfen:

a)    kleinere Gattung, rebeln in 9 Arbeitsstunden 150 bis

180 hl.....................,

b)    größereGattung, rebeln in 9 Arbeitsstunden 400 bis

500 hl...............

Maisrebler mit Holzgestell für Handbetrieb:

a)    ohne Windflügel......

b)    mit    ,,    ......

Eiserne Maisrebler für Handbetrieb

K 520-00

„    1950-00

1600-00

1100-00

280-00

500-00

84-00

90-00

70-00

Bruttogewicht in kg

Preis in K

Einfache Schrot- und Mahlmühlen auf Holz-g es teil, komplett montiert:

a)    mit 1-26 m französischen Steinen.....

b)    „ LH „    „    „    .....

c)    ,,    1-11 ,, Säros-Pataker ,,    .....

d)    ,,    0-95 ,, französischen ,,    . . . . .

e)    ,,    0-95 ,, Säros-Pataker ,,    .....

/)    ,,    0-79 ,, französischen ,,    .....

inländ. Trachytsteinen.....

h)    für    1-11 ,,    Steine,    jedoch    ohne diese    .    .    .

i)    „    0-95 „    „    „    „    ,,    ,    .    .

k) ein kompletter Steinkran dazu......

/) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal

e)

0-79 „

Doppelmühlen auf Holzgestell, komplett montiert, inklusive eines Steinkranes:

a)    mit 1-26 m französischen Steinen ....

h) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal

d) ,,

t1

2300

2300

1940

1930

1120

1140

1250

1150

65

55

1950-00 1650-00 1550-00 1500-00 1400-00 1220-00 920-00 1100-00 1050-00 125-00 140 00

g)

—    3800-00

4400    3100-00

4400    2950-00

3780    2800-00

3780    2650-00

2330    2100-00

2155    2000-00

55    140-00

Dreifache Mühlen auf Holzgestell, komplett montiert, inklusive eines Steinkranes:

a) mit 1-11 m französischen Steinen . Säros-Pataker französischen ,, Säros-Pataker Steine, jedoch ohne diese

b)

c)

d)

Ml

0-95

095

e) für 1*11

f)

0-95

// tt    v    ft    tt    ft    tt    >t •

g) eine Garnitur Behauwerkzeuge samt Lineal

6605

6605

5355

5355

3400

3210

55

4650-00

4350-00

4200-00

4000-00

3100-00

2950-00

140-00

Transportable Doppelmühlen mit Holzgestellen, auf starken vierräderigen Wagengestellen, inklusive eines kompletten Steinkranes:

g) eine Garnitur Behau Werkzeuge samt Lineal

5625

5625

5195

5195

3585

3560

55

4000-00

3900-00

3800-00

3600-00

3100-00

2950-00

140-00

Amerikanische Brennholzsägen mit 60 cm Sägeblatt :

a)    ohne Tischplatte, 250 kg Bruttogewicht.....

30-00

36-00

b)    hiezu eine flache Tischplatte für Längenschnitt, 60 kg

schwer....................

c)    ein 60 cm Sägeblatt..............

,, 120-00

d)    Zirkularsägespindeln mit Doppellagerständer und

Riemenscheibe, ohne Sägeblatt.........

7 bis 18 „ 20 „ 30 18 ,. 25

Pflüge mit Stahlscharen und schmiedeeisernem Vordergestelle, mit hölzernen Sterzen und einem hölzernen Gründel, an welchem der gußeiserne Körper mittels einer quer und einer senkrecht durchgehenden Schraube befestigt wird; die letztere mit einer Mutter ober dem Gründel und einer Gegenmutter unter demselben, dient in Gemeinschaft mit dem am Vorderteil des Gründeis angebrachten Vorstecker zur Regulierung der Furchentiefe; komplett samt Sech, Vordergestelle und einer Reservestahlschar: für eine Furchentiefe in cm 10 bis 23 ,,    „ Furchenbreite ,,

65-00

70-00

Preis in K

„    170-00

Vierscharige Schäl- und Saatpflüge, bei welchen an dem kräftigen schmiedeeisernen Gründelrahmen in diagonaler Linie 4 Schälschare befestigt sind. Die beiden auf einer Knieachse angebrachten großen Laufräder können durch einen Flebel beliebig gehoben werden und beträgt die Furchentiefe jedesmal so viel, als die Unterkanten der Räder über die Schnittebene der Schare gehoben sind. Durch das Senken der großen Fahrräder wird der ganze Pflug gehoben, so daß er am Ende der Furche leicht zu wenden ist. Der Pflug geht ohne jede Handanlegung des Führers stetig in gleicher Tiefe, die von 4 bis 10 cm stellbar ist, arbeitet in einer Breite von 60 cm, bedarf einer Bespannung von 2 Zugtieren und leistet im neunstündigen Arbeitstage U/4 bis 1 y₂ Hektar. Auf reinem Acker kann der Schälpflug auch zur Unterbringung der breitwürfigen Saat gebraucht werden, die mit demselben sehr gleichmäßig, schnell und billig erfolgt. Bruttogewicht eines solchen Pfluges 140 kg, Preis

inklusive 4 Reservestählscharen.........

Dreischarige Pflüge, geeignet zu gewöhnlichen Ackerungen in leichteren oder mittleren Bodenarten, zum Unterpflügen jeder Art Stoppeln von Halmfrüchten, wie auch endlich zur schnellen und korrekten Unterbringung von breitwürfiger Saat, gehen in beliebig regulierbarer Tiefe Avon 4 bis 18 cm und beanspruchen bei einer Arbeitsbreite von 60 cm je nach Bodenbeschaffenheit, Tiefgang und Art der Arbeit eine Bespannung von 1 bis 3 Paar Zugtieren und einen Führer, wobei die Leistung in 9 Arbeitsstunden U/₈ bis U/₃ Hektar beträgt; Bruttogewicht 180 kg,

Preis einschließlich dreier Reservestahlscharen . . .    220-00

Schmiedeeiserne    Tief kulturpflüge    (Rajolpflüge) mit

Schälschar und Vordergestell:

a)    für eine Furchentiefe von 26 bis 42 cm, 154 kg

schwer....................

190-00

50-00

75-00

72-00

200-00

220-00

250-00

95-00

125-00

65-00

70-00

90-00

110-00

350-00

b) für eine Furchentiefe von 30 bis 50 cm, 176 kg schwer...................

Häufelpflüge, 35 kg schwer.............

Schmiedeeiserne Untergrundpflüge, 73 kg schwer . . .

Kartoffel-Aushebepflüge, 53 kg schwer........

Grubber oder Kultivator, in allen seinen Teilen aus Eisen gefertigt und mit einer Stellvorrichtung versehen, welche den Tiefgang bis zu 36 cm und die Neigung der fünf Scharfüße reguliert; derselbe ist besonders zur Tiefkultur geeignet und beträgt die Leistung bei einer Arbeitsbreite von 94 cm je nach Art der Arbeit und Bespannung 1 y₂ bis 2 ha täglich; komplett mit fünf Scharen 180 kg schwer ........

Original Englische Grubber-Eggen, vorzüglich zum Auflockern der Furche vor der Saat:

a)    4' engl, breit, 160 kg schwer..........

180 „

b)    5'    „

Biegsame Ketteneggen:

a)    kleinere Gattung, 70 kg schwer

95 „

b)    größere

Schmiedeeiserne Diagonaleggen:

a)    ganz leichte Eggen für mittleren oder milden Boden,

um nach der Säemaschine feine Sämereien unterzubringen, mit zwei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 6%/ Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 58 kg.................

b)    Leichte oder Saateggen für mittleren oder milden

Boden, mit zwei fünfreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 7%' Arbeitsbreite bei 2 xj" Rillenentfernung, Gewicht 64 kg .............,

c)    Schwere Eggen für mittleren oder milden Boden,

mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, Q¹/./ Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 83 kg......................

d)    Schwere Eggen für schweren Boden, mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9V₃' Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 107 kg . . ,

Doppelte eiserne Ringelwalze mit Sitz, eisernen Seitenteilen und Transporträdern, Gewicht 600 kg ... ,

Doppelte Stachelwalze, Walzenlänge 1-26 m, Gewicht 470 kg :

a)    mit Rädern und Sitz ..............

b)    ohne Räder und ohne Sitz............

Düngerstreuer auf 7%' Spurweite, mit Schraubenregulator und Vordergestelle. Diese Maschine streut auf eine Fläche von 1 ha jede beliebige Quantität zwischen 40 und 800 kg Kunstdünger; dieselbe kann so leicht durch einen Schieber reguliert werden, daß sie sogar, während die Maschine im Gange ist, je nach der Qualität des Bodens abgeändert werden kann, ohne daß dabei die Triebräder auszuwechseln sind. Preis...................

K 550.00

60-00

65-00

Amerikanische fünfscharige Expansions-Kultivators:

Pflüge zum Behacken von Mais und Kartoffeln vorzüglich geeignet................

Schottische Pferdehacken ganz aus Schmiedeeisen angefertigt, wobei an dem kräftigen Rahmen vier Hackmesser angebracht sind, welche je nach der Reihenentfernung enger oder weiter gestellt werden können, und die den Hackmessern vorausgehende Schar, wie auch das Stelzrad, der Höhe und Tiefe nach verstellbar sind....................

Reihen-Säemaschinen „Stärkere Gattung“ samt Vordergestell, Vordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen :

a)    löreihig, 6' Spurweite, also 4⁴/₅" Reihenentfernung ,,

b)    17

c)    17

6'

7'

„    4i/₄"

„    5"

660-00

740-00

770-00

Leichte Reihen-Säemaschine „Neu-Modell„ samt Vordergestell, Vordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen:

a)    llreihig, 49y₂" Spurweite, also 4x/₂ Reihenentfernung,,

. 4%"

. W

72"

64"

72"

. W

, 4"

. 4%"

, 5"

520-00

550-00

580-00

610-00

640-00

670-00

700-00

520-00 440 00

vierreihige Rüben-Dibbelmaschine und vierreihige Rüben-und Maisdrillmaschine, auf 64" Spurweite, jede samt Vordergestell, Vordersteuer, einer Doppellöffelwelle und den betreffenden Wechselrädern:

a)    Rüben-Dibbelmaschine.............

b)    Rüben- und Maisdrillmaschine.........

Kombinierte dreireihige Dünger- und Rübendrillmaschine für Kammbau (nach Gower), wobei die Entfernung der Saatreihen zwischen 40 und 48 cm regulierbar ist :

«) mit Fahrvorrichtung..............

b) ohne ,,    ..............

Breitsäemaschinen „Aberdeen“, 12' breit, mit Quer transportachse und Deichsel für zwei Pferde, 235 kg schwer....................

300-00

Kleesäekarren, zur breitwürfigen Aussaat von Klee, Gras,

Mohn, Hirse, Lein und auch Sommerkorn dienend:

110-00

a)    für Handbedienung, 9' breit, mit einem Rad . . .

170-00

b)    mit Gabeldeichsel für ein Pferd, 12' breit, mit zwei

Rädern....................

Getreidemäher mit selbsttätigem Gartenbindeapparat,

1550-00

einschließlich der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers .............

„Ominium-Royal“ Getreidemähmaschine, inklusive eines

zweiten Messers und der üblichen kleinen Reserven ,,    770-00

550-00

Grasmähmaschine, inklusive der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers........

Fahrbarer Heuwender:

360-00

a)    Heuwender, nur nach rückwärts schichtend . . .

420-00

220-00

b)    Universal-Heuwender, nach rückwärts und vorwärts

schichtend ..................

Fahrbarer Heurechen mit 30 flachen Stahlzähnen (Zinken)

525-00

Handheupresse nach Ingersoll, bei welchen der Preß-kasten aus sehr starken, gut verschraubten und verankerten Bohlen zusammengesetzt ist, die Dimensionen der Ballen 30"X39"X20" (zirka 13 Kubikfuß) sind, das Gewicht eines Ballens zirka 80 kg beträgt, sonach ein Kutikfuß gepreßtes Heu zirka 6 kg wiegt und drei oder vier Arbeiter per Stunde 6 bis 8 Ballen mit dieser Presse herzuctellen vermögen.....

„ 2200-00

Transportable Perpetualpresse für Heu, Stroh usw. mit Lokomobil oder Göpelantrieb; das Binden geschieht mit’Draht und wird das Heu’nichLzerstampft und zer-brochen, daher die Ballen nicht erst mühsam aufzulockern sind. Zum Betriebe der Presse werden vier Mann, u. zw. einer zum Zureichen, einer zum Einlegen, zwei zum Binden und Wegschaffen der Ballen erforderlich und man kann damit in je 5 Minuten einen Ballen von 1 m Länge, 43 cm Höhe und 56 cm Breite, im Gewichte von 80 bis 85 kg herstellen, es ergibt sich somit bei neunstündiger Arbeit eine Leistung von zirka 9000 kg; Preis..............

80-00

Häckselschneider lür zwei Schnittlängen, kleinste Gattung, nur für Handbetrieb, hat ein 184 mm breites Mundstück und liefert bei einer stündlichen Leistung von zirka 3% hl entweder 6 mm oder 13 mm langen Häckser....................

Häckselschneider mit extragroßem Schwungrad, für Handbetrieb, mit einer stündlichen Leictung von zirka 5 hl,

6 mm langen oder 10 hl, 13 mm langen Häcksel K Häckselschneider größerer Gattung, namentlich für Göpelbetrieb geeignet (kann jedoch auch durch zwei Mann betrieben werden), leistet per Stunde bei Handbetrieb 10 hl, 6 mm langen oder 20 hl 13 mm langen oder 30 hl, 26 mm langen Häcksel, bei Kraftbetrieb entsprechend mehr und kostet...........,,

Hächselschneider, geeignet zum Betrieb durch Göpel-, Dampf- oder Wasserkraft, schneidet in drei Längen (6, 13 und 26 mm) und liefert per Stunde bei Göpelbetrieb zirka 400 kg, bei Dampfbetrieb zirka 500 kg ,, Lagerstreuschneider, um Streu in die geeignetsten Längen

von 76 und 152 mm zu schneiden........

Rübenschneider nach französischem System für Handbetrieb :

a)    mit gußeisernem Goß .............

b)    ,, schmiedeeisernem Goß...........

Rüben-Musmaschine für Handbetrieb........

Rübenschneider nach Gardners System........

Ölkuchenbrecher für Haudbetrieb . . von K 140-00 bis Quetschmühlen zum Quetschen von Hafer, trockenem

Malz, Bohnen, Erbsen, Mohn und anderen Sämereien öliger Natur, womit bei Kraftbetrieb stündlich etwa 7⁻5 hl Llafer verarbeitet werden können :

a)    für Dampf- oder Göpelbetrieb ........ .

b)    ,, Handbetrieb................

Schrotmühle für Handbetrieb, womit ein Mann ohne Anstrengung arbeiten und leicht 60 bis 80 1 je nach der Feinheit in der Stunde schroten kann......

210-00

370-00

220-00

90-00

105-00

150-00

130-00

200-00

580-00

210-00

,,    150-00

Exzelsior-Schrotmühlen, bei welchen die stündliche Leistung bei einem Betriebe durch zwei- oder drei-pferdigen Göpel und einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 300 bis 400 Touren per Minute etwa 100 bis 200 kg, bei Handbetrieb und der dabei gewöhnlichen Tourenzahl zirka 12 kg betragen:

a)    für Kraftbetrieb................

b)    ,, Handbetrieb................

200-00

190-00

Transportable Futter-Dämpfapparate, bestehend aus einem schmiedeeisernen Dampfkessel mit innerer Heizung, welcher mit Sicherheitsventil, Wasserstandsanzeiger und Handspeisepumpe ausgerüstet ist, und den gleichfalls schmiedeeisernen Brühbottichen, in welche letztere die Dämpfe durch dichte Leitungsrohre gelangen, bedürfen keiner Einmauerung und kosten: a) 1 Dampfkessel u- 2 Kippbottiche von ie 4¹/₃hl Fassung ,, 1450-00

„    „ 3i/₄„

» , 2V₅„

b) 1

c) 1

,,    2

,,    2

Fäkalienabfiihrwagen (Latrinenwagen).

Auf einem eigens erbauten vierrädrigen Wagen befindet sich ein aufmontierter eiserner Kessel, welcher als Sauger pneumatisch funktioniert und zur geruchlosen Fäkalienabfuhr, zur Schlammabfuhr als Aufsauger dicker oder dünner, scharfer oder saurer Stoffe in industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben usw. benützt wird.

In einem gewöhnlichen, mit Dom versehenen, luftdichten Kessel werden einige Gramm Betriebsflüssigkeit „Vakkuline“ (sehr leichtflüchtiges Benzin) mittels einer einfachen Vorrichtung eingespritzt. Die Flüssigkeit vergast sofort und verbreitet sich nebelartig im Kessel. Durch eine weitere einfache Einrichtung wird dieser Nebel entzündet, verbrennt äußerst schnell, dabei die Luft im Kessel so stark erhitzend, daß sie sich auf etwa das zehnfache Volumen ausdehnt.

An dem der Einspritzungsstelle gegenüberliegenden Kesselende befindet sich auf einem

größeren, kastenartigen Aufsatz ein durch eine luftdicht anliegende Klappe verschlossene Öffnung; dehnt sich nun die Luft im Kessel aus, so entweicht sie aus der Klappe. In ganz kurzer Zeit, etwa in 1 bis 3 Sekunden,' ist der Nebel verbrannt, der geringe Luftrückstand kühlt sich schnell ab und der Kessel ist nach diesen einfachen Vorgängen hochgradig luftleer. Wird nun der Absperrschieber geöffnet, so kann der Kessel sich nach einer weiteren halben Minute schon mit den anzusaugenden Stoffen angefüllt haben.

Durch entsprechende Abmessungen des domartigen Aufsatzes kann man dem Sauger eine bestimmte Saugkraft geben. Es werden Sauger gebaut, deren zylindrischer Kessel (der natürlich jeden beliebigen Rauminhalt haben kann, gewöhnlich aber in Größen von 800, 1000, 1200, 1500 bis 2500 1 verlangt wird) sich nach einer einmaligen Funktion vollständig anfüllt, und wiede andere, die unter gewöhnlichen Umständen nach Beendigung des ersten Saugprozesses nochmals evakuiert (luftleer gemacht) werden müssen, damit sie sich vollständig anfüllen. Der Betriebs Stoff verbrauch kostet per 1000 1 Flüssigkeit zirka 3 bis 4 h. Die vollständige Füllung des Kessels dauert zirka 1*4 Minute, bei Nachfüllungen durch die zweite Funktion etwa 1 Minute länger

Wird der evakuierte (luftleere) Sauger mit einem anderen gewöhnlichen Kessel durch einen Luftschlauch verbunden, so evakuiert er diesen ebenfalls und macht ihn saugfähig. Ein solcher Beikessel kann sich unter gewöhnlichen Umständen durch ein bis zwei Funktionen des Saugers mit den betreffenden Stoffen vollständig vollsaugen.

Inhalt des anzufüllenden Kessels ohne Dom

800 | 1000 1 1200 | 1300

Liter

Saugerapparat auf 4rädrigem Wagen, ganz in Eisenkonstruktion, auf Stalildruck-federn, Kutschersitz, Radbremse, Requisitenkasten mit kleinem Zubehör .

Derselbe in solider Holz- und Eisenkonstruktion ............

Gewicht in kg . . . . ........

Alle Wagen sind mit 80 mm Felgenbreite berechnet und erhöhen sich die Preise bei 90 mm Breite der Felgen um K „    105    „    „    „    „

„    120    „    „    „    „

„    150    „    „    „    „

Besprengvorrichtung zum Anschrauben ,,

Das Normale aller Sauglichten ist 100mm oder 108 mm Muffenlochweite.

Preis in Kronen

3300

3500

3700

3900

3100

980

36

48

74

126

120

3300

1050

3450

1200

3650

1350

40

44

48

52

56

60

80

84

88

132

140

140

140

150

140

Gewöhnlicher Latrinenwagen mit Kessel, entweder für Luftpumpenbetrieb oder als Beiwagen für den Saugerapparatwagen, ganz aus Schmiedeeisen, mit abnehmbarer Kesselrückwand und verglasten Schaulöchern:

Kesselinhalt in 1 Preis ohne Luftpumpe

500

600

800    1000    1300

in

K 1250-00 1300-00 1370-00 1420-00 1460-00

Werkzeuge, Instrumente, Apparate und Requisiten.

Die angesetzten Zolle sind englisches Maß und wo nicht ausdrücklich anderes angegeben, sind alle Gegenstände per Stück verstanden.

Werkzeuge für Metallbearbeitung.

Maschinistenwerkzeuge, und zwar eine komplette große Garnitur, bestehend aus: 1 starke Pratzenwinde, 1 Vorschlaghammer, 1 Bankhammer, 1 Maschinisten-hammer, 1 Kupferhammer, 1 französischer Schlüssel Nr. 1, 1 französischer Schlüssel Nr. 3, 1 Wasserwage, 1 Amboß, 1 Schraubstock, 10 diverse Feilen, 1 Feilkloben, 1 Bohrratsche samt 10 Bohrern, 1 Schneidkluppe samt Backen und Bohrern für s/₈" bis 1 Greifzirkel, 1 Federzirkel, 1 Spitzzirkel, 1 Lochzirkel, 1 Anschlagwinkel, 1 rechter Winkel, 1 Paar Trommel-Balancierlineale, 1 Maßstab mit engl., Wiener und metrischem Maß, 1 Bogensäge, 1 komplette Bohrmaschine mit 10 Bohrern, 1 Flachmeißel, 1 Kreuzmeißel, 1 Beißzange, 1 Satz Schneidzeug unter ³/s",

K 680 00

1 Rohrauftteibmaschine, 1 Keiltreiber, I Körner, 1 Durchschlag, 1 kleiner Durchschlag, 2 Riemenlocheisen, 1 Stemmeisen mit HeR, 1 Nietenzieher, 1 Niethammer, 1 Schraubenzieher und 1 Bohrwinde mit 4 Bohrern..................

Schneidwerkzeug bester Qualität in kompletten Sätzen, mit Blindloch- und Meisterbohrer für Maschinenfabriken :

a)    für ¹J₈", s/₁₆", %" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette . .    ,,

b)    für ⁵/i₆", ³L", ⁷/le" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette ,,

c)    für ⁷/lc", yy, ⁹/₁₆" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette ,,

d)    für ⁶/₈",    ⁷/₈" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wend

eisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Kassette ,,

e)    für 1", 1¹f₈", 1 y₄", Y%" engl, enthält: 1 Kluppe,

2 Wendeisen, 12 Blindlochbohrer, 4 Meisterbohrer,

1

/) für 1 yy, P//‘ 1%’", iy₈",‘ 2" engl, enthält: 1 Kluppe’

2 Wendeisen, 15 Blind lochbohrer, 5 Meisterbohrer,

1 Kassette...................

Schneidkluppen für Schlosser und Schmiede, mit je 1 Stück Spitz- und Geradbohrer für jede angeführte Dimension:

Vs". Vis". vy eng]...............

Vis". Vs". V engl...............

Vi«". 4". 7,e" engl...............

Vs". ³/₄". ⁷/s" engl................

1". 1 Vs", lyy, l³/s" engl.............

1 y₂". l⁵/s". I³//.- l⁷/s". 2" engl..........

60-00

80-00

100-00

140-00

„    270-00

„    550-00

„    146-00

„    300-00

Gasrohrschneidkluppen mit Backen ohne Bohrer:

«)    Vs".    ¹/i".    s/s"    engl................

b)    ³/s",    V₂"    engl................

c)    y₂">    ³A",    1"    engl................

d)    3//,    v, iyy'    engl................

q r, iy₄", i-yy end..........•......

/) ly/, iy₂", 1 yy engi...............

Maschinen-Reibahlen mit der äußersten Genauigkeit aufs Maß kalibriert und fehlerlos zylindrisch:

a)    für alle gewöhnlichen Querschnitte, per 1 mm Durchmesser ....................

b)    für den feingeriffelten Querschnitt, per 1 mm Durchmesser ....................

c)    Kanonen-, Kronen- und Spiralbohrer, per 1 mm

Durchmesser .................

d)    Kurze konische Reibahlen zum Ausreiben von Blech,

per 1 mm...................

Ambosse bester Qualität, gestählt, per kg:

n) bis zu 10 kg..................

b)    von 10-5 bis 25 kg ..............

c)    „    25-5 „ 200 „    .............

10-00

15-00

26-50

43-25

48-00

60-00

0-48

0-72

0-50

0-22

1-20

1-15

100

Schraubstöcke, per kg:

a)    beste kanzösische Qualität,

bis zu 12-5 kg......

von 12-5 bis 25 kg . . . .

„    25

b)    beste steirische Qualität,

bis zu 2-5 kg.....

von

75 „

3 bis 5 kg

5-5

10 „

1-92

1-68

1-52

10-5

15 „..........

25 „..........

50 ............

Speerhorne bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 6 kg.............

b)    von 6-5 bis 15 kg..........

c)    über 15 kg..............

Parallelschraubstcicke, per Stück:

15-5

„    25-5

H- I-* tO -W 03 Ol

öl <1 #*- ö 'S ti

05*0000

1-20

1-15

1 00

Spannweite Maulbreite

Tiefe

Gewicht in

in Millimetern

kg

Preis in Kronen

ä) drehbare:

210

175

140

120

10 o 00 o

O Tji H O

1—I rH pH pH

125

65

O 10 10

H CH>

45

30

22-5

93-60

72-00

51-60

40-50

b) feste:

210

170

135

120

140

65

150

80

110

115

80

100

45

30

60

14-5

91-00

68-40

48-00

24-65

48

b) blank, Länge in mm

Englische Bohrratschen bester Qualität:

Universalkloben für Planscheiben:

Schraubendurchmesser in mm

19    20

24

25

35

K 9-00 11-00 14-00 19-00 20-00

Franzosenschlüssel:

d) mit Bronzering, 30 cm lang, einfach

b)    „

c)    blank,

36

30

d)

T9

36

,, doppelt

e) mit Holzgriff,

29

einfach

30 „

Dreherherze für Drehbänke:

d) poliert, innerer Durchmesser in mm

/) „

15

25

K 1-00    1-50

b) schwarz, innerer Durclnn. in mm    40    50    60    70    80

K    2-00    2-60    3-00    3-50    4-0~0

Feilkloben:

a) mit Flügelmutter, 140 mm lang 150 150 150 „

350 „

/) Spannkloben mit Schlüssel, 210 mm lang, schwere Sorte

260 „

b)    „

c)    ,, Schlüssel,

d)    „

e)    „ Heft,

,, stärkere Sorte . .

g)

Brustleier:

d) gewöhnliche Sorte aus Eisen

mit Ansatz

c) feine Sorte mittelgroß ,, groß . .

Ziffern ganz aus Stahl: Größe in mm

d) „

O 00 cp Ol

per Spiel    K    2-40    2-80    3-20    3-60    4-00 4-30

9    10    12

Größe in mm

10

12

755

Lineale aus Stahl:

lang 50

100

125

150

200 cm

K 10-00    22-00    29-00    39-00    59-00

Blechmesser:

a)    aus Stahl .

b)    ,, Bronze

Schublehren:

a)    feine Sorte mit Wiener und Metermaß, 15 cm lang .    ,,

b)    superfeine Sorte mit Nonius, Wiener und Metermaß,

19 cm lang...................,,

von K 7-60 bis K „ „ 8-00 „ „

9-00

9-50

6-00

9-00

400

Röhrenreiniger für Lokomobile, 65 mm Durchmesser . . .

Zirkel:

a)    Federzirkel, 13 cm lang . .

b)    Tasterzirkel, 13 ,,    „    . .

16 „

21 „

e) gerade Spitzzirkel, 16 cm lang

o)

d)

1)

g) Greifzirkel, 24 cm lang 31 „    „

h)

mit Bogen, 16 cm lang

Anreißer für Dreher, gewöhnliche Sorte........

Anreißer für Dreher, mit patentiertem beweglichen Bronzesteller für den Stahlstift.............

Winkel aus Eisen, feine Sorte:

K ~2HÖ 2dK) 2-80    3-50    3-90    4-20 4-50 5-50

Bogensägen:

a)    gerade, 305 mm lang, feine Sorte

b)    mit Haken..........

Herzbohrer für Eisen: Durclim. in mm 7

2-00

1-20

1-50

1-80

1-40

2-10

3-00

3-40

„ 10-00

„ 12-00

.....K 6-50

.....„    5-00

10 12 16 20

K 0-90 MO 1-30 1-50 1-60

Schneckenbohrer für Holz: Durchm. in mm 10

13    16

K 0-26 0-36 0-50

Bohrer:

a)    gewöhnl. Nagelbohrer, per 100 Stück von K 10-00 bis K 30-00

b)    Zentrumbohrer, mm 4-5bis26    28

per Dutzend K 2-76    3-40    4-00    5-00

30    33bis36

48*

K 7-40    9-80    17-00    20-00    32-00

Bindermesser

c)    Doppelgewind-Gußstahlbohrer, per 100 Stück:

mm 1 bis 2 4 bis 4% 5 % bis 6 7 y₂ 9    10

K 8-40    10-60    12-50    16-90 24-80 26-20

mm 12

K 33-40 50-00    80-00    130-00 210-00    350-00

d)    Brunnbohrer, fein Gußstahl:

15    20

24

30

40

von K 1-80 bis K 2-50

Hämmer:

a)    Glaserhammer..........

b)    Maurerhammer..........

c)    Tischlerhammer.........

d)    Sattler- und Tapeziererhammer . .

e)    Schieferdeckerhammer . .

Hobel:

a)    Gesims- und Schropphobel

b)    Kittfalzhobel

85 „

1-60

2-00

1-50

300

6-10

klein

groß

. . von K 1-50 bis ,, zum Stellen

1-90

K 2-40    4-25

4-60

c)    Nuthobel

d)    Rauhbankhobel, einfach K 4-30, doppelt . . ~e) Schlichthobel, einfach

,,    doppelt

von K 3-20 bis ,,

von K 1-65 bis ,, „    „ 2-70 „    „

TH tH SO

Hobeleisen (Schlichthobeleisen oder Schropphobeleisen), ein-

fach K 0-50, doppelt

Lochbeutel:

mm 6    8    11    13    15    18    20

K 1-00 MO 1-30 1-45 1-60 2-00 2HÖ „ 0-60 0-70 0-80 0-90 1-10 1-30 1-50

englisch

Rheinl.

Feilen und Raspeln.

Smooth Hoppel-Smooth

Halb-

Smooth

234-00 | 260-00 286 00 300 00 ! 325-00 395-00

500

475

450

539-00

616-00

475-00

506-00

409 00 462 00

627-00

704-00

519-00

605-00

453-00

517-00

Bastard

| I-1 . . . K | 212 00

275-00

400    425

358-00

418-00

308-00

374-00

385-00

462-00

Nach Gewicht wie Armfeilen

407-00

473-00

495-00

312-00

395-00

30800

321-00

363-00

366-00

396-00)

31900

352-00

407-00

352-00

Maschinenteilen

per 100 kg, 300 mm lg. ( G □ A Ö

375

350

325

300

275

250

22000

Armfeilen | I I und Q . .

per 100 kg I A O

75    100 125 150 175 ;200    225

Preis per 100 Stück in Kronen

270-00

295-00

271-00

330-00

268 00 279-00

22900

24900

19600

213-00

158-00

185-00

140-00

159-00

117-00

125-00

10100

11000

87-00

95-00

75-00

8200

59-00

67-00

47-00

52-00

4000

44-00

3300 36 00

231-00

286-00

22000

240-00

198-00 242-00

264-00

31900

225-00

264-00

19800!

246-001

169-00

213-00

132-00

150-00

146-00

180-00

126-00

158-00

10600

134-00

92-00[

114-001

17700

197-00

I00-6Z

100-99

162-00

66-00

49-00

54-00

42 00 146 00

116-00

128-00

10500

121-00

95 00 10600

79-00

88-00

00-99

75-00

55-00

60-00

44-00

48-00

36-00

39-00

31-00

34-00

187-00

202-00

158-00 165 00

126-00

13300

99-00 104 00

84-00

8900

70-00

74-00

60-00

63-00

50-00 55 00

46-00 48 00

167-00

136-00

114-00

95-00

00-98

70-00

62-00j

55-00

44-00

37-00

133-00

194-00

23100

165-00

200-00

14100 174 00

119-00

145-00

106-00

128-00

90-00 109 00

[79-00

95-00

66-OOj

81-00

5900

69-00

51-00

57-00

44-00

51-00

242-00

187-00

158-00

-0068t

108-00

92-00

82-00

00-02

Hieblänge in mm

Hieb

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Halb-

Smooth

Grober

Hieb

Bastard

Smooth

Grober

Hieb

Benennung

|    [ Raum-,

Strudel- und Flachspitz -Feilen

Messer-, Trieb-und Vogelzungen-Feilen, oval und schneidig

G AOc

Tapersäge -Feilen mit glatter Spitze

Brettsäg-Feilen, flach, mit 1 Angel

Bestoß-Feilen.

A o o

O VDCZ3

Holzraspeln

i:

Hufraspeln

Zangen:

a)    Beißzangen, Länge in cm

schwarz, K blank, ,,

Beißzangen, mm fein,

b)    Schmiedzangen, flach und rund per kg

c)    Lötzangen für Bandsägen, per Stück.

d)    Flachzangen .

e)    Zwickzangen /) Plombierzangen

32

37

2-60

3-20

235    265

130    160    185

K 0-70    0-80    0-90    1-10    1-50    2-00

klein

mittel

von K 0-60 bis „    ,, 1-40 „

groß

. K 1-80 .    „ 15-00

„    2-30

„    3-00

K 15-00

18-00 22-00

Hämmer, per kg:

a)    Handhämmer aus Gußstahl.......

b)    Vorschlaghämmer, gestählt, von 2 bis 3 kg

über 3 ,,

3-60

1-65

1-45

c)    Schrotmeißel aus Stahl..............

d)    Gesenke, gestählt................

Meterstäbe:

a) aus Holz, flach, K 1-20, viereckig.........

,, eingelegt, flach, K 1-80, viereckig ....

c)    ,, Eisen, flach, K 1-50 bis K 1-80, viereckig . . .

d)    zusammenlegbare, eine Seite mit Meter-, die andere Seite mit Wiener Maß: ordinäre feine .

b) „

von K 0-20 bis „ „ 0-80 „

2-80

3-00

1-30

2-00

2-30

0-30

1-50

Baurequisiten und Maschinen.

Steinkrampen und Zweispitzkrampen, per 100 kg K 85 00

Geschmiedete Schaufeln, per 100 kg . , . Deichgräberschaufeln mit Stiel, per Stück

„ 76-00 „    3-80 •

Baggerschaufeln, 350 mm lang, 250 mm breit, per Stück ,,    3-30

„    4-00

400 „    „    300 „

Steir. Wurf schaufeln, 260 mm lang, 250 mm breit, p. St. „ „ 280 „

320 „

„    270 „

„    310 ,,

1-00

MO

1 -40

Spitze Stichschaufeln ohne Stiel,

. K MO .    „    1-30

. , 1-60

280 mm    lang,    210 mm    breit,    per    Stück.

300 „    „    23    „    „    „    „    .

325 „    „    25    „    „    „    „    .

Ul

a>

er

p

cs

Mt

CO

CO

o o o

1-0 C— rh <M C<l SO

CK)

co io rs

rP*. —1 Ol

o o o

1-00

1-20

1-45

tim

mi

<53Si

mm

LokomotiV“Kohlenschaufeln mit Stiel,

220    „

220    „

330 mm lang, 200 mm breit . . . K 400 „

460 „

Gepreßte Stahlblechrechen:

Preis

16 Zinken

Iv 1-00 bl5 MÖ P6Ö 2-00 per Stück

10

12

14

Ein- und Zweispitzhämmer, steirischer Stahl, per kg...........

Steinhacken aus Ia Gußstahl, per kg .... ,,    ,, Ia Martinstahl, Der kg ...

Kronhämmer aus Ia Gußstahl, 2 bis 3y₂ kg schwer, per kg ........... . .

K 1-30

50

„    3-00

„    2-40

Kronhacken aus Ia Gußstahl, zirka 3 kg schwei, pei kg ...........

„    2-40

Durchmesser in

,, 6-00 7-50 8-60 9-40 11-50 13-50

„ 1000 ,,

Schlagbohrer (einseitig) oder Stoßbohrer (doppelseitig) aus

Ia Gußstahl, mindestens 1 m lang, per kg.....K 2-80

Steinschlegel aus Martinstahl, über 2 bis 4 kg über 4 kg

per kg K 1-10

Maurer- und Gerüsthämmer aus Stahl, per kg Mörtelschöpfer, 8 bis 10" innere Weite, per 1 Stück zirka 1 kg, per kg

Mörtelkrücken, 15 bis 35 cm lang, y₂ bis l%kg schwer,

per kg.....................

Mörtelplandel, 17 und 19 cm Durchmesser, per Stück,

K 0-75 und ,,    0-85

.    „    1-30

. ,, 1-20 . „ 1-60 . „ 0-80 10 cm breit

0-90

K 1-80

.    „    1-50

„ MO

Reibkelle, 95X250 mm groß, per Stück

Rundkelle, 100X120 ,,

„    100X240    „

Maurerkelle, per Stück.........

Maurerscheren, zirka 7_

per Stück K 0-45

Senklote von Gußeisen, schwarz lackiert:

Länge    cm]|10

Stückgewicht g 135 Stückpreis K 0-60

Von Schmiedeeisen, 180 mm lang, 510 g schwer, per

Stück .....................

Lote von Messing, mit Stahlspitze, klein......

groß......

Wasserwagen von Eichenholz mit 2 Libellen:

Länge in cm 25    30    40    50    60    75

0-55

0-65

12

14

16

18

175

250

340

435

0-70

0-80

1-00

1-20

100

Preis per

Stück K 2-10    2-30    2-50    2-90    3-30    3-60    4-90

Wasserwagen von Eichenholz, poliert mit starker Messingplatte:

Länge in cm 15

20

25

30

K 0-90, MO

1-60

L35

Wasserwage mit genau geteilter Libelle und 3 mm starker durchgehender gehobelter Eisensohle:

Länge in

Preis per Stück K 8-00    10-00    11-50

Wasserwagen aus Messing in Zinketui:

Länge in

Preis per Stück K 2-00    2-70    3-40    4-10    5-50

Universalwasserwage., bronziert, mit vernickeltem Zifferblatt für Horizontal Vertikal- und Winkelmessung, per Stück .............

cm 50

cm

10

65

80

100

14-00

15

20

25

30

K 7-00

Böschungswage von Messing mit eiserner Fußplatte, 20 cm

lang, für Böschungen bis 90°, per Stück......

Bandmaß, unveränderlich, aus 16 mm breiten Reinleinengewebe mit Phosphorbronzedrahteinlagen in Lederkapsel mit Umlegkurbel: lang

per Stück

lose Bänder ohne Kapsel ,, 3-00

K 10-00

m 10    20    30    40

50

K 7-00    10-00    15-00    18-00    21-00

6-00    9-00    12-00    15-00

Schlauchwasserwage für Niveaubestimmungen bei Bauten, per Garnitur ohne Schläuche Gummischlauch allein

K 8-50

per m ,,

1-40

Ab Wägelatten, 4 m lang, mit Dezimeterteilung, Eisensohle,

2 Handgriffen, Libelle und Schutzschuber, per Stück ,,    17-00

12-00

Visierkreuze aus Holz, per Garnitur (3 Stück) , . Erdstößel, zirka 10 kg, untere Fläche 100X140 ohne Stiel, per Stück............

Betonstößel,

zirka 10 kg schwer, 200X200 mm, ohne Stiel, per Stück ,, 170X170 „    „    „    „    „    „

mm,

3-50

4-50

„ 6 „

Bunde Stampfer, für Rinnen und kleine Rohrlegungen, per Stück:

260 mm lang, 140 mm breit, zirka 7)4 kg schwer, ohne Stiel . ..................

3-50

6-30

260 mm lang, 220 mm breit, zirka 9)4 kg schwer, ohne Stiel ...................

8-40

Fugeisen

mit Heft

per Stück

0-95

1-45

Universal’Zementfugeisen für verschiedene Fugen von 5, 8, 10 und 12 mm Breite

per Stück ,,

8-00

Betonwalze aus Metall mit schmiedeeiserner Fassung,

klein...........

größere ..........

32 00 36 00

igfjj

Gartenwalze, einteilig, 48 cm Durchmesser, 40 cm breit mit Gegengewicht balanciert, zirka 110 kg, per Stück . .

aus-

Gartenwalze, zweiteilig, 60 cm Durchmesser, 60 cm breit, zirka 210 kg

. „ 110-00

. „ 220-00

762

Straßenwalzen, zweispännige, für Wasserfüllung: 2000 bis 3000 kg schwer,

\j

iroaGF'HCttv^uizl

per 100 kg . . . . K 65-00 3000 bis 4000 kg schwer,

per 100 kg . . . . „    55-00

Schotterwalzen f. Wege

mit Gabeldeichsel f. ein Pferd, per Stück:

Gewicht

Einteilig (für Wasserfüllung), leere Walze zirka 320 kg, mit Wasser gefüllt zirka 400 kg schwer . . ,, 290*00 Zweiteilig, nicht für Wasserfüllung geeignet,

zirka 300 kg . . . ,, 200-00

Mörtelkübel aus Eisenblech, verzinkt: Fassung Ausmaß

Preis per Stück K

27

Liter    17

mm 240 x320    255x340    290 x360

21

6-50

8-00

9-50

Mörteltragschaffel aus Eisenblech, im Vollbad verzinkt,

aus Holz ,,

per Stück K 2-60 1-20

10-50

Eiserne Mörtelkasten, 270 mm tief, 460 x 670 mm obere Weite

per Stück ,,

Mörtelkasten aus Holz mit Bandeisen beschlagen ,,    ,,

Mörtelaufzugschaffel aus Holz.............

Scheibtruhen aus hartem Holz mit Holzrad und mit Eisen

beschlagen ............

mit Aufsatz, Holzrad und Füßen . .

3-40

6-80

per Stück

6-80

9-50

Dieselben mit 4 eisernen Durchzugschrauben, per Stück mehr ,, ,, für Teichgräber mit Eisenfüßen u. Eisenschrauben, Gußrädern u. Eisenlagern, gewöhnliche Größe mit Aufsatz

1-90

per Stück ,,    18-00

Eiserne Schubkarren mit schmiedeeisernen Rohrgestell nach amerikanischem Muster für Erd Kohlentransport:

Schotter-,

Fassung in Litern 70 Preis per Stück K 34-00

100

125

150

43-00    46-00    63-00

„ 10-00

Dieselben Karren zum Kippen nach vorn, per Stück mehr...........

Eiserne Ziegel- oder Steinkarren:

40    50    60    72

Für Ziegelanzahl Preis per Stück K 28-00 34-00 36-00 41-00

Ein schmiedeeisernes Karrenrad allein

mit kurzer Achse . .

8-00

9-20

„    50-00

„    56-00

Eiserne Kippkarren für 100 1 Inhalt . .

„ 150 1    „    . .

Eiserne starke Karren mit 2 Rädern für:

schweres Material für 100 1 aus ⁵/₄ zölligen Rohrgestell ,,    08-00

,, 150 1 „

„ ,, „ 200 1 „

Sand-, Schotter- und Kohlendurchwurfgitter mit 20 mm

starken Rundeisenrahmen, Mittelstange und Stütze,

110 cm breit, 150 cm hoch:

Maschenweite 10, 13, 20, 26, 30, 35, 40, 45 und 50 mm,

von K 29-00 bis „    50-00

Dieselben mit 11 mm Rundeisenrahmen, Mittelstange ohne Stützen, Maschenweite 10 bis 50. mm, 145 cm hoch,

90 cm breit, per Stück

Preis per Stück

„ 80-00 „    96-00

von K 15-00 bis „    17-00

Sandsiehe zirka 45 cm Durchmesser, 2 bis 14 mm Maschenweite

. per Stück ,,    4-00

Gerüstklammern aus 15 mm Quadrateisen, 26 bis 32 cm lang f 100 Stück zirka 60 kg) oder Flacheisen 26 x 8 mm, per 100 kg.....................

„    30-00

Kamin- und Kanalsteigeisen aus Rundeisen, per 100kg,,    38-00

Hängegerüsttaschen, ganz aus Schmiedeeisen mit Schneckentrieb, Patentbremse und kontinuierlicher Sperre, Preis

für 2 Stück .................

Dieselben aus Flacheisen statt aus Winkeleisen . .

Hiezu 4 Stück Z -vei rollen - F1 as dien z ü ge a K 11-60, zus ,, Zugehörige Seile, 20 mm dick, per 100 m......

Koksheizkörhe aus Schmiedeeisen zum Ausheizen friset gemauerter Lokale, per Stück

Koksöfen zum Trockenheizen von Neiibauten haben folgende Vorteile gegenüber Heizkörben:

vollständiges Ausbrennen des Heizmateriales, absolute Sicherheit gegen Feuersgefahr, vollkommen sanitär, weil der Rauch in einen Schornstein abgeleitet werden kann, äußerst solide Konstruktion

n) 40 x 40 cm groß, samt Haube...........

W 45x45 „    „    „    „    ..........

Bleischmelzkessel aus Schmiedeisen mit gußeisernem Kessel ,,

Kessel und Bügel, ohn£ Bleilöffel, per Stück Bleilöffe¹ dazu:

Durchmesser in cm    8    10    12    14    16    18    20

Preis per StückTK    (b90    1-30 2-30    3-80    5-5~(T 7-00    8-50

Lötöfen für Bauzwecke aus Schmiedeeisen, per Stück . . K 8-50

. ,, 190-00 . „ 150-00 50-00 „    78-00

. „ 26-00

„ 130-00 ,, 150-00

60-00 14-00

Asphalt- und Teeröfen aus Eisenblech, inklusive transportablen O^en mit Aschenkammer, Rundrost, Rostblech, 2 Hand-haben und Rauchabzugstrtzen;

Fassung in Tätern Gewicht in kg

Preis per Stück K 82-00    118-00    130-00

50

63

80

91

120

100

Asphalteimer (Teerkübel):

klein]

mm 1280

groß

Weite    _

Preis, lackiert K 6-50 „ verzinkt „    7-50

300

8-50

11-00

. .. f. " {(

SpannkopfJür Hoh,sprieße, einfach und verläßlich, bietet größte Sicherheit und gestattet jederzeitiges Nachspannen.

Hub

7 cm 9 „

l. W, d. Haube

7/4 CE^

10

Preis ohne Holz

K 5-00 „ 8-00

Karabinerhaken, Tragkraft 1000 kg. . . ,,    16-50

S-Haken,

Tragkraft bis kg Gewicht za. kg Preis K

13-00 26-00 55-00

2500

5000

10000

12

25

Stählerne Steinrchere mit 2 Füllen, Total höhe (zusammengezogen) zirka 135 cm Fassungsweite 80 berw. 100 cm,

Tragkraft 1000 kg, Gewicht 40 ktr, Preis K 100-00

2000 „

>1

50 „    „    „ 128-00

Stählerne Kniehebel'tein/angen.

Tragkraft Fassungsweite Gewicht za. kg

bis 40    22    100-00

..    50    25    108-00

158-00 57    180-00

65    208-00

82    240-00

100    290-00

135    400-00

Preis

kg

cm

1000

1500

Steinwölfe für schwere Stücke, verbesserter Form mit ausgebauchtem Gehäuse, kurzem Mittelstück, wodurch ein Bruch des letzteren vermieden wird.

Tragkraft kg

1500

2500

5000

Gewicht za. kg

Preis per Stück K

1700

24-50

38-00

Stählerne Steinschere mit beweglichem Greilhaken, 2000 kg Tragkraft, 100 cm Fassungsweite, zirka 50 kg Eigengewicht.....

Desgleichen, leichter, für Kisten u. dgl. 600 kg Tragkraft............

K 122-00

„    93-00

Desgleichen, für Zimmerleute, für Stämme bis zu 65 cm Durchmesser . . . „    50-00

im

per Stück von K 10-00 bis „    20-00

Faßklaue

Amerikanische Faßzange für Fässer bis zu

1-50 m Länge und bis zu 1000 kg schwer „    16-00

Sackzange

K 20-00

I - Träger - Hebeeisen aus Stahl, K 15-00 bis 21-00

tja

Trägerzangc

K 40-00

Wenderinge aus Stahl zum Umdrehen von Holzstämmen, ohne Stiel . . . K 11-00 mit

. „    13-00

Hebeapparate und Hebemaschinen

zur Förderung von Lasten in vertikaler und horizontaler Richtung, als: Rollenzüge, Flaschenzüge, direkt und indirekt wirkende Winden, Krane, Aufzüge, Elevatoren,

Normale Aufzugsrollen für Seile von 25 mm Durchmesser:

Rollend urchm. in mm 85 Preise in K

125 150 200    250    300    350    400

3-70 5-60 8-60 10-SO 12-00 18-00 30-00 36-00 Preise der Rollen allein K 1-40 1-60 2-20 2-70 4-20 5-50 8-00 10-00

Starke Aufzugsrollen:

Rollendurchm.inmm 150 Spurweite f. das Seil mm

180    205    230    255    305    550

32    32    38    38    44    50    58

Preis in lv . . . . 12-00 13-00 15-00 16-80 21-60 27-60 55-00 Preise der Rollen allein K

2-80 3-20 4-00 5-00 6-00 10-00 20-00

Seilflaschenzüge.

Fig. a: 1 rollig. Fig. b\ 2 rollig. Fig. c: 3rollig. Fig. d\ 4 rollig.

Die Seitenteile sind aus Stahl, die Rollen aus Gußeisen, gedreht und gebohrt.

Bei Abnahme von einem Paar erhält der kleinere Block eine Öse (Fig. a und b) zum Anbinden des Seiles.

1000 2000    2500

200    225    250

Tragkraft per

Ol c

Fig. a Gewicht Fig. b Gewicht Fig. c Gewicht Fig. d Gewicht

Je zwei Rollenkloben geben einen Flaschenzug.

Differential-Kettenflaschenzüge nach Weston:

a) mit der Kette zu arbeiten:

K 38-50 47-00 60-00 59-00 67-00

geprüft auf kg 250 Kettenlänge engl. 40' Preis in

500 500 1000 1000 40' 60' 40' 50'

K 80-00 96-00 120-00 125-00 148-00

geprüft auf kg 1000 1500 1500 2000 2000 Kettenlänge engl. 70' 50' 70' 50' 70' Preis in

b) mit Speichenrad:

geprüft auf kg 2000 Kettenlänge engl. 50' Preis in

3000 50'

K 180-00    250-00    310-00,

Hiezu noch separat 35 engl. Fuß Seil K 12-00

4000

50'

System Tangye“.

Differential- Kettenf 1 aschenzüge

I. Mit Tragkette allein. Die Länge der erforderlichen Kette beträgt ungefähr das Vierfache der Hubhöhe, z. B. 3 m Hubhöhe erfordert 12 m Kette.

Geprüft auf

kg

Länge der Tragkette in m

Gewicht des Flaschenzuges samt Kette kg

Preis des Flaschenzuges samt Kette K

250

500

500

750

1000

1000

1500

1500

2000

2000

12-10

12-10

18-20

12-10

15-20

21-30

15-20

21-30

15-20

21-30

14

17

21

18-50

30-80

36-50

47-50

56

67

81

50-00

58-00

70-00

75-00

82-00

94-00

115-00

128-00

154-00

160-00

II* Mit Speichenrad

2000

3000

4000

15-25

15-25

15-25

13-42

13-42

13-42

210-00

285-00

315-00

III. Mit Sondergetriebe.

4000

5000

6000

8000

15-25

15-25

15-25

15-25

13-42

13-42

13-42

13-42

305-00

395-00

490-00

600-00

Schraubenflaschenzüge mit Friktion.

Nr.

Tragfähigkeit

kg

Preis einschließlich Ketten für 3 m Hub

Preis

der Lastkette für 1 m Hub

Preis

der Handkette für 1 m Hub

ln Kronen

500

O"-! Ö

i—i >—i 3

Cl

82-00 96-00 ] 12-00 145-00 175-00 210-00 250-00 300-00 360-00 580-00 770-00

11 mit Gallscher Gelenkkette.

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10000

12500

3-30

5-50

6-60

7-70

9-30

10-60

12-80

15-80

17-00

61-00

68-00

3-80

3-80

3-80

3-80

3-80

4-70

4-70

4-70

4-70

4-70

5-00

Schraubenflaschenzüge mit Lastdruckbremse.

Nutzbare Tragkraft in

Probeleistung in

kg

kg

Preise inkl. Ketten für 3 m Hubhöhe in K

Aufpreis der Handkette für

Aufpreis der Lastkette bei 1 m vergröß. jeden m vergröß. Hub in K Hub in K

\ä

600

900

1000

1500

1500

\J

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10000

2250

3000

4500

6000

7500

9000

11500

15000

89-00

106-00

125-00

158-00

193-00

233-00

272-00

338-00

405-00

600-00

3-50

6-00

7-20

8-50

9-80

11-40

13-30

16-00

19-60

26-00

oooooooooo

COCDSOCDCDCOCOCOSOCD

Direkt wirkende Winden:

a) Wagenwinden mit hölzernem Schaft, gehärteten Getrieben, Zahnstange und Stellrad.

Tragkraft bei lotrechter Last kg

Zahn

stange

mm

Holz

Hub

Höhe

Gewicht

kg

Ohne Pratze

Mit Pratze

einfache doppelte einfache doppelte

mm

mm

Übersetzung Übersetzung Preis in Kronen Preis in Kronen

o o o o o o o o

OiOOO —i —i <N CO

36-00

44-00

60-00

67-00

CD

02 i—* •

P-2*"

(A

Co

« O CA

co_

S °

lg*

er? £ et c

gV

3- <

a> <

c-h <:

CI>

p 2

0 2

0_ P

§**■

p p.

O:

l|

p" y

P

OQ tfi CD

g g,

CL

4^.

CO

Volle Pratze.

Holz-

Hub-

Tragkraft bei lotrechter Last kg

Zahnstange

mm

Höhe

Gewicht

kg

Preis

Kronen

mm

mm

4000

5000

7500

10000

15000

58x34 60x36 65x40 75 x 45 80x45

865

885

O Oi

o o o I> O 00 io io CO CO CO co CO

0 0 0*00 co *o *o o

75-00

82-00

94-00

120-00

145-00

c) Zahnstangenwinden mit eisernem Schaft aus einer einzigen Blechtafel gebogen, ohne jede Winkelverbindung.

Tragkraft bei j lotrechter Last

kg

Zahnstange

mm

Ganze Höhe mm

Hub

mm

11 Gewicb t

Preis

Kronen

3000

4000

5000

8000

10000

12500

15000

54x32 60x34 65x35 74 x42 82x46 85x49 90x51

900

900

900

900

900

900

900

36

42

50

70

85

110

125

123-00

132-00

155-00

205-00

245-00

270-00

375-00

d)

Dreifuß winden. Füße und Schraube aus Schmiedeeisen, Mutter aus Rotguß.

Tragkraft

kg

| Schraubendurchmesser mm

Höhe, wenn zusammengeschraubt mm

Hub

Gewicht Preis

mm

kg

2000

5000

8000

12000

16000

0 0 0*0 OJ O (-■ oo

O Ci

550

100

225

300

300

300

14-5

22

27

32

24-00

46-00

62-00

78-00

100-00

e) Schraubenwinden. Die Schäfte der Winden sowie die Schlitten sind aus schmiedbarem Eisen.

kg

Tragkraft Höhe, zusammengeschraubt a

und b.........

Höhe, zusammengeschraubt c

Hub...........

Spindeldurchmesser .... Seitenbewegung, Fig. c . .

Gewicht, Fig. a.....

„    „ b.....

5000    8000    12000    16000

mm

Ol

500

500

575

225

51

57

250

350

60

64

20

35

350

350

22

38

38

50

41

36

53

Preis Fig. a „ b

38-00

52-00

50

50-00

72-00

125-00

55

62-00

85-00

160-00

70

70-00

95-00

190-00

Indirekt wirkende Winden.

a) Wandwinden mit Schneckenbetrieb und Selbsthemmung.

Tragkraft

kg

Trommel- jj Trommeldurchmesser; länge mm

Gewicht

mm

kg

Preis

© Ol © ©

130

190

to IO

oo ins © ©

I O Ol Ol ©

50-00

110-00

t;

te

b) Wand winden mit einfacher Räderübersetzung.

Hebkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche .....

Hebkraft direkt von der

Trommel........

Gewicht.........

Trommeldurchmesser . . .

Trommellänge......

Preis ohne Bremse .... ,, mit ,,    . . . .

kg

1500    2000

3000    4000

mm

c) Wandwinden mit doppelter Räderübersetzung.

Hebkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche.....kg

Hebkraft direkt von der

Trommel..........

Gewicht.........

Trommeldurchmesser . . . mm

Trommellänge........

Preis mit Bremse , , , . K

600

140

145

400

83-00

90-00

00

155

550

115-00

125-00

5000    6000    8000    12000

1000

250

165

650

140-00

1200

320

165

'T 05 O Ol

oo

1600

2400

400

450

185

185

750

<?

240-00

d) Bockwinden (Baukrane) mit einfacher Übersetzung. Hebkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche . kg Hebkraft direkt von der Trommel. . . .

Gewicht.....

T rommeld ur chmess Trommellänge . .

Preis ohne Bremse ,, mit

1500    2000    3000    4000

5000

300

100

Ol o

600

160

1000

O O io

335

115    135    145    15

270    360    400    550

K    63*00    66*00    90*00    100*00

„    66*00    70*00    95*00    120*00

mm

165

650

155*00

170*00

e) Bockwinden (Baukrane) mit doppelter Übersetzung. Hebkraft mit zwei- und dreirolliger Flasche .....

Hebkraft direkt von der

Trommel........

Gewicht.........

Trommeldurchmesser . . . mm

Trommellänge......,,

Preis mit Bremse . . . . K 235*00 265*00 295*00

kg

6000 8000 12000

16000

OTJIO <N (M f-H

OOlO

550

o oi © o

2400

3000

520

185

750

670

185

750

340*00

Krane.

a) Wand kraue mit Wind werk.

Ausladung m

Rollenhöhe über dem Boden m 3 I 3*5    3-5 I 4

4    4*5

Preis in Kronenkomplett u. inkl. Ketten f.4mHub

300 kg Tragkraft 500 „

1000 „

2000 „

3000 „

4000 „

O io CO Ol TH

620

730

860

925

935 ' 970

506

üj CD 00

930

990

850

900j

1000 1030 1060 1090;

LS/—

IN«

b) Magazindrehkrane.

Ausladung

Rollenhöhe über dem Boden

3    3-5    3-5    4

4    4-5

Preis in Kronen    300 kg Tragkraft

ohne Wind werk    500 ,,

jed. inkl. Ketten j 1000,, für 4 m Hub 2000 ,,

^ co ®hh© O O

370 400 420 460 520 560 570 620

425

500

520

620

645

682

Ol Ol Ol fcO

-4 Ol o o

Ttn CO CO t~-

r*_.;

c) Laufkatzen auf dem Oberflansch eines I-Trägers laufend, zweirollig, mit mechani schem Vorschub.

Maximaltragkraft

kg

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

Gewicht d. Katze allein zirka kg Preis der Katze allein . . . K

38

42

50

60

70

100

120

100-00

110-00 118-00

122-00

130-00

150-00

180-00,

Preis der kalibr. Handkette per laufenden Meter K 2-00.

Laufkatze mit eingebauten Schraubenflaschenzug auf dem unteren Flansch eines I-Trägers laufend, mit mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft Gewicht m. Ketten für 3 m Hub kg Preis mit Ketten für 3 m Hub . K Preis der Ketten für 1 m größeren Hub .... K

500

1000

1500

2000    3000

4000

5000

50

65

75

185-00

210-00

245-00

105    135

300-00 350-00

210

230

455-00 535-00

11-00

14-00

15-50

17-00

18-50

20-00 22-00,

Laufkatze auf dem unteren Flansch eines I-Trägers laufend, ohne mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft

kg

500

1000 i 1500

2000

3000

4000

5000

Gewicht der Katze zirka kg . . . Preis ohne Kette K

20

55-00

25    32

63-00! 73-00

40

45

70

87-00

105-00

130-00

80

160-00

Laufkatze auf dem unteren Flansch eines I-Trägers laufend, mit mechanischem Vorschub.

Maximal tragkraft

kg......

Gewicht der Katze zirka kg , . , .

Preis ohne Kette K

Preis der kalibrigen Handkette per laufenden Meter K 2-00.

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, einrollig, ohne mechanischem Vorschub.

500

25

88-00

Maximaltragkraft Gewicht der Katze Preis ohne Kette

1000    1500

2000

3000

4000

5000

30

35

95-00i 110-00

45

130-00

60

100

110

140-00 200-00

235-00

. . . kg ; zirka ,,

500

1000

15

18

50-00

70-00

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, einrollig, mit mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft .... kg Gewicht der Katze . zirka ,, Preis ohne Kette . . . . K

500    1000

20    30

50-00 i 68-00

1500

2000

3000

35

40

45

75-00

84-00

95-00

Laufkatze auf dem oberen Flansch eines I-Trägers laufend, zweirollig, ohne mechanischem Vorschub.

Maximaltragkraft . . . Gewicht der Katze . . Preis ohne Kette . . .

500

40

68-00

1000 : 1500    2000

45    50    60

72-00 80-00 100-00

d) Laufwinden mit eingebautem Schraubenhebezeug und Konusbremse.

Nutzbare Tragkraft kg

Preis mit Ketten für 3 m Hub in Kronen

Mehrpreis der Ketten für je 1 m vergrößerten Hub Kronen

Ungef. Gewicht mit Ketten für 3 m Hub kg

Gewicht der Ketten für je 1 m Hub kg

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10000

12500

42000

490-00

600-00

690-00

805-00

920-00

1225-00

1650-00

17- 00

18- 50 20-00 22-00 24-00 28-00 34-00 41-00

180

220

290

550

750

1000

cp oo

H-i l-J h-i

^ oo

23 5

Laufkrane mit Schneckenradlauf

winden.

Mit Ausnahme der Räder und Lager ist der Kran ganz aus Schmiedeeisen ausgeführt.

Ein Mann hebt und transportiert die Maximallast und bedient den Kran durch

endlose Ketten von unten.

Tragkraft

kg

500    1000    2000 : 3000

5000 I 10000

Preis in f mm Spurw. Kronen inklusive

970

4    ,,

5    „

Ketten für { 6 ,, 4 m Hub 7 „ aber ohne | 8 ,, Geleise

10 „

Ketten für 1 m Hub mehr

1210

1450

1700

1940

2090

3000

30-00

Bauaufzüge für Handbetrieb.

50-00

62-00 70-00

88-00 264-00

Der Transport der Steine erfolgt mittels Kettenhaken, aus denen die Steine oben heraus-rutschen oder mit der Hand abgenommen werden.

Mörtel und halbe Steine werden in Schulternoder Handkasten gefördert. Die leer abwärts gehenden Kasten hängen sich selbsttätig aus.

Leistung per 1 Tag bis 14000 Ziegelsteine oder 10000 Ziegelsteine nebst Mörtel.

Ein vollständiger Elevator besteht aus Windwerk, unterer Kettenrolle mit Lagerböcken oder vorteilhafter mit unterem Aufsatzbocke, Kette, Schraubenschlüssel und Ölkanne, einer Anzahl Mörtelkasten und einem Wassereimer und kostet mit 1    Schwungrad und    24 m lfd. Kette    K    600-00    \

,, 2    Schwungrädern ,,    30 ,, ,,    ,,    ,,    700-00    }

„ 2    „    „    40 „ „    „    „    750-00    j

K 690-00 750-00 750-00

tjffl

Sa*

mit unterer Kettenrolle

mit unterem Aufsatzbock

Bauaufzüge für maschinellem Betrieb.

Die Leistung richtet sich nach der Tourenzahl der Antriebsachse und hängt außerdem von der Bedienung ab; a) mit 1 Stein belegt

bei 50 Umdrehungen 2100 Ziegelsteine \

1700

40

stündlich;

b) mit 2 Steinen belegt

bei 50 Umdrehungen 3000 Ziegelsteine \ „ 40

stündlich ;

2400

Sind Kettenglieder zum Anhängen von Mörtelkasten eingeschaltet, dann beträgt die Leistung a) für Aufzüge

bei 50 Touren 1600 Steine nebst Mörtel \

„ 40

1200

stündlich;

Bauaufzug, nach System Gauhe, Gockel & Cie., ganz aus Eisen mit Bockgewinde und Stahldrahtseil, an das Landenengerüst direkt zu befestigen:

für 600 und 900 kg Tragkraft 570-00 590-00

mit Eisengarnitur bei 15 m Höhe K 440-00 „    „    „ 20 „    „    „ 46-00

Bauaufzug, nach System Kubala & Co., mit Benzinbetrieb, wobei für 1 K Benzinverbrauch 25000 Stück Mauerziegel und der hiezu nötige Mörtel befördert werden können; bestehend aus dem Benzinmotor mit Kran, Hebekette und oberem Lauf bock samt Rad, jedoch ohne Holzgerüst (wobei ebenfalls das Landenengerüst verwendet werden kann), Preis

. . Tv 3800-00 . . ,,    32-00

a) für die Hebemaschinerie (ohne Kette) . .

b) „

b) für Aufzüge

bei 50 Touren 2200 Ziegelsteine nebst Mörtel j „ 40

1800

stündlich.

Mörtelkasten, welche oben nicht rechtzeitig abgenommen werden, setzen den in Bewegung befindlichen Apparat selbsttätig still. Gesamtgewicht Preise in Kronen

ad a 1050 kg 1400-00

ad b 1100 kg 1500-00

Hängeschalenaufzüge für maschinellen Betrieb.

Dieser Aufzug ist für leicht zu beschädigende Gegenstände, wie ungebrannte Ziegel, Dachpfannen, rohe Tonwaren usw. ein vorzügliches, sicher und schnell arbeitendes Beförderungsmittel.

Die Leistung beträgt bei maschinellem Antrieb in maximal über 36000 Ziegelsteine oder etwa 27000 Steine nebst Mörtel in 9 Stunden.

1.    Oberer Bock und unteres Wind werk mit Rädervorgelege, Spannvorrichtung, Kettenrädern, 2 Riemenscheiben und Rollwagen, zusammen zirka 1130! kg

schwer....................

Mehrkosten für zweites Vorgelege zum direkten

Antrieb von schnellaufenden Motoren......

Kette mit Hängeschalen und Stegen auf zirka 860 mm Abstand per 1 m Hub zirka 28 kg schwer . . .

Kette nur mit Stegen auf zirka 860 mm Abstand, per

1 m Hub. zirka 23 kg schwer..........

Mörtelkasten mit 2 Querstegen, per 1 Stück zirka

9]/₂ kg schwer.................

Hängebügel, per 1 Stück zirka 3 kg schwer . . .

Starke Eimer, verzinkt, mit Henkel und Haken, per 1 Stück zirka 5 kg schwer...........

2.    Die Eisenteile für Montierung in Holzgerüst, nämlich

Achsen mit Lagern und Kettenrädern, Vorgelege und Riemenscheiben, zusammen 450 kg.......

K 1400-00

120-00

47-00

44-00

13-00

6-50

6-50

6-20-00

,, Hebekette, per 1 Kurrentmeter

Mischmaschinen, a) Kipptrogmischer für Mörtel und Beton.

Kudnlf gäwMiJ

Erst trockenes, dann nasses Durcharbeiten des Mörtels, Vorfülllcasten zum Abmessen der Rohstoffe, schnelles und leichtes Entleeren des Troges durch einfaches Schwenken, regulierbare Wasserzuführung, leichte Reinigung, auswechselbare Mischflügel.

\J

Diese Kipptrogmischer eignen sich gleichgut für feines und grobes Material, trockene und sehr nasse Mischung. Die Dauer einer Mischung beträgt bei Handbetrieb zirka 2 bis 2 Yi Minu-L-U .v ten, bei Kraftbetrieb nur zirka 1 bis 1 % Minu-ten.

Leistungen, Gewichte und Preise der Kipptrogmischer.

der Ausführung

Menge einer Mischung zirka

Leistung bei 40 Füllungen per Stunde

Gewicht der Maschine zirka

Riemen

scheiben

Durch

messer

Breite

Iiraftbedan zirka in

Liter m³ kg

Tourenzahl per Minute zirka

Preis in Kronen für

Hand

betrieb

Kraft

betrieb

Hand- und Kraftbetrieb

mm

HP

CO

60    2    800    500

80    3    1850 600

100    4    900    | 650

60

60

75

1-0 1120    940-00    970-00    1030-00

1- 5 120    1120-00    1150-00    1200-00

2- 0 120    1320-00    1350-00    1400-00

b) Trommelmischer für Mörtel und Beton.

riu.lt ir Schwan,

Die Mischung des Materials erfolgt in der rotierenden Trommel durch Heben und Überstürzen des aufgegebenen Mischgutes und durch Untereinander werfen desselben mittels gleichfalls mitrotierender Schaufeln. Die innige Mischung ist in kürzester Zeit vollendet. Die Mischer verarbeiten Material in jeder Korngröße- Den fertigen Beton oder Mörtel scheidet die Maschine fortlaufend selbsttätig aus.

Die Wasserzuführung ist leicht regulierbar und findet erst statt, wenn das Mischgut innig trocken durchgearbeitet ist.

Das Mischgut wird zweckmäßig einmal außerhalb der Maschine durchgeschaufelt und dann erst aufgegeben.

Der Arbeitsvorgang ist kontinuierlich.

Trommelmischer für Handbetrieb, Leistung per

Stunde zirka 3 m³, Gewicht zirka 1100 kg . . . K 1160-00

Trommelmischer für Kraftbetrieb,Leistung per

„    1300-00

„    250-00

Stunde zirka 5 m³, Gewicht zirka 1080 kg . . . K 1120-00 Derselbe Trommelmischer^für Kraft- und Handbetrieb ..............

Mehrpreis jeder Maschine, wenn fahrbar

c) Universalmischer für Mörtel und Beton.

r'\

m.

Derselbe ist für vorübergehenden sowie für stationären Betrieb bei Betonbauten und beim Straßenbau, in Zementwaren- und Kunststeinfabriken, zur Schlacken- und Zementmauersteinfabrikation u. dgl. geeignet und können diese Universalmischer allen Verhältnissen und Materialien angepaßt werden.

Die Materialzuführung erfolgt in abgemessenen Mengen durch Aufzug oder durch direktes Hineinschütten von hochgebauten Bühnen. Die Mäntel der Trommeln und Tröge sind aus Teilen zusammengesetzt, welche einzeln auswechselbar sind. Die Miscliarme sind mit beweglichen Schaufeln versehen, welche ein leichtes Reinigen der Trommeln und Tröge ermöglichen und Brüche der Arme nach Tunlichkeit verhüten.

Sowohl die Arme als auch die Schaufeln sind auswechselbar. Der oben offene, feststehende Trog ist von unten aufklappbar, welches den Vorteil bietet, daß der bedienende Arbeiter die Möglichkeit hat, den Mischprozeß zu überwachen und den Zufluß des Wassers zu regulieren.

Die Mischarme mit ihren beweglichen Schaufeln verhüten das Ansetzen von Mörtel im Innern des Troges und ermöglichen auf diese Weise eine leichte Reinhaltung und Reinigung.

Das Material wird in abgemessenen Mengen ausgegeben.

Die Universalmischer eignen sich gleich gut für feines und grobes Material.

Leistungen, Gewichte und Preise der Universalmischer.

bßj

ir

zirka

CU

-0

CO

gen per Stunde

.s

<v

schließl. des Mate

-*

Liter m³

M iS

■a Iö

«w»

<V rQ

K> E'S

Iss

§-n H e

HP C q g

* -I

Minute zirka

CMC

mm

scheibe in

| Gewicht der (Maschine mit Fahrgestell, Aufzug, Fülltrichter und Staubhut

Mehrpreis für

Preis der stationären Maschine

Breite

Fahrgestell

kompletten Aufzug, verlängertes Fahrgestell, Fülltrichter u. Staubhut

I Verlängerung des Aufzuggerüstes per 1 m

kg

flil

4-5 i: 6 6    7

11

1000

18    13

30

17

OrKM^O

8888

8SW

tH r—i r-i tH t-H

I    4600-00 1100-00

II    5100-00 1100-00 li 6000-00 (1300-00

8700 00 140000 10800    113800-0011800-00

3700

4100

5200

7300

220000 2400-00 2800-00 4200 00 480000

Ssigg

88888

d) Trichter-Tellermischer für Mörtel und Beton.

Derselbe ist für vorübergehenden sowie stationären Betrieb bei Betonbauten, in Zementwaren- und Kunststeinfabriken, zur Schlackenstein- und    Zementmauerstein -

Li

fabrikation u. dgl. geeignet. Vorzüge: Kontinuierlicher Arbeitsvorgang, selbsttätige Abmessung der Rohstoffe, erst trockene und dann nasse Durcharbeitung des Materials durch Mischschnecke mit Differentialmischelementen Mischungsverhältnis und Stundenleistung einstellbar, regulierbare Wasserzuführung während des Ganges der Maschine, oben offener, abklappbarer Mischtrog, geringer Kraftverbrauch, wenig Bedienung, leichte Reinigung und sowohl für Hand- als Kraftbetrieb brauchbar.

Der Trichter-Tellermischer eignet sich zur .Verarbeitung von Material jeden Charakters und jeder Korngröße.

Die Materialzuführung kann bei großen Leistungen derart eingerichtet werden, daß die Rohstoffe in Kippwägen über den Vorratsbehälter gefahren und direkt in den Trichter desselben entleert werden können, wodurch die Aufzüge entfallen können und an Bedienungsmannschaft gespart wird-

Leistung, Gewicht und Preise.

1.    Leichte Ausführung für Handbetrieb mit Schwung

IC 1400-00

2350-00

2750-00

170-00

350-00

5500-00

1200-00

1500-00

700-00

rad, Leistung zirka 1 bis T5 m³ Mörtel oder Beton per Stunde, Gewicht zirka 590 kg........

2.    Normalausführung für Handbetrieb mit Schwungrad,

Leistung zirka 2 bis 3 m³ Mörtel oder Beton per Stunde, Gewicht zirka 795 kg..........

3.    Normalausführung für Kraftbetrieb, Leistung zirka 3 bis 6 m³ Mörtel oder Beton per Stunde, Kraftbedarf 1 bis 2 HP, Antriebsscheibendurchmesser 750 mm, Breite 75 mm, Tourenzahl derselben 80 bis 90 per

Minute, Gewicht zirka 1050 kg.........

Mehrpreis für niedere, drehbare Laufrollen .... Preis für Ersatzschnecken ...........

4.    Ausführung für Kraftbetrieb und Betonbereitung, Leistung zirka 8 bis 10 m³ per Stunde, Kraftbedarf zirka 3-5 HP, Antriebsscheibendurchmesser 600 mm, Breite 120 mm, Tourenzahl derselben 160 per Minute,

Gewicht zirka 2700 kg ............

Mehrpreis für Fahrgestell............

,,    ,, Aufzug.............

Preis für Ersatzschnecken ...........

Wasch-" und Sortiermaschine für

i§

HP

pjysgu

wmrnmmmmmemer.tSKflYi

TJß

Kies und Sand werden sowohl stationär als auch fahrbar geliefert. Die normalen Maschinen erhalten ein inneres Sieb mit einer Lochung von 65 mm, ein Mittelsieb mit einer solchen von 10 mm und ein äußeres Sieb mit einer von 2 mm; die Maschine gibt alle Stücke von mehr als 65 mm,

10, von 10 bis kleineren, Sand unter 2 mm getrennt ab. Der Wasserzufluß muß 500 bis 800 1 per m³ betragen.

65 bis

und alle

Dimensionen, Leistung und Preise:

Gewicht    780 kg    .    Iv    900-00

„    1350 „    .    ,,    1600-00

„    1350 ,,    .    ,,    1650-00

Für Handbetrieb,

,, Riemenbetrieb,

,, Hand- und Riemenbetrieb,

Leistung bei Handbetrieb zirka 2-5 m³ gewaschenen Kies und Sand per Stunde. Bei Maschinenbetrieb 5 bis 6 m³, bei einem Kraftaufwand von 2 bis 3 HP.

Schlagwerke und Rammen. Eisernes Pilotenschlagwerk für Kanal- und Brückenbau, Wasser- und Eisenbahnbau usw., mit Rammbärführung und Winde an der

Leiter. Preis ohne Pilotenschläger........,,

Dasselbe ohne Winde. Rammbärführung und Schläger ,, Pilotenschläger hiezu mit Nadel und Seitenführung, runde oder eckige Form von 100 bis 600 kg Stückgewicht, per 100 kg...............

Handzugramme; bestehend aus einem gußeisernen Rammbär von zirka 250 kg Gewicht, den Seilscheiben mit Achsen, dem Rammtau mit den Zugseilen und Zeichnung zur Anfertigung des hölzernen Gerüstes ,,

Direkt wirkende Dampframme. Das ganze Gestell dieser Ramme ist aus Schmiedeeisen und zusammen mit dem Dampfkessel und der Rammaschine auf einer mit 4 Laufrollen versehenen Plattform montiert. Sie kann daher leicht auf Bohlen oder Schienen der Pfahlreihe entlang oder auch in beliebig anderer Richtung fortbewegt oder auf ein Schiff gebracht werden.

Preise und Dimensionen:

a) komplette fahrbare Ramme mit Gerüst, Wagen, stehendem Dampfkessel und -Maschine mit Förderkabel, Gerüst schräg stellbar, ganze Höhe zirka 9-5 m inkl. des Rammbären von zirka 450 kg......

700-00

370-00

32-00

465-00

,,    8300-00

b)    mit entsprechend größeren Dampfkessel und -Maschine

und einem Bär von 650 kg Gewicht.......

c)    in extra starker Ausführung mit einem Rammbären

von 900 kg..................

d)    als Ramme ohne Gerüst (welches aus Holz ausgeführt

werden kann), bestehend aus einem Dampfkessel, einer Dampfmaschine mit Förderkabel, Rohr- und Schlauchleitung, den erforderlichen Konsolen und Flaschenrollen für das Seil zum Hochziehen des Bären und der Pfähle inkl. Seil, jedoch ohneGerüst, perStück: für einen Rammbär von 450 kg Gewicht.....

„    650    „    ....

„    „    „    „    900 „

Dampframme mit endlosem Drahtseil. Die Benützung eines endlosen Drahtseiles hat gegenüber jener einer endlosen Kette den Vorteil, daß diese Anordnung billiger ist, das Drahtseil nicht so schnell verschleißt und der Betrieb ein viel ruhigerer ist. Der Rammbär wird von dem Zugseil gehoben, mittels einer Auslösevorrichtung abgekuppelt und fällt frei nieder. Je nach Bedarf kann diese Auslösung früher oder später erfolgen, wodurch leichte oder wuchtige Schläge erteilt werden können. Das Rammgerüst ist zirka 9 x/₂ m hoch, aus Schmiedeeisen und besitzt drehbare und verstellbare Fahrrollen. Der Antrieb erfolgt mittels einer Dampfmaschine und einem ausziehbaren Querrohrkessel.

Preise per Stück:

a) komplett wie oben beschrieben mit eisernem Gerüst:

mit einem Rammbär von zirka 500 kg.....

„ „ „ „ „ 1000 „.....

K 8900-00

10500-00

5500-00

6200-00

7000-00

„ 11750-00 ,, 14750-00

b) für Holzgerüst: die maschinelle Einrichtung besteht aus dem Querrohrdampfkessel, liegender Dampfmaschine und Kabelwinde, mit Antriebsvorrichtung für den Rammbär, dem Drahtseil, Seilführungsrollen, Auslösevorrichtung, Führungsklotz für den Rammpfahl, jedoch ohne Gerüst: mit einem Rammbär von zirka 500 kg .

.    , 8000-00

.    ,,    10000-00

Motorbetrieb

500

800

10

Leistung per 1 Stunde in m³ . .

Preis der kompl. Siebmaschine K 185-00 300-00 425-00 550-00

Sortier-Zylindermaschinen für Schotter, Sand, Zement, mit runden Trommeln aus gelochtem Stahlblech:

800    950    950

2500    3100    4000

iy₂

500-00 600-00 750-00

Durchmesser des Zylinders in mm Länge des Zylinders in mm .    . .

Leistung per 1 Stunde in m³ . .

Preis des Sortierzylinders K . . .

Rührapparat zum Kalklöschen, mittels welchem der gebrannte Kalk kräftigst durchgearbeitet wird.

Der Apparat besteht aus einem eisernen Bottich von 3 m Durchmesser, in welchem sich ein Rührwerk aus Eisenschaufeln befindet, Preis K 1300-00.

Grundsägen. Zum Abschneiden eingerammter Pfähle und Spundwände unter Wasser.

f\

m -rwr -ia;

aiftarfSU.    . ----i--    '

t .1,1" ',!.    ~ —— -IL^ ’l '.l ll i ¹ ,rM im'i'|ih' 7i‘ ..nii

450-00

ci) Pendelsäge für Handbetrieb, besteht aus einem Sägerahmen aus 4 cm starken Gasrohren und einem Sägeblatt, welches bogenförmig eingespannt ist. Es lassen sich mittels dieser Säge Pfähle bis auf 4 m unter dem Wasserspiegel abschneiden. Preis des Sägerahmens mit einem aus bestem Stahl gefertigten Mühlsägeblatt K

b) Kreissäge für Maschinenbetrieb ist besonders für größere Arbeiten und zum Abschneiden von Spundwänden zu empfehlen. Die Kreissäge ist an einer senkrechten Welle befestigt und wird mittels Zahnradübersetzung von einer 4 pferdekräftigen liegenden Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Das Sägeblatt ist in vertikaler Richtung verstellbar und die ganze Vorrichtung mittels Ober- und Unterwagen nach allen Richtungen verschiebbar. Der Unterwagen wird

SW;

KI'I*01v -

meist am Ort der Verwendung, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, aus Holz ausgeführt und ist im Preise nicht inbegriffen. Dieser beträgt für die übrige komplette Einrichtung..........

K 7800-00

Maschinen zur Erzeugung von Zementsteinen und Zementrohren.

pfr

Plattenformtisch. Auf dem hölzernen Tische ist eine eiserne Form aufgeschraubt, in welcher die Platten durch Guß, bezw. Stampfung angefertigt werden. Ein von unten nach oben wirkendes Hebelwerk befördert durch Fußdruck die’fertigen Platten aus dert_Förm.

Preis des Tisches nebst einer Form ,, jeder weiteren Form . . .

180-00 40-00

pv

v\

Kniehebelpresse für Handbetrieb. Dieselbe eignet sich zur Herstellung einfarbiger und Mosaikzementplatten. Infolge der eigentümlichen Hebelübersetzungen und des langen Handhebels kann ein Druck bis zu 200000 kg ausgeübt werden.

Preis ohne Formen und Schablonen K 1575-00

Zement-Dachsteinformmaschine für abgerundete und gerade glasierte Stirnflächen.

Preis des kompletten Apparates mit Holztisch . . K

100 Stück gußeiserne Unterlegbleche......,,

1 kompletter Firstziegelapparat mit 10 Gußkernen . ,,

250-00

200-00

110-00

Zementrohrfonnen: 100 bis 1200 mm fNormal-profil, 1 m lang. Diese Formen sind stehend zu stampfen und 3teilig. Der Mantel besteht aus 5 mm starkem Bessemerblech und die Muffen aus Gußeisen gedreht und fein geschlichtet. Der starke t Kern ist mit Schwert zum Ziehen ver-1 sehen.

II

II

Dimensionen, Gewichte und Preise.

Lichte

Weite

Wandstärke

der Rohre in mm

Gewicht kompl.

kg

Preis der kompl. Form

Preis einer Untermuffe

Lichte

Weite

Wandstärke

in Kronen

der Rohre in mm

Gewicht kompl.

Preis der kompl. Form

Preis einer Untermuffe

in Klonen

100

30

150

200

30

35

42

65

62

76

250

40

83

84

100

95

300

45

122

110

350

400

50

52

148

120

450

55

181

204

140

500

60

216

150

165

ooooooooo

lOQOCOOOOOOO

i—(rLotsbiccicor-iso

io cd r- is- go cc os

63

67

75

76

80

82

90

X St CO O 00

^xstoo St St CO CO

446

1000

1200

170

188

18

22

100

470

120

530

600

O O IO o o o lOMBOSt® <M (St (St SO SO SO

430

24

26

28

30

36

54

76

r.j

Zementrohrformen.

75 bis 200 mm, Normalprofil 1 m lang. Diese Formen sind liegend einzustampfen und zweiteilig mit Guß- und Schwertkern lieferbar.

Dimensionen, Gewichte und Preise:

Lichte Weite

Wandstärke

Gewicht der kompl. Form

Preis der kompl. Form

Preis des Mantels und der Muffen

der Rohre in mm

hg

in Kronen

75

20

100

120

23

31

25

38

44

150

28

54

175

200

30

66

32

72

70-00

125-00

125-00

155-00

165-00

180-00

60-00

80-00

100-00

120-00

130-00

140-00

50

Zementkanalformen (Eiprofile).

Diese Formen sind stehend zu stampfen und dreiteilig, somit praktisch zum Ausschalen.

mi

Dimensionen, Gewichte und Preise:

in Kronen

Lichte Weite der Rohre in mm

Gewicht der kompl. Form in kg

Preis der kompl. Form

Preis eines Untermuffes

200x 300 250 X 375 300x 450 350x 525 400 x 600 500x 750 600 x 900 700 x1000 700x1050

00 CO H Tti r-H i-H

(MCOOO^OOOO hHDTPClOOO (N CO CO

rH (M

125-00

140-00

155-00

160-00

200-00

255-00

320-00

340-00

360-00

6-00

8-00

10-00

13-00

16-00

24-00

34-00

43- 00

44- 00

mKm

M

€

■ RUDOLF

sc fj war 2. w

fei -

Brunnenringformen,

zweiteilig, zum stehend stampfen.

Dimensionen, Gewichte und Preise⁻

Lichte Weite

Baulänge

in mm

I, Gewicht in kg jj

Preis der kompl. Form

Preis einer Rese rveuntermuffe

in Kronen

1000

1000

1000

500

500

to bi) OJ OJ © © © Ol Ol © Ol

250-00

270-00

250-00

300-00

22-00

25-00

30-00

48-00

Zementrandsteinformen. Diese Form ist fünfteilig und leicht zerlegbar. Baulänge 1 m, obere Breite 15 cm, untere Breite 20 cm, Höhe 50 cm.

Preis K 170-00

Bagger. Vertikale Handbagger mit Vorteil beim Senken von Betonkästen, zum Ausheben von Fundament- und Baugruben sowie Brunnenschächten und auch zum Ausbaggern kleiner Flußläufe zu verwenden. In gewöhnlicher Ausführung baggert er 4j4 m tief, doch kann diese Tiefe ohne weiteres durch Verlängern der Kette bis zu 10 m gesteigert werden; für den Transport ist er zerlegbar und jedes Stück nur so schwer, daß es von einem Manne getragen werden kann.

ISS

BS; yJ

1:1

!■ !

üütf-

50*

Preise und Gewichte.

Bagger, komplett, 7 m tief, 14 m Kette inklusive

7 Baggereimer, zirka 725 kg schwer.....

Mehrpreis für 1 m Führungsruten (doppelt!, zirka 12 kg ,,

,,    1 ,, Kette, zirka 11 kg.......,,

,,    1 Eimer mit 2 Wellen u. 4 Gelenken zirka

18 kg........

,, 1 automatische Schuttrinne wenn Bagger fahrbar ....

,,    ,, drehbar ....

K 1200 00 24-00 23-00

„    34-00

„    135-00

„    130-00

„    140-00

Wagen und Gewichte.

Balancewagen:

Tragkraft kg 2

per Stück IC 20-00    25-00    30-00    35-00 "40-ÖÖ SfMKT 70-00

Dezimalbrückenwagen mit viereckigem Gestell von hartem Holze und viereckiger Brücke,

per Stück IC 150-00 160-00 175-00 190-00 210-00 250-0Ö~3()(HK) Brückenzentesimalwagen, stabile, mit schmiedeeisernen Trägern, zur Abwage beladener Lastwagen,

10

15

20

30

Tragfähigkeit in kg Brückenlänge in m Brückenbreite ,, ,, Preis in IC

10000

4-35

2-15

850-00 950-00 1050-00 1200-00 1700-00

Zentesimalviehwagen.

Tragkraft in kg.......

Brückengröße in cm ....

Preis ohne Geländer und ohne Anlauftreppen ......

,, ohne Geländer und mit Anlauftreppen ......

,, mit Eisengeländer u. Anlauf-

treppen samt Sperstangen ,,    300-00

,, mit Eisengeländer, die Anlauftreppen auf stell bar . ,,    310-00

,, mit Eisengeländer, die Anlauf treppen mit Tür . .    400-00

750

1500

1000

214x118    214x118    220x118

K 220-00

„ 250-00

Gewichte und Maße.

270-00

300-00

290-00

320-00

350-00

360-00

420-00

380-00

390-00

450-00

Eisengewichte.

geeicht kg

per Stück K 0-40 (HK) (MM) 24K) TöÖ (HK) 14-00

5    10

20

50

Messinggewichte in Holzetui mit Deckel.

K 4-50

1 Garnitur 8 Stück =495 Gramm......

Einzelne Messinggewichte, in Österreich geeicht

5 Gramm

10 kg

K 1-90 2-40 3-80 4-80 6-70 9-00 14-00

K 0-40 0-50 0-60 0-70 0-85 1-20 1-50

Flüssigkeitsmaße, Liter ₂ ¹fiG ¹/₈ xk V% 12 von Blech

von feinstem Zinn „ 1-50 2-10 2-50 3-30 5-00 7-50

Wirtschaftspumpen.

(Siehe auch die Artikel „Rohrleitung“ und „Pumpen mit Dampf- oder mechanischem Antriebe".)

Entwässerungspumpe für Bauzwecke mit einer stündlichen Leistungsfähigkeit von 113 hl ( = 200 Eimern), mit Betrieb durch 2 Mann

a)    komplette Pumpe mit Gestell.....

b)    Spiralschlauch zum Saugen dazu, per m

c)    Saugrohr dazu, per Stück........

K 190-00

„ 21-00

7-00

Drehbare Jauchepumpe, ganz von Eisen, komplett, von

K 130-00 bis K 200-00

Amerikanische Wirtschaftspumpe, bei 4 m hoch auf Standbrett, mit 2 Steigrohren a 1 m, 1 Steigrohr ä V₂ m, mit Ausgußknie und Sicherheitsventil, inkl. Verpackung ,,    52-50

mit Spritzkopf und Schlauch, inkl. Verpackung. . . ,,    65-00

„ 80-00 ,,    96-00

Wiener Wirtschaftspumpe, 84 kg schwer, mit schmiedeeisernem Steigrohr, zirka 4 m hoch, mit einfachem Ausgußknie .....................

mit Spritzvorrichtung...............

Freistehende Brunnen oder Saugpumpenschöpfwerke mit gußeisernem Rohraufsatze und verstellbarem Schwengel,

Leistung bei 45 Hub per Minute    10    20    50 1 Wasser

Ständerhöhe in mm    470    610 720

Preis in K . . . .    25-00 30-00 50-00

Röhrenbrunnen (oder sogenannte amerikanische, abessini-sche oder Northon-Brunnen):

Durchmesser mm 25    32    38    51

K 52-00 70-00 88-00 112-00 „ 60 00 80-00 100-00 130-00

Preis der Pumpe, schwarz ,,    ,,    ,, verzinkt

Schmiedeeisenrohre im Durchmesser von

mm

25    32    38

51

1 ,, verzinkt ,,

,,    eines kompl. Rammapparates    ,,    200-00    215-00    230-00    250-00

K 10-00

Gartenpumpen und Spritzen aus Blech, zum Bespritzen der Beete aus einem Wassergefäß Flügelpumpen. Dieselben eigenen sich für alle Arten Flüssigkeiten: Spiritus, Maische, Würze, Petroleum, Nutz- und Trinkwasser und sind auch als Spritze -,zu gebrauchen.

Leistungen, Maße und Preise samt Zubehör.

£ igSlggg Leistung^ Minute

Durchmesser des Gehäuses

Lichte Weite der Röhren

Gehäuse in“ Eisen, Flügel in Rotguß

in mm

,160

,190

Ganz in Metall

Messingschraubung mit Schlauchenden mehr

1 eiserner Windkessel

Eisenpumpe für Maschinenbetrieb

Eisenpumpe mit Windkessel auf Ständer

Fußventil mit Saugkorb für Eisenrohr

Bleirohr per m

Schmiedeeisernes Gasrohr per m

Verzinktes Gasrohr per m

25

32

148

167

220 32

250

280

320

360

195

38

44

52

64

1—¹ CO CO O O O CO

Preise in Kronen

179! 9-00 211 11-60 253 12-00 324 14-00 410 16-00 480 i; 18-00 550 20-00

150 110

170

200

240

360

480

560

1301

160,

200

290

380

450

00005

CO bs H M O^COO

I 5 I! 2-30 I; 6 || 3-25

6    ii 3-25

7    | 4-05

8    4-65 10 5-65 12 9-65

3-30

4-60

4-60

5-75

6-75

8-00

13-75

Auf Holzblock montiert 16 bis 40 K mehr. Seitlich an einer i montiert 12 K mehr.

Transportable Säugpumpen (Baupumpen) zum Auspumpen von Baugruben, Schächten, Kellern, Teichen usw.) Die Saughöhe darf nicht mehr als 7 m betragen. Als Saugrohr kommt meist ein Spiralgummischlauch zur Verwendung.

Einzylindrige Ausführung:

200 mm 1881 7 6 mm

K 247-00 „    20-50

Zylinderweite...........

Leistung bei 40 Hub........

Schlauchdurchmesser........

Preis mit 3 m Schlauch und Saugkorb ,, für je Im Schlauch mehr . . .

Zweizylindrige Ausführung:

Zylinderweite ......

Leistung per 40 Doppelhub Schlauchdimension.    ...

.102    152    200 mm

. 111    347    628 1

76    102 mm

Preis mit 3 m Schlauch und Saugkorb K 215-00 325-00 520-00

15-80    25-00    40-00

54

,, für je 1 m Schlauch mehr . . .

Doppelzylindrige Saug- und Druck- oder Spritzpumpen (Karrenpumpen) auf starker, schmiedeeiserner Karre montiert, daher leicht zu transportieren. Die Ventile und Kolben sind leicht zugänglich, so daß eine Reinigung leicht vorgenommen werden kann.

Zylinderweite.....

Leistung per Doppelhub Schlauchdurchmesser . .

102 125 152 mm 1    2    3    1

32    38    51    mm

K 205-00 265-00 430 00

Preis komplett mit 3 m Saugschlauch, 3 m Hanfspritzschlauch, Muffen u. Spritzrohr

Diaphragma- oder Membranpumpen.

Bei diesen Pumpen tritt eine bewegliche ^ Leder- oder Gummimembrane an Stelle des Kolbens. Dieselbe ist an ihrem

Umfang luft- und wasserdicht zwischen das Gehäuse eingespannt , und wird durch einen in ihrer Mitte eingreifenden Hebel ab-[ wechselnd nach auf- und abwärts durchgedrückt. Hierdurch wird f die Saug- eventuell auch Druckwirkung erzeugt und das Wasser [. gehoben.

Diese Pumpen eignen sich hauptsächlich für unreine und auch dicke Flüssigkeiten, speziell bei Kanal-, Brücken- und Hochbauten, für Steinbrüche, Ziegeleien, Gerbereien, Bierbrauereien, als Jauchepumpe usw. Da kein Kolben vorhanden ist und auch sonst nirgends Reibung auftritt, nützen sich diese Pumpen bei Verwendung unreinen und sandigen Wassers viel weniger ab als jede andere Pumpe. Auch sind die Ventile leicht zugänglich, so daß sie nötigenfalls leicht gereinigt werden können.

Baupumpe mit Benzinbetrieb zur Entwässerung von Tiefbauten, Sümpfen, Lehmgruben usw., mit einem Benzinverbrauch von 3 h für eine Förderung von 10 m³ Wasser; Preis der Pumpe samt * Benzinmotor auf fahrbarem Gestell, samt 3 m Gummisaugschlauch, Saugkorb und 5 m eiserne Förderrohre bei einer Leistung von

0-5    1-0    1-5    2-0    3-0    4-0 m³ per Minute bei 5 m Förderhöhe

2500 3300 4200 5000 6500 8000 K

Feuerlöschspritzen.

a)    Fahrbare Kastenspritze bei einer entstehenden Feuersgefahr und zum Begießen der Beete und Bespritzen von Rasenplätzen, Gesträuchen u. dgl. zu gebrauchen:

K 300-00

mit eisernem Kasten von 1131 Inhalt ,, rundem eisernen Kasten von 851 Inhalt . . ,, 220-00

b)    Kleine vierräderige Wagenspritze für Pferdebespannung oder Handzug, mit einfachem Saugwerk, 2 offenen Metallzylindern von je 80 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohrgewinde 40 mm Durchmesser, gußeisernem Windkessel, schmiedeeisernem geschweiften Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder 2 Pferde, eventuell für Handzug, Wasserlieferung zirka 80 bis 1001 per Minute, Wurfweite zirka 20 m bei 4 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen, Gewinden,

Saugkopf, Ventil und Seiher, 2 m Rohhanfschlauch,

K 700-00

Leistung per Stunde bis Liter . . .

Preis der Pumpe..........

Gummispiralschlauch, Durchmesser

Preis per m . . . . mit geteerten Stricken

w sw

8000

140-00

18000

180-00

40000

340-00

64

76

102

12-40

15-00

30-00

umwickelt

Schlauchholländer aus Messing, per Stück ,, Eisen, ,,    ,,    ,,

Saugkorb aus Messing.......

Gußeiserner Saugkorb mit Fußventil .

Reservegummimembrane......

2 Messingverbindungsschrauben zum Anschließen des Schlauches an die Pumpe und den Saugkorb...... . .

16-50 20-00 18-00 22-00 —    10-40

18-00 22-00 35-00 35-00 10-00 12-00

5 00    6-00

‘ CO CO CO Ins Ol

666 ©_©_o

45-00'

12-00

1 Strahlrohr mit Mundstück, komplett

c)    Kleine vierrädrige Wagenspritzen für Pferdebespannung mit Doppelventilhahn-Saugwerk, 2 offenen Bronzezylindern von je 85 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohr-Normalgewinde 52 mm Durchmesser, kupfernem Druckwindkessel, schmiedeeisernem Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder für 2 Pferde, Wasserlieferung 120 bis 1301 per Minute, Wrurfweite zirka 22 m bei 4 bis 6 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spitalsaugschläuchen ä 2 m lang,

K 960-00

52 mm Durchmesser mit Gewinden, 1 Saugkopf mit Ventil und Seiher, 1 Kastenseiher, 2 m präpariertem Hanfschlauch mit Gewinde, 1 Strahlrohr mit Mundstück, komplett................

d) Wiener Abprotzspritzen auf zweirädrigem Karren mit oder ohne Federn, mit Doppelventilhahn-Saugwerk, wie bei den Wagenspritzen, Fundament von Eisen, mit Druckrohrnormalgewinde :

Zylinderdurchmesser mm . . . Wasserlieferung per 1 Minute l Horizontale Wurfweite zirka m

Pumpmannschaft.......

Doppelhübe per Minute . . . Mit Karren ohne Feder:

85

100

120

130

140

Ob tO 0 4-0

„ 22    24 „ 30

6 „ 8 „ 70    60 „ 70

Mit Karren auf Federn:

Gew. kg Preis K

270

730

445

515

625

1000 00    1350-00    1800 00    1900 00    2000-00

Gew. kg Preis K

385

460

535

645

285

1200 00    1200 00    1900 00    2050-00    2200 00

Von vorgenannten Spritzen sind jene mit 85 mm und 100 mm Zylinderdurchmesser einstrahlig, jene mit 120 bis 140 mm Zylinderdurchmesser zweistrahlig.

e) Große vierrädrige Wagenspritzen mit Doppelventilhähnen, ohne Saugwerk, Druckrohrnormalgewinde, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten- Wasserkasten, eisernem Hebel, elastischen Puffern, Seitenstandbrücken am Wasserkasten, Wagengestell ohne Federn:

Zylinderdurchmesser mm . . . Wasserlieferung per 1 Minute 1 Horizontale Wurfweite zirka m

Pumpmannschaft......

Doppelhübe per Minute . . . Approximativgewicht kg . . . Preis K...........

100

120

130

145

160

160 bisl80 24 „ 28 8 „ 10 „ 70 480 1200-00

Cu

190 bis 250 25 „ 32 10 „ 12 „ 70 600 150000

OM

230 bis 280 29 „ 34 12 „ 14 „ 70 675 1600-00

MM

320 bis 360 33 „ 39 14 „ 16 55 „ 65 740

1800-00

390 bis 430 36 „ 42 18 „ 20 55 „ 65 830

190000

Das Druckrohr zweistrahlig eingerichtet, erhöht den Preis um

K 80-00.

/) Große vierrädrige Wagenspritzen mit Doppelventilhahnsaugwerk, Fundament von Eisen oder Bronze, zweistrahlig, mit Ausnahme der Spritzen mit 100 mm Zylinderdurchmesser, welche nur einstrahlig ausgeführt werden; mit Druckrohrnormalgewinde, dreifach versteiftem eisernen Hebel, eingefrästen Scharnieren, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten mit Seitenstandbrücken, Wagengestell ohne Federn:

Zylinderdurchmesser mm . . . Wasserlieferang per 1 Minute 1 Horizontale Wurfweite zirka m

Pumpmannschaft......

Doppelhübe per Minute . . .

Saugschlauch-Nr.......

Mit Eisenfundament Gew. kg Preis K

Mit Bronzefundament Gew. kg Preis K

100

160 bis 180

ocoK

„ 28

„ 10

70

500

1500-00

540

1600-00

120

130

145

160

190 bis 250 25 „ 32 10 „ 12

230 bis 280 29 „ 34 12 „ 14

320 bis 360 33 „ 39 14 „ 16

390 bis 430 36 „ 42 18 „ 20

60

70

r.u

70

65

55

12

65

690

2060-00

730

2230 00

730

215000

750

230000

780

2330-00

800

2550 00

930

2450-00

970

2700 00

Wirtschaftsrequisiten und Werkzeuge.

Waschkessel aus Kupfer mit Bordwand aus extra geschmiedeten Rohschalen hergestellt, per Stück:_

Kesselinhalt in 1

Kesseldurchmesser in mm

Kesselgewicht zirka in kg

Kesselpreis in K

Für Verzinnung event. extra

Kupferdeckel extra geliefert

20

370

25

30

400

2-4

35

425

450

2-9

3-3

3-7

43

50

475

60

500

4-5

68

530

550

5-0

6-0

80

100

580

620

6-3

7-3

125

700

9-5

10-40

12-60

14-20

16-00

19-50

21-50

26-00

27-00

31-50

41-00

58-00

1-50

1-80

2-10

2-30

2-80

3-10

3-70

3-90

4-50

6-00

8-50

6-50

7-30

7-90

8-70

9-50

10-00

11-00

13-00

13-5

Fleischkochkessel aus Kupfer, innen verzinnt, der untere im Feuer stehende Teil rot, blank gehämmert, der obere Aufsatz oben poliert, samt Deckel, per Stück:_

Inhalt in 1

Durchmesser in mm

Tiefe in mm

Gewicht zirka kg

Preis in Kronen

72-00 76-50 81-00 105-00 120-00 135-00

Wasserwandl aus Kupfer für Sparherde mit polierten Vorköpfen und Pipen, per Stück:

60

70

80

100

120

160

Inhalt in 1

I 1—1

tc o

K5 00 I 1—1

O <M rH «O 00 O CM CM <M <M CM ffC

450

480

500

540

560

630

Länge

400

410

420

450

460

470

480

500

520

530

450

480

630

Breite

in mm

Islllllllg

IC CO t> hhh

<m ic.oo

CM CM CM

Höhe

Preis in Kronen

14- 40

15- 50

16- 70

19- 00

20- 00 21-00 22-00

23- 00

24- 00

25- 00

Straßenspritzenwagen aus Eisenrohren und Eisenstäben mit Schlauchtrommel, Holländerrohranschluß und zweiarmiger Karrenführung hergestellt, per Stück: für Schläuche von ,, Schlauchlänge von Trommel

13    20    26    33    40    mm Kaliber

70    60    45    40    40    m aufgerollt

400 400    480    600    800    mm Durchm.

Preis ohne Schlauch 160 260 350 450 550 K Explosionssicherheitsgefäße für Benzin, Äther, Ligroin, Gasolin, Spiritus, Petroleum usw., aus Blech mit Drahtschutzgitter (geprüft vom k. k. Technologischen Gewerbemuseum in Wien), per Stück:

Transportkannen ä 5    10    18    35 1    Inhalt

Rechen, ganz von Holz, per Stück . . . von K 0-80 bis ,,    ,, Eisen, ,,

Dreschflegeln, komplett fertig, per Stück .    ,,    ,, 3-00 ,,

Siebe, per Stück:

a)    Sandsiebe, engmaschig K 2-30, weitmaschig . . .

b)    Getreidesiebe, ,,    ,,3-20,    ,,    ...

Wurfgitter für Schotter, Sand, Erde usw.

„    „ 1-40 „

1-40

2-20

Aus Maschinengeflecht in Rundeisenrahmen mit Mittelstange

Maschenweite in mm

8    10    13    16    20    25

Preis per Stück in K

Mit Stützen kostet mehr um

Kronen

1-60 m    x 1-25    m    23-00    21-60    19-60    19-50    18-40 17-40

Sandwurf gitter, mit Holzrahme und Stütze, per m² . . . K 12-00

Besen und Bürsten.

Kehrbesen für Trottoirs, Höfe, Stallungen, Kasernen, Eisenbahnen, Magazine, Perrons, Fabriken, Werkstätten, Parkanlagen und Gärten:

a)    flache Deckel, Piassava 14 bis 15 cm Länge:

Reihen lang

per 10 Stück K 9-00    11-00    13-00

b)    Patentbesen, Piassava, 14 bis 15 cm Länge:

Reihen lang

per 10 Stück K 12-00    15-00    18-00

10 ' 12

15

10

11

13

15

c)    gebogene Deckel. Piassava 17 bis 18 cm Länge:

Reihen lang per 10 Stück K 16-50    19-00    23-00

d)    Runddeckel, Pechbesen nach englischem Muster: Reihen lang

per 10 Stück K 18-00    20-00    23-00

13

14

17

12

14

15

e) flach oder rund gebogene Besen:

35 cm lang, 6 cm oberer Durchmesser, per 10 Stück. K 20-00 30 „

7 ,,

„ 10

.    „ 25-00

Staubbesen aus feinem und geschmeidigem Materiale, für Zimmer, Teppiche, Kanzleien, Restaurationen usw., mit gebogenem Deckel, Piassava 17 bis 18 cm Länge: Reihen lang

per Stück 10 K 8-20    10-00    14-00

Waschbürsten, per 10 Stück:

a)    reiner Fiber, 4reihig, breit . . .

b)    Reiswurzel, 4reihig.........

c)    Fibris, mit Reiswurzel gemischt . . .

d)    Patent, meliert...........

11

14

17

I O CO fco bO

Ausreibbürsten, per 10 Stück:

a)    aus Reiswurzel.....

b)    ,, Reisstroh.....

c)    ,, Piassava.....

d)    ,, Reiswurzel mit doppeltem Barte .    ,,

e)    ..    in Biskuitform.....

von K 3-00 bis ,, 2-30 „ „ ,, 2-80 „ „ 4-30 „

/)    ,, Reisstroh, oval

h)

„ viereckig, mit Griff Reiswurzel, mit Griff ....

Patent-Ausreibbürsten samt Stiel (sogenannte Schropper), für Bäder, Färbereien, Brennereien, Malzfabriken, Weinhändler, Spiritusbrennereien, Zuckerfabriken, per 10 Stück:

a)    weich oder steif meliert 5x11 6x12 7x14 cm groß

K 6-00    8:5()    12-00

„ 22 00

b)    ovale, steif melierte, sogenannte Dampfschiffschropper

und Kühlschiffbürsten mit weichem Barte.....

Stahldrahtbürsten für intensivere Behandlung, als:

a)    zum Reinigen von Fassaden, Mauern usw. vor dem Neuanstrich, wobei der Verputz nicht beschädigt wird, was bei Verwendung von Schereisen oft der Fall ist:

per Stück ,, 2-65 „    „    „    3-30

für Handbenützung..........

,, Stielhandhabung.........

CO CO

b)    zum Reinigen von Eisenkonstruktionen: für Handbenützung mit Faustleder . .

,, Stielhandhabung.........

c) zum Teeranstrich:

als Pinsel mit Stiel. . . . Bürste für Stockbefestigung

per Stück K 2-30 „    3-85

Zimmerbesen für Parketten (Roßhaarkehrbesen):

a)    ohne Kranz

per 10 Stück K 15-00    16-00

b)    mit Kranz

per 10 Stück K 22-00    25-00    30-00

20

26

22

28

24

17-50    19-00

32reihig

26reiliig

Besenstiele, per Bund (=10 Stück):

a)    lärchene, gehobelte, 30 cm Bunddurchmesser . . .

b)    weiche, gehobelte, Bunddurchm. in cm 30    24    20

2-00

K 1-60 1-20 1-00

Wandabstauber, groß, von Borsten. . .

,, Roßhaar . .

per 10 Stück ,, 30-00 , 36-00

• ,, 10

Handbartwische, per 10 Stück:

a)    Handbartwische, meliert, für Fabriken, steifer als Roßhaar und Borsten

b)    Roßhaarhandfeger .

c)    Borsten-Handfeger .

von K 11-00 bis ,, 15-00 „ „ 6-00 „    „ 12-00

„ „ 3-70 „    „ 10-00

Kotbürsten aus reinen Borsten, Sreiliig, per Dutzend .............

„    „    1-50 „    „    3-00

Schmierbürsten, runde mit Stiel und 24 Loch per Dutzend ...........

Glanzbürsten, gerade und furniert, feine Borsten, per Dutzend........

Schneider- Kleiderbürsten

Borsten und politiert, per Dutzend ,,    ,, 16-80 ,,    ,, 37-50

Weißpinsel oder Weißwedel, sogenannte Maurerpinsel aus reinen Borsten, per Dutzend:

Wiener Weißpinsel . . .

Patent-Maurerpinsel . .

Brünner Drahtwedel . .

Steirische Weißwedel . .

Österreichische Pariwedel Mährische oder Weißwedel mit Pech begossen . . .    9-50

„ ,, 0-60 „ „ 1-00

„ „ 10-00 „ „ 12-00

aus

feinsten

.......... 27-00

K 10-00, 19-00 und „ 28-00

.........„    23-00

.........„ 21-00

........... 12-00

Packkisten.

Packkisten    aus entsprechend starken Brettern samt Deckel, im

Schwalbenschweifverband, solid gearbeitet, per Stück:

84

57

47

Länge in Breite ,, Tiefe Ausmaß

O Cr Oi 00 00    <o>

O Ci Cu 00 CO w <ic

O CO CO CO O CO CO CM

rO CO u® CO O CO CD CO i—t CM

H-i

H CO O Th t-H CO t>

t®    I—I

05 --3 05 t®

<i oo oo kj

t®    H-

co <© <1 t®

O Ül W H

CO >—i (_ ¹ O —3 CO O O 00 t®

138

84

Preis in

K 3-30 3-60 4-00 4-20 5-20 6-00 7-00 8-00 10-00

Stampiglien aus vulkanisiertem Kautschuk, per Stück:

Rechteckige

Ovale

Form bis

mm Länge

bloß

Schrift

mit Adler, Wappen, Krone, Emblem u. dgl.*)

bloß

Schrift

mit Adler, Wappen, Krone, Emblem u. dgl.*)

in K

o o o o

»O Th O CO

>—i <m cb cb

o o o o 0®010 cb cb

oi co t® ööoo © © o o

Selbstbefeuchtungsstempel:

a) leichtere Konstruktion bei 40 x 20 mm Stempelplatte . Iv

90x40 „

„    30 x20 „

100x45 ,,

b) schwere

600

. „    13-00

8-50

. „ 20-00

Datumstempel mit Selbstbefeuchtung, per cm² Stempelplatte ,,

Brenneisen aus Stahl mit Holzgriff, zum Einbrennen von Buchstaben und Ziffern usw. auf Holzgegenstände oder zum Zeichnen von Tieren:

Höhe der Buchstaben oder Ziffer

in mm 20

Preis per Buchstabe oder Ziffer in K 12-00    18-00    26-00

Plombierzangen mit Datumtypen, Etui und Werkzeug, per Garnitur

1-00

30

40

50

60-00

K 50-00 '

Geodätische Instrumente.

Theodolite:

d) Theodolit mit 263 mm Horizontal- und 211 mm Vertikalkreis; jeder gibt durch zwei Mikroskope die Winkel bis auf 1 Sekunde (1 pars der Mikrometertrommel der Mikroskope = 1 Sekunde); die Kreise sind nicht repetierend, können jedoch auf ihren Achsen verdreht werden, Klemmen vom Zentrum aus ;

*) Wenn die Klischees für Adler, Wappen usw. extra angefertigt werden müssen, ist für dieses per cm² K 012 mindestens, aber per Stück K 1'20 mehr zu rechnen.

Für Stempel anderer Dimensionen werden per cm² K O10 mehr berechnet.

das Fernrohr hat 40 mm Öffnung, 316 mm Brennweite und 36 malige Vergrößerung; Aufsetzlibelle auf die Fernrohrachse und Alhidaden-Libelle für die Mikroskope des Vertikalkreises; in zwei Kästen

b) Theodolit mit repetierendem Horizontalkreise von 211 mm Durchmesser, zwei Mikroskope geben 5 Sekunden (1 pars der Trommel = 5 Sekunden); der 197 mm-Vertikalkreis mit zwei Nonien gibt 10 Sekunden; Fernrohr 33 mm Öffnung, 316 mm Brennweite, 24malige Vergrößerung; in zwei Kästen.....

. K 2400 00

2000-00

c)    Theodolit mit repetierendem Horizontalkreis von 158 mm Durchmesser, zwei Mikroskope geben einzelne Sekunden, der Vertikalkreis Minuten, Fernrohr •wie bei b; in einem Kasten ....

d)    Stative zu Theodoliten, samt Kasten

per Stück ,,

1300-00

70-00

Tachymeter:

a)    Tachymeter mit repetierendem Horizontalkreis

und konischer, verdeckter Teilfläche Vertikalkreis 140 mm Durchmesser, beide mittels je zwei Nonien, 20 Sekunden gebend. Das durchschlagbare Fernrohr hat 34 mm Öffnung, 28 malige Vergrößerung und anallatische Einrichtung, wodurch die Distanzen direkt vom Instrumentenzentrum erhalten werden. Konstante des Fadendistanzmessers = 100-0. Aufsatzlibelle zur Rektifikation der horizontalen Umdrehungsachse, Doppellibelle am Fernrohr, Höhenlibelle am Noniusträger, Kreuzlibellen an der Alhidade des Horizontaklreises, Orientierungsbussole, inklusive Kasten mit Tragriemen...........

b)    Reduktionstachymeter (System Tichy und Starke) mit nicht repetierendem Horizontalkreis, konischer Teilfläche 160 mm, Vertikalkreis 140 mm Durchmesser, ersterer mittels zwei, letzterer mittels eines Nonius 0-01° gebend, außerdem zwei tachymetrische Teilungen, durch welche es in Verbindung mit dem Okular-Filar-Schraubenmikrometer möglich ist, Horizontaldistanz und Höhe, ohne jede Rechnung, Rechenschieber- oder Tabellenbeihilfe, direkt an der Latte abzulesen. Das anallatische Fernrohr hat 34 mm Öffnung und 27 malige Vergrößerung und ist am Objektiv durchschlagbar. Doppellibelle am Fernrohr, Rektifikationslibelle für die horizontale Drehungsachse, Höhenlibelle am Noniusträger des Vertikalkreises und Kreuzlibellen an der Alhidade des Horizontalkreises, inklusive Kasten mit Tragriemen „

c)    Stativ mit Metallkopf, aus drei Tellern bestehend,

Zentrierschraube..................

160 mm,

900-00

Der Vertikalkreis hat

890-00

60-00

Nivellierinstrumente:

a) Großes Universal - Nivellierinstrument mit Fernrohr zum Umlegen, von 33 mm Öffnung und 26 maliger Vergrößerung, Libelle zum Aufsetzen auf das Fernrohr, Horizontal- und Vertikalkreis haben 118 mm Durchmesser und geben jeder durch zwei diametrale Nonien 20 Sekunden. Das Instrument hat die Einsamt

richtung zum Distanz- und Höhenmessen; Stativ................

, . K 700-00

b)    Universal - Nivellierinstrument mit Fernrohr zum Umlegen von 26 mm Öffnung und 20 maliger Vergrößerung; Horizontalkreis und Vertikalbogen geben durch je einen Nonius die Winke] von Minute zu Minute; Libelle zum Aufsetzen auf die Rohrzylinder; Meßschraube wie bei a; samt Stativ . .

c)    Universal - Nivellierinstrument mit Dreifußaufstellung, auf dem Stativ zentrierbar, Fernrohr zum Durchschlagen, 26 mm Öffnung, 24 maliger Vergrößerung mit Fadendistanzmesser, Aufsetzlibelle auf das Fernrohr, Horizontalkreis und Vertikalbogen geben durch je einen Nonius Minuten; samt Stativ ,,

d)    Nivellierinstrument mit fixem Fernrohr von 26 mm

Öffnung und 20 maliger Vergrößerung; Libelle fix am Fernrohr, Horizontalkreis von Minute zu Minute und Meßschraube; samt Stativ...........

e)    Taschen - Nivellierinstrument mit fixem Fernrohr

von 18 mm Öffnung und 10 maliger Vergrößerung, Horizontalkreis von Minute zu Minute und Meßschraube; ohne Stativ.............,,

/) Taschen - Nivellierdiopter mit Fernrohr, ohne Vergrößerung zum Vor- und Rückwärtsvisieren; ohne Stativ......................

620-00

540-00

400-00

240-00

g) Stativ mit zentrierbarem Kopfe

100-00

32-00

Meßgeräte:

a) Nivellierlatten zum Selbstablesen, im ganzen lang 3 Preis in

K 18-00    20-00    26-00

b)    Nivellierlatten zum Selbstablesen, 4 m lang, zu-sammenscliiebbar, in Lederfutteral mit Tragriemen ,,

c)    Setzlibellen in Messingfassung samt Etuis; 1 Minute Neigung = 2-2 mm Ausschlag der Blase,

lang in mm 79

70-00

105

158

211

263

80 cm

32-00

SOI

. K 12-00

/) Böschungswagen, das ist Wasserwage mit Gradbogenteilung, per Stück

7-00

g)    Blech- und Dralitmikrometer zum Messen der Blechstärke und Drahtdicke, kleinere Gattung . . .

. „ 10-00

größere

h)    Meßlatten, beiderseits in Metermaß geteilt und an den Enden mit Messingkopf beschlagen,

Länge in m 2 Preis in K 6-00    12-00    15-00

i)    Baulibellen in Holz eingelassen, Angabe der Libelle

1 Minute Neigung == 2-2 mm Ausschlag der Blase, lang in m 0-31    0-63    0-95    1-58

„ 120-00

Preis in ^K 104)0 12-00 14-00 16-00 k) Stromgeschwindigkeitsmesser nach Woltmann, samt Kästchen ....................

Aneroidbarometer in Taschenuhrform, zugleich Höhenmesser, in Nickel.............. . . .

derselbe mit Bussole und Thermometer......

,,    ,, Remontoirstellung..........

Thermometer für technischen Gebrauch in Metallhülse,

100 mm lang...................

150 „    „...................

„    30-00

,,    50-00

,, 65-00

4-40

7-00

Bergmännische Instrumente:

a)    Grubentheodolit mit exzentrisch am Ende der horizon

„ 1000-00

talen Achse angebrachtem Fernrohre von 24 mm Öffnung, 158 mm Brennweite, 18maliger Vergrößerung; Horizontal- und Vertikalkreis geben jeder durch zwei Nonien die Winkel bis auf eine Minute, ersterer ist repetierend ; Bussole zum Aufschrauben über der Horizontalachse. Zum Instrumente gehören drei Hülsenunterteile, zwei Signale mit exzentrischen Visierscheiben und sechs Messingkonusse zum Anschrauben an Holzpfosten; samt Verpackung in zwei Kästen............

b)    Grubentheodolit mit geradem Fernrohre von 24 mm

500-00

100-00

70-00

Öffnung; der Horizontalkreis ist mit zwei Nonien, der Vertikalbogen mit einem Nonius von Minute zu Minute geteilt; samt Kasten und Stativ.........

c)    Eine Bussole mit Balkennadel...........

d)    Ein Paar Grubenlatten mit Lampen........

Forstliche Instrumente:

a) Bussoleninstrument zu Forstaufnahmen, mit Bussole von 105 mm Durchmesser,Teilung von 15 zu 15 Minuten; Höhenbogen mit 30 Grad Elevation und 30 Grad Depression von Minute zu Minute; Fernrohr 24 mm Öffnung, zwei Libellen; samt Kasten und Stativ . . .    500-00

51

S02

K 300-00 „    30-00

b)    Forstliches Universalinstrument nach Prof. Breymann;

samt Kasten und Stativ.............

c)    Kreuzlatte zu vorigem . ............ .

Feldmeßinstrumente:

a) Meßtischapparat nach System Starke, komplett in einem

Kasten verpackt, mit Diopterlineal........

oder mit einfachem Perspektivlineal........

Die einzelnen Bestandteile desselben:

1.    Meßtisch mit zwei Blättern und Seitenverschiebung

2.    Entweder Diopterlineal mit Bergdiopter im Kasten

oder Perspektivlineal einfacher Konstruktion im Kasten..........

3.    Bussole mit Etui.....

4.    Libelle im Etui......

5.    Klafterstab oder Doppelmeter

6.    Senkel mit Lotgabel . .

7.    Meßkette.......

8.    Kasten samt Einrichtung

,, 380 00 „ 420-00

170-00

90-00

„ 130-00 „ 32-00 „ 12-00

9-00

5-00

. „    24-00

. „    50-00

b)    Perspektivlineal zur graphischen Triangulierung und

genauen Detailaufnahmen, mit Fernrohr von 24 mm Öffnung und terrestrischem Okular von 10 maliger Vergrößerung, samt Kasten . ............

c)    Ein Meßtischblatt von Lindenholz, 0-80 m lang, 0-63 m •

breit, aus zwei Brettern zusammengesetzt, die Fixierungsmuttern bewegen sich im hohlem Zwischenräume ,,    30-00

„ 160-00

d) Ein Meßtischblatt mit mattgeschliffener Glasplatte . ,,    60-00

„ 26-00

e) Ein Aufnahmschirm mit Stock..........

/) Aussteckstab mit eisernem Belege, rot und weiß lackiert, lang

2-5

Preis in K

5-00    6-00    7-00    9-50

g)    Winkelrohr zum Ausstecken rechter Winkel, im Etui

h)    Winkelspiegel für Winkel    von    45 und 90 Grad, im Etui

,,    ,,    ,,    ■    ,,    90 Grad, im Etui . . .

,,    ,,    ,,    ,,    90 u. 180 Grad, im Etui

,,    ,,    ,,    ,,180    Grad, im Etui . . .

i)    Winkcltrommel mit Teilung und Nonius auf 10 Minuten,

im Kästchen samt Stativ.............

24-00 32-00 20-00 32-00 ■ 20-00

„ 60-00

k)    Normalmaßstab, 1 m lang, 1 Seite durchaus in Millimeter geteilt, mit einem Nonius auf 0-02 mm samt Lupe, auf Messing geteilt, im Etui

l)    Stahlmeßband auf Holzkreuz, 20 m lang, samt 10 Nägel ,, 30-00 m) Stoffmeßband mit Drahteinlage in einer Blech- oder

Lederhülse gefaßt und mittels Kurbel verdeckt aufzuwickeln, lang Preis K

10    15    20

25

30

6-00    8-00    10-00    13-00    15-00

,, 100-00

80B

Verschiedene Instrumente.

Blitzableiterausprobierungsapparat, in einfacher Ausführung, in kleinem Holzkästchen montiert, mit Element, Bussole Versuchsplatte usw................

Blitzableiterausprobierungsapparat, bestehend aus einer verstellbaren Dosenbussole mit Nadelarretierung und Schaltestöpsel, einer Rolle mit 50 m bestem Leitungsdrahte und Kurbel, Element, Versuchsplatte usw. in politiertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und Schloß, komplett..............

Blitzableiterausprobierungsapparate, bestehend aus einer verstellbaren Dosenbussole mit horizontal schwingender Nadel auf Spitze, mit Nadelarretierung und Schaltestöpsel, einem Magnetinduktor mit drei kräftigen Stahlmagneten, Siemensschem Doppel-T-Induktorium mit Zahngetriebe, einer Rolle mit 50 m Zuleitungsdraht, Versuchsplatte usw., in politiertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und Schloß, komplett . . ,    74-00

Telephonbrücken,"zur Untersuchung von Blitzableiteranlagen,

bestehend aus einer Wlieatstoneschen Brücke, auf einer 170 mm großen Schieferscheibe, gespanntem Meßdraht

(Brückendraht) aus Neu-l| silber, mit Platin-Rollen-

I    laufkontakt, Vergleichs-■ widerstand usw., mit em-| pirisch geeichter Brücken-

II    skala, die Widerstände 1 in Ohm oder S.-E. abzu-1 lesen, mit einem Meß-P bereiche von 0-1 bis 30

Ohm oder S.-E.-Wider-stand, einem kleinen In-duktionsapparat als Erre-§ ger von Wechselströmen, einem galvanischen Ele-■■mip ment in Hartgummiku-vette und einem neuest konstruierten Dosentelephon, zwei Rollen Zuleitungsdrähten, Schaltetaster, Klemmen/ Versuchsplatte usw., in poliertem Eichenholzkasten montiert, mit Tragbügel und Schloß,

nebst Gebrauchsanweisung, komplett........

Turngeräte.

Schwebereck, aus gespaltenem Eschenholz, 70 cm lang

85 „    „

Leinen mit Ringen und Schnallen, 1-50 m lang, per

Stück.....................

Für jeden weiteren y₂ m mehr...........

Schaukel mit Bügeln, per Stück.........

Gurtenschaukel samt Strick und Hacken, per Stück „

K 22-00

„    48-00

ln

Hs

MS

'S

IsS-E''

„ 270-00

CO Th CO Ö lö CS

Kinderschaukel mit Schutzgitter, verstellbar, per Stück .....................

7-00

6-00

Kinderschaukel mit Schutzgitter, fest, per Stück Kompletter Turnapparat für Zimmer und im Freien zu gebrauchen, bestehend aus: Leinen mit Ringen und Schnallen, 2 Turnringe, 1 Schwebereck, 1 Schaukel mit Bügel, 2 Schneckenhaken von K 15-00 bis ,, 25-00

4-00 4-50 2-00 2-70 4-40 4-00 2-80

Srickleitern mit Schnürsprossen, per m ,,    '    ,, Holzsprossen, per m .

Klettertaue glatt, per m.....

,, mit Holzknoten, per m .

,,    ,, Schnürknoten, per m . .

Sprossertaue, per m..........

Rundlaufleiter mit Holzsprossen, per m Rundlaufkurbel, 4teilig mit Kugelbewegung . . ,,    54-00

,, Metallager . .

„    4 „

..    2 „

Turnringe aus gebogenem Holze, per Paar . . Verzinkte Eisenturnringe, per Paar . . . .

. „ 45-00 . „ 36-00

4-00

3-60

mit Leder

überzug

, 11-00

3 mit Muttern

Schneckenhaken, verzinkt Nr. 1

per Paar K 2-00    2-80    4-00

Lawn- Tennisspiel, bestehend aus 2 tragbaren Pfosten 1 Netz samt Schnüren, 4 Schläger und 4 Ballen:

in gewöhnlicher Ausführung ...........

,, feiner Ausführung...............

,, feinster ,,    ...............

einzelne Schläger hiezu, einfach genetzt, per Stück . ,,    18-50

,,    ,,    ,, doppelt

K 150-00 „ 200-00 „ 300-00

. „    23-50

Wasserfiltrierapparate zur Erzielung von absolut reinem bakterienfreien Trinkwasser durch Verwendung der Zylinder- oder Berkefeld-filter.

Der wirksame Teil des Filters ist ein starkwandiger, an einem Ende geschlossener Hohlzylinder aus gebrannter Infusorienerde. Die Apparate sind so eingerichtet, daß die Flüssigkeit in den Hohlraum des Zylinders nur eintreten kann, indem sie die porösen Wände durchdringt. • Auf der unzähligen Menge mikroskopisch kleiner Kanäle beruht die Wirksamkeit des Filters, welches folgende Vorzüge in sich vereinigt:

1 .Reinstes Filtrat, frei von festen Bestandteilen für längere Dauer.

2.    Vollständige Sterilisierung des Apparates durch % ständiges Kochen, wobei die Filterzylinder mit kaltem Wasser anzusetzen sind.

3.    Einfachste Reinigung des Filterzylinders durch Abreiben und Abwaschen, wodurch die

anfängliche Leistung stets wieder hergestellt wird.

4.    Es läßt sich allen möglichen Formen der Wasserentnahme anpassen, und zwar:

a)    Direkt an die Wasserleitung gelegt, gibt es etwa 2 Iper Minute und Zylinder bei 2% Atmosphären Leitungsdruck.

b)    Als Tropf- und Saugfilter.

c)    In Verbindung mit einer Saug- und Druckpumpe für jede Brunnen- und Zistemenanlage.

d)    Als Touristenfilter.

e)    Für technische und gewerbliche Zwecke mit Vereinigung mehrere Zylinder zu einem Filtersystem.

Hausfilterapparat, in eine Wasserleitung einzuschalten,

K 30 00 bis K 64 00

.....„ 120-00

.......< 18-00

komplett

Armeefilter, komplett mit Pumpe ....

Tropffilter für kleinen Haushalt, komplett Filterpumpen, wobei Filter und Pumpe kombiniert sind ,, 170-00 Büfettfilter mit Eisbehälter (3 Zylinder), komplett . . . ,, 250-00

Gruppenfilter für größere Leistungen, und zwar:

per Minute.... 1    6

Zylinderzahl Preis in ...

Sanitätsapparate und Krankenpflegeartikel.

Tragbahre, ganz von Holz, nach Feldtragbahrensystem von

K 20-00

28-00

Zylinder aus gebrannter Infusorienerde

Länge in cm

Durchmesser in cm

Preis

Mit Metallkopfstück

>> >>

Filterpumpen .

Mit Porzellankopfstück.....

,,    und Metallschraubhülse

Metallkopfstück und Vierkant

heitsröhre.........

Mit Metallkopfstück und Sicherheitsröhre, a) für Armeefilter ..........

5    9 00

und Sicherheitsröhre für

u. Sicher-

4*. tfs.

ÖN ÜnCiüiüi

b) ,, Touristenfilter Mit Porzellankopfstück ,, Metallkopfstück .

U> © © O h-OOOOOiO    ©    Ö Öl Öl ö

oooooo    o    oooo

Dr. Mundy konstruiert, mit Tuch be-» spannt und mit Kopfkissen versehen, zusammenlegbar, per Stück.......

Armeetragbahre, nach VorschriftVIes k. u. k. Reichskriegsministeriums konstruiert, zusammenlegbar, samt Überzug .......................

Eisenbahntragbahre mit Matratze und Kopfkissen . ... IC 40-00 Fahr- und Tragbahre,'das eiserne Fahrgestell ruht auf Doppel-Elliptikfedern, der abhebbare Oberteil kann durch zwei Mann

getragen werden, die matratzenartig gepolsterte Bahre hat verstellbares Kopf- und Fußlager (triclinum mobile) sowie zurückschlagbares,

wmm

P§

. „ 460-00

Fahrstuhl auf Federn, mit stellbarem Fußteil, K 85-00 bis ,, 480-00

wasserdichtes Schirmdach und Verdeck, so daß der Transportierte vollkommen geschützt liegt. Unter dem Kopflager ist ein Kasten für Verbandstoffe und eignet sich vorzüglich zum Gebrauch für Gemeinden, Spitäler, F**" Fabriken, Bergwerksverwaltungen, per Stück mit Holzrädern Iv 310-00, mit Pneumatikrädern . .

,, 650-00

Draisinenfahrstuhl auf Bicyclestahlrädern, mit Pneumatik, stellbarem Rücken- und Fußteil..........

Sanitätskasten der Wiener freiwilligen Rettungsgesellsehaft:

1 vollkommenes 3teiliges Instrumentenetui, 1 Etui mit chirurgischen Instrumenten für den Luftröhrenschnitt, 1 Temperaturmesser, 1 Kautschukbinde zur Blutleere, 1 Pravazische Injektionsspritze, 1 Fingerschützer,

1    Schlundzange, 1 Schlundstoßer, 1 Stethoskop, 1 Wund-spritze aus Hartkautschuk, 1 messingener Irrigator nach Esmarch, Drainageröhren verschiedenen Kalibers,

2    Metallkatheter, 2 englische Katheter, mehrere gekehlte Holzschienen, 1 Schachtel mit Karlsbader und Sicherheitsnadeln, 1 Streubüchse mit Dermatol,

1 Schachtel mit Jodoform, Handquelle zum Einrichten von Gliedmaßen, 1 Fläschchen Morphinlösung,

1 Flasche englisches Riechsalz, 1 Flasche Chloroform,

1 Narkoseapparat nach Billroth, 1 Flasche Lysoform,

,, 450-00

1 Fläschchen Olivenöl, sterilisierte Schwämme, 1 Uniformschere, Feldtrinkflasche mit Kognak, Guttaperchapapier, 1 Eisbeutel, Tripolit- und Organtinebinden aller Art, Rollbinden, Jodoformgaze, Kalikot- und Flanellbinden, Verbandtücher, Baumwolle, entfettete und gewöhnliche Kompressen.............

von K 60-00 bis ,, 95-00

Verband- und Rettungskasten für Fabriken, Feuerwehren, Gemeinden usw.: 1 Rasiermesser, 1 Schere, 1 Kornzange, 1 Korkzieher, 1 Messer, 12 Sicherheitsnadeln, 1 Paket Stecknadeln, 1 Heftpflasterrolle, 1 Zündhölzchenetui, 1 Wachskranz, 1 Stück Seife, 1 Frottierbürste, 6 Verbandtücher, 1 Flasche mit Essig, 1 Flasche Kognak, 1 Flasche Kölnerwasser, 1 Paket Scharpiebaumwolle, 1 Paket Jodoformgaze, Billroth-battist, Schienen, Handtuch, Kompressen, Kalikotbinden

Baumeisterkasten, nach Angabe des Stadtphysikats Wien, enthält: 1 Paket Eisenchloridwatte, 1 Paket Brunsclie Watte, mehrere kleinere, dann mittelgroße und große Schienen, Leinen- und Kalikotbinden sowie Esmarchi-sche dreieckige Tücher..............

K 22-00

oo^a«

OQOOOOOOOO c5eocO"tfooooio© i—<o©o©i—

Verbandmittel:

Scharpiebaumwolle, chemisch rein, per kg.....

Eisenchlorid-Scharpiebaumwolle, per kg......

Lysoform, per kg................

Dermatolstreupulver, 20%ig, per 25 g ......

Dermatolgaze, 10%ig, per m...........

Jodoformgaze, per 10 m Länge 10%ig 30%ig 50%ig

K 6:5Ö L4Ö 13-30 Billrothbattist, 1 m lang, 0-8 m breit, per Stück . . Kalikot, ungebleicht, per m Iv 0-35, gebleicht per m

Organtin, ungebleicht, per m...........

Kambrik, englisch, gebleicht, per m........

Leinwand für Kompressen, per m.........

Flanell aus reiner Wolle, per m..........

Prießnitz-Leibbinden samt Flanellüberbund, per Stück ,, Brustbinden, per Stück.........

Injektionsspritzen für 20 g Fassung mit Neusilberkanüle,

per Stück......................

Klistierspritzen für 250 g Fassung mit Messingzylinder,

per Stück....................,,

Klysopumpen aus Metall, mit Windkessel.......,,

Irrigator mit Klistier- und Mutterrohr aus Gummi, für

1 1 Fassung...............

Wundspritzen für 30 g Fassung............

Halsspritzen ,, 40,,    ,,    .............

Dampfinhalationsapparate nach Dr.    Niemeyer, in Messing ,,

Heftpflasterband, per 1 m Länge: breit 1

12-00

5-50

10-50

4-80

3-50

2-50

6-50

0-80

1-70

2-80

8-50

2-60

4 cm

K 0-16    0-25    0-37

Heftnadeln, per Dutzend............

Urinflaschen aus Glas, per Stück........

Schutzbrillen für Arbeiter, per Dutzend:

a)    mit ovalen farbigen oder weißen Gläsern . .

b)    ganz aus Draht oder Glas.........

7-20

0-80

6-80

500

Straßen-, Brücken- und Eisenbahnanlagen.

Eine ausführliche Behandlung dieses Kapitels würde den Umfang dieses Buches wesentlich überlasten, weshalb wir uns nur auf die Wiedergabe solcher Daten beschränken müssen, die aus verschiedenen durchgeführten Bauten resultieren und Anhaltspunkte für die Kostenveranschlagung bieten.

A. Straßenbau.

Die Erdarbeiten beim Straßenbau sind nach den Preisangaben auf Seite 18 bis 20 zu berechnen; für Straßengrundlage und Beschotterung für Herstellung der Gehwege sind Preisangaben auf den Seiten 23 bis 24 enthalten, und alle sonstigen Bauherstellungen beim Straßenbaue (Plackarbeit, Besäumung, Kanäle, Durchlässe, Brücken, Geländer Randsteine usw.) findet man unter den gebräuchlichen Schlagworten dieses Werkes.

Kosten von Straßen nach Professor Röttinger.

Lage der Straße

Gebirge

Flachland

Hügelland

Flachland

Art der Straße

steinreiche

Gegend

steinarme

Gegend

steinreiche

Gegend

stein arme Gegend

an der Erzeugungsstelle der Klinker

150 bis 300 km von der Klinker-erzeugungsstelle entfernt

Kosten per 1 in Straßenbreite und 1 km Straßenlänge m K

Chaussierung

1500    2200

bis

Pflasterbahn . .

| 2200 2000 bis 3000

bis

2200

bis

3000

bis

4000

bis

3000

3000

3000

3000

4000

4000

bis

bis

bis

5000

5000

bis

4000

4000

5000

(»000

4000

5000

Klinkerbahn . .

bis

bis

5000

6000

Kies- u. Sandwege.

900

bis

900

1200

bis

1200

bis

1200

bis

1200 1800 1800

B. Brückenbau.

Kosten der Gründung.

1 in³ Grundkörper, das ist I m³ Mauerwerk der Pfeiler oder Widerlager zwischen Fundamentsohle und Niedrigwasser, kostet:

bei Gründung auf liegendem Roste........K 40-00

,,    ,,    ,, Pfahlrost ...........,, 60-00

>>

„ 106-00

mit umschließender Pfahlwand ........

,, Beton mit umschließender Pfahlwand von K 64-00 bis ,,    85-00

,, Luftdruckgründung ,, Senkbrunnengründung .... von K 100-00 bis ,, 132-00

„ 143-00

Kosten hölzerner Straßenbrücken und Kosten der Fahrbahn für 5 m Straßenbreite.

Stützweite in m

Kosten per 1 m Länge für die pp. Holzbrückenkonstruktion in ... K Für die Fahrbahn aus 7 cm starkem Eichenholz

Für die Fahrbahn aus 7 cm starken Eichenbohlen und Eichenholzpflaster Für die Fahrbahn aus 7 cm starken Eichenbohlen und 7 cm hoher Schotterlage

95

172

274

365

495

745

940

1280

Iv

Iv

132

200

88

210

315

139

290

432

182

367

550

242

445

540

660

700

665

804

935

1040

293

355

406

457

Kosten eiserner Straßenbrücken bei 5 m Brückenbreite und 1 m Brückenlänge (Stützweite) in Kronen.

Stützweite in m

4    5    6    7    8    9    10

a)    für leichtes Fuhrwerk

b)    ,, schweres ,,

fco

rl^

fco

00

224

432

o o

CO

236

448

IO

£ ^ 05 IO

00 r* rf:

254 260 472 480

Stützweite in m

12    15    18    24    30    40    50    60

308

500 560 800 880

380

a)    für leichtes Fuhrwerk 272

b)    ,, schweres

Im allgemeinen berechnen sich die Kosten 0= K) eiserner Straßenbrücken nach den Formeln für a) K = (6. W + 200) Kronen,

„ b) K = (8. W + 400)

496

544

I C .4-

640

<1

wobei W die Stützweite bedeutet.

Kosten der Holzkonstruktion samt Belag bei eingeleisigen Eisenbahnbrücken.

Stützweite in m

Holzbedarf in m3 Gesamtkosten der Holzkonstruktion samt Belag für die ganze länge in . . . K

Brücken-

1-30

2-38

3-22

4-76

6-65

9-22

10-68

12-79

208

381

515

762

1064

1475

1709

2046

Kosten der Eisenkonstruktion samt hölzerner Überlage bei eingeleisigen Eisenbahnen in Kronen.

Stützweite in m

10

12

Eisengewicht für 1 m Brückenlänge in kg . Gehölze zur Dielung und fiirQuerschwellen

in m³ ......

Kosten der Eisenkonstruktion für 1 m

Brücke ......

Kosten des Eichenholzes

ebenso ......

Gesamtkosten für 1 m Brücke ......

430

460

490

520

550

580

640

700

760

0-75

0 65

0-55

0-47

0 40

0-35

031

029

0'28

103

110

118

125

132

139

154

168

205

115

300 |    85

70 |    60

53 |    47

44

42

218

210

203

195    192 | 192 J 201

212

247

Stützweite in m

15

18

21

24

27

30

40

50

60

Eisengewicht für 1 m Brückenlänge in kg . Gehölze zur Dielung und für Querschwellen

in m¹ ......

Kosten der Eisenkonstruktion für 1 m

Brücke......

Kosten des Eichenholzes

ebenso ......

Gesamtkosten für 1 m Brücke ......

850

940

1030

1120

1210

1300

1600

1900

2200

0'26

0-25

0-24

024

024

0'24

024

0-24

024

230

254

278

302

337

351

432

513

594

39

38

36

36

36

36

36

36

36

269

292    314

338    363

387

468

549    630

Kosten geschlossener Durchlässe.

Art des Durchlasses

Weite

Höhe

Kosten in Kronen bei der Länge L in Meter

Aus Ziegeln .... ,, Bruchsteinen . ,, Zementröhren . ,, Ziegeln .... ,, Bruchsteinen . „ Zementröhren . ,, Ziegeln gewölbt

ellipsen

förmig

Halb kreis-form. Ziegelgewölbe

SSSggggfggiSggäOOU,

OOOOOOOrlrtHHfflfJ^fKji^

WMMkltpMMtSHHHOOOOOO

§§§§§§

30+ 7L 16+ 14L 30+    7    L

58+ 12 L 43+ 24 L 58+ 18L 120+ 15L 250+ 50 L 360+ 65 L 480+ 80 L 500 + 100L 520 + 150 L 650+ 200 L 680+ 250 L 700 +300 L 850 + 330 L 1000 + 380 L

Kosten offener Durchlässe.

Durchlaß

Weite

Höhe

Länge

Kosten in Kronen

ohne

mit

hölzern.

mit

eisern.

in m

Überbau

0-50

0-60

4-00

100

Offene Durchlässe

1-00

1-00

4-00

365

550

700

1-50

1-50

4-00

700

970

200

2-00

4-00

1000

1360

1200

1660

Kosten gewölbter Brücken.

Stütz

weite

Höhe

Kosten in Kronen bei der Länge L in

Stütz

weite

Höhe

Kosten in Kronen bei der Länge L in

in m

in

in m

300

300

3-00

3-50

3-50

3-50

3-50

4-00

4-00

4-00

4-00

4-50

4-50

4-50

5-00

5-00

5-00

6-00

6-00

5-00

600

6-00

7-00

5-00

7-00

6-00

7-00

7-00 i

8-00

5-00

8-00

6-00

8-00

7-00

8-00

8-00

8-00    9-00

8-00 10-00

1200+ 450 L 1300+ 500 L 1350+ 600 L 1450+ 650 L 1500+ 750 L 1600+ 800 L 1650+ 900 L 1750 + 1000 L 1850 + 1050 L 1800 + 1100 L 1900+1150 L 1850 + 1200 L 1950 + 1250 L 2050 + 1300 L 1900 + 1400 L 2000 + 1450 L 2100 + 1500 L 2200 + 1550 L 2300 + 1600 L 2400 + 1650 L

9-00

9-00

9-00

9-00

9-00

9-00

10-00

10-00

10-00

10-00

10-00

1000

12-00

12-00

12-00

12-00

12-00

15-00

15-00

15-00

15-00

5-00

6-00

7-00

8-00

9-00

10-00

6-00

7-00

8-00

9-00

1000

12-00

6-00

8-00

10-00

12-00

15-00

8-00

10-00

12-00

15-00

2000 + 1800 L 2100 + 1850 L 2200 + 1900 L 2300 + 1950 L 2400 + 2000 L 2500+2050 L 2200 + 2200 L 2300 + 2250 L 2400 + 2300 L 2500 + 2350 L 2600+2400 L 2700 + 2450 L 2400 + 2400 L 2600 + 2500 L 2800 + 2600 L 3000 + 2700 L 3300 + 2850 L 2800 + 2800 L 3000 + 2900 L 3200 + 3000 L 3500+3150 L

812 —

C. Eisenbahnanlagen.

Für die Kosten des Eisenbahnbaues können keine allgemein gütigen Daten gebracht werden, doch lassen sich die aus praktischen Erfahrungen gesammelten Resultate als Richtschnur gut verwenden.

Kosten für 1 km Eisenbahnen in Kronen.

(a in ebenem Gelände, b in hügeligem Gelände, c in gebirgigem Gelände)

Neben- j bahnen j mit

Hauptbahnen

mit

Kleinbahnen

mit

Post

Kos tentitel

zwei

einem

Geleise und der Spurweite von m

1-435

'l-OOO I 0-750

Vorarbeiten

? 900 900 8001 700 1100 1100 1000 900 1700 1700 1600 1500

700

900

1500

1500

II.

Grunderwerb a 10000 b 15000 c 16000

8000 7000 6000 4500 3300 10000 8000 7000 5500 4000 13000 11000 9000 7000 5500

III.

Erd- und Fels-« arbeiten

9000    6000

b 52000 35000 c '250000 180000

5500    3200    2000    1300

25000 18000 15000 12000 135000 110000 90000 65000

IV.

Böschungsbe- a festigungen b

2000 1800 4000    3500

8000    7000

1500 1200 1000 800 3000 2500 2000 1500 6000 5000 4000 3000

V.

Einfriedungen a u. Barrieren b

2500    2000

1400    1200

800 600

1500 500 500 500 1000 300 300 300 400 150 150 150

VI.

Wegüber

gänge

o o o o © ©

NOOO

o o o o o

00 I -

500

150 200 100 120 100    80

100

80

60

VII.

Brücken u. Durchlässe

3000!    2000

7000    5000

10000 12000

1500

2500

9000

1000 600 300 1500 1000 800 6000 4000 3000

sr

VIII.

Neben

bahnen

mit

Hauptbahnen

mit

Kleinbahnen

mit

Post

Kostentitel

zwei

einem

1-435

IX.

Oberbau

Geleise und der Spurweite von m

1 000    0750

40000 20000 42000 22000 44000 24000

16000

18000

20000

12000

14000

16000

10000,

12000

12000

X.

Signale a, b, c

5000    4800

2500

300

250,

XI.

Bahnhöfe a, b, c

25000

12000    9500

5000

2500'

XII.

Werkstätten a

2000 1500 2200 1700 2400 1800

1000

1200

800

900

1300    1000

400

500!

600

XIII.

Betriebsmittel a, b, c

100000 50000

25000

15000

12000

9000

XIV.

Verwaltung a

3000 2000 3500 2500 4000 3000

1500

2000 2500

1500

1800

2000

1300

1600

1800

1300;

1500,

1600

Gesamtkosten

d. Bahn aber ( n 212600 120000 76300 55950 40700 30450 ohne große 6 257800 157600 101500 75920 58400 45330 Brücken und l c 473700 318600 226500 178600 142630 104160 ohne Tunnels

Baukosten allein ohne Betriebs-mittel u. ohne große Brücken und Tunnels

112600 70000 51300 40950 28700 21450, 155800 107600 76500 60920 46400 36330, 373700 268600 201500 163600 130630 95160

Kosten des Oberbaues per 1 km Bahnlänge in Kronen.

Oberbauteile

Hauptbahnen

mit

15 bis 18°/o

Nebenbahnen

mit

12%

Kleinbahnen mit 10%

Nebengeleisen und der Spurweite von m

1-435

1000

0750

Kiesbettung .

Hölzerner Oberbau (Querschwellen) . .

Eiserner Oberbau .......

4000 bis 16000

20000 ,, 24000

20000 „ 30000

3000

2000

1800

1500

15000 bis 18000

15000

12000

10000

Kosten der Signale, elektrischen Glockenleitungen, Telegraphen, Halttafeln, Gradientenzeiger, Kontrollstöcke, Nummernsteine, Stationstafeln, Signalbuden und Wärterhäuser per 1 km-Bahnlänge in Kronen.

Gattung

Hauptbahn von i

Neben

bahn

von

Kleinbahn von

1-435

1-000    0-750

m Spurweite

Optische Signale.......

Elektrische Signale u. Telegraph ,,    Glockenleitung . .

Übrige obgenannte Ausrüstung Wärterhäuser und Buden . . .

Zusammen...    4900

400

500

400

100

3500

400

300

70

70

2000

2470

1000

1370

ll I» I

310

200

50

250

Kosten der Bahnhöfe und Haltestellen nebst allem Zubehör und allen Gebäuden samt Werkstättenanlagen

aller Art.

Gegenstand

Haupt

bahn

von

Neben

bahn

von

Kleinbahn von

1-435

[ 1000 I 0 750

m Spurweite

Kosten für 1 km Bahn in Kronen

Gebäude außer Werkstätten. .

Werkstätten samt Einrichtung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge Außer den Werkstätten . .

Zusammen. . .124920 12961

20000 10000 1920    961

8000 4000

2000

3000

2000

758

1500

572

1000

381

500

10258

5572 I 2881

Gegenstand

Haupt

bahn

von

Neben

bahn

von

Kleinbahn von

1-435

m Spurweite

| 1-000 [ 0750

Kosten für 1 km Bahn in Kronen

Spezifikation fiir die Werkstätten samt Einrichtung.

Bau . . . Einrichtung / Bau . . . ' \ Einrichtung f Bau . . . ‘ ' \ Einrichtung f Bau . . . \ Einrichtung / Bau . . . ' \ Einrichtung f Bau . . . \ Einrichtung f Bau . . . ' \ Einrichtung Kupferschmiede und Gelb- / Bau . . .

gießerei ........\ Einrichtung

(Bau . . . \ Einrichtung

Schmiede

Dreherei . .

Kesselanlage . .

Tischlerei . .

Lokomotivreparatur Wagen- und Tenderreparatur

Lackiererei und Sattlerei .

Magazin

Zusammen wie oben augesetzt

200

100

180

320

31

119

56

84

220

110

240

90

45

15

28

22

60

! 1920

Tunnelbau.

100

50

90

160

16

59

28

42

110

55

120

45

23

14

11

30

961

80

40

62

128

13

47

22

34

88

44

96

36

18

11

24

758

60

30

40

46

96

11

36

17

26

66

33

72

27

14

16

572

20

31

64

24

11

17

44

22

48

18

12

381

Erfahrungsgemäß betragen die Kosten eines zweigeleisigen Tunnels mit normaler Spurweite von 1-435 m (und Normalprofil) für 1 m Tunnellänge:

a) Nach „Professor Rziha“ inÖsterreicli-Ungarn

bei:

1.    durchwegs zu schießendem Gesteine, aber nur

leichte und teilweise Zimmerung und Blcnd-mauerung .................

2.    zu schießendem Gesteine mit leichter Mauerung

3.    teilweise zu schießendem Gesteine, aber kräftiger

Pölzung und durchgehender Mauerung.....

4.    fast ohne Sprengarbeit, durchgehende Mauerung

und teilweise Sohlengewölbe.........

5.    gänzlichen Ausfall der Sprengarbeit unter starkem Drucke und vorwiegend Sohlengewölbung . . .

6.    schwierigen Terrainverhältnissen mit durchgehendem Sohlengewölbe.............

K 1300-00 „ 1500-00

„ 1600-00

„ 1800-00

„ 2000-00

„ 2500-00

b) Nach den „Annales des travaux publics“ in Fr-ankreich:

Post

Gebirgsart

Geringster

Höchster j Mittlerer Preis für den

Preis für den fertigen Tunnel

Ausbruch per m³

fertigen

Tunnel

. Granit, Gneis . . Iv Schiefer, Sandstein ,,

806

566

>o CO ® -h I—I Ttf CO !>•

NO®

2498

1327

1225

2062

1222

2471

IG bis 20

1314

0© 00 £> ^ CO

990

1192

1042

782

1390

Kosten von Straßenbahnen.

Anlagekosten für Pferdebahnen.

Bei Betriebsintervallen von

Ausgabentitel

Minuten

8    |    9    |    10

Kosten per 1 km in Kronen

Oberbau . . Pferde . . . Pferdegeschirr Wagen . . . Dienstkleider Werkzeuge . Ställe . . . Kanzleiräume

15520

13320

740

15520

11100

8800

990

250

10360

1000

617

15520

9514

530

COCJI o

15520

7400

411

15520

6660,

370

7333

825

230

8633

Grunderwerb Vorarbeiten . Bauleitung . Diverses . .

2200

1920

300

500

3100

950

1833

1600

300

500

2159

4400

495

160,

5180

750

1100¹

960

30o:

590

1605;

Summe

59000 51000 47000 43000 40000 38000,

Anlagekosten für 1 km Motorbahn:

«) bei Dampfbetrieb . .

b)    ,, elektr. Oberleitung

c)    „

Unterleitung

zirka K 25000-00 35000-00 „ 50000-00

Transportable Fabriksgeleise mit festangenieteten Schwellen kosten

K 9-00 „ 12-00 „ 16-00

bei 400 mm Spurweite, per m „ 500 „ 600

))

Oberbauslahlsehieneu in Normalprofilen

Schienenhöhe in mm. Kopfbreite Fußbreite Stegstärke Gewicht p

130-5

58

105

1 m in

11

31-3

10 8

85

40

70

^3 00 00

O 00 o

80

35

67

70

32

58

l>0 05 00 CJT

15-5

o

cn

6-5

12

10

601 55 20 19 40 36 4    4

5|4-5

16

18

36

m Oberbauwerkzeuge.

Schienenbohrapparat samt Bohrratsche .... per Stück K 42-00

„ 88-00

Schwellendexel samt gebogenem Stiele .... per Stück K 4-50 Schienennagelhammeraus Gußstahl, 4-5 kg schwer ,, Durchschlaghammer für Oberbau, 2-4 ,,

Schwellenbohrer mit Ansatz und Heft,

20 mm Stärke

,,    6-50

„    3-60

bei 12

15

K 1-70    2-00    3-20 per Stück

Schwelleneinschneideschablone........

Hebelzange für Schienennägel, Patent, zirka 11kg

schwer................

Hebebaum nach dem Normale der k. k. Staatsbahnen, 2-85 m lang..........

Geleiselehre d) feststehend.........

b) verstellbar .........

Oberbauschlüssel für Muttern von 25 bis 54 mm mit Stahlkopf und Stahlrohrgriff, 0-50 m lang, per Stück . . .    ,, 25-00

0-70 „

per Stück K 20-00

„ 34-00

.    ,, 27-00

52

818

Frachtkosten.

Die Bestimmung der Frachtkosten für Baumaterialien und Baugegenstände bildet einen wesentlichen und nicht zu unterschätzenden Faktor für die heutige Kalkulation einer Baukostenberechnung, weil man derzeit — bei den immer mehr in Entwicklung und Ausbreitung befindlichen Eisenbahnwesen und der Flußschiffahrt — nicht mehr so wie früher an die lokalen Erzeugungsstätten gebunden ist, sondern sowohl Materialien aus den entferntesten Ländern mit relativ geringem Kostenaufwande zuführen und verschiedene Baukohstruktionsteile (wie Eisen-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Brücken,,Türen, Fenster u. dgl.) aus entferntliegenden Spezialfabriken beziehen kann.

Dieser Titel wurde bislang, mit Ausnahme des „Wiener Bauratgeber“, noch in keinem Werke derart für die Praxis behandelt, daß ein allgemeines Urteil bei Benützung diverser Vehikel möglich war, vielmehr mußte man eine ziemliche Bibliothek von theoretischen Nachweisen und Tarifen nebst Anhängen durchblättern, um mit großer Mühe ans Ziel zu gelangen.

Es ist nun hier versucht worden, aus der großen Anzahl diverser Abhandlungen und Tarife die gangbarsten und öfters gebrauchten Frachtarten und Gegenstände derart gruppenweise für eine Frachtkostenberechnung zusammenzustellen, daß:

I. beim Pferdetransport auf Landwegen die Anzahl der Fuhren und deren Kosten bei unbestimmter oder gemischter Warenladung,

II. für Eisenbahntransporte sowohl die übliche Klassifikation der Waren, als auch deren Tarifsatz per 100 kg Gewicht und Kilometer Entfernung und die Gesamtfracht-Berechnungsnorm aufgestellt und endlich

III. über Wassertransporte die nötigen Daten enthalten sind.

Diese Daten sollen nur als allgemeine Anhaltspunkte für die Frachtkostenkalkulation dienen, da ja beim Pferdetransport zunächst die Beschaffenheit der Straßen und die Qualifikation der Zugtiere, beim Eisenbahntransporte die ungleichmäßigen Tarife der verschiedenen Bahnverwaltungen und beim Schiffstransport die Konkurrenztarife und die Differenzkosten der Berg- und Talfahrt ins Auge gefaßt werden müssen.

I. Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk,

Tabelle über das Erfordernis an zweispännigen Tagfuhren und Kosten derselben für eine bestimmte Verführungsdistanz auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Straßen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Belastung (ohne Eigengewicht des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, !) st findiger Arbeitszeit und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

Ein zweispänniges Pferdefuhrwerk samt vollentlolmtem Kutscher inklusive Maut und Bespannspesen angenommen per 1 Tag mit K 22-00.

Distanz, die doppelt zu-rückgclegt wird, in m

Anzahl der erforderlichen Tagfuhren

; Kosten für Distanz, die 1000 kg Fracht doppelt zu-u. vorstehende riickgelegt Distanz K wird, in m

Anzahl der erforderlichen Tagfuhren

Kosten für 1000 kg Fracht u. vorstehende Distanz K

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

0-028

0-031

0-034

0-037

0-040

0-043

0-046

0-049

0-051

0-057

0-063

0-069

0-075

0-081

0-110

0-139

0-62

0-68

0-75

0-81

0-88

0-95

1-01

1-08

1-13

1-25

1-38

1-52

1-65

1-78

2-42

3-06

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-168

0-198

0-227

0-256

0-285

0-315

0-344

0-373

0-402

0-431

0-461

0-490

0-519

0-549

0-578

0-607

3-70

4-36

4-90

5-63

6-27

6-93

7-57

00

11- 42

12- 08

12- 72

13- 35

Für eine Distanzvermehrung oder Verminderung von

10 1 ist das Mehr- oder \ 0-0006 per K 0-013 100 > Mindererfordernis 1000 J an Tagfuhren

0-006

0-58

0-13

1-28

Die hier ersichtliche Anzahl der Tagfuhren ist nach der hormel t = i + aj berechnet, in welcher t die Anzahl der Tagfuhren,

A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, d die Verführungsdistanz in Metern, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde in Metern und a die für das Auf- und Abladen erforderliche Zeit in Stunden bedeutet.

Bestimmung des Erfordernisses an zweispännigen Tagfuhren und den Kosten derseblen bei Verführung nachbenannter Materalien für eine gegebene Verführungsdistanz.

Auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Straßen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Ladung (ohne Eigengewicht des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, Ostündiger Arbeitszeit per Tag und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre, werden die Kosten und die erforderlichen Tagfuhren nach

der Formel t

= vf— + a] berechnet, in welcher t die Anzahl der

A l g )    .

erforderlichen Tagfuhren, G das Gewicht von lm³ des zu verführenden Materiales in kg, A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, g die mittlere

52*

Bei gut erhalteneu Kunststraßen, Chausseen (Kaiserstraßen, Reichsstraßen), dann bei gepflasterten oder makadamisierten Straßen in Städten kann jedoch das Gewicht einer Wagenladung (ohne Eigengewicht des Wagens) bis zu 2000 kg betragen und ermäßigen sich infolgedessen die Frachtkosten daselbst bis zu 50%.

Geschwindigkeit per Stunde in Metern, die Verführungsdistanz in Metern und a die Auf- und Abladezeit per Fuhre in Stunden bedeutet.

II. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

Die Transportkosten von Bauartikeln auf Eisenbahnen lassen sich allgemein nicht vollkommen genau angeben, da sie bei den einzelnen Bahnen etwas, wenn auch nicht mehr sehr stark, voneinander abweichen, doch geben die Transportkosten, bezw. Frachtsätze der k. k. österr. Staatsbahnen hiefür immerhin genügend gute Anhaltspunkte, weshalb auf dieselben nachfolgend, wenn auch nur auszugsweise für die Hauptartikel, etwas näher ein-gegangen wird.

Die tarifarischen Bestimmungen für Beförderung von Gütern, die Grundsätze der Frachtberechnung, die Güterklassifikation, der Nebengebührentarif usw. sind gemeinsam für die „österreichischen, ungarischen und bosnisch-lierzegowinischen Eisenbahnen“, während die Preisangaben für die Frachten sich bloß auf die k. k. österr. Staatsbahnen beziehen.

Grundsätze für die Frachtberechnung auf den österreichisch-ungarischen und bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnen.

a)    Die Fracht wird nach Kilogrammen und Kilometern berechnet, und zwar bis zu 200 km für jeden Kilometer, darüber für je 10 km mit einheitlichem Frachtsatz. Je größer die Transportlänge wird, desto geringer wird der Preis für einen Kilometer.

b)    Die Gebühren (in Kronenwährung) werden derart berechnet, daß alle Beträge über 5 h auf 10 h aufgerundet, dagegen solche unter 5 h fallengelassen werden.

c)    Die Frachtberechnung ist eine verschiedene, je nachdem die Güter als Eilgut oder, als Frachtgut aufgegeben werden.

d)    Die Fracht wird, insofern nicht anderes festgesetzt ist, nach Gewicht berechnet und werden bei Eilgütern jede angefangenen 5 kg für volle 5 kg, bei Frachtgütern jede angefangenen 10 kg für volle 10 kg gerechnet. Für Frachtsendungen unter 20 kg werden 20 kg in Rechnung genommen.

e)    Für den Transport auf den ungarischen Eisenbahnen wird der Fracht- inklusive der Manipulationsgebühr noch die gesetzliche festgesetzte Transportsteuer für Eilgüter mit 7%, für Frachtgüter mit 5% zugeschlagen.

Sendungen des Allerhöchsten Hofes und alle Nebengebühren, mit Ausnahme der Manipulationsgebühr, sind der ungarischen Transportsteuer nicht unterworfen.

/) Beträgt die Länge der Beförderungsstrecke einer Bahn weniger als 8 km, so wird für diese Bahn die Gebühr für 8 km erhoben.

80 h

60 h

g) Die für eine Sendung einzuhebende geringste Frachtgebühr beträgt für gewöhnliches Eilgut . . . für ermäßigtes Eilgut und für Frachtgut

Güterklassifikation auf den österreichisch-ungarischen und bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnen.

A. Eilgüter (Beförderung mit Personenzügen).

a)    Gewöhnliches Eilgut, wozu mit Ausnahme von Eßwaren und Emballagen alle Güter gerechnet werden.

b)    Ermäßigtes Eilgut, zu welchen alle Eßwaren gehören.

c)    Besonders ermäßigtes Eilgut, für gebrauchte leere Emballagen bestimmt.

Bei Eilgutbeförderung mittels Schnellzug wird der Frachtsatz des gewöhnlichen Eilgutes um 50% erhöht.

B. Frachtgüter (Beförderung mit Lastzügen).

Klasse I ist die Normalklasse, eigentlich für alle Stückgüter gültig, ist etwas billiger als ermäßigtes Eilgut, doch werden verschiedene Ausnahmen gemacht.

Klasse II stellt für Stückgüter schon eine bedeutende Ermäßigung dar.

K1 a s s e A, noch billiger, gibt besondereEr mäßig ungen für Stückgüter, hauptsächlich bei' einer Mindestladung von 5000 kg per Frachtbrief.

Klassen B und C geben weitere Ermäßigungen für Verfrachtungen von größeren Mengen und Massengütern (5000 bis 10000 kg Wagenladungen), wobei auch die minderwertigen Güter Berücksichtigung finden.

Spezialtarife 1, 2 und 3 geben für Massentransport nach Klasse B und C und bestimmte Güter noch einige weitere Ermäßigungen.

Die Ausnahmetarife, von einzelnen Bahnen oder Bahngruppen besonders ausgegeben und nur für diese gültig, weisen noch weitere Frachtermäßigungen für Massengüter (Kohlen von bestimmten Stationen, Baumaterialien für öffentliche Wegbauten, Lebendvieh usw.) und auch für sperriges Gut auf.

Sperrige^ Güter sind solche, welche bei großem Volumen gei'inges Gewicht besitzen. Dieselbe tarifieren meistens mit dem 1 % fachen Frachtsatz der I. Klasse.

' — 822

Klassifikation der Frachtgüter.

a)    Auszug aus dem Tarife der österr.-ungar. und bosn.-herzegow. Bahnen und

b)    Auszug aus dem Ausnahmstarife der k. k. österr. Staatsbahnen.

a)

b)

Für Mengen

Artikel des Bahnfrachtgutes

unter|

von mindestens

50

) 100 || 50 | 100

q per Frachtbrief nach der

Tarifklasse

Ausnahms

tarifklasse

Abfälle für welche keine Tarifierung besteht .

,, von Blei..............

,, von Kork und Stuhlrohr......

II

II

Asbest, roh

II

-Pappe, Isolierplatten........

-Schiefer,Asbestzementplatten (Eternit)

II

II

Asphalt-Erde, roh.............

,, -Pech, gereinigt...........

,, syrischer und raffiniertes Erdwachs,

verpackt.........» . . .

,, -Pflasterplatten und Asphaltisolierplatten ,, -Röhren..............

II

II

II

II

II

Bäume, lebende und Christbäume......

Baugerätschaften und Werkzeuge, gebrauchte

Bauornamente aus Gips, Zement usw.....

Besen aus Birkenreisern..........

,,    ,, Reisstroh, Piassava, Mohrhirse . .

Blei-Blöcke, Mulden, Platten, Rollen, Draht

Bleiröhren, Bleikugeln, Bleischrott......

Bottiche, leere, unter 4 hl Fassung, neue . . .

gebrauchte neue . . . gebrauchte

Bruchmetall, von unedlen Metallen zusammengeschlagen ..............

Bürsten aus vegetabilischen Stoffen.....

Chlorkalk, Bleichkalk u. Bleichpulver in starken

Metallbehältern............

Dachfilz, Asphaltfilz............

Dachpappe, Asphalt-, Stein-, Teerpappe, besandet

oder nicht

,,    ,,    ,,    ,, grobkörnig

bekiest

4 hl

über 4 hl

4 hl

Dampfkessel, auch zerlegte.........

Deckengewebe...............

Eisen- und Stahlwaren im allgemeinen, bessere

II

II

II

II

II

II

II

II

sperrig

1)

II

II

II

II

II

II

II

II

>>>>>>££>£

H* tdom Hoü ttfoo>txiobdü

-ff

tdtd >> nnnn >tö >

PQ c

CO

CO

er

co

co co | co P P I p

CO CO 1 CO

er er ! er

co

oo

CO CO

o

co

O Xi CO CO

a)

b)

Für Mengen

Artikel des Bahnfrachtgutes

unter|

von mindestens

50

| 100 H 50 | 100

q per Frachtbrief nach der

Tarifklasse

Ausnahms

tarifklasse

Eisen- und Stahlwaren ordinäre, wie Sensen, Sicheln, Bleche, Geschirre, Maschinen, Pumpen, Stab- und Fassoneisen, Platten, Bleche und Röhren (auch verzinkt), Eisenkonstruktionen (Brücken- u. Drehscheiben), Eisenbahnoberbauteile, Waggonbestandteile, Draht, Nägel, Stiften und

Schrauben..............

Eisen, roh oder gebrauchte Materialien und Abfälle .................

Eisenbahnfahrzeuge auf eigenen Rädern laufend

,,    verladen........

Erde, Acker- und Gartenerde, Mergel und Sand ,, Ton, Kaolin, Tegel, Lehm, feuerfester Ton,

unverpackt.............

,, Ton, Kaolin, Tegel, Lehm, feuerfester Ton,

in Säcken ..............

,, Ton, Kaolin, Tegel, Lehm, feuerfester Ton,

in Fässern und Kisten........

Erdfarben aller Gattungen.........

Erze, auch schon zur Verhüttung vorbereitet . Fässer, leere, neue, unter 8-5 hl Fassung . . . ,,    ,,    ,, von mindest. 8-5 hl Fassung

,,    ,,    gebrauchte, unter 8-5 hl Fassung

Farbhölzer in jedem Zustand........

Farbwaren aller Gattung außer schwarz . . .

,, schwarz.............

Feuerspritzen (ausgenommen Dampfspritzen) .

Furniere..................

Gips, natürlicher, in allen Arten......

Gipsplatten, Gipsbausteine und -Dielen ....

Glas, roh, in allen Bauformen ........

,, Tafelglas,    ungeschliffen, auch belegt . .

,,    ,,    geschliffen (Spiegelscheiben). .

Hohlgefäße aus Holzstoff in allen Formen . . Holz in Stämmen u. Balken, Schnittholz,

fremdländisch............

,, in Stämmen u. Balken, Schnittholz, inländisch und auch Faßholz, Reifholz,

rohre Friesen und Dielen usw......

,, Schleifholz, Knüppeln, Reisig, Faschinen, Schwellen, Schwarten, Abfälle und Grubenholz .................

II

II

II

II

II

sperrig

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

>    >    >    >>td>    >

-V

co

C7t CO CO

p er er

co co P P

CO WWW I I

q er er i

A Sp.T.2 —

a!

1 Sp.T.3

co

ci

9b,c,2

a)

b)

Für Mengen

Artikel des Bahnfrachtgutes

unter|

von mindestens

50

| 100 || 50 | 100

q per Frachtbrief nach der

Tarifklasse

II Ausnahms-I tarifklasse

Holzpflasterstöckel, auch imprägniert . . Holzwaren, ordinäi-e..........

II

II

9i

II

,,    Friesen, gehobelt und verarbeitet

Isoliermasse (Wärmeschutzmasse)......

Imprägniermaterialien und Karbolineum , . .

Kabel für elektrische Leitungen.......

Kalk, gebrannter, auch Wienerkalk, Kalkmehl Kartonagen, auch Versandkisten und Körbe Kisten, neue, leere, hölzerne (Lattenkisten,

Harasse, Schachteln)..........

Kohlen und Koks.............

Kork, roh und präpariert..........

Korksteinplatten und Schalen........

Kreide, rohe, in Stücken, gemahlen u. geschlemmt Kupfer, in Barren, Blechen, Platten, Drähten

(Abfälle)............. .

Kupferkessel und Kupferkesselteile.....

Leim, Tischlerleim, Kleister.........

Leinöl und Leinölfirnis...........

Lokomobile und Straßenwalzen.......

Makulaturpapier, bedruckt und beschrieben

Marmorniehl................

Maschinen, landwirtschaftliche aller Arten . . Messing und Tombak in allen Formen .... Metallwaren mit Ausnahme von Lisen- und

Stahlwaren..............

Möbel, verpackt..............

,, in Möbelwagen...........

Mörtel und Mörtelmischungen aller Art . . .

Moos ..................

Naphtalin, gereinigt............

Öle, tierische, vegetabilische u.- mineralische .

Ölfirnis (gekochtes Leinöl).........

Pakfong, roh, in Blechen, Scheiben, Stangen,

• Draht und Abfälle...........

Papier, Schreib-, Zeichen-, Briefpapier, Pergament usw..............

,,    für Zeitungsdruck .........

,,    überzogen, chemisch oder’sonst präpariert (Pausepapier) . „.......

,, Luxuspapiere, lichtempfindliche, Medizinalpapiere, Tapeten, Ansiclits- und Spielkarten, Musikalien.......

II

II

II

II

sperrig sperrig sperrig sperrig

II

II

II

II

II

ii

II

II A II A

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

S|i.T.2

15

3c

5a

sperrigi; 3 a    3 b

sperrig 3 a 3 b —    — la—ld

3c

Ci

Ci Ci Ci Ci

o o er o

CO

O.

II

II

>> E >>>E>

II

Ci Ci P P

CO

Oi

Ci

J ! 3a

Ci ti Ci Ci Ci w

c- o cc er er o

Ci    Ci    Ci Ci

o    er    o o

CO

CO

o*

a)

b)

Für Mengen

Artikel des Bahnfrachtgutes

unter|

von mindestens

_| 100 |1 50 | 100

q per Frachtbrief «ach der

50

Tarifklasse

j Ausnahms-j tarifklasse

Papierabfälle................

Pappe in Bogen, auch an den Rändern beschnitten Parkettbodenteile, auch fournierte und eingelegte

Pechfackeln................

Piassava, roh...............

Putzsteine.................

Quarz aller Art, auch Quarzsand (Glassand)

Rasenziegel, Rasenstücke..........

Retortenkohle, Retortengraphit und Petroleumkoks .................

Rohr, Schilfrohr und Rohrdecken......

Rollbahnwagen, gebrauchte.........

Säcke, leere, aus vegetabilischen Stoffen, neue „    ,,    „    gebr.

Salze für chemische und technische Zwecke .

Samen, Gras- und Kleesamen........

Schamotte (feuerfester Ton), in Stücken, als Mehl

und Mörtel..............

Schiefertafeln und Griffeln....... . ,

Schlacken, geformt und als Kies oder Sand . Schmirgelsteine und Schmirgelscheiben ....

Seilerwaren aller Art............

Setzlinge von Obst- und Waldbäumen ....

Siebmacherwaren..............

Soda und Sodalauge (Ätznatronlauge) .... Spat, Feld-, Fluf3-, Schwer- und Bitterspat Steine, roll und Schotter, Dachschiefer, Pflastersteine und Platten roh behauen, Saum-, Prell- und Grenzsteine, Tröge, Rinnen ,, glatt behauen, gestockt, sowie Schleif- und

Wetzsteine.............

Steinholzmasse, (Xylolithmasse).......

Talk, Speckstein, auch gemahlen......

„ Asbeststein..............

Teer in allen Sorten............

Terpentin und Terpentinöl.........

Theaterdekorationen............

Tiefbohrgeräte, gebrauchte.........

Tierhaare (außer Wolle)..........

Tonerde, natürliche............

Tonwaren für Bauzwecke, Röhren, Pflastersteine, Platten, Fließen, Klinker usw., unverpackt ...........

•II A II A II A II II II A II A II A II A

II 3 a

CC CO

er Cu

j—J

> >>>§ >>>>>> >

oV_.

Ar

I-

H pqpqoPQoSüCQffl

asl

CO

O i rCl O

co I co co

' W Wos Wb5 W I er er o er p o

er

co w er o

S26

a)

b)

Für Mengen

Artikel des Bahnfrachtgutes

unter|

von mindestens

50    | 100 || 50 | 100

q per Frachtbrief nach der

Tarifklasse

Tonwaren verpackt ............

Torf (Ziegel, Streu und Mull)........

Torfkohle.................

Traß...................

Tripolith (Gemisch von Gips, Ton und Koks,

auch Hammerschlag)..........

Vitriol, Eisenvitriol.............

,, alle anderen Arten .........

Wachsleinwand, Wachstuch, Öltuch.....

Wasser, gewöhnliches............

Wasserglas (Kieselsaures Natron oder Kali). .

Werg.......•............

Zement und hydraulischer Kalk.......

Zementwaren für Bauzwecke, auch Betonwaren,

unverpackt.........

,,    verpackt...........

Ziegel aller Gattungen, Maurer-, Dach- und Schamotteziegel, auch Filterplatten, unverpackt .................

Ziegelmehl................

Zink, roh, in Platten, Blechen, Drähten und Abfälle .................

Zinn, roll, in Barren, Blöcken, Stangen, Körnern, tafelförmig und als Draht, sowie Abfälle .

I—II—II—! t—l    I—I    >—(    I—I    I—I    H    H

h-I I—I h-II—I    I—I    I—<    I—I    1—1    I—-(    I—! I—(    I—I    I—I    h—I

> > >> >> >>>>

cd o ootdWl=;>oo td o1$ td

> > nn

CO

IO 00 OS o cTn

tO Ci! Cb CT

oo oo i o t o o    o    p D

Auszug aus der Gebührenberechnungstabelle für die allgemeinen Tarifklassen

der k. k. österreichischen Staatsbahnen.

Eilgut

Frachtgut

Kilometer

gewöhn

liches

ermäß.u.

besond.

ermäß.

Klasse

II

W agenl adun gsklasse

n | Spezialtarif

I 2    |    3

Heller für 100 kg

10

15

20

© <N 05 CO CO t— 05

30

40

50

O Tfl GO CO CO 05 i—H r—I i—I

GO —3 Ol hK 00 t® Ol t® CO 05 O CO o

18

29

36

42

55

68

81

60

70

80

90

100

co co co t® t®

05C50C5CO 00 O 05. IO

t-LOO

94

107

124

137

150

120

133

146

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

159

171

184

196

209

t® t® t® t® t® Ol ^ W t3 fc® CO <1 t®

842

291 „ 300 341 „ 350 391 „ 00 441 „ 50 491 „ 00

1002

1162

1322

1478

1634

o_c

450

510,

568

626'

50 ® ©

(N QO CO CO t*

CO T* O CO

io io

622

329

378

427

464

499

192

223

254

285

311

336

Ifi CO

91

102

187

113

168 107 192 118

90

99

208

224

240

124

C5 Ol

t® t® t® 05 I—■ ^ O 05

H H H

Ol t® HO®

108

117

125

591 bis 600 691 „ 70 791 „ 80 891 „ 900 991 „1000

1946

2258

2570

2882

3194

)—¹ I—1

tsocooo<i oo-aoifr 05 Qj^_oo to

00

569

386

970

639

709

1086

779

436

486

536

1202

849

586

'S* CD CO O

t- o co co o Ncccoco^

168

190

212

234

256

312

360

408

456

504

173

195

142

159

176

193

210

1491bisl500 4754 178 1991 „ 2000 6314 236,

1782 1199    836

2362 1549 1086

366 744 371 295 476 984 481 380

Für die fehlenden Kilometer kann in runden Zahlen interpoliert werden, ohne wesentliche Fehler zu begehen.

Mit zunehmender Transportlänge wird der Preis per Kilometer immer geringer.

Auszug aus der Gebührenberechnungstabelle für die allgemeinen Ausnahmetarife 1 bis 3

der k. k. österreichischen Staatsbahnen.

Ausnahme tarif

Kilometer

a | b u. c | d

Heller für 100 kg

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

i    j

CS OS >—¹ 00 Qx [ C>5O*^Jrf^(ss|tD0i00bS«C><Jb3

17

11

19

31

54

56

57

59

61

27

33

39

50

62

73

84

96

107

119

130

47

37

12

19

23

26

34

41

48

55

62

70

77

84!

160

170

<1

68

180

70

63

64

44

49

35

37

39

41

43

45

47j

90

96

103

109

115

190

71

200

73

66

67

45

47

öl

241 bis 250 291 „ 300 341 ,, 350 391 „ 400 441 „ 450 491 ,, 500

75

69

49

53

55

48

52!

86

95

104

113

122

131

83

76

92

101

110

119

128

84

92

100

05 00

98 106

60

69

77

85

93

101

^^OSOSK>|t\atOtCto>_I

©to-Jtaoci wtowoto

i^^ooeo os c~x m ^

178

133

187

197

255

298

341

384

416

140

146

153

160

186

215

2441

273

299

127

134

140

146

197

224

251

499

447

324

591 bis 600 691 „ 700 791 „ 800 891 „ 900 991 „1000

149

167

185

203

221

146

164

182

O 00 i O rH

132 114

148

164

180 162 196 178

122

170

186

117

133

149

165

181

569

509

571

348

779

849

1491bisl500 1991 ,, 2000

308

317

|407 4011 398

27'

356!

OS to OS Ol

oo oc

266 261 346 341

1199 1067    824    780

1549 1377 1074 1020|    .

Für die fehlenden Kilometer kann in runden Zahlen interpoliert werden, ohne wesentliche Fehler zu begehen.

Mit zunehmender Transportlänge wird der Preis per Kilometer immer geringer.

Die beiden nachstehenden Tabellen geben eine bessere Übersicht über die Gebührenverhältnisse der einzelnen Klassen der k. k. österr. Staatsbahnen zueinander in Prozenten ausgedrückt.

Tabelle der Gebühren für die einzelnen Klassen nach Transportlängen in Prozenten des Tarifes der normalen Frachtgutklasse I.

Transportlänge in km 10

50    100    150    200    300    400    500 1000 1500 2000

Gewöhnliches Eilgut .... Ermäßigtes Eilgut . . . .

214 214

114 105

IO

256 256

260 261 265 266 267 267

103 102 102

101 101 100 100 100 100

Klasse

II

100

90

bO j

I!

2 !

Wagen- A ladungs- B klasse C

67

53

43

100 100 100

C5_feS

53

47

42

CO OT

fcO CO ^

o a* -ji to co

^3 fcC Ol

100 100

100

80

54

39

2.3

42

24

20

l-¹

100

67

47

31

20

42

21

17!

66

46

30

20

41

20

16

Tabelle der Gebühren für die einzelnen Klassen nach Transportlängeii in Prozenten des Tarifes für gewöhnliches Eilgut.

Transportlänge in km 10

50 | 100    150 I 200    3ÖÖ~1 4Ö0    500    1000 1500 2000

Gewöhnliches Eilgut .... Ermäßigtes Eilgut ....

100

100

100

53

43

40

Klasse

II

47

41

39

fco

■f.

44

36

29

24

37

35

27

25

•22

20

18

15

o O 105    © CO

O ^ iW fO Ol H H

100

100

40

39

39

34

23

18

12

39

33

22

17

10

o    00 00 03 h © ©

O    CO CO CO I 03 l-H

o GO 00 O CO CO

1— t* 05 I CO Cr i—i t—*

©    00 00 l>

©    CO CO

100

100

oo co oo

38

38

25

18

12

37

25

17

11

fco

M CIO

fco

CO ©

00

to 00

^3

CO © CO

CO © 00

CO GO t-"

co ao co

Für die überwiegende Mehrzahl der staatseigenen Lokalbahnen gelten ebenfalls die allgemeinen k. k. österr. Staatsbahntarife, ebenso wie für einige normalspurige Lokalbahnen, welche an die k. k. österr. Staatsbahnen anschließen.

Ferner gibt es eine weitere große Zahl an die k. k. österr. Staatsbahnen anschließende normalspurige Lokalbahnen, welche gemeinsame in den normalen Klassen von den Tarifen der k. k. österr. Staatsbahnen nur mäßig abweichende Tarife besitzen.

830

Bei letzteren ist im Vergleiche zu den k. k. österr. Staatsbahnen der Tarif für gewöhnliches Eilgut vollkommen derselbe,

um rund 15% höher,

,, ermäßigtes

,, Frachtgut Klasse I und II um 10% bis 20% bei 6 bis

300 km höher,

A um

300 km höher,

Spezialtarif 1 um 0% bis &0% bei 6 bis 300 km höher,

,,    2 um 0% bis 105% bei 6 bis

300 km höher,

■ ,,    3 um 0% bis 80% bei 6 bis

300 km höher.

B um

C um

L.-1

Bei Berechnung der Nebengebühren wird jede für sich von 5 zu 5 h aufgerundet.

Je angefangene 100 kg und je angefangene Stunden, bezw. Tage werden f.voll gerechnet.

Aufnahmsbescheinigungsgebühr.

Für die Ausfertigung eines Aufnahmescheines sowie für den Vollzug eines Frachtbriefduplikates oder für die Bescheinigung über den Empfang des Gutes im Quittungsbuche, für einen Frachtbrief.......

Für die Ausfertigung einer Bescheinigung über die nicht erfolgte Ausstellung eines Aufnahmescheines oder eines Frachtbriefduplikates, für 1 Stück......■ . . .

Betrag in h

Aufnahmsstempelgebühr.

Für jeden zu einem stempelpflichtigen Frachtbrief erteilten Aufnahmeschein, bezw. für jedes Frachtbriefduplikat ist an ärarischer Stempelgebühr zu entrichten: auf "Sen österreichischen und ungarischen Eisenbahnen, für 1 Stück ..............

auf den bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnen, für 1 Stück ..........

© 00

Ablege- und Auflegegebühr.

Unter dem Ablegen wird das Bewegen der Güter von den Straßenfuhrwerken zur Übernahmsstelle und unter dem Auflegen das Bewegen der Güter von der Auslieferungsstelle auf die Straßenfuhrwerke verstanden.

NB. Bei Einhebung der Überladegebühr werden Ablege- und Auflegegebühr sowie Auflade-und Abladegebühr nicht eingehoben.

Krangeld.

Im Falle der Überlassung eines Hebekranes an die Parteien zum Zwecke des Vollzuges der Leistungen durch ihre Arbeitskräfte werden folgende Gebühren, einhoben:

1.    Für die jedesmalige Benützung eines in der Bedarfsstation befindlichen transportablen Hebekranes mit einer Tragfähigkeit von höchstens 7‘5 t oder eines stabilen Hebekranes für je 100 kg der bewegten Last . .

2.    Wenn über Verlangen der Partei ein

transportabler Hebekran mit einer Tragfähigkeit von höchstens 7'5 t von einer anderen Station requiriert wird, außer der vorstehend festgesetzten Benützungsgebühr noch für die Beförderung des Kranes eine schon bei dessen Bestellung zu erlegende Gebühr von........... . . .

Wird jedoch der transportable Hebekran nicht binnen 24 Stunden nach der Beistellung der Bahn zur Verfügung gestellt, für jeden folgenden, auch nur angefangenen Tag eine weitere Gebühr von......

Betrag in h

4UOO

500

Die Ablege und Auflegegebühr beträgt:

a)    bei Sendungen, welche Gegenstände enthalten im Gewichte bis einschließlich:

1000 kg per Stück i für je 100 kg der

2000 ,, „    „    >    ganzen

über 2000 „ „    „    J    Sendung

b)    bezüglich der übrigen Sendungen für

je 100 kg .............

mindestens für eine Sendung . . . .

Auflade-, Ablade- und Überladegebühr.

Wird Auf- und Abladen oder Überladen statt vom Absender oder Empfänger von der Eisenbahn besorgt, so werden folgende Gebühren eingehoben:

a)    Für das Aufladen von gefüllten Fässern unter Sattelung derselben, sofern auch nur ein Faß ein Gewicht von mindestens 200 kg aufweist, für je 100 kg der ganzen Sendung oder für das Abladen von gesattelt verladenen gefüllten Fässern, sofern auch nur ein Faß ein Gewicht von mindestens 200 kg aufweist, für je 100 kg der ganzen Sendung

b)    für das Aufladen oder Abladen von Sendungen, welche Gegenstände enthalten, die einzeln mehr als 750 kg wiegen oder deren Länge 7 m überschreitet, und zwar falls solche Sendungen Gegenstände enthalten im Gewichte bis einschließlich:

1000 kg per Stück t für je 100 kg der „    >    ganzen

über 2000    ,,    ,,    „    i    Sendung

c)    für je 100 kg aller anderen Sendungen mindestens für eine Sendung . . . .

d)    für das Überladen von Fässern, wie

unter a) angegeben........

e)    für das Überladen von Sendungen, wie unter b) angegeben:

1000 kg per Stück i für je 100 kg der „    >    ganzen

über 2000    ,,    „    ,,    J    Sendung

f)    für je 100 kg aller anderen Sendungen mind.estens für eine Sendung . . . .

2000 „ „

2000 „ „

CO vo

O (M TtH

HHH

O T+f

HHH

Ol Ul

Wägegeld.

Das Wagegeld beträgt:

Für Eilgut oder Frachtgut, sofern die Verwiegung auf einer Magazins- oder Straßenbrückenwage erfolgt:

a)    bei Sendungen im Gewichte von weniger als 5000 kg für je 100 kg ... .

mindestens für eine Sendung.....

werden aber mehr als 2500 kg auf einmal gewogen für jede Verwiegung höchstens

b)    bei Sendungen im Gewichte von

5000 kg und darüber — vorausgesetzt, daß die Verwiegung auf einmal oder partienweise in ununterbrochener Aufeinanderfolge der einzelnen Partien geschieht — für je 100 kg.............

Sofern die Verwiegung auf einer Geleisewage erfolgt:

für den Wagen...........

c)    findet auf Antrag des Absenders, bezw. Empfängers auch eine Kontrollverwiegung des leeren Eisenbahnwagens statt, so ist für jeden Wagen ein Wägegeld von . . . . zu entrichten.

Zählgebühr.

Wenn über Antrag des Absenders oder Empfängers die Feststellung der Stückzahl bei Wagenladungsgütern erfolgt, für je

angefangene 10 Stück......... .

mindestens für 1 Wagen.......

höchstens für 1 Wagen .......

Wagenstandgeld.

Das Wagenstandgeld beträgt im allgemeinen für 1 Wagen und 1 Stunde Frachtzuschlag für die Deklaration des Interesses an der Lieferung.

Der Frachtzuschlag beträgt 0'25 h für je 10 Tarifkilometer und für je 10 K und wird unter Aufrundung des deklarierten Betrages von 10 zu 10 K und der Entfernung von 10 zu 10 km berechnet. Überschießende Beträge werden auf 10 h aufgerundet.

Der geringste zur Erhebung kommende Frachtzuschlag beträgt für den ganzen Durchlauf 40 h.

10

150

180

120

15

200

600

co

Kilometerdistanztabelle

einiger Hauptstädte.

Von und nach diesen Städten beträgt die Entfernung in Bahnkiiometern

Agram

Banjaluka

Base 1

Belgrad

Berlin

Bozen

Bregenz

Brünn

Budapest

Czernowitz

Dresden

Eger

Fiume

Graz

Hermannstadt

Innsbruck

Klagenfurt

Krakau

Laibach

Lemberg

Linz

München

Olmütz

Orsova

Prag

Reichenberg

Salzburg

Sarajevo

Triest

Troppau

Wien

Agram......

Batijaluka.....

Basel ......

Belgrad.....

Berlin......

Bozen......

Bregenz......

Brünn......

Budapest    .    .    .    .

Czernowitz    .    .    .    .

Dresden.....

Eger.......

Fiume ......

Graz.......

Hermanustadt . . . Innsbruck    .    .    .    .

Klagenfurt    .    .    .    .

Krakau .....

Laibach......

Lemberg.....

Linz.......

München.....

Olmiitz......

Orsova......

Prag.......

Reichenberg . . .

Salzburg.....

Sarajevo.....

Triest......

Troppau.....

Wien.......

205

984

516

1125

594

672

613

387

965

914

827

228

233

500

1037 965 657 939'1822 211 465 1370

1189

504

1500

604

869

1144

823

325 769 765 1682 826 859 587

534 1363 132 337 1178 441 1368 508 320 619 1365 193 527 1190 617 1380 460 221 345 494

254 1159

1031

394 623 721    643'1419

875 1068 197    555' 673

613 625 156    208 1019

479 684 506 494 499 840 676 881 1502 140 345 929 969 1417 1692 544 749 793 783 988 533

1158 906 810 1134 980 847 656 1172

988

1508

805

698

1020 717 664 869 1177 823 850 596 801 1571 528 1453 404 609 1492 966 403 530 735 1363 1042 418 512 717 668 1028 847 484 689 1468 507 1780 258 463 1073 774 1215 596 801 1380 829 696 457 662 937 616 753

1038

823

260

485

569

908

542

455

617

850

820

832

1440 1065 1099 1098 854 995 1144 334 675 424 1297 376 188 -    790 168 1136 456 522

1014

450 1440 -197 1065 334

637

1099

247

1098

979

286

432

675

790

958 342

102 903

854

424

168

958

1200

564 596

113

596 404 530 512 801 609 735 717 1571 1492 1363 668 528 966 1042 1028 1453 403 418 847 1136 1119 956 343 1325 1180 1333 374 856 254 295 470

484 258 596 457 689 463 801 662 1468 1073 1380 937

507 774

829 616

1780 1215

1343 394

696

875

753

613

1297 1136

995

376

456

342

1200

944

1093

1144

583

1165

908

669

790

188

522

749

588

1075

1156

650

1232

279

1120

717

1417

393

1241

515 1236

224

806

987

968

211

963

540

102

564

944

215

903

223

596 1093 215

652

565

396

545

890 1198 1126

886

889

1038

731

522

795

854

295

573

884

557

871

872

448

663

524 879 692 1069 778 1391 624 1399

235

990

125

153

1003

1267

144 1190

552

605

833 672 137 736 542 dkl! 413 445

479

755

480

695

189

338

471 492 558 634 522 788 1047 1179 1163 1383 639 1242 192 207 636 583 1155 216 369 516 824 724 935 1043 1069

1156 623 1068 625 1183 721 197 156 819 643 555 208 1256 1419 673 1019

1569 1038 485

1396 823 569 612 260 908

542

455

617

700 350 426 314 1027 577

565

545

1059

251

207

1050

996

452

757

31-

949 1354

1027

867

577'

291

Verkaufspreis von Drucksortenformularen und Gebühren für Abstempelung derselben.

In

(Sämtliche Formulare sind mit den gesetzlichen Stempelmarken bedruckt und sind jene mit 2 h Stempel für Distanzen bis 38 km, die mit 10 h aber für alle weiteren Strecken zu verwenden.

Österreich

Ungarn

Bosnien

Herzegowina

Eilfrachtbriefe für interne Transporte:

a)    mit 2 li-Stempel im Einzelverkaufe,

per

in Paketen ä 100    ,,

b)    mit 10 h-Stempel im Einzel verkaufe,

per

in Paketen ä 100    ,,

Eilfraehtbriefe samt Duplikaten für internationale Transporte: a) mit 2 h- Stempel im Einzelverkaufc,

per

in Paketen a 100

in Kronen

1 Stück 0-03

004

3-00

336

0-04

1 Stück 011 11-00

1 Stück 0-06

6-00

0-12

0-10

11-36

0-15

14-40

*)

0-18

b) mit 10 h- Stempel im Einzel verkaufe,

per 1 Stück 0-22

0-23

in Paketen ä 100 Frachtbriefe für interne Transporte: a) mit 2 li-Stempel im Einzelverkaufe,

per 1 Stück

22-00 22-40

0-03

in Paketen ä 100    ,,

b) mit 10 h-Stempel im Einzelverkaufe,

per 1 Stück

3-00

0-03

2-97

0-03

0-11

0-11

in Paketen ä 100    ,,

Frachtbriefe samt Duplikaten für internationale Transporte: a) mit 2 h-Stempel im Einzelverkaufe.

1 Stück

11-00

10-97

0-09

per

in Paketen a 100    ,,

b) mit 10 h-Stempel im Einzel verkaufe,

per 1 Stück in Paketen ä 100

Abstempelungsgebühr für die nicht durch eine österreichisch-ungarische Bahn erstellten Formulare, per 100 Stück:

a)    für interne Formulare.........

b)    ,, internationale Formulare samt Dupli

katen ...............

0-06

6-00

0-22

22-00

0-20

0-15

0-18

14-40

0-23

22-40

0-20

0-40    0-40

*) In Bosnien und der Herzegowina ist der Stempel für Frachtbriefe höherer Kategorie bloß 8 h und dürfen nur die durch die Landesdruckerei hergestellten Formulare verwendet werden.

III. Frachtkosten beim Schiffstransporte.

Für Wasserfrachten werden hier die maßgebendsten Daten der ,,Ersten k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ angeführt, um einerseits die Frachtsätze der größten inländischen Wasserfrachtunternehmung veranschaulicht zu haben und danach anderseits durch Vergleiche der Transportweiten einen Maßstab für andere Binnenschiffahrtsunternehmungen konstruieren zu können.

Der Warenfrachtsatz der genannten Gesellschaft wird dermalen in vier Klassen zerlegt, nämlich:

deren Rangierung aus der folgenden Warenklassifikationstabelle entnommen werden kann.

o) in Güter der I-Tarifklasse (Normalklasse)

b)    ,,    „    „ ermäßigten Tarifklasse A

c)    „    ,,

d)    ,, Güter mit Ausnahmetarifen

Sperrige und explodierbare Güter, sowie solche von über 7 m Länge oder über 1000 kg Einzelgewicht, unterliegen besonderen Vorschriften.

Warenklassifikation im Auszuge.

Artikel des Schiffsfrachtgutes

unter l Für Mengen

__i von oder

minde- Fracht-stens I Zahlung für

1000 kg per Schiffs-Frachtbrief

Ausnahmstarif

Artikel des Schiffsfrachtgutes

unter Für Mengen

_ von oder

minde- Fracht-stens Zahlung für

1000 kg per Schiffs-Frachtbrief

Ausnahmstarif

Abfälle, in der Güterklassifikation nicht besonders benannt . . .

Abfälle von Blei........

„    „ Kork........

Stahlrohr......

Asbest, roh

„ -Pappe (Isolierplatten) . . „ -Schiefer (Asbestzement,

Eternit) ...........

Asphalt-Erde, roh .......

„ Pech, gereinigt.....

„ Pflasterplatten und Isolierplatten ...........

Asphalt-Röhren.........

Bauornamente aus Gips u. dgl. . . Besen von Birkenreisern, Reisstroh und Piassava.........

>>> >>> >>>>>>

Blei-Blöcke, Mulden,Platten,Rollen,

Draht und Röhren.....

Bottiche, leere, unter 4 hl Fassung ,,    ;, über 4 ,,    ,

Bruchmetall, zusammengeschlagen Bürsten aus vegetabil. Stoffen . . Chlorkalk (Bleichkalk und Pulver)

Dachfilz {Asphaltfilz) .....

Dachpappe in allen Arten ....

Dampfkessel..........

Deckengewebe.........

Eisen- und Stahlwaren aller Art, auch verzinkt und verzinnt, Waffen und Galanteriewaren, alle Waren, wie: Sensen, Sicheln, Bleche, Geschirre, Maschinen, Pumpen, Stab- und Fassoneisen, Platten und Bleche, Röhren, Eisenkonstruktionen für Brücken, Drehscheiben, Eisenbahnbestandteile, Draht, Nägel, Stifte und

Schrauben ..... .....

Eisen, roh, oder gebrauchte Materialien und Abfälle......

Eisenbahnfahrzeuge . und Straßenbahnwagen nach Übereinkommen Rollbahnwagen, Draisinen, Hunde, ganz oder zerlegt.....

Erde, Acker-, Garten-, Ton-, Kaolin, Tegel, Lehm, feuerfester Ton .

Erdfarben aller Gattungen . . . . Erze, auch schon zur Verhüttung

vorbereitet..........

Fässer, hölzerne, leere, bis einschließlich 10hl Fassung. . . .

über 10 hl Fassung......

Farbhölzer...........

Farbwaren aller Gattung, außer schwarz und Anilinfarben . . .

1,5 Farbwaren, schwarz.......

1,5 Feuerspritzen..........

Furniere............

1,5 Gips, natürlicher, in allen Arten

—    Gipsplatten und Dielen.....

—    Glas, roh, in allen Bauformen . .

„ Tafelglas, ungeschliffen . . .

—    „    ,, geschliffen ....

Hohlgefäße aus Holzstoff in allen

Formen...........

sperrig

.r⁻¹ ir¹

>aaa>>a

1,5

1,5

Holz in Stämmen, Balken und als Schnittholz, fremdländisch . . . Holz, inländisch, sowie Grubenholz, Binderholz, Friesen und Dielen, alles Schleif- und Knüppelholz Holz, europäisch, Reifholz, Reiser, Faschinen, Resonanzholz . . .

Holzpflasterstöckel .......

Holzwaren, ordinäre.......

„    „ als Nägel,

Stifte, Hölzer für Handwerks- und Industriebetrieb .......

Isoliermasse (Wärmeschutz) . . . Imprägniermateriale (Karbolineum) Kabel für elektrische Leitungen . Kalk, gebrannter........

Kartonagen...........

Kisten.............

Kohlen und Koks .......

1,5 Kork

Korkstein-Platten und Schalen . . 1,5 Kreide.............

Kupfer in Barren, Blöcken. Platten, — Drähten und Abfälle.....

Kupferkessel .........

— Leim, Tischlerleim.......

Leinöl und Leinfirniß......

1,5 Lokomobile und Straßenwalzen

> > ->>>>>>>>

> > *-i>aaa>>a>

§>>>>> >>>

>>>>>• >>>>

a > a a a >a> a

>>>>a

<Ü\

Hl l“⁵

dl

K>

Artikel des Schiffsfrachtgutes

Makulaturpapier . .......

Marmormehl..........

Maschinen, landwirtschaftliche . .

Messing und Tombak......

Metallwaren, mit Ausnahme von

Eisen und Stahl.......

Möbel, verpackt........ .

,, in Möbelwagen......

Mörtel.............

Moos.............

Naphtalin............

öle, tierische, vegetabilische . . .

,, mineralische........

Ölfirnis.............

Pakfong, roh, Bleche, Stangen und Draht............

Papier, Schreib-, Zeichen-, Brief-, Pause- und Pergament- . . . . Papier für Zeitungsdruck und Packpapier ............

Papier, überzogen, chemisch oder sonst präpariert, Luxus- und Medizinalpapier, Tapeten, Musikalien, Druckschriften.....

Papierabfälle ..........

Pappe in Bogen . .......

Parkettbodenteile........

Pechfackeln...........

Piassava, roh..........

Putzsteine...........

Quarz aller Art, auch Quarzsand

(Glassand)..........

Rasenziegel ..........

Retortenkohle .........

Rohr, Schilfrohr und Decken. . . Rollbahnwagen, auch zerlegt . . . Säcke, neue . . . . . . ... .

„ ■ gebrauchte .......

Salze für chemische und technische Zwecke...........

Samen, Gras- und Klee- . . . . Schamotte (feuerfester Ton) in .Stücken, als Mehl und Mörtel . Schiefertafeln und Griffel .... Schlacken, geformt, als Kies und Sand............

Für Mengen von oder Fracht-Zahlung für

unter

minde

stens

1000 kg per Schiffs-Frachtbrief

> >> >> >>>^>>> >>>>>>«

O)

Ausnahmstanf

Artikel des SchiffsfraGhtgutes

Für Mengen von oder Fracht-

i stens | Zahlung für

unter

minde-

1000 kg per Schiffs-Frachtbrief

Ausnahmstarif

03    >    >    > Cd > 03 > 03 > >-* > CdtdCdCd

Cd cd Cd Cd Cd > > Cd Cd w

03    03 03    >> Cd>>

—    Schmirgelsteine und Scheiben .

1.5    Seilerwaren .........

—    Setzlinge von Obst- u. Waldbäumen 5 Siebmacherwaren .......

Soda und Sodalauge. ......

—    Spat, Feld-, Fluß-, Schwer- unc

—    Bitterspat.........

—    Steine, roh, und Schotter, Dach

schiefer, roh behauene Pflaster steine utid Platten, Saum-, Prell und Grenzsteine, Tröge und Rinnen............

—    Steine, glatt behauen, gestockt,

2    sowie Schleif-    und    Wetzsteine

Steinholz-(Xylolith-)Masse . . . .

—    Talg, Speckstein, Asbeststein . .

Teer in allen Sorten.......

2.6    Terpentin und Terpentinöl . . . .

Theaterdekorationen.......

—    Tiefbohrgeräte, gebrauchte . . . .

Tierhaare, außer Wolle.....

Tonerde, natürliche.......

Tonwaren für Bauzwecke: Röhren,

—    Pflastersteine,    Platten,    Fliesen,

—    Klinker, unverpackt    .....

—    Ton waren, verpackt .......

—    Torf-Ziegel, Streu und Mull . . .

—    Torfkohle............

—    Trass .............

—    Tripolith............

Vitriol, Eisenvitriol.......

,, alle anderen Sorten . . .

—    Wachsleinwand . . .

1,5 Wasser, gewöhnliches......

Wasserglas...........

Werg.............

Zement und hydraulischen Kalk . Zementwaren und Betonwaren für Bauzwecke ..........

Ziegel aller Gattungen......

Ziegelmehl...........

Zink, roh, in Platten, Blechen und Drähten, sowie Abfälle . . . . Zinn, roh, in Barren, Blöcken, Stangen und Draht, sowie Abfälle

1,5

1,5

1,5

1,5

O)

!•

Cd Cd

Ox

>    >    >>>    >>>>>>>>>Cd03>>

> 03 Cd CS Cd 03

r-T

Qx

r-T r-T

«g-

•f*

C71

Cn üx

angesetzt.

Gütertarif vom 1. März 1912.

Tabellen der Transportspesen für Frachtgut

I 1

1 i „

03    « h

'S « S N -

s «

^3'S* Ö K

o .3

«S a* §

§ s e|!

¹⁰ «'Sg 5

«TS % s

'S £? S -o ’o

,d -2 Sü'S Hta g*-s ■“

x-ö^l

!^i-

O bc « § g

■sl sli

3«»

«'S -s« u

J-Sl S

! I! s c

§t5 ’S-2 a

8

lll«!

s B SS S

.2 SS ä! .?

3||.s s sf Sl

03

fi'Ö g

i«i

bßa -

23*

o p=3 c

• H H <D

^■S s

tQ T3

ö -a

£1 o

na

na

<u

o

vi

■ r-H

uiPPFAY*

(zjBsnajq)

>t?PTA(fl

npoAag

•gjnx«

Ial?X

JBAS9UI3X

(uipaSazg)

poüazg

äuisjji-utakS

(qaisisT

?tBSIg

qnqosjsng*

S.mq

-snagag^^

(gjnqgaig)

Xuoszog

nBSSBJ**

sqeg

(gSassg)

MafjSQ

BAOSJQ

sapqojM

Z}IA0J)1J^

uasnBqjnBH

pun zuig

(qBBg) jo^o

ZJBJB9*

(ubjq)

uio3ja;zsa

epoABUiaza*

295    378    650    500    365    340    400    325    460    315    560    345

150    256    450    270    202    178    200    178    305    177    375    162

117    213    300    175    162    120    130    120    200    114    255    127

400    4671    650    398    470    240    300    240    460    233    560    450

213    310    450    222    265    144    172    144    305    125    375    225

J60_246_300_148_205 _96_128_ 96 200 80 255 170 538 585 680 420 608 340 366 315*490 288 590 588 286    370    470    250    338    200    214    174    325    168    395    298

_218    295    310    170    263    130    156    116    210    112    265    228

560    603    470    438    630    300    233    212    260    225    350    610

328    408    315    262    380    160    130    118    175    125    235    340

_228    304    230    163    273    110    98    86    120    86    175    238

455 485 520 330 540 215 170 110 350*125*405 475 270 325 350 200 330 130 115 70 220 70 270 285

60 195 205

575    595    650    220    620    320    388    320    460    270    560    6ÖÖ

330    400    450    120    370    174    220    174    305    162    375    330

_235_301_300 _76_270_120 J36 120 200 108 255 235 250    340    650    500    320    340    400    340    460    340    560    300

120    230    450    270    172    178    200    178    305    178    375    132

95    195    300    175    140    120    130    120    200    120    255    105

' 790 745 240 680 865 615 580*570*390 570 360 80) 540    537    160    470    595    415    395    390    260    390    240    550

365    393    120    310    415    290    280    275    195    275    180    375

§5388 g$g 82gg gg£ ggg

CO (N H H (N <N »O CO <N hO CO <N H CO <N

»O CO <N

315

205

170

O (N QO

NH« t> kO CO

1. Fortsetzung.

U0TM

ö?PP!M*

(zjBsngjsi)

>i9P?ACn

UU3A3S

■PjnX*

PÜX

535 405 635 238 350 218 420 1321 235 155 290    92

420 570 375 800 280 390 250 550 210| 275 190 375 5801 450*680 150 375 238 455    90

255 165 310    70

"730*590*825*185 500 368 570 115 370] 275 425    90

3801 160*465 600 240    96    310    330

165| 72 220 235 "'450] 230 *555 *470 295 125 365 240 200] 80 255 178 150 345*270 710 100 208 180 390 75 131 135 260

issjlls 18811s IS® iss SsS

440 205 545 560| 285 105 355 288 195 73 250 2101 460 270 560 410 305 140 375 205 200    92    255    155

588 527*664 180 400 338 456 120;! 296 255 340 100t 615 500 710    90)

395 276 465    60

275 200 330    50

CM H

CO H H »O CO

IQ ONO <N »O (N Ol

390    205    480    275    130

220    105    278    155    66

145    73    170    104    50

312 92 441 _184⁻12Ö 168    50    254    96    60

_112__50_170_64 50 350    252    462    175    300

200    137    280    100    165

130    98    182    70    108

263 340 225 315 375

144    189 155 178 210 _98_130_102_126 132 150 245 330 235 280 100 145 195 140 170 __75_100_125_95 110 200 348 462 300 390 110 192 268 180 220

70 128 170 120 145 390 260 500 350 200 220 130 280 178 95

145    88 170 120 65

600    650    450    650    650

410    450    300    450    450

285    300    225    300    300

.iBAsaraax

(uip3§3ZS)

pngozg

SUIO.TJI-UTO^S

(H3SSIS)

^~bs;s

qnqasjsng*

S.mq

-suaSaH»*

(ämqgajg)

Auoszog

nBSSBd**

swa

(SSassa)

^3t;sp

BAOS-IQ

SOBqoiM

465

240

165

395

2M l|

510

260

175

650

390

285

1(5 00 0 N CO H (NHH

O (N H CO 00 O ON(N H 00 CO CO rH rH CO H H

00 GO CO O CO rH CO H H

370

200

130

lO CO Ol

kO (N (N

325    725    535    298    405

225    495    310    172    218

193    335    210    127    155

745    240    680 "865    615

537    160    470    595    415

393    120    310    415    290

"295    770    550    210    450

210.520 320 130 238 185 355 215 105 165 128 “895 6401X6 "590 92 640 410 104 368 72 460 300 84 275 595 “58Ö 280 620 280 400 390 170 370 150 301 27ö| 110 270 100 484*650 398 490 230 323 445 222 280 138 253 300 148 213    92

688*390 531 730 380 450 260 314 430 200 323 195 195 295 130 560 650 350 580 240 364 435 210 328 132 280 300 140 245 88 433 650 450 430 300 293 450 250 245 178 _233_300_165_190 120 100 720 *570 *180 o27 70 512 375 120 33S 50 368 276    94    25ä

245 790 575 150 ÜÖC 178 540 330 100 27C 157 365 235    85    20C

265 300 205 135 200 105 100 168 82 650 720 790 ‘ 450 512 540 300 368 365 310 270 T§2 155 185    84

110 160 70 450    96    230

285    64    152

220 52 128 350 570 550 190 375 318 130 276 225 155 459_420 78 298 228 54 228 168 455 663 660 265 425 378 170 298 250

3SirSS8 SSS 8$S S88    §|§

H NH CO C0 HNH CO C0 <N (NHH H    ^OlH

io Ol Ol CO

535

339

225

255

408

268

115

79

225

115

408;

208

CO k O 05 H

811118113 g§8 lüg SIS 1 1 1 IIS _

IS§ 13i SSS äül SSa ' " S^B §*s 3az » 888

H Ol H COHN CO C0 (N

a3

.5

■o

•S

•S

Bei den Stationen mit ** ist der Preis in P f e

jsadßpng

(pojg-⁻usog gonB) pojg

pBig[ag*

spizpg

sojBg

Bfeg

Auopv

Zwischen

den

Schiff-

Stationen

100 650 195 650 240 385 55 450 100 450 130 242

_50_300 _77 J300_92 192

240 650 305 650 350 490 115 450 155 450' 175 305 J30JS00JX5_30(} 125 235 378 680 443 680 488 628 188 470 228 470 248 378 138^310^173^310^183 293 400 505 465 ~5Ö5 510~65Ö 230 345 270 345 290 420 148J245 J83J245 JX3 303 300 540 375 540 420 "570 180 370 225 370 250 375 120 260 155 260 175 290

OOK5 00 (N 00 kO H kO HON Ol H CO H H

370

220

150

382

215

135

270

165

110

640

410

300

450    650    495    650    525

240    450    280    450    290

155    300    190    300    200

-    650    125“650

-    450 68

190 340 45Ö 100 212 300 _50_300 _70|    170

-    725    180    770    895

-    495    120'    520    640

-    335    80,    355    460

ZIJAOJJJW

uasnuginepi pun zutg

(qcBH) -iQ^O

450

ZJBF9*

(UBJQ)

uioS.ia}zsa

epoABttiazo*

^sadapng

450

240

155

650

450

300

ooon SSo coBco n8n 1 I 1 NOH 8Sn HNCO COHHG4hHC0(NHHH    (N H H C0 H H 1-0 C0 (N

8333 SS5Ü | | |

H (N H C0 H H C0 <N H

CO 00 (01 N HO I I I CO H H (NHH

S8S i i i

PH

90

64

Adony

Baja

270

148

335

100

«>’(

122

Bares

170

100

75

382

215

135

400

230

148

505

345

245

374

216

354

142

198

400

130

226

Bdzias

330

200

130

370

220

150

378

188

138

680

470

310

255

155

100

348

192

128

OfZ

115

80

650

450

300

3« Kl

180

120

450

24«

155

100

55

50

450

300

»Belgrad

Brod (auch Bosn.-Brod)

Budapest

*Czernavoda

(po.ig-usog gong) po-ig

pBjSpg*

SBTZBg

saaeg

BtBg

Xuopv

Zwischen

den

Schiff

stationen

495    125    725    -    725    157    324    455

280    68    495    -    495    78    206    260

190    50    335    -    355    60    168    180

009

410

285

500

280

190

640

410

300

312

168

112¹

383

220

138

260

150

O CO Ol

§§g §888 l l l

GO CD H (NHH    _______

III i i ' 1111 üs il£ lls is§ III;

S ssi'ssa S3SIS3S-S3SI?

8 as:s S88 88S <

Ol ^OJH (NHH CO (N H C

8 888 8SS "

CO CO 'H CO NIOCO

S <N iO § H S I> kO CO 00 CO ^

|v,.om

410

^ÜOOl r* <N Ol

oto    4VD\4\nJi    löZi

330    120    540    105 540    84«

235    95    365    82 36a    70

SS§5

COHH

8§£    S88

t> Tt< CO rH    CO Ol rH

lSg ül I IUI IUI ligji__!____

iPHflfllPilflll lss Ii§ fWIHTH

o o

IO V-O CO ^

195    305    443    465    375!

100    155    228    270    225

77    115    173    183    155

650    650    680    505    540

450    450    470    345    370

300    3001    310    245    260

OOp

(NON

^Nrt

S§§

O (N H

00 H 00 TjtlMH

OOO tO I> O l CO H H

240

130

92

200

L80

320

895

050

391

221)

145

OiO« I> 1^ I-1(0 CO Ol

385    490    628    650    570

242    305    378    420    375

192    235    293    303    290

39Ö    312 Ü5Ö    2631X0

220    168    200    144    100

145 112 130 98    75

340 245 189 145 130 100

mSS

225

155

102

315 235

140

95

178

120

375

210

132

578

383

279

560

328

228

§&§ §§88 S8

(NH rj< Ol rH H lH

Sss gsg gss gas B 1*111

Sff» 886 8318«» 88*1*83

CO H H kO CO Ol »O 04 Ol

Esztergom

(Gran)

»Galatz

Györ (Raab)

Linz und Mauthausen

Mitrovitz

Mohäcs

Orsova

Osijek

(Essegg)

Paks

**Passau

Pozsony (Preß bürg)

U3TM

.8

mpPTM*

(z}ESl13{sl)

Tn

TIUaAag

-iwnj.*

689 205 481 145 365 125

008

200] 550 1501 375

i h i;i

590

395 330

795    901

525    60

380    50[

480 5501 315 288! 225 210

445 610 295 31Q 215 220

550 2901 288 210 210]

435

210 635

410 1051 2851

140

096

435

290] 288

91 fl

210

-    730

-    480

-    340

888,828 8®8    888    888    828    288    888    i i

iß CO Ol Iß CO Ol CO tH H    kO CO Ol    Ol H    rH rH    rH    CO Ol rH

, kO © © CO © rH rh Ol Ol

S©JS§SSS©JS8SSSJSSSS8S8S i i i SS 18 SS©

CDrhCOCOOlrrrhCOOlt^ThCOCOOlrHCOOlHCOOlH    COOlrHOlrHrH

635 550 730 410 288 480 2« 210 340

VW.JL

552

363

280

SSS 8SS SSS 8SS SSS i i i SSS 2SS SSS S8BS

LOCOOI *#OlH lCCOOJ OIH rH    CO Ol H H    rh Ol Ol iß Ol Ol

JFAS9UI0X

(uipaSozs)

paSazg

809

382

289

560

375

270

450

275

173

630

350

255

220

142

108

110

80

65

350

225

160

188

911

79

445

295

210

'610

310

220

552

363

280

595

395

280

400

240

160

570

328

245

| | | SS©

Ol rH rH

2C0

801

72

375

245

170

OOS

108

72

480

315

225

550

288

210

sraojg-tiiajs

SSS SSS SSS I I I 88$ 888 S$S 8S01 88» S8S 88S

Ol H H 00 IO Th © CO Ol    iß CO 01 © CO Ol iß CO Ol l> Th CO iß CO Ol iß CO

(qassis)

595

400

301

© © © 00 1> rH

© Th co

© © © Ol I> t'-© CO Ol

c c c

© Th © Th Ol rH

© iß CO ONN Th Ol H

SSS

H< 01 rH

490

325

210

192

128

590

395

265

330

235

qnqosjsng*

745

537

393

680

470

310

882

00 >0

595

395

280

© iß © ©

>0 CO 01

550

370

265

Hl

CO 01 rH

550

370

265

200

091

iß co

xJ.inq

-sti9l?9g.|.»

(äinqgojg)

Xuoszoj

,    ,    , lONCO »OQH lOiOO

Th C0 C5 05 0© ©HH N O CO iß Th CO Ol rH rH

iCXN "H iß Ol rH rH

©SS

r> io co »o co oi

© © Iß »O O 00

552

2-ii

603

382

3-"

CO Iß rH rH Ol Ol © rh CO

552

28(1

rH iß

00 CO Th C0

500

276

200

O oo O

CO O rH IO Ol Ol

009

276

200

282

CC CO Ol

828

»O Ol Ol

o »o o

rH CC CO Th CO

© © © Kß

nesseg**

100

70

50

720

512]

3681

570

375

276

180

120

04;

527

338

255

578

357

264

527

338

255

588

400

200

5271

338]

255]

664'

456'

340

120

100

sypd

(Säassg)

>pfiso

560 433 364 293 280 233

OOOlOOiO LQIOO IO iß © © Th CO -h Ol --'

S3&8

H CI H

882

»O CO 03

828

CO rH rH

370

130

© CO Ol

O 1> rH WHH

Ol

CO

8888

440 460 285 305

395

205 270 105 140 73    92

545 560 355 375 250 255

UAOS.TQ

450

323

390

260

195

531

314

105

345

208

131

SDBq°J\[

4841

323

253

650

445|

300

398

222

148

490

2<S()'

213

230

138

92

300

172

124

230

138;

92i

450

295

200

230

125

555 270 365 180 _255 135 470 710 240 390 178 260

Z)TAOX}ip\[

595

400

108

© © iß GO © 1H »O CO 01

280

170

110

822

© CO Ol

280

150

100

iß GO © 1^- © rH 01 rH rH

8888

Ol rH

_ “ '2 00 Th © CO Ol rH

888

828

Th CO Ol

uasneipnew 808 pun zmq r

(qEBM) 10Ä0

528 SSS

00 © Tf © Th CO T-In

III

2SS 882 888

O« tQ CO tO CO CM <M H H

in

510 650 260 390 175 285

590

368

275

580 730 375 500 255 370 45Ö~59Ö 238 368 165 275

680 825 455 570 310

425

189

011

303

160]

120]

680

470

310

865

595

415

615

415

290

580,

305

280

570

390

275

420

280

210

570

390

275

375

250

190

800

550

375

(UEJ9) g £ g 88 m UIoSja?ZS3

535

310

210

GOOIN © I> Ol Ol rH rH

BpOABTI.IOZg*

}sadupng

340 745 230 537 195 393 650 240 450 160 300 120 500 680 270 470 175 310

O »O Kß © © rH GO Th

615 405 415 218 290 155 580 465 395 240 280 165 5701Ö5 390 218 275 155 390 535 260 350 195 235 570] 405 390 218 275 155

636

420

360

290

240

081

800 238 550 132 375    92

© Ol © I © 00 © oi r- -r i rh i> oi

CO H H CO rt TH

Th 01

© oo ©

rh IH Ol CO rH rH

© >0 © © c © -h co oi

288

CO rH rH

III

(po.ig-asog qonB) pojg

595

400

301

050

450

300

k)ss

120

76

620

018

270

320

174!

120

;888

220,

136

320

174!

120]

460

305

200:

270;

162

108]

560

375

255

330

235

pBjSpg, 8 & 8

520

350

250

330

OOS

130

540

330

245

2§S 228 228 888 828 |2| 8||

s??z?a III III III III

©©© co©oo oi oo© © iß © ißm© ©oo ©©oo

©©rH CO CO © tHtHOO ©1>01 OlOlOO iO CO N H H CO CO H rH 01 H

Ol rH

Ol rH rH Ol rH

CO Ol rH © CO Ol

sojeg

oo S © oo S S S S S o oo ©

O CO Ol © Th CO rh Ol rH © CO Ol

*[*9

© © I © © g g Ol GO © iß g CO Ol © rh CO CO Öl rH rh Ol Ol

888 828 222 882 88821888 8888

CO Ol H    CO Ol rH    COrHrH    rh CO    Ol    Ol H    n    iß    CO    Ol    »ft Ol Ol

© Th ©    © oi oo    © -rh ©    © iß    ©    co iß    ©    ©    iß    iß    © iß ©~

-h rh ©    © Ol    rh Th ©    © ©    ©    CO Ol    00    ©    I>    iß    iß Ol IH

Ol rH    MHH    OIH    ^ CO    Ol    Ol H    kO    CO    Ol    rh Ol rH

AUOpV

378

256

209

650

450

300

500

270

175

So® 888 888 888 888 222 888 882

CO Ol rH CO H H ~h Ol rH CO H H rh CO 0-1 COrHrH O CO Ol CO H H

Zwischen

den

Schiff

stationen

** Regensburg

*Rustschuk

Sisak

(Sissek)

Stein-Krems

Szeged

(Szegedin)

Temesvär

Titel

*Turn-

Severin

Ujvidek

(Neusatz)

»Widdin

Wien

Die vorstehende Tariftabelle ist folgendermaßen anzuwenden:

a)    Für Frachtgüter der I. Tarifklasse gelten die in der Tabelle angesetzten Gebühren unverändert für alle Güter, welche nicht speziell in der Klassifikation aufgenommen erscheinen, in beliebiger Menge.

b)    Für Frachtgüter der Tarifklasse A kann die Aufgabe laut Klassifikation in beliebigen Mengen und auch unter 1 t Gewicht erfolgen.

c)    Für Frachtgüter der Tarifklasse B muß das Aulgabegewicht mindestens 1 t betragen; Sendungen der in die Klasse B eingereihten Artikel im Gewichte unter 1000 kg werden nach Klasse A berechnet.

d)    Für sperrige Güter beliebiger Quantität wird das um 50% erhöhte und sodann aufgerundete Gewicht zu den Frachtsätzen der Klasse I berechnet.

e)    Für explodierbare Gegenstände gelangt die vierfache Gebühr der Klasse I zur Einhebung.

Ausgenommen hievon sind:

Fertige Schieß- oder Sprengpulverpatronen mit Metallhülsen. Nichtsprengkräftige Zündungen, als: Zündschnüre ohne Zünder oder Sicherheitszünder, Zündhütchen für Schußwaffen, Geschoßzünder ohne Sprengkapseln, Zündspiegel, leere Patronenhülsen mit Zündvorrichtung für Schießwaffen, für welche Artikel die Frachtberechnung zum einfachen Frachtsatz der Klasse I erfolgt.

Werden Ladungen aus Gütern verschiedener Ladungsklassen gebildet, so wird der Tarif des in der Ladung enthaltenen höchst tarifierenden Artikels angewendet, sofern — bei getrennter Gewichtsangabe — die Einzelberechnung sich nicht billiger stellt.

Bei gewöhnlichen Gütern werden Sendungen unter 30 kg für 30 kg angenommen und die Gebühren hiernach berechnet. — Bei Sendungen von mehr als 30 kg wird das darüber hinausgehende Gewicht mit 10 kg derart steigend berechnet, daß je angefangene 10 kg für voll angenommen werden.

Die geringste Transportgebühr, welche für eine Frachtsendung einzuheben ist, beträgt 60 h.

/) Ausnahmstarife gibt es unter anderen für Asbest, Asbestzementschiefer (Eternit), Asphalt, Asphaltplatten, Blei, Dachpappe, Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Eisenvitriol, Erden und Erdfarben, Erze, Gips, Gipsbausteine und -platten, Gipsdielen, FIolz aller Arten europäischer Provenienz, Holzpflasterstöckel, gebrannten Kalk, Kohlen, Kreide, Kupfer und Kupferwaren, Messing und Messingwaren, Mörtel, Leinöl, Schamottestein, Schiefer, Schlacken, Spat, Steine, roh und unbearbeitet aller Art, Steinwaren, Talk, Teere, Tonwaren, Töpferwaren, Torf, Wasserglas, Zement und Zementwaren, Ziegel, Zink und Zinn,

wobei die Nachlässe rund zwischen 11% und 25% variieren. Die Ausnahmstarife gelten bei Tarif 1 nur für Frachtgüter von mindestens 10.000 kg, bei Tarif 2 von mindestens 5000 kg, bei Tarif 3 für über 1000 kg Einzelgewicht aber bei Frachtzahlung von 5000 kg, bei Tarif 4, 5 und 6 für die Talfahrt bei mindestens 1000 kg.

Bei Schiffstransporten ist es übrigens immer empfehlenswert, mit einer größeren Speditionsfirma abzuschließen, weil dieselbe wegen ihrer Jahresabschlüsse für Frachten viel i billigere ^Tarife genießt, als private Absender, wobei aber die Ermäßigungen letzteren ebenfalls zum großen Teile zugute^kommen.

Nach den hier angeführten Daten berechnen sich Wasserfrachten nach folgenden Posten.

A. Frachtgüter.

1.    Transportgebühren nach obiger Tabelle und den weiteren Bestimmungen.

2.    Auf- und Ablegegebühr auf und von Streifwagen,

per 100 kg und Frachtbrief bei Sendungen unter 2 t über 2 t für das Ablegen..............

,,    2 t,,    ,, Auflegen.............

3.    Transportversicherungsgebühr. Dieselbe ist gegen Transportschaden bis zum Werte von K 120-00 per 100 kg im Tarife eingerechnet; wird aber eine Mehrwertsversicherung (deklarierter Mehrwert) angegeben, so ist die Prämie separat zu bezahlen. (Siehe nachstehende Tabelle.)

4.    Brandschadenversicherungsgebühr, welche für die Haftung gegen Beschädigungen von der Auflieferung bis zur Einladung und von der Ausladung bis zur Ablieferung des Gutes durch Brand, Blitzschlag, Lösch-und Rettungsarbeiten per 100 kg eingehoben wird:

a)    für alle explodierbaren Güter.........

b)    für alle sonstigen Eil- und Frachtgüter.....

5.    Waggebühr, dieselbe ist nur dann zu entrichten, wenn

die Abwage ausdrücklich gefordert wird oder im Frachtbrief kein Gewicht angegeben ist und beträgt per 100 kg und Frachtbrief bei Sendungen unter 5 t......

,,    ,, über 5 t......

K 0-04 „ 0-02 „    0-04

0-08

0-01

0-04

0-02

6. Nachnahmeprovision, bei Nachnahme nach Eingang

0-5%

,,    ,,    im vorhinein (f. Barvorschüsse) 2-0%

7. Lagerzins, für je 100 kg Lagergut u. 1 Tag (24 Stunden) nach Überschreitung der lagerfreien Fristen von 1 bezw. 3 und 5 Tagen,

a)    für Abfälle, Asche, Blei, Erze, Holzstoff, Kupfer,

Papier, Pappe und Pappendeckel, Samen und Sämereien, Schmirgel, Teere, Zink und Zinn . .

b)    für Asbestzementschiefer, Asphalt, Dachpappe,

Eisen- und Eisenwaren, Erden und Erdfarben,

Gips, Gipsbauplatten, Holz, Kohlen, Kreide, Mörtel, Schamotte, Scherben, Schiefer, Schlacken, Schilf,

Spat, Steine, Talk, Tonwaren, Torf, Wasserglas,

Zement und Zementwaren, Ziegel.......

c)    für alle anderen Güter............

d)    ,, sperrige Güter..............

e)    ,, explodierbare Güter...........

8. Fracht- und Rezepissestempelgebühren:

a) jeder Sendung muß ein Frachtbrief beigegeben werden, welcher mit einer Stempelmarke von 2 h zu versehen ist;

„ 0-02

999?

CO

Transport ersicherungsgebühren (Assekuranzprämien)

für Mehrwerte bei Eil- und Frachtgütern, welche auf Dampiboten und Schleppschiffen befördert werden.

Bqosijnx

40

36

34

30

26

22J*

20

18

14

und Stationen der Strecke

2JBIB0—nBJjwjnx

oAaSjmg qnqos^snn —BqnBjBj-BZJa

nu3A3S-njnx

—BAoqnsiQ

BAopiom — BAOSOUBJ

I8?IX •[gsiiqasma

pBJSpg (ni[Ui3s) Anonqz—BAipa

IBHBqSUSZUBia pun

(S3Ssg) qstiso -iqosnp soquio*) -qojBpna

(qWH)

apAO qojigaqqos -ura ^sadBpng —pnsniBqosia

ns?M

—nssnBqjnBM

zniq—H3znj3qo

nBSSBj —jjopuaSSaa

Zwischen Stationen der Strecke

Gebühren für versicherte 100 Kronen in Heller

„    !t    „    100 Frank Gold in Centime Gold

,,    ,    „    100 Mark Gold in Markpfennige Gold

9S

32

30

26

22

18

16

14

10

32

26

22

20

18

14

10

Reggensburg—Deggendorf

28

26

22

18

14

12

10

22

20

16

12

18

16

14

10

Passau—Wilhering

16

14

12

Linz—Greifenstein . .

12

10

Korneuburg, Wien-Ujpest (Neupest) einschl. Györ (Raab)

Budapest—Drävatorok (Draueck) einschl. Osijek (Essegg) u. Franzenskanal

Gombos—Kailöcza (Karlowitz), Stari Slankamen einschließlich Titel

Zemun (Semlin), Belgrad—Gradischte • *

Moldova — Orsova

Turn- Severin—Sistov

:j Rustschuk, Giurgevo—Braila

Galatz, Tultscha

Für versieh. K 100 in h, Fcs. 100 in Cent., M. 100 in Mkpfennig.

Auf der Strecke

Osijek (Essegg) —Bares . . .

Titel—Temesvär

Titel — Szeged (Szegedin)

Drau

Bega-

Kanal

Theiß

IL

Zemun (Semlin), Belgrad—Bossut, Studva, Spacva

Bossut, Studva, Spacva—Siekovac, Brod • .

Siekovac. Brod-Sisak (Sissek)

Save

b) für jedes Aufgabsrezepisse werden 10 h für Stempel und 10 h für Ausfertigungsgebühr eingehoben.

B. Eilgüter.

Für Eilgüter, insoferne sie zur Beförderung mit Personenschiffen zulässig sind, wird für alle Güter der Klasse I der Frachtsatz der Klasse Iverdoppelt, für alle Güter der Klasse A und B der doppelte Frachtsatz der Klasse A eingehoben, mit Ausschluß der landwirtschaftlichen Maschinen und sonstiger voluminöser Gegenstände.

Für sperriges Gut wird der Satz der Klasse I dreifach und für Kähne und Boote wird derselbe vierfach berechnet.

Die Gebühr für Eilgüter wird derart berechnet, daß Eilgutsendungen unter 10 kg für 10 kg und von den darüber hinausgehenden Gewichtsquantitäten jede angefangenen 10 kg für volle 10 kg angenommen werden.

Die mindeste Transportgebühr, welche für eine Eilgutsendung einzuheben ist, beträgt 60 h, bezw. 60 Centimes oder 60 Pfennige.

Lieferfristen.

Für Eilgüter wird die fahrplanmäßige Reisedauer der Personendampfer angenomrpen, wogegen für Frachtgut keine Lieferfrist gewährt werden kaün.

Zollwesen in Österreich-Ungarn.

Infolge der internationalen Transport Verhältnisse und der gesteigerten Industriebedürfnisse treten die Bestrebungen zum Bezüge ausländischer Erzeugnisse immer mehr in den Vordergrund, wodurch es für den Projektanten von Wichtigkeit wird, über die Kosten ausländischer Produkte informiert zu sein.

Wir wollen also hier im allgemeinen den Einfuhrzolltarif für Artikel, die nach Österreich-Ungarn gelangen, anführen, müssen uns aber wegen des namhaften Umfanges des Zolltarifgesetzes' mit seiner DurchführungsVorschrift und dem Zolltarife darauf beschränken, nur einen gedrängten Auszug dieser mit 1. März 1906 in Kraft getretenen Gesetze und Verordnungen für jene Gegenstände anzuführen, die bei Projektarbeiten und Bauführungen unzweifelhaft in Frage kommen können.

Das Zolltarifgesetz vom 13. Februar 1906 umfaßt die Vereinbarungen der Handelsverträge mit dem Deutschen Reiche, Italien, Belgien und Rußland und ist für das gemeinsame Zoll- und Handelsgebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie und die mit demselben zollgeeinten Länder und Landesteile wirksam.

In der Einfuhr ist jede Ware zollpflichtig, soweit sie nicht ausdrücklich als zollfrei bezeichnet ist.

Für die Warendurchfuhr ist kein Zoll zu entrichten.

Von der Entrichtung des Einfuhrzolles sind befreit:

a)    Die für den unmittelbaren Gebrauch des Kaisers, dann souveräner Fürsten und der am allerhöchsten Hofe akkreditierten diplomatischen Personen bestimmten Gegenstände;

b)    Amtserfordernisse der Konsularämter fremder Staaten;

c)    Artikel der Staatsmonopole, Militäreffekten und Amtserfordernisse, die von Staatsanstalten aus dem Lande versendet werden;

d)    Übersiedlungseffekten der Einwanderer und Erbschaftseffekten;

e)    Anatomische Präparate und Gegenstände gerichtlicher Verhandlungen;

/) Effekten der Reisenden, einschließlich 35 g Tabak, 25 Zigaretten oder 10 Stück Zigarren;

p) zum vorübergehenden Gebrauche bestimmte Transportmittel, leer retourkommende Reisekörbe, Koffer usw. sowie Umschließungen und Behältnisse zu verzollender Ware, Warenmuster und Proben, dann Gegenstände unter 25 g Gewicht oder für welche weniger als 10 h Zoll zu entrichten wäre;

h)    Antiquitäten, Antiken und Gegenstände des Gewerbefleißes, der Kunst und Wissenschaft;

i)    Waren und Gegenstände, welche zur Reparatur eingeführt und wobei die reparierten Waren oder Gegenstände wieder ausgeführt werden;

k) Weide- und Arbeitsvieh, welches zur vorübergehenden Weide oder zu zeitweiligen Arbeiten der Landwirtschaft über die Zollgrenzen gebracht wird, samt den auf den ausländischen Weiden von diesem Vieh gewonnenen Produkten und eventuell zugewachsenen Jungvieh; ferner der Ertrag inländischer Fischer aus ausländischen Gewässern.

Außer dem bei den einzelnen Tarifnummern angegebenen Zollsätzen sind folgende Nebengebühren zu entrichten:

1.    Ein Wagengeld von 10 h per 1 q Rohgewicht, wobei Gewichtsteile bis 50 kg unbeachtet gelassen werden und solche über 50 kg Gesamtgewicht ein Waggeld von 5 h zu entrichten haben.

2.    Ein Lagergeld von 3 h per Tag und 1 q Rohgewicht. Bei Berechnung der Zoll- und Nebengebühren werden Beträge bis 3 h unbeachtet gelassen, dagegen höhere Beträge als 3 h mit 5 h angesetzt; die Beträge für Zoll- und Nebengebühren sind in Goldwährung zu entrichten und können bis zu K 10-00, bezw. in Restbeträgen bis zu dieser Grenze in Teilmünzen der Kronenwährung beglichen werden.

Die Durchführungsbestimmungen des vorstehend skizzierten Gesetzes betreffen die Anwendung des Tarifes, den Erlaubnisscheinverkehr, die Zollzuschläge, Retorsionszölle, Wasenerklärung das Reklamationsverfahren, Verbote, Befugnisse der Zollämter, Zollbegünstigungen und Erläuterungen.

Allgemeiner und vertragsmäßiger Zolltarif

mit dem Stande vom 1. März 1906.

Die Tarifpostnuminem entsprechen denen des gesetzlichen Zolltarifcs und es ist an jenen Zollsätzen, wo gebrochene Zahlen Vorkommen, die den Betrag von Minimal- zum Maximalsatze angeben, stets der Originalzolltarif nachzuschlagen. Die Zollsätze gelten für lq (=100 kg).

Tarif post

Zollsatz in Kronen

Gegenstand

all- ver-ge- tragsmein mäßig

Tarif post

Zollsatz in Kronen

Gegenstand

all- ver-ge- trags-mein mäßig

451 Achsen, gewöhnliche . . . . 456 Äxte, Stückgewicht unter

50 kg..........

545 Akkumulatoren......

450 Ambosse, Stückgewicht bis

I 50 kg..........

543 Apparate, elektrische . . . . 536    „ aus Holz ....

unedlen Metall

21-00

433

Bleche aus Eisen, verzinkt .

17'00

6000 5000 3600    -

479

488

36 00 55-00

14 00

537

538

396

528

„ andere Alabastcrarbeiten

Arbeitsmaschinen

60 00 50 00 120 00 120-00 18 00 15-00 40-00 34 00 30-00 2400 20-00 -2000 1800

540

135

166'

453

133

135

401

168

170

171

321

Asbestwaren .......

40-00

12 00

4000

578

72-00

0-30

5-00

7-00

frei

2-50

275

276

411

Blechscheren.......

Blei..........

Blitzschutzvorrichtungen .

Braunkohlen......

Braunkohlenteerpech .... 120 00

Brechstangen.......

Brennholz.........

Brennstoffe, künstliche . . .

Brückenwagen.......

Bürstenbinderwaren, grobe .

„    feinere    .

Dachfalzziegel (siehe Ziegel) . Dachschiefer .......

4000

4 so

4M.

12000 120 00

' 240 00 200 00

frei

frei

0-50

1201)

frei

frei

36-00

43-00

frei

frei

3000 32 00 60-00

553

Automobile

10-00

18-00

60-00

3 00

5281 Dampfbagger 528 Dampfhämmer 526 Dampfkessel

528

418

515

134

456

Bagger (Dampf)......

Bauomamente, Terrakotta . „    Metall . . .

Bau- und Nutzholz . . . . Beile . . .........

150-00

2000

18-00

528

4000    4000

7-20

2-00

530

60-00 4500

9500 9000

frei

528

546 Beleuchtungskohle . .

6000

24-00

frei

559

50-00

24-00

528,

528

275

167

471

512

562

Besen ..........

Binderpech ........

Blattfedern........

Blattmetall........

Bleche aus Gold oder Platin .

48-00

12-00

4000

526.

2-50

15-50 13000 550 00

1-50

320,

538

562

491

492

493

„ Silber oder vergoldet . .

Kupfer . en    . . . .

240-00

12-00

9-50

7-20

24-00 12 00

9-50

3-60

2000

564

496,

498,

499,

466

508

Dampfmaschinen ....

Dampfpflüge.......

Dampfpumpen .....

Dampfschiffe......

Dampfspritzen......

Dampfturbinen.....

Destillierapparate ....

Dezimalwagen......

Dichtungen.......

Dörrapparate......

Drähte    aus    Gold ....

„    „    Silber ....

„    „    Feinsilber . .

„    „    Blei.....

„    „    Zinnbritannia

„    „    Zink......

„    „    Kupfer . . . .

„ vergoldet.....

„ mit Gespinstfäden

2-50    0 80

2000 1800 40-00 4000 26 09 24 00 4000 4000 20-00 18-00

40-00 10 00 2000

40 00 1000 18-00

4000 14-50 20 00

40 00

4000

36-00

10000

55000 240 00 6000 1200

950

18-00 40-00 24-00 30 00| 80-00 12-00,

4000

494

i.    >»

alle sonstig vergoldet u. versilbert

12-00 25 00 29 00 6000

379

577

466

Drahtgewebe

Drahtglas . Drahtleeren Drahtseile

432

aus Eisen

9-50

9 00

507

12-00 72-00 300-00 60-00 55 00 125 00 2400 110-00 36 00

8-00

60-00

260-00

50-00

42-00

12000

2900

25-00

aus unedlen Metallen .....

48-00

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- | ver-ge- : tragsmein mäßig

Tarif post

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all-

ge;

mein

ver-

trags-

mäßig

461

415

530

455

Drahtstifte . . Drainröhren . . Dreschmaschinen

Dunggabeln . .

frei

frei

17-00

35-00

30-00

539

560

428

Dynamomaschinen . . .

Edelmetalle......

Eisen und Stahl, alt . .

72-00

frei

20 00

450

447

432

Eisenbahnmaterialien . . . . Eisenbahnschwellen, eiserne . Eisenblech.........

40-00

14-00

20-00

1400

9-50

29-00

20-00

50'00

frei

18-00

40-00

Fußbodenbelege......

Gattersägen........

Geißfüße.........

Gelenkketten.......

Gemälde . ........

Gips, gebrannt.......

Gipswaren ........

Glaswaren, gewöhnliche . . „ venezianische . .

Glas, massiv

60-00

75-00

60-00

12-00

42-00

55-00

70 00 36-00

frei

0-60

3-60

7-00

36-00

5-00

2000

30-00

frei

0-60

28-00

4-80

1500

434

Eisendraht

9-50

435

Eisen, gehärtet

15- 00

16- 00

7 00 25'OÜ 3-00 14-00

Granitarbeiten

3-60

20-00

2400

38-00

32-00

Graphitziegel bis 5 kg . .

„    über 5 ,, . .

Gurten aus Baumwolle . . .

Leinen.....

2-00

3 00

481

484

442

443

557

546;

Eisengußwaren ......

Eisenwaren, gewöhnliche . . Eisenkonstruktionen . . . .

Eisenfässer........

Elektrische Bahnwagen . . . ,, Kohlenwagen . .

5-00

8888

53m

150

144

356

Elektromotoren......

Erden...........

Erze...........

Fässer aus Holz, weich . . „    „    „ hart . . .

443

555

555

625

626

'•27

148;

133

111

457

,,    „ Eisen . . .

Fahrzeuge aus Eisen . .

Farben, Teerfarben . .

,,    andere ....

„    in Tuben,

chen usw . . . Farberden, gebrannt . .

Faschinen.......

Fassonziegel (siehe Ziegel).

Feilen..........

u. Holz

Zelt-

3600 32 00 2400 48 00 2400 72-00 frei frei 8-00 15-00 21-00 36 00 24-00 1900 120 00 24-00

3200 38 00 15-00 18-00 30-00

24-00

4000

20-00

50 00

frei

frei

3-60

3-60

165

454

656

455

534

460

18-00 370

30 00

24-00

372

65-00

300

frei

30 00

65-00

1-20

frei

652

529

Gurtenstühle Gußglas . . .

Haarpinsel . . Hackmesser . . Hämmer . . . Hanf, roh . . . Harz . , . . .

75 00 48-00 15'(Kl 10 00

1- 50

2- 00 65 00

10-00

1000

Hauen..........

Herdglas.........

Heugabeln.........

Hilfsmaschinen.......

Hobel- und Stemmeisen . .

Hohlglas,    ungeschliffen    .    .

,,    natürlich    .    .    .

„    weiß

„    farbig .

Hohlglas,    raffiniert,

natürlich oder weiß . .

farbig......

bemalt.....

Holzasche Holzbearbeitungsmaschinen .

13-00 1300 120 00 9000 55-00 40-00 60-00 5000 frei frei 1 '20 frei 17-50 22-00

frei frei 24-00 35-00 15-00 14-00 30 00 5000

60-00

5-00

1000

3000

20 00 30 00 30 00

frei

24-00

36-00

3-60

7-20

18-00

15 00 18 09 24 00

frei

392

Feuerfeste Steine bis 5 kg . ,,    „ über 5 ,, .

7500

2-00

300

30 00 45-00

348

352

Holzdraht

5-00

13-50

20-00;

431

Flacheisen

6-50

20-00

6 00 351 15-00 360

61

133

350

Flechtmaterial . . Flechtweiden . . Friese von Holz .

frei

frei

5-00

7-20

frei

349

Holzleisten . .

Holzmosaik . . Holzmosaikware

Holznägel . . .

1200

10-00

70-00

3000

7200

1200

40 00

3000

72-00

3-60

frei

348

Holzwolle

500

12-00

351

Furniere

7 00

5-50

411

30 00

3000

576

Hourdis

Instrumente

1200

0-20

170 00

018

150 00

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- ver-ge- tragsmein mäßig

Tarif post

Gegenstand

|| Zollsatz in Kronen

all- I ver-ge- | tragsmein ! mäßig

423 Isolationen

544 Isolierdrähte

2000 12-00 36 00 25 00    ,

48 00 70 00 337i Leder

547! Lastwagen

145 00 14500

202 Jute, roh.........

544!| Kabel ..........

II.

538 Kalander über 60 q Stückgewicht .....

600 Kalk...........

344 Lederriemen.......

541 Leitungsapparate, elektrisch

____ 402 Lithographiesteine . . . .

14500 145'00 41] Lochplatten und Steine. .

577; Lochzirkel .......

frei

frei

48-00 70-00

0-50

5-00

339

39

53

285¹

„    „ hydraulischer

4; Kalksteinplatten .

2 - Karden . .

24 j)0 1-80 1-00

frei

5'00 527| Lokomobile

527| Lokomotiven . .

408 Luxus-Steinwaren

4-00

.    15 00j    -

• ««-SS¹

.    80-00! 68-oo!

. 180 00 150 00 1 '20; frei 0-20!

80-00!

■ 110-00 j

. 29-OOj 21-001 . | 29-00    21-00'

. ' 40-00    ⁰⁰

018

475

41l!

394!

454;

Kartons . . . . Kassen, eiserne .

Kautsclukplatten Keilziegel . . . Kehlheimerplatten

Kellen.....

1500 14-00    [

15 00    1300 530 Mähmaschinen

36 00    _

7000

40-00 4000

17-00

40 00 15 OO¹

1-20

1-20

413

Magnesitziegel bis 5 kg . ,,    über 5 „    .

17-50

frei

657 538 Ma

Makulatur

24 00

2 00    1 '50,

300 frei

200

frei

angan, hydraulisches, üt 6Ö q Stückgewicht . . .

444:

464

Kesselschrniedwaren, eiserne . Ketten, eiserne......

22-00

21-00

3« Hi

465

580,

609:

579

583

414;

„ Gelenk-Kirchenorgeln .

Kitte.....

Klaviere . . . Klaviermechanik Klinker ....

29-00 13 00 40 00 4200 30 00

7-00

_20'00 29-00 537

536

538

Marmorarbeiten . . .

Maschinen aus Holz

,,    ,, unedlem

5-00

5 00;

20-00

18-00    15-00

30-00

tall

4000 34-00

,, andere, im Stüc gewicht:

a) von 2 q und darunter .

3000

546

541!

282

365

366;

528;

Kohlen, elektrische . . . .

,, mineralische . . . . Kontaktvorrichtungen . . . Korbflechtwaren, feine . . . Kork in Platten und Scheiben

Korkstein.........

Korkwaren........

Krane..........

110 00 70 00 48-00 frei 2-40    -

24 00' 24-00 48-00 40-00

frei

frei

1.

454 Krampen.......

467j Kratzen .......

434:] Kratzendraht.....

532 Krempel.......

526; Kühlapparate.....

474] Kunstschlosserarbeit . . 498 Kupferdraht .....

517 Kupferwaren.....

624 Lackfirnis.......

540 Läuteapparate, elektrische

511 Lampen .......

542j Lampen, elektrische

180-00| 150-00 120 00 ; 85-00 8-00 -17-00;    -

24-00] 19-00 15-00 14-00 26-00 2400 65 00    -

72-00 6000

50 00 540 100 00 6000 577 12000 200 00 538 12000 120 00 5C8

65 00

479

577]

460

479

538

2. sonstige.....

b) von 2 bis 10 q Stüc! gewicht.......

1.    Metallbearbeitungsmaschinen ....

2.    sonstige.....

c) über 10 q Stiickgewicl

1.    von 10 bis 20 q: a)|Metallbearbei-

tungsmaschinen ß) sonstige . . .

2.    von 20 bis 50 g.

100 „.

3.

50

4. über 100 g . Maschinenmesser . . .

Maßstäbe......

55-1 0

120 00 . . 60-00 ! 12000 • plaöö

. . j 140-00 . . 1200-00

Meißel.......

Messerschmiedwaren . Messingwalzen . . . . Meß- und Zahlapparat

Maßwerkzeuge, gewerbliche

Metall bearbeitungsm aschinen

Metall tuch

26-00! 24 00,

28-00

24-00

24-oo;

22-00

21-00 20-00 i9-oo; 18 •oo; 1600 175 00 15500 80-00 _ 110-00

60-00 45 00 1 45-00 40-00 1175-00 155 00 frei -12000 12000

240 00 200 00; 8000 _ 11000;

24-00] 16-00

3000! 2600 55-00 42-00] 125-00] 12000

Tarifpost

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- ver-ge- trags-inein mäßig

Tarif post

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- I ver-ge- | tragsmein mäßig

577

Meterstäbe aus Holz

80-0C

472

Möbelbeschläge

110-00

2400

36-00

528

405

618

Pumpen

476

Möbel, eiserne

356

aus weichem Holze . „ hartem

528

Motoren

402

344

198

518

134

419

451

176\

177/

Mühlsteine . . . Nähriemenleder Nickeldraht . . Nickelwaren . . Nutzholz . . .

Öfen.....

Ölachsen . . .

Öl, mineralisch.

5000 20 00 60 00 16-00 13 00 411 24-00 18-00 353 20 00 18 00 40-00 40'00 457 1-20 frei 80-00    68-00    459

72-00 6000 120-00 100 00 347

392

Putzmittel........

Putzpasta........

Quarzitstein bis 5 kg . .

über 5 „ . .

20-00 18-OQl 40-00 4000 12 00 -. 24 00    -

200

Radialziegel Rahmen zu Bildern . .

Raspeln

frei

7-20

48-00

1100

300

1-20

25-00

5000

frei

121'

1-20

438

103

104

„ fettes, Leinöl

Olivenöl . .

102

Riiböl

623

Ölfirnis

10-00

24-00

12-00

12-60

7-50

24-00

509

440

575

580

296

289

300

Ösen..........

Ofenröhren.......

Optische Instrumente. . .

Orgeln.........

Papier, glatt.......

,, rastriert.....

,, Zeichen-.....

,, in Rollen . . . .

12000

80-00

loo-oo

17-00    -

2-40    2 00

439

285

Pappe

1500 15-00

Reibahlen.........

Reisigbesen........

Retorten aus Graphit . . .

,, andere .....

Röhren, gußeiserne:

a)    roh, unter 7 mm Wandstärke .........

über 7 mm Wandstärke

b)    gewöhnlich bearbeitet:

unter 7 mm Wandstärke . über 7 „    „

c)    fein bearbeitet:

unter 7 mm Wandstärke . über 7 „

Röhren, schmiedeeiserne:

a)    roh bearbeitet.....

b)    gewöhnlich.......

C) fein ..........

Röhren aus Blech.....

8000 3000 3000 7500 45-00 60-00 38-00

85 00 50 00 3 50

5 00

6 00

3-00

10 50

7-20

5-75

415

19-00

1200

24-50

21-50

1550 14-30 2000 19-00 29 00    -

21-00 2000

350

Parketten

5-00

428

„ Steinzeug . . „ Ton.....

3-00

1-80

2-85

165

634

173

556

417

■3

2-50    1-20

1-90    1-50

Rohei

Rohre, edlere.......

Rolladen aus Holz.....

Sägen und Sägeblätter . . . Sägewaren.........

frei

136

356

frei

7-20

1-20 frei 458

11-00

60 00 36-00 5 00    3-50

1-20 080

Pech...........

Pechfackeln........

Pechöl..........

Personenwagen.......

' Klinker, einfarbig, bis

15 mm stark.....

15 bis 30 mm stark . . mehrfarbig, bis 15 mm

stark.......

15 bis 30 mm stark . . Steinzeug über 30 mm

stark.......

Porzellan, weiß . . . . „ farbig . . .

!i i

.s

414 «j

424

579

275

276

Pianinos........

Pinsel, grobe......

Pinselborsten......

. .. 1

3-50

347

26-00

598

Säuren

10-00 -3-60    300

35"

472

15-00    -

7-20    4-00 454|

2-40

17-00 36 00 11000 43-00

479

05 05 O 05 |

8888

12-00 393' 24-00

70-00 285j 32-00 44«! 80-00 i

frei

447!

Sattler- und Riemenwaren . Schachteln........

Scharniere........

24 00 12-00! 90 00 90 00 36 00 30 00 24-00

frei

frei

652;

156

201

Schaufeln.........

Scheren, grobe......

Schiefer .........

Schieferpappe .......

Schienen.........

Schienenbefestigungsmittel .

Schlacken.........

Schlegel, eiserner......

Schläuche aus Baumwolle. .

888I08

36-00

40-00

0-80

2-50    100

7-20

6-00

7-20

14-00

frei

60 00 50 00 7000 6500

4. Fortsetzung.

Tarif post

Gegenstand

| Zollsatz j in Kronen

all- "

vcr-II ge- trags-I mein mäßig

Tarif post

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- ver-ge- tragsmein mäßig

219

320

403

404

Schläuche aus Leinen, Hanf,

Jute..........

50 00    -

95 00    -

70 00 65 00

8 00

408 Steinwaren, fein . .

4000

361

409

8-00 410

,, in Verbindung mit lderern Materiale . .

3600

40 00

800

473

Schlösser

2200 18 00 38 00 30 00

50 00 38-00

460

420

147

Ml

178

104

462

Schmelztiegel......

Schmirgel ........

Schmirgelscheibcn . . . .

Schmieröl, mineralisches .

,, vegetabilisches Schrauben ohne Gewinde .

300

6 00

2-00

61

479

285

Stein waren mit Montierung

aus Edelmetallen.....

Stemmeisen........

Stroh...........

Strohmesser........

Strohpappe .......

12000 600 00

850 00 60 00 frei 5500

7-20

1201

451

frei

401

31

463

460

249

167

219

532

473

541

277

278

,, mit „

Schraubstöcke .....

Seidenbeuteltuch    ... .

Seilerpech . .......

Seilerwaren.......

Selfaktoren.......

Sicherheitsschlösser . . .

Sicherungen, elektrische . Siebe, hölzerne.....

Siebmacherwaren. .    . .

|| 12-00 6 00 2200 18 00 1200 24-00 12-00 29 00 2100

375 Tafelglas:

393

a)    roh, über 5 nun Stärke .

b)    „ unter 5 ,,    „

Tafelumfang bis 2'40 m    . .

„    2'40 bis 4 tn

über 4 m    . .

4110

50 00 60-00 900 00 2-50 18-00 15 00 38 00

80 00 18000 40 00 7000

240 00

217

Tafelschiefci Tapeten aus Jute

30 00

1-50

1400

3000

38 00 150-00

295

219

164

540

173

651

I 15

135

,, Papier . .

1000 1100 11 1300 13-2-50    1-

100 00

60 00

10 00j

oa

531

533

Spinnmaschinen

700

5-00

539

Taue...........

Teer...........

Telegraph und Telephon . .

Terpentinöl........

Tierfiguren........

Tonröhren ........

Torf...........

Transformatoren......

18-00

0-50

12000

240 00 3-50 frei 2-50 frei 24-00

55-00! “60-00 15-00 frei 12000 200 00 3'50

frei

1 '201

frei

459

Spiral bohrer

1500

6000

1400

38-00

344

201

528

Spritzen, Dampf-

85-00 20-00 40 00

Stabeisen . ........

Stahl, alt, gebrochen . . . .

Stahldraht . v......

Stanzen aus Stahl .....

Statuen aus Holz oder Metall Steinbearbeitungsmaschinen .

Steinbohrer........

Steine, gesägt ......

„ Ziegel-.......

„ feuerfeste: j bis 5 kg Stückgewicht . über 5 „    „

135 j Steinkohle........

173 Steinkohlenteeröl.....

166 Steinkohlenpech......

286 Steinpappe........

431

428

435

460

651

529

453

391

411

392

142

Steinplatten, roh

6-50

50-00 18-00 ‘ 40-00

20 00

1-90

38 00 60 00

frei

24-00

1200

1-00

0 20

21)0

300

frei

3-50

1-20

7-20

frei

6-00

15-00

1-50

32-00

50-00

frei

20-00

006

frei

3-50

0-50

3-00

219,

239

320

472

539

99

411!

325

398

578

472

Transportbecher .....

Treibriemen aus:

Baumwolle......

Leinen, Hanf, Jute . . Schafwolle, Roßhaar . . Kautschuk......

Leder........ .

Türbeschläge

Umformer

Vaselin

Verblender

Wachstaffct

Wärmeschutzmasse

Wagen .....

72 00 75 00

20-00,'

50 00

85 00 85-00 100 00 100-00 70 00

80 00

24-00

50 00 24-00

72-00

24-00

30 00

1-20

750(

•mi

58-00

68 00|

36-OP

20-00

.-.u

O-OOj

75-00 70 00 85-001 801)0

4-00!

! 36 00

396

bearb. b. 16 cm

391

„ üb. 16 „

3-601

1-001

5-00

frei

434j

437|

W agenbeschläge

Walzdraht

Walzen aus Gußeisen. . .

72-00 24 00

5000

9-50

24-00

8-25

30 00, OO™¹

"||

3 00

Tarif post

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

al'- ver-ge- trags-mein mäßig

Tarif post

Gegenstand

Zollsatz in Kronen

all- ver-ge- trags-mein mäßig

417 Wandplatten

3-60

3 00

20 00

400

534 Webstühle

439 Wellrohre.........

347 Werkholz.........

403 Wetzstein, natürlicher . . . 409    „ künstlicher . . .

543 Widerstände, elektrische . . 479 Wiegemesser .......

540 Zählapparate.......

453 Zangen, schwere .....

456    „ leichte......

289 Zeichenpapier.......

649, Zeichnungen .......

141 Zelluloid.........

399, Zement..........

400 Zementwaren.......

411 Ziegel, nicht feuerfeste, unglasierte:

a)    Mauer- und Pflasterziegel

Dachziegel.......

b)    Fassonziegel......

Hohlsteine, Lochplatten .

Hourdis........

Verblender.......

Schlemmziegel.....

1500

15-50 29 00 5 00 8-00

5-00

14 00 14-30 412

c) imprägnierte . Dachfalzziegel andere . . .

1-50

1-40

0-75

12000 55 00 12000

8SS88S8

ö co oo öo © © ©

T-l    rH O-l r*t (N

Ziegel, nicht feuerfeste, un-glasierte:

Dachfalzziegel . ... . andere ........

Ziegel, feuerfeste:

2-40

1-60

1-20

24000 1200 33 00 2000 frei 3-50

200-00

30-00

12-00

frei

1-80

3-60

7 00

0-20

1-20

100

488

507

488

643

642

0 06 479 018 458 1-20 640 0 18 531

024

0 06 5324 0 50 533/

a) Dinasmagnesit-, Bauxit-und Graphitziegel:

1. Stückgewicht bis 5 kg über 5 ,,

2.

b) andere:

Stückgewicht bis 10 kg ,,    über 10 „

Zink......... . .

Zinkweiß.........

Zinn...........

Zündhütchen.......

Zündschnüre.......

Zuginesser ........

Zugsägen.........

Zunder..........

Zwirnereimaschinen f. Flachs,

Hanf, Jute.......

Zwirnereimaschinen f. Baumwolle ..........

2 00

300

1-20

2-40

2-40

960

frei

10000 60-00 175-00 60 00 17-00

7-00

1500

1-50

2-00

0 90

1-80

frei

7-20

15500

3600

7 00

1400

)

'

V

ml*'

.

.

■

-

: ■

II. ABTEILUNG.

Baugesetze, Bauvorschriften, Rechnungsnormen, Kunstbehelfe, Tabellen, Formeln und Signaturen.

Baugesetze für Österreich.

Die in den einzelnen Provinzen und Städten Österreichs gegenwärtig in Kraft stehenden Baugesetze befassen sich größtenteils nur mit dem Hochbauwesen und sind unter dem Titel „Bauordnungen“ bekannt.

Für Wasserbau, Straßen- und Brückenbau bestehen keine allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, dagegen ist für den Eisenbahnbau ein eigenes sehr kompendiöses Gesetz geschaffen, in welchem alle mit dem Bahnbaue in Verbindung gelangenden bautechnischen Arbeiten sowohl als auch der Bahnbetrieb im allgemeinen normiert werden.

Zu diesen Gesetzen, welche sich lediglich auf die fachliche Bauausführung erstrecken, kommt noch das im Jahre 189.3 sanktionierte „Gesetz, betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe“, durch welches der Umfang der Betriebsberechtigung der einzelnen Baugewerbetreibenden festgestellt wird.

Während die Bauordnungen als Landesgesetze nur für einzelne Provinzen oder^einzelne Städte derselben Geltung haben, sind die Gesetze und Verordnungen über die Regelung der Baugewerbe und das Eisenbahngesetz Reichsgesetze, die das ganze Gebiet der österreichische^ Monarchie umfassen.

Eine Reproduktion der einzelnen Gesetze ist aus räumlichen Gründen unmöglich, weshalb die betreffenden Gesetze nach alphabetischer Reihenfolge ihres Geltungogebietes, ihrer Jahreszahl und Nummernbezeichnung angeführt sind.

A. Reichsgesetze

mit dem Geltungsgebiete für die gesamte österreichische

Monarchie.

a) Baugewerbe.

1. Gesetz betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe vom 29. Dezember 1893, RGB., LXI. Stück, Nr. 193.

2.    Verordnung des Ministeriums des Innern und des Handels vom 27. Dezember 1893, womit die als ausgenommen erklärten Orte verlautbart werden. RGB., LXII. Stück, Nr. 194.

3.    Verordnung der Ministerien des Innern, des Handels und für Kultus und Unterricht vom 27. Dezember 1893, in betreff des Prüfungs- und Zeugniswesens und der Vereinigung mehrerer Baugewerbe in einer Person. RGB., LXII. Stück, Nr. 195.

4.    Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und des Handels vom 27. Dezember 1893, womit jene Lehranstalten bezeichnet werden, denen nach ihrer Organisation eine Begünstigung ihrer Schüler für die Erlangung einer Baugewerbekonzession zusteht. RGB., LXII. Stück, Nr. 196.

5.    Verordnung desselben Ministeriums vom 27. Dezember 1893, betreffend jene höheren technischenLehranstalten in Ungarn und im Auslande, deren Organisation mit jener der inländischen technischen Hochschulen gleichwertig angesehen werden. RGB., LXII. Stück, Nr. 197.

b) Eisenbahnwesen,

1.    Gesetzgebungsrecht in Eisenbahnsachen; # kaiserliches Diplom vom 20. Oktober 1860, RGB. Nr. 226.

2.    Regelung des Eisenbahnwesens mit Ungarn; Gesetz vom 21. Dezember 1867, RGB. Nr. 146.

3.    Eisenbahnkonzessionsgesetz; Verordnung des Handelsministeriums vom 14. September 1854, RGB. Nr. 238.

4.    Lokalbahnen; Gesetz vom 25. Mai 1870, RGB. Nr. 56.

5.    Bergwerksbahnen; Ministerialverordnungen vom 2. Jänner 1859, RGB. Nr. 25, und 1. November 1859, RGB. Nr. 200.

6.    Pferdeeisenbahnen; ein Gesetz besteht nicht, sondern es ist die Konzessionierung den Landesbehörden überlassen.

Außer den hier genannten allgemeinen Gesetzen über den Eisenbahnbau bestehen noch mehrere Verordnungen, Erläuterungen, Nachträge und Gesetze, welche in übersichtlicher Weise in dem Druckwerke „Österreichische Eisenbahngesetze“ von Dr. Viktor Roll in Wien zusammengestellt sind.

B. Landesgesetze

mit dem Geltungsgebiete einzelner Provinzen oder

Städte.

Länder:

Böhmen

Bauordnung vom 8. Jänner 1889, LGB.,

III. Stück, Nr. 5,, mit Ausnahme der Hauptstadt, der Städte Budweis, Karolinenthal, Pilsen, Smichow, Königliche Weinberge und Zizkow, dann der Ortsgemeinden Koschir, Strescliovic mit Klein-Streschovic, Nusle mit Pankrac, Bfewnow mit Teymka, Dejvic, Bubentsch, Lieben, Troja, Wrschovic, Michle und Podol und Änderung vom 17. September 1907, LGB. Nr. 58.

Bosnien und die

Herzegowina . . Die Bauvorschriften werden im politischen Verwaltungswege gegeben, ein Gesetz existiert bisher noch nicht.

. Bauordnung für das flache Land und die Städte außer Czernowitz vom 13. August 1904, LGB. Nr. 42.

Bukowina

Dalmatien

. Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., V. Stück, Nr. 11.

Galizien

. Bauordnung vom Jahre 1876, LGB., XI. Stück, Nr. 22;

Bauordnung vom Jahre 1882 für 29 Stadt-gemeinden mit Ausnahme von Krakau und Lemberg, LG.- und VB. Nr. 77; Bauvorschriften vom Jahre 1889 für 131 größere Ortschaften, LG.- und VB. Nr. 31; Änderungen für alle drei Bauordnungen vom 15. Mai 1907, LGB. Nr. 5ü, 56 und 57.

Istrien

Bauordnung vom 18. März 1874, G.- und VB., VI. Stück ex 1874.

Kärnten

Bauordnung vom Jahre 1866, LGB. Nr. 12 mit Ausnahme der Stadt Klagenfurt, geändert am 26. Jänner 1910, LGB. Nr. 11.

Krain

Bauordnung vom 25. Oktober 1875, LGB., XI. Stück, Nr. 26.

Kroatien

Bauordnung vom Jahre 1895 für die Königreiche Kroatien und Slawonien:

a)    Für das flache Land, u. zw. für Marktflecken, Ortschaften, Meierhöfe, bevölkerte Fußten, Arbeiterkolonien, Häusergruppen, Gehöfte und einzelne Häuser.

b)    Für die Städte. Angeführte im § 2 des Gesetzartikels vom 23. Juni 1895 über die Organisation der Stadtgemeinden in den Königreichen Kroatien und Slawonien. (Publiziert im Sbornik vom Jahre 1900,

VII. Stück.)

Küstenland

Bauordnung für die Markgrafschaft Istrien vom Jahre 1874, G.- u. VB., Nr. 6.

Mähren

Bauordnung für Mähren mit Ausschluß der Städte Brünn, Olmiitz, Iglau und Znaim und deren Vororte, Gesetz vom 16. Juni 1894, LG.- und VB. Nr. 63 und vom 27. Juni 1910, LGB. Nr. 51.

Niederösterreich . . Bauordnung vom 17. Jänner 1883, gültig für das Land, mit Ausnahme der Reichshaupt -und Residenzstadt Wien, LGB. Nr. 36, XIII. Stück ex 1883 und vom Jahre 1887. LGB., X. Stück, Nr. 17.

Oberösterreich . . . Bauordnung vom 13. März 1875, LGB., VIII. Stück, Nr. 15, gültig für das Land, mit Ausnahme der Städte Linz, Steyr, Urfahr und Wels, geändert am 24. Mai 1898, LGB. Nr. 19 und 13. September 1909, LGB. Nr. 55. . . . Bauordnung vom Jahre 1879, Gesetz vom 7. Juli 1879, LGB. Nr. 15 und Gesetz vom 24. Juli 1901, LGB. Nr. 24, gültig für das Land, mit Ausnahme der Stadt Salzburg.

. . . Bauordnung vom 2. Juni 1883, LGB., VIT. Stück, Nr. 26,

. . . Bauordnung vom Jahre 1895 wie für Kroatien. . . . a) Bauordnung für das Land, mit Ausnahme der Stadt Graz, vom Jahre 1876, LGB., III. Stück, Nr. 5;

b) Bauordnung für die Städte und Märkte mit Ausnahme von Graz, vom Jahre 1876, LGB., III. Stück, Nr. 6.

. . . mit Ausnahme der Städte Bozen und Innsbruck, Bauordnung für Tirol; Gesetz v. 15. Okt. 1904.

. . . Bauordnung vom 1. Jänner 1894.

. . . Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., V. Stück, Nr. 19.

Salzburg

Schlesien

Slawonien

Steiermark

Tirol

Ungarn . Vorarlberg

Städte.

Agram

Bauordnung für die Städte in den Königreichen Kroatien und Slawonien.

Brünn, Olmütz, Igiau u. Znaim u. deren Vororte.....

Bozen

Budapest

Budweis

Czernowitz

Esseg

Görz

Graz

Bauordnung vom Jahre 1894 Nr. 64 und Juni 1910, LGB. Nr. 51.

Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., VIII. Stück, Nr. 33, ergänzt vom 28. Juli 1900, LGB. Nr. 52.

Baugesetz vom 1. Jänner 1894.

Bauordnung wie Prag, Gesetz vom 26 Dezember 1887 und Änderung.

Bauordnung vom Jahre 1884, LGB., I. Stück, Nr. 1.

wie Agram.

einschließlich der Katastralgemeinden Grafenberg, Prestau und Rosenthal, Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., VI. Stück, Nr. 6.

Bauordnung vom 7. September 1881, LGB., XIV, Stück, Nr. 20, ergänzt vom 14. Juni 1894, LGB. Nr. 42.

Bauordnung vom 30. März 1896, LGB. Nr. 31. Klagenfurt .... Bauordnung vom 13. Mai 1904, LGB. Nr. 22.

Innsbruck

Bauordnung vom Jahre 1883, LGB., XXII. Stück, Nr. 63, geändert 28. März 1905, LGB. Nr. 57 und 28. März 1910, LGB. Nr.89.

Bauordnung vom Jalire 1885, LGB., X. Stück, Nr. 31, geändert 26. Juli 1909, LGB. Nr. 111.

Krakau

Lemberg

Linz, Wels, Urfahr

Gmunden u. Ried . Bauordnung vom Jahre 1887, LGB., XIII.

Stück, Nr. 22. Für Linz und Wels mit Gesetz vom 20. Jänner 1888 auch auf das Gemeinde gebiet von Urfahr und mit Gesetz vom 1. August 1893 LGB. Nr. 24 auch auf Gmunden und Ried ausgedehnt.

Bauordnung wie Prag; Gesetz vom 22. Februar 1 887 und Änderung.

Bauordnung vom 16. Dezembes 1900, LGB. Nr. 33.

Pilsen

Pola

Prag und die Städte

Karolinenthal,

Smichow, Königl.

Weinberge, Zizkow, dann die Ortsgemeinden Koschif,

Strechovic mit Kl,

Stiechovic.BrewÄow m Teymka, Dejvic,

Bubentsch, Lieben,

Troja, Wrschovic,

Nusle mit Pankrac,

Michle und Podol . Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., XV. Stück, Nr. 40, Änderung vom 5. Oktober 1902, LGB. Nr. 73.

Salzburg

Steyr

Triest

Urfahr .

Wels

Wien

Bauordnung vom Jahre 1886, LGB., XVI. Stück, Nr. 27, geändert vom 8.November 1901 LGB. Nr. 33.

Bauordnung vom Jahre 1876, LGB. Nr. 6.

Bauordnung vom Jahre 1888, LGB., XIII. Stück, Nr. 14.

Bauordnung vom Jahre 1888, LGB., II.Stück, Nr. 3 (Bauordnung wie Linz).

Bauordnung wie Linz.

Bauordnung vom 17. Jänner 1883, LGB. Nr. 35, XII. Stück ex 1883, ferner diese Bauordnung ergänzende Gesetze vom 26. Dezember 1890, N.-Ö. LGB., XIX. Stück, Nr. 48.

Bei allen hier angeführten Bauordnungen sind die wesentlichsten Bestimmungen jene, die von der amtlichen Baubewilligung, von der Führung des Baues nur durch behördlich befugte Baupro-fessionisten, von ordnungsmäßiger Vorlage gehörig ausgestatteter Pläne, von präzisierten Dimensionen einzelner Konstruktionen und von der Verpflichtung der Einholung einer behördlichen Benützungsbewilligung handeln.

■1

Für größere Städte sind auch für Bauten, wo größere Menschenansammlungen Vorkommen, spezielle Vorschriften gegeben, sowie für Industriebauten in mehreren Bauordnungen eigene Kapitel gewidmet sind, die den Bau von Fabriksgebäuden näher bestimmen.

Für den Bau von Theatern ist das Gesetz vom 14. März 1911, LGB. Nr. 57 für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns maßgebend, welches auch für alle andere Bauten mit Schaustellungen, für Zirkusanlagen u. dgl. Anwendung finden soll.

Für den Bau und die Einrichtung der Schulhäuser gilt die am 9. Juli 1873 erlassene Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, Z. 4816.

Im Königreiche Ungarn wurde ein neues Baugesetz erlassen, welches am 1. Jänner 1894 in Wirksamkeit trat.

Vorschriften betreffend Bauten im Feuerrayon der Eisenbahnen in Österreich.

Mit den Erlässen vom 14. Dezember 1878, Z. 32086 (Z.-B. Nr. 145 ex 1878) und vom 2. April 1879, Z. 8617 (Z.-B. Nr. 54 ex 1879) hat das k. k. Handelsministerium im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern verordnet, daß nach § 99 der kaiserlichen Verordnung vom 16. November 1851 (RGB. Nr. 1 ex 1852) neue Bauführungen und Änderungen an bestehenden Gebäuden im Feuerrayon der Bahn nur mit Zustimmung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen ausgeführt werden dürfen, daß zu allen Kommissionen die k. k. Generalinspektion und die Bahnanstalt, letztere als Anrainerin und Interessentin einzuladen sind und wurde die Bahnanstalt beauftragt, den Bauführungen in der Nähe der Bahn jederzeit die größte Aufmerksamkeit zu schenken und im Falle, als in Hinkunft ein ordnungswidriger Vorgang beobachtet würde, sofort von den gesetzlich zulässigen Mitteln Gebrauch zu machen, da im gegenteiligen Falle die Bahnverwaltung für etwa eintretende nachteilige Konsequenzen die Verantwortung treffen müßte.

Im Hinblicke auf diese strenge Verordnung widmen die Bahnorgane den Vorgängen in der Nähe des Bahnterritoriums bezüglich der Bauführungen die größte Aufmerksamkeit und achten darauf, daß bei allen innerhalb des Feuerrayons in Ausführung begriffenen Bauherstellungen die maßgebenden Bestimmungen der Landesbauordnung und der sonstigen in Kraft bestehenden Vorschriften genau eingehalten werden. Es ist somit in erster Linie nötig, daß zu jedem Baue im Feuerrayon der Bahn die Zustimmung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen eingeholt wird, da der Baukonsens von der Bahnverwaltung unter dieser Voraussetzung nicht angefochten werden kann.

Rücksichtlich der Ausfertigung der Pläne wird bemerkt, daß die Baupläne einen Situationsplan und ein Querprofil, aus welchem

die Lage des Bauobjektes zur Bahnkrone und auch zur nächsten Geleisemitte, wie auch die Höhenlage der Bahnkrone gegenüber dem Bauplatze durch eingesetzte Kosten genau entnommen werden kann, enthalten müssen, wobei für die Bemessung der Entfernung der bahnseitige Dachvorsprung und nicht etwa nur die bahnseitige Mauerflucht des projektierten Gebäudes zu berücksichtigen ist; ebenso ist die Kilometrierung der Bahnstrecke nebst Einmessung des Objektes auf diese beizusetzen und auch im Kommissionsprotokolle zu konstatieren.

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der beabsichtigten Bau-fiihrung sind die feuer- und baupolizeilichen Vorschriften der betreffenden Landesbauordnungen zu berücksichtigen.

Nach den bestehenden Bauordnungen und sonstigen auf die Sicherheit abzielenden behördlichen Anordnungen sind nachstehende Bestimmungen zu beachten, u. zw.:

I. In den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern mit Ausnahme des Königreiches Galizien und des Herzogtums Schlesien zufolge des noch heute gültigen Hofkanzleidekretes -vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1665 (Röll, Gesetzessammlung Seite 462), des § 99 der Eisenbahnbetriebsordnung vom 16. November 1851 (RGB. Nr. 1 ex 1852) sowie zufolge der Erlässe des k. k. Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1877, Nr. 4696 (Z.-B. Nr. 7 ex 1878), vom 30. November 1878, Nr. 13167 (Z.-B. Nr. 145 ex 1878), und vom 7. Juni 1883, Z. 7968 (Z.-B. Nr. 98 ex 1883), folgende:

1.    Gebäude, welche innerhalb einer Entfernung von 56-9 m (30 Klafter) von der Bahnkrone neu errichtet werden sollen, müssen feuersicher hergestellt werden oder sonstigen Schutz gegen Feuersgefahr erhalten. Es müssen daher insbesonders an der Bahnseite Öffnungen in der Bedachung womöglich ganz vermieden oder durch Verglasung, durch engmaschige Drahtsiebe u. dgl. sicher verwahrt werden.

2.    Die Errichtung neuer Bauobjekte auf eine Entfernung von 9-5 m (5 Klafter) von der Bahnkrone ist in der Regel nicht zu gestatten. Eine Ausnahme hievon, wo sie die eigentümlichen örtlichen Verhältnisse oder jene des Bahnbetriebes zulässig machen, kann nur von Fall zu Fall mit Genehmigung der k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen gestattet werden.

3.    Gebäude, welche in einer geringeren Entfernung als 19 m (10 Klafter) von der Bahnkrone zu stehen kommen, sollen in der Richtung gegen die Bahn keine Ausgänge — insoweit diese den unmittelbaren Zutritt zur Bahn zum Zwecke hätten — erhalten, Ausnahmen von dieser Regel dürfen nur in jenen Fällen, in welchem durch Schranken und anderen Vorsichtsmaßregeln den zu besorgenden Gefahren auf eine befriedigende Weise begegnet werden kann, mit Zustimmung der k. k. Generalinspektion zugestanden werden.

4.    Auch ist die Errichtung von Gebäuden zu vermeiden, wenn damit die Notwendigkeit eines neuen Wegüberganges verbunden wäre.

Die in den Punkten 1, 2 und 3 angegebenen Distanzen haben laut Erlasses der k. k. Generalinspektion, Z. 7209/1 vom 8. Juni 1882 (Z.-B. Nr. 68 ex 1882), vom Rande der Bahnkrone, d. i. längs der kurrenten Strecke vom Durchschnitte der Böschungsfläche des Unterbaukörpers mit der Verlängerung der durch die Schwellenoberfläche gelegten Ebene, bei Bahnhöfen aber von der äußersten Kante des Bahnhofplanums (inklusive Vorplätze) zu gelten.

Ferner wirkt bemerkt, daß das k. k. Handelsministerium mit Erlaß vom 23. April 1868, Z. 9403/811 ex 1866 (Röll, Eisenbahngesetzsammlung Seite 468), als zeitgemäße Modifikation des Hof-kanzleidekretes vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1655, rücksichtlich der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder die Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale, insoweit die Bestimmungen der bezüglichen Bauordnungen nicht entgegenstehen, anerkannt hat.

II.    Im Königreiche Galizien und Lodomerien samt dem Großherzogtume Krakau gelten auf Grund des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 24. Mai 1882, Z. 2523/M I, einvernehmlich mit dem k. k. Handelsministerium (Landesgesetz für Galizien vom 26. Dezember 1882, LGB. Nr. 3 ex 1883, Röll, Gesetzsammlung, S. 474) nachfolgende Bestimmungen:

1.    Neu-, Zu- oder Umbauten, deren Entfernung von der Bahnkrone (d. i. von der Schnittlinie zwischen der Böschungsfläche des Unterbaukörpers und der durch die Schwellenoberfläche gelegten Ebene in -der kurrenten Bahn bezw. von der äußersten Kante des Bahnhofplanums, einschließlich der Vorplätze bei den Stationen) 30 m oder darunter beträgt, müßen vollkommen feuersicher gebaut und mit feuersicherem Materiale eingedeckt werden. Gegen die Bahn gerichtete Dachöffnungen sind entweder zu vermeiden oder durch festen Glasoder Drahtsiebverschluß zu verwahren.

2.    Auf eine Entfernung bis zu 10 m der Bahnkrone kann eine Ballführung nur nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse (Höhenlage, Windrichtung usw.) öder in Berücksichtigung der Art des Bahnbetriebes und nur gegen Einhaltung besonderer von Fall zu Fall festzusetzender Vorsichtsmaßregeln gestattet werden.

3.    Insoweit die geltenden Bauvorschriften nicht entgegenstehen, werden Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale angesehen.

Bretter- und Blockwände mit Mörtelanwurf sowie Holzbedachung können nur ausnahmsweise unter besonders günstigen örtlichen Verhältnissen als zulässig erkannt werden.

III.    Im Herzogtum Schlesien gelten infolge des mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 15. Juni 1883, Z. 2953, einverständlich mit dem k. k. Handelsministerium (LGB. Nr. 26. Röll, Gesetzsammlung S. 476) erteilten Auftrages auf Grundlage des § 28 der Bauordnung für das Herzogtum Schlesien vom

2. Juni 1883 (LGB. Nr. 26) nachfolgende Bestimmungen:

1.    Bei Eisenbahnen ist die Aufführung neuer Bauobjekte auf eine Entfernung von weniger als 9'5m von der Bahnkrone in der Regel nicht gestattet.

2.    Gebäude, welche in einer geringeren Entfernung als 19 m von der Bahnkrone zu stehen kommen, sollen gegen die Bahn in der Regel keine Ausgänge haben.¹)

3.    Gebäude, welche innerhalb einer Entfernung von 57 m von der Bahnkrone neu errichtet werden, sind vollkommen feuersicher herzustellen. Insbesondere müssen bei solchen Gebäuden an der Bahnseite Dachöffnungen vermieden oder durch Verglasung usw. gut verwahrt werden.

4.    Insoweit die Bestimmungen der Bauordnung nicht entgegenstehen, werden Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern als feuersichere Herstellung, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmateriale angesehen.

Bretter- und Blockwände mit Mörtelanwurf sowie Holzbedachungen können nur ausnahmsweise unter besonders günstigen örtlichen Verhältnissen als zulässig erkannt werden.

vom

Zur Vermeidung von lrrtümern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß gemäß des Erlasses der k. k. Generalinspektion vom 9. Mai 1879, Z. 4724/1, die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 25. Jänner 1879, RGB. Nr. 19 (ZB. Nr. 41 ex 1879, Rölls Gesetzsammlung S. 147), welche fixiert, daß als Feuerrayon der Raum gilt, der von einem, in einem Verhältnisse von 1 : 3, geneigten fiktiven Daclie überdeckt würde, dessen First 10 m über der Schienenoberkante in der Geleisemitte hinliefe und dessen Breite auf jeder der beiden Bahnseiten 30m von der Geleisemitte an betrüge, nur für die feuersichere Umgestaltung . schon bestehender Gebäude von Anrainern entlang im Baue befindlicher neuer Bahnen gilt, während für Neu-, Um- und Zubaüten an im Betriebe befindlichen oder in der Ausführung begriffenen Bahnen rücksichtlich Galizien der Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern 24. Mai 1882, Z. 2523/M. I. (LGB. Nr. 26 ex 1883), rücksichtlich Schlesien jener vom 15. Juni 1883, Z. 2953/M. I. (LGB. Nr. 26 ex 1883), rücksichtlich aller übrigen im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder sowie auch des Fürstentums Liechtenstein das Hofkanzleidekret vom 28. Dezember 1843, Z. 40114/1665, gilt und daß es unstatthaft ist, eines inneren und äußeren Feuerrayons Erwägung zu tun, nachdem es bei Bauten durch Anrainer an im Betriebe oder in Ausführung befindlicher Bauten nur einen Feuerrayon gibt und daß laut Generalinspektionserlasses vom 23. Juni 1881, Z. 6368/1 die Neuherstellung oder der Wiederaufbau eines schon früher bestandenen Gebäudes sowie die Neuherstellung einer bestandenen Dachkonstruktion und die Änderung der Eindeckung rücksichtlich der formellen Behandlung und Erteilung des Baukonsenses gleichbedeutend einem Neubaue ist.

Rücksichtlich der auf Eisenbahngründen auszuführenden Bauten wird beigefügt, daß laut Erlaß des k. k. Handelministeriums,

Z. 30077 ex 1877, und des k. k. Ministeriums des Innern, Z. 3450/M. I. ex 1877, die Gemeindebehörden nicht berufen sind, Baubewilligungen und Benützungskonsense für auf Bahnterritorium beabsichtigte Bauführungen zu erteilen, insofern die betreffenden Grundstücke im Sinne des Gesetzes vom 19. Mai 1874, RGB. Nr. 70,, als Eisenbahngründe anzusehen sind.

I.

Vorschriften über Fabrikbauten,

Verordnung des k. k. Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern vom 23. November 1905, RGB. Nr. 176, mit welcher auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, RGB. Nr. 22, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung, allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen

werden.

§ 1.

Bei gewerblichen Betriebsanlagen im Sinne des § 25 G.-O., welche nach dem Beginne der Wirksamkeit dieser Verordnung der Genehmigung unterzogen werden, sind gemäß § 74 G.-O. zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter folgende allgemeine Vorschriften unbedingt zu beobachten:

I. Arbeitsräume.

a) Raumverhältnisse.

Raum und Fläche.

1. Alle Arbeitsräume sollen derart beschaffen sein, daß auf jede in denselben beschäftigte Person mindestens 10 m³ Luftraum und mindestens 2 m² Bodenfläche entfallen. In Betrieben mit schädlicher Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung sind diese Mindestmaße nach Bedarf angemessen zu erhöhen.

Höhe.

2. Die Höhe der Arbeitsräume soll, insofern die Bauordnung keine anderen Bestimmungen enthält, mindestens 3 m, in Souterrainlokalitäten verglichen mindestens 2-8 m und in Dachbodenräumen wenigstens für die Hälfte der Fußbodenfläche 2-9 nr betragen.

Bei bestehenden Gebäuden können auch geringere als die oben angegebenen Höhen, jedoch keinesfalls unter 2-6 m zugelassen werden, wenn die Art des Betriebes infolge von Staub-, Wärme-, Dampfentwicklung u. dgl. nicht eine größere Höhe erfordert und wenn der auf eine Person entfallende Luftraum (Punkt 1) mindestens 15 m³ beträgt.

b) Bauliche Beschaffenheit.

3. In Arbeitsräumen, in welchen der Fußboden aus Stein, Beton oder als Lehmestrich hergestellt ist, sind die ständigen Arbeitsplätze — wenn erforderlich — mit einem Belage aus Holz oder aus einem anderen, die Wärme schlecht leitenden Material zu versehen, sofern dies nicht wegen Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint.

Fußboden.

4. In Arbeitsräumen, in welchen mit großen Flüssigkeitsmengen manipuliert wird, ist der Fußboden undurchlässig und mit solcher Kanalisierung bezw. mit solcher Neigung herzustellen, daß die Flüssigkeit leicht ablaufen kann. Die ständigen Arbeitsplätze sind nach Tunlichkeit mit Lattenrosten zu belegen.

5. Rings um Herde und offene Feuerstellen sowie um die Heizöffnungen von Öfen soll der Fußboden mindestens in einer Breite von 60 cm feuersicher hergestellt sein.

Souterrain und Dachbodenräume.

0. Die Benützung von Souterrainlokalitätcn und Dachbodenräumen als Arbeitsräume ist nur dann zulässig, wenn die betreffenden Räume den bezüglichen Bestimmungen der Bauordnung entsprechen.

Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über Souterrainlokalitäten, so können solche nur dann als Arbeitsräume benützt werden, wenn sie nicht in einem wasserhaltigen Boden liegen, der Überschwemmungsgefahr nicht ausgesetzt und auch gegen das Eindringen der Bodenfeuchtigkeit geschützt sind, wenn sie ferner gewölbt sind und wenigstens von der Seite des Lichteinfalles ganz frei bezw. an einem mindestens 1 m breiten Lichtgraben liegen oder wenn ihr Gewölbeschluß (Scheitel) mindestens 60 cm über der höchsten Stelle des anliegenden Terrains (Strassenniveau) liegt. Überdies sollen solche Räume gehörig ventiliert und trocken sein.

Dachbodenräume können als Arbeitsräume, sofern die Bauordnung keinerlei Bestimmungen darüber enthält, nur dann benützt werden, wenn sie sich unmittelbar über dem letzten Stockwerke befinden und im allgemeinen in ihrer Ausführungsweise den Vorschriften der Bauordnung über Wohnräume in den Stockwerken entsprechen. Der Fußboden muß von den darunter befindlichen Deckenkonstruktionen des letzten Stockwerkes feuersicher isoliert sein. Die Dachfläche soll wärmeisolierend hergestellt sein.

c) Verkehrswege.

Türen.

7. Die aus den Arbeitsräumen ins Freie führenden Türen sind nach außen aufschlagend, die Türen in Gänge oder in Stiegenhäuser nach außen aufschlagend oder erforderlichenfalls als Schubtüren herzustellen und bei großen Räumen derart anzulegen, daß letztere von den darin beschäftigten Personen im Moüiente der Gefahr rasch und sicher verlassen werden können. Die in Stiegenhäusern führenden Türen müssen derart angelegt sein, daß durch das Aufschlagen derselben die Stiegenabgänge nicht verlegt werden. In Arbeitsräumen, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, sind Türen und Türstöcke feuersicher herzustellen.

Notausgänge.

8. In Betrieben,, in welchen im Falle einer Gefahr die Entleerung der Räume und Gebäude durch die vorgesehenen normalen Ausgänge nicht ohne gefährliche Stauungen erfolgen kann, insbesondere bei Vorhandensein von leicht entzündbaren Stoffen oder Gasen, sind Notausgänge anzubringen.* Hiebei hat hinsichtlich der Gesamtzahl der Ausgänge;und ihrer Ausmaße als Richtschnur zu gelten, daß ein Ausgang, der für nicht mehr als 50 Personen bestimmt ist, eine lichte Breite von mindestens 1-20 m besitze und daß für eine größere Personenzahl verhältnismäßig mehr Ausgänge anzubringen sind.

Notausgänge sind als solche zu bezeichnen. Wenn sie während des normalen Betriebes verschlossen bleiben, so muß der Türschlüssel neben der Tür allgemein zugänglich bezw. unter Glas- oder Plombenverschluß aufgehängt und durch Anschlag „Schlüssel zum Notausgang“ kenntlich gemacht sein.

Stiegen.

9. Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über die Anlage von Stiegen, so ist in jedem mehrgeschossigen Betriebsgebäude eine feuerfeste, geradarmige Stiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuerfester Decke befindet, herzustellen, auf welcher man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Betriebsanlagen sind mehrere solche Stiegen, u. zw. so anzulegen, daß kein Punkt der Baulichkeiten mehr als 40 m von einer Stiege entfernt liegt.

Wenn eine solche Stiege für nicht mehr als 50 Personen zu-dienen hat, so muß dieselbe eine Breite von mindestens 1-25 m haben; für je 50 Personen mehr sind 50 cm an Breite zuzuschlagen oder es sind verhältnismäßig mehr Stiegen anzubringen.

Nottreppen.

10. Dort, wo besondere örtliche Verhältnisse die Herstellung von Nottreppen erheischen, kann diesem Erfordernisse durch Anbringung von eisernen, geradearmigen Treppen oder bei geringer Arbeiterzahl von eisernen Notleitern, welche durch deutlich gekennzeichnete und bequem zugängliche Austrittsöffnungen mit den Arbeitsräumen verbunden sein sollen, an der Außenseite des Gebäudes entsprochen werden.

Verkehrswege in Arbeitsräumen.

11. Die Hauptgänge aller Arbeitsräume sollen eine nutzbare, durch Säulenstellung, Riemenführung, Vorgelege, Wellen u. dgl. unbeeinträchtigte Mindestbreite von 1 m, die erforderlichen Durchgänge zwischen den Maschinen eine solche von 60 cm aufweisen. Dort, wo die Gefährlichkeit der Arbeitsmaschinen, die Größe der Arbeitsstücke oder die Menge des Abfallmaterials es erheischen, sollen die Gangbreiten entsprechend erweitert werden.

Der Zugang zu Arbeitsräumen im Dachboden soll nicht über offene Dachbodenräume gehen, sondern von feuersicheren Wänden umschlossen sein und direkt zu einer feuersicheren Hauptstiege führen.

d) Belichtung und Beleuchtung.

Fenster.

12. Die Fenster und Oberlichtflächen aller Arbeitsräume sind derart zu bemessen, daß diese Räume nach Maßgabe der darin ausgeführten Arbeiten ausreichend belichtet sind. Eine Belästigung der Arbeiter in geschlossenen Arbeitsräumen durch direktes Sonnenlicht ist hintanzuhalten.

55

Künstliche Beleuchtung.

13. Alle Arbeitsräume, Gänge, Stiegenhäuser und Fabrikhöfe sind im Bedarfsfälle auch tagsüber ausreichend zu beleuchten. Bei Verwendungen von flüssigen Leuchtstoffen sind Lampen mit zerbrechlichen Glaskörpern auszuschließen. Sämtliche Beleuchtungskörper müssen sicher aufgehängt werden. Lampen für leicht flüchtige Brennstoffe mit unterhalb des Leuchtstoffbehälters angebrachten Brennern sind überdies derart aufzuhängen bezw. zu tragen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. Die zur Aufbewahrung solcher Lampen dienenden Räume dürfen zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern nicht benützt werden. Bezüglich elektrischer Beleuchtungsanlagen wird auf die vom elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom elektrotechnischen Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten „Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen“ hingewiesen.

Notbeleuchtung.

14, Im Falle der Beleuchtung mit einem zentralen Beleuchtungssysteme muß für eine entsprechende Notbeleuchtung gesorgt sein, welche von der zentralen Beleuchtungsanlage nicht abhängig sein darf und mindestens bei jeder Ausgangstür sowie auf Gängen und Stiegen in regelmäßigem Betriebe zu erhalten ist.

Sicherheitsbeleuchtung.

15. Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur von außen beleuchtet werden; die Lichtquellen müssen von dem Arbeitsraume durch dichten Glasverschluß abgesondert sein. Wenn die örtlichen Verhältnisse eine derartige Beleuchtung nicht gestatten, so ist eine Beleuchtung mit elektrischem Glühlicht unter der Bedingung zulässig,daß die Lichtleitungen gehörig isoliert, dieSicherungen nach außen verlegt und die Glühlampen mit allseitig geschlossenen, auch die Fassungen umgebenden Schutzhüllen aus starkwandigem Glase versehen sind.

Warnungsbeleuchtung.

16. Bei Fußboden- und Füllöffnungen, Luken, Gerüsten, Plattformen, Stiegenaustritten, Fenstern, Aufzugsschächten und Ladeöffnungen, Galerien, schiefen Ebenen, Gruben, Kanälen u. dgl. wo gegen die Gefahr des Absturzes von Menschen und Material nicht verläßliche Vorkehrungen getroffen sind, ist bei eintretender Dunkelheit für eine Warnungsbeleuchtung vorzusorgen.

Ambulante Beleuchtung.

17. Ambulante Beleuchtung darf in feuergefährlichen Betrieben nur mittels Sicherheitslampen bezw. mittels elektrischen Glühlichtes erfolgen. J 1

c) Beheizung.

18. Alle Arbeitsräume, die zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern bestimmt sind, müssen für den Fall, daß nicht schon durch den Betrieb selbst eine hinreichende Erwärmung herbeigeführt wird

oder die Betriebsart die Einhaltung einer niedrigeren Temperatur erfordert, mit Heizvorrichtungen versehen sein, welche die Feuersgefahr ausschließen und derart wirken sollen, daß die Arbeiter durch die ausstrahlende Wärme nicht belästigt oder an ihrer Gesundheit geschädigt werden. Eiserne Öfen sind mit_Blechmänteln oder Schirmen zu umgeben.

19. Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur in einer die Entzündungsgefahr vollkommen ausschließenden Weise beheizt werden.

/) Ventilation.

Luftwechsel.

20. In jedem Arbeitsraume ist für die entsprechende Zufuhr frischer und für die Abfuhr der verdorbenen Luft, unter Vermeidung von schädlicher Zugluft, Sorge zu tragen.

Künstliche Ventilation.

21. Betriebe mit schädlicher Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung sollen mit Einrichtungen zur Abhaltung der nachteiligen Einflüsse versehen sein. Wenn erforderlich, hat eine Absaugung möglichst an der Entstehungstelle zu erfolgen.

Entnebelung.

22. In Arbeitsräumen, in denen sich durch den Betrieb große Mengen Wasserdämpfe entwickeln, ist durch geeignete Vorkehrungen (Heizvorrichtungen, kräftig wirkende Ventilation, künstliche Zufuhr vorgewärmter Luft, Vermeidung des direkten Zutrittes der kalten Außenluft, Herstellung von Doppelfenstern und Doppeldächern u. dgl.) auf die Verhinderung einer die Sicherheit der Arbeiter gefährdenden Nebelbildung so weit als möglich hinzu wirken, insbesonders dann, wenn in solchen Räumen Arbeitsmaschinen motorisch betrieben werden.

Ableitung von Verbrennungsprodukten.

23. Offene Feuerstellen sind mit Rauchdächern (Schwadenfängen) derart zu versehen, daß die Rauchgase aus den Arbeitsräumen abgeführt werden.

Die Abgase von Explosions- und Verbrennungsmotoren (Gas-, Benzin-, Petroleum-, Spiritus-, Rohölmotoren u. dgl.) sind über Dach ins Freie oder in einen Schornstein abzuleiten.

g) Instandhaltung und Umwehrung.

Bauliche Anlage.

24. Die baulichen Anlagen jedes Betriebes sind stets in betriebssicherem und reinem Zustande zu erhalten. Besondere Aufmerksamkeit muß den schwer belasteten Deckenkonstruktionen zugewendet werden.

55*

Verkehrswege.

25. Die Zugänge zu den Türen und Stiegen sind in gutem Zustande und frei von allen Verkehrshindernissen zu erhalten. Das gleiche gilt von allen sonstigen Verkehrswegen, sofern nicht durch die Betriebsweise vorübergehende Materialablagerungen u. dgl. bedingt sind.

Treppengeländer.

26. Jede Treppe ist mit mindestens einer Anhaltestange und an den freien Seiten mit standsicheren Geländern zu versehen; die oberen Enden der Anhaltestangen oder Geländer sind entweder in die Wand einzulassen oder bei freistehenden Geländern nach abwärts geschlossen einzubiegen.

Umwehrungen.

27. Fußboden- und Füllöffnungen, Luken, Gerüste, Plattformen, Stiegenaustritte, Fenster, Aufzugsschächte, Galerien, schiefe Ebenen, Gruben, Kanäle u. dgl. sind zum Schutze gegen den Absturz von Menschen und Material zu umwehren.

II. Dampfkesselanlagen.

o) Kesselhaus.

Höhe.

28. Das Kesselhaus soll so hoch sein, daß über der Kesselplattform ein freier Raum von mindestens 1-8 m verglichener Höhe sich befindet, der in keiner Weise als Arbeits-, Schlaf-, Lager- oder Trockenraum verwendet werden darf.

Ausgänge.

29. Jedes Kesselhaus hat zum mindesten einen ins Freie führenden Ausgang mit nach außen aufschlagender Tür zu erhalten; für größere Kesselanlagen sind nach Bedarf mehrere Ausgänge herzustellen; das Kesselhaus darf jedoch weder als regelmäßiger Durchgang oder regelmäßige Durchfahrt noch zu anderen, mit dem Kesselbetrieb nicht unmittelbar zusammenhängenden Zwecken dienen.

Verkehrswege.

30. Die Einmauerung der Dampfkessel hat in der Weise zu erfolgen, daß je nach der Anzahl der Kessel ein oder mehrere mindestens 70 cm breite Gänge zur Rückseite der Kesselmauerung frei bleiben.

Heizerstand.

31. In den Kesselhäusern soll der Heizerstand eine Tiefe von mindestens 2-5 m besitzen.

Aschenkanälc.

32. Sind bei Kesselanlagen unter dem Heizerstande Sammelkanäle für die Abfuhr der Asche vorhanden, so sind dieselben derart anzuordnen, daß sie zwei Zugänge erhalten und entsprechend geräumig^ gut ventiliert und ausreichend beleuchtet sind.

b) Dampfkessel.

Gesetzliche Vorschriften.

33. Hinsichtlich der Konstruktion, Aufstellung, Erprobung, Revision, Wartung und Reapratur der Dampfkessel wird auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen hingewiesen.

Kessel im Freien.

34. Bei Dampfkesseln, welche im Freien zur Aufstellung gelangen, muß der Heizerstand zumindest mit einem Flugdache überdeckt sein.

Aufstiege.

35. Kesselplattformen und Galerien sind durch festgesetzte Aufstiege bezw. Treppen, die mit Anhaltestangen zu versehen sind, zugänglich zu machen; diese Aufstiege sollen sich möglichst nahe beim Heizerstande befinden. Bei größeren Kesselanlagen ist für eine genügende Zahl fester Aufstiege auf der Vorder- und Rückseite der Kesselmauerung Sorge zu tragen.

Bei stehenden Kesseln soll die Sicherheitsarmatur wenigstens mittels Steigleitern sicher zugänglich sein.

Kesselgalerien.

36. Kesselgalerien sind mit standsicheren Geländern einzufrieden.

Ablaßventile.

37. Bei Kesseln, welche in Arbeitsräumen oder im Freien stehen, sind die Wasserablaßventile und Hähne entsprechend zu verwahren, damit eine Manipulation Unberufener ausgeschlossen ist.

Beleuchtung.

38. Heizerstände, Kesselaufstiege, Manometer- und Wasserstandsanzeiger sind ausreichend zu belichten bezw. zu beleuchten.

Schutzhülsen.

39. Wasserstandsglasröhren sind mit widerstandsfähigen Schutzhülsen zu versehen, durch welche jedoch die Möglichkeit einer genauen Beobachtung des Wasserstandes nicht beeinträchtigt sein darf.

Absp errvorrich tungen.

40. Jeder zu reinigende Dampfkessel muß von anderen - im Betriebe befindlichen Kesseln in sämtlichen Rohrverbindungen und Feuerungseinrichtungen durch verläßlich wirkende Vorrichtungen sicher absperrbar sein.

c) Dampfleitungen.

Isolierung.

41. Die durch Arbeitsräume geführten Dampfleitungen sind, mit Ausnahme der zur Beheizung dienenden Leitungen und der schon infolge ihrer Lage nur schwer zugänglichen Dampfabteilungen, mit einer isolierenden Hülle zu umkleiden.

Entwässerung.

42. Zur Vermeidung von Wasserschlägen sind an entsprechenden Stellen der Dampfleitungen Entwässerungsvorrichtungen anzubringen.

Rohrbruchventile.

43. Aus Sicherheitsrücksichten empfiehlt sich die Einschaltung eines Rückschlag- bezw. Rohrbruchventiles in die Hauptdampfleitung unmittelbar hinter jedem Kessel.

III. Kraftmaschinenanlagen.

a) Maschinen haus.

Signalvorrichtung.

44. Das Maschinenhaus ist mit den von der Kraftmaschine abhängigen Arbeitsräumen durch Signalvorrichtungen derart zu verbinden, daß mittels der letzteren einerseits das Anlassen der Maschine vom Maschinenwärter in den Arbeitsräumen angekündigt, anderseits die Abstellung der Maschine von den Arbeitsräumen aus veranlaßt werden kann.

Turbinenstuben.

45. Bei Turbinenstuben ist für eine gefahrlose Zugänglichkeit des unteren Turbinenraumes Vorsorge zu treffen.

h) Motoren.

Umwehrung.

46. Die bewegten Teile der Kraftmaschinen (Schwungrad, Kurbel, Pleuelstange, Kreuzkopf, durchgehendes Ende der Kolbenstange, Zahn- und Kegelradeingriffe, Pumpenhebel u. dgl.) sind nach Zulässigkeit des Betriebes, soweit sie im Verkehrsbereiche des Wärters liegen, derart zu umwehren, daß der letztere bei Ausübung seiner Tätigkeit geschützt ist.

Kraftmaschinen, die in Arbeitsräumen aufgestellt und mit Hilfsmaschinen nicht unmittelbar verbunden sind, sollen, falls sie nicht schon durch ihre Tage gesichert sind, außerdem noch in ihrem ganzen Umfange durch Geländer geschützt sein.

Regulatoren.

47. Bei Regulatoren, deren Antrieb mittels Riemen erfolgt, ist Vorsorge zu treffen, daß ein Abgleiten des Riemens ausgeschlossen ist.

Schmierbüchsen.

48. Bewegte Schmierbüchsen sollen bei Kraftmaschinen tunlichst vermieden werden.

Wasserräder.

49. Wasserräder sind in ihrem ganzen Umfange derart zu umwehren, daß ein Absturz von Menschen und Material in die Radstube nicht erfolgen kann.

Göpel.

50. Bei Göpeln ist das Räderwerk und das Vorgelege, bei liegenden Göpeln auch die Transmissionswelle vollständig zu verdecken; das Verdeck darf zum Schmieren,vNachsehen u. dgl. erst dann abgenommen werden, wenn di Zugtiere früher abgehängt worden sind.

Die Übertragung der Kraft vom Göpel zur Arbeitsmaschine soll so eingerichtet sein, daß bei plötzlichem Stehenbleiben der Zugtiere der Göpel von der noch in Bewegung befindlichen Arbeitsmaschine nicht weiter getrieben werden könne.

Andrehvorrichtung.

51. Kraftmaschinen, welche infolge ihrer Konstruktion nicht allein anlaufen können, sollen, wenn der äußere Schwungraddurchmesser mehr als 1-6 m beträgt oder wenn bei kleinerem Durchmesser das Schwungrad schwer zugänglich ist, mit Vorrichtungen zum Andrehen desselben versehen sein. Bei Dampfmaschinen, welche auf dem Dampfkessel ruhen (Lokomobilen u. dgl.), kann diese Vorkehrung entfallen.

Abstellung.

52. Bei Wassermotoren soll die Abstellung und Auskupplung vom Betriebsgebäude bezw. vom Turbinenhause aus durchführbar sein. Die Abstellvorrichtungen (Wasserschützen, Fallen u. dgl.) sollen derart dicht schließend eingerichtet und instand gehalten sein, daß eine zufällige Inbewegungsetzung des Wassermotors ausgeschlossen ist. Wasserräder sind bei Reparaturen, Abeisung u. dgl. abzustellen und durch kräftige Spreiz- bezw. Arretiervorrichtungen zu sperren.

Turbinen.

53. Bei Turbinen für große Gefälle soll am unteren Ende jedes schliefbaren Zuleitungsrohres ein Mannloch vorhanden sein.

Explosions- und Verbrennungsmotoren.

54. Bei Explosions- und Verbrennungsmotoren ist der Gefahr einer Rückschlagszündung durch geeignete Vorkehrungen (Rückschlagventile) zu begegnen.

Elektrizitätsmaschinen.

55. Bezüglich der zur Erzeugung, motorischen Verwendung, Umformung, Aufspeicherung und Leitung des elektrischen Stromes dienenden Maschinen und Einrichtungen wird auf die vom Elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom Elektrotchnisclien Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten „SicherlieitsVorschriften für Starkstromanlagen“ hingewiesen.

IV. Transmissionen.

Ausrückung.

56. Jeder Haupttransmissionsstrang ist für sich, unabhängig von der Betriebsmaschine, abstellbar einzurichten.

Umwehrung,

57. Im Verkehrsbereiche sind alle unter die Höhe von 2 m über dem Fußboden herabreichenden Wellen, Riemenscheiben, Zahnräder und anderen bewegten Transmissionsteile zu verdecken, vertikale Wellen bis auf 1-8 m Höhe vom Fußboden zu verschalen und unterirdisch geführte Transmissionsstränge mit einer sicheren Eindeckung zu versehen.

Vorstehende Nasenkeile, Schrauben u. dgl. an bewegten Transmissionsteilen sind zu vermeiden oder durch glatte Umhüllungen zu verdecken; Zahn- und Kegelradeingriffe sind ebenfalls zu verdecken.

Bühnen.

58. In kontinuierlichen Betrieben, bei denen die regelmäßige Bedienung der Transmissionen auch während des Ganges notwendig ist, sind längs jener Transmissionsstränge und Vorgelege, welche in einer Höhe von mehr als 4-5 m geführt sind, Bühnen mit Fußleisten und standsicheren Geländern anzubringen.

Lager.

59. Die Transmissionslager sind tunlichst mit Selbstölern zu

versehen.

Hakenleitern.

60. Zur Bedienung der Transmissionen sind Hakenleitern beizustellen, welche so beschaffen sein sollen, daß ein Abgleiten oder Ausrutschen tunlichst verhütet wird.

Riemenaufleger.

61. Für Riemerr, die eine größere Breite als 40 mm besitzen oder bei geringerer Breite mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen, sind zum Auflegen während des Ganges eigene Riemenaufleger oder andere geeignete Vorrichtungen zu beschaffen. Ausgenommen hievon sind die Riemen an Stufen- und Antriebsscheiben von Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.

Riemen träger.

62. Für abgeworf^ne Riemen oder Seile sind neben den auf den Transmissions wellen sitzenden Riemen- oder Seilscheiben feste Träger anzubringen.

Seil- und Riemengetriebe.

63.    Im Verkehrsbereiche befindliche Seil- und Riementriebe sind zu umwehren.

Die „fliegenden” Riemen stehender Göpel, sowie Riemen welche mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen oder welche eine größere Breite als 180 mm besitzen, ferner Seil- und Kettentriebe sind, sofern sie sich oberhalb von Arbeits- oder Verkehrsstellen befinden, zu unterfangen. Die Unterfangung hat derart zu erfolgen, daß der Riemen, das Seil oder die Kette im Falle des Reißens in sicherer Führung ablaufen kann.

64.    Treibriemen dürfen weder flatternde Enden noch vorstehende Schrauben oder Schnallen aufweisen.

V. Arbeitsmaschinen and Werkseinrichtungen.

Abstellvorrichtung.

65.    Jede motorisch betriebene Arbeitsmaschine soll mit Leerscheibe und verläßlich feststellbarer Ausrückgabel bezw. mit einer anderen, gefahrlos, rasch und sicher zu handhabenden Abstellvorrichtung versehen sein.

Teil

66.    Die Antriebsmechanismen und sonstigen beweglichen der Arbeitsmaschinen und Hilfseinrichtungen, welche sich

im Bewegungsbereiche der Arbeiter befinden und eine Gefährdung derselben verursachen können, sind, insoweit es mit der Benützung der Maschinen vereinbart ist, zu verdecken oder abzuschließen. Insbesondere sind:

a)    Zahn- und Kegelrädereingriffe sowie die Einlaufsstellen von Friktionskonussen und Scheiben zu verdecken, jedoch große, rasch laufende Zahnradgetriebe nach Tunlichkeit gänzlich abzuschließen ;

b)    Bahnen, in denen sich Gegengewichte, Balanciers, Schwungkugeln u. dgl. bewegen, zu umwehren;

wenn erforderlich beider-

c)    vorstehende Nasenkeile, Schraubenköpfe und Muttern an rotierenden Wellen und Scheiben sowie vorstehende Wellenenden glatt einzukapseln, Riemenscheiben oder Schwungräder bei größerer Tourenzahl zu verdecken oder die Arme derselben mit vollen Scheiben seits — zu verkleiden;

d)    an den Einlaufseiten von Walzenpaaren, wenn die Zuführung des Materials nicht selbsttätig oder mittels Supportes oder anderer geeigneter Vorrichtungen erfolgt und wenn es die Betriebsweise gestattet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, daß ein Hineingeraten der Hände ausgeschlossen ist. Stachelwalzen und Messerwellen sind unter allen Umständen durch Verdecke oder Vorleger zu schützen.

Schleif- und Schmirgelscheiben.

67.    Jeder Schleifstein ist für sich unabhängig von der Transmission abstellbar einzurichten. Alle motorisch betriebene Schleifund Schmirgelscheiben mpssen runde Bohrungen besitzen und dürfen auf der Welle nicht mittels Keilen befestigt sein. Für das Schleifen von Werkzeugen sind geeignete Auflegevorrichtungen anzubringen. Wenn die Umfangsgeschwindigkeit solcher Scheiben 10 m in der Sekunde übersteigt, sind dieselben mit genügend starken, verstellbaren Schutzhauben auszurüsten.

Zirkularsägen.

68. Zirkularsägen sind, sofern ihre Verwendungsart die Anbringung einer Schutzvorrichtung zuläßt, an der hinteren Seite des Sägeblattes mit einem anliegenden Spaltkeil zu versehen und ist der unterhalb der Tischplatte liegende Teil des Sägeblattes mit beiderseitigem Schutzschirme gegen Berührung zu verdecken. Ist keine verläßliche Zuführungsvorrichtung vorhanden, so ist der obere Teil des Sägeblattes mit einer verstellbaren Schutzhaube auszurüsten.

Werkseinrichtungen.

69. Reservoire, Pfannen, Kessel und sonstige offene Behälter, welche eine Tiefe von mehr als 0-85 m haben oder zur Aufnahme von ätzenden, giftigen oder heißen Stoffen bestimmt sind, sollen, sofern ihr Rand nicht mindestens 0-85 m über dem Fußboden oder dem Standorte des Arbeiters liegt, entsprechend umwehrt oder verläßlich verdeckt sein.

Leitungen.

70. Leitungen für Dämpfe, Gase, Säuren, Laugen oder heiße Flüssigkeiten, die in befahrbare Apparate einmünden, müssen mit verläßlichen, sicher absperrbaren Ventilen versehen und tunlichst durch Blindflanschen abschließbar sein.

Leitern.

71.    Holzleitern sollen aus gesundem, tragfähigem Material hergestellt sein. Die Sprossen sind in die Leiterbäume unbeweglich einzufügen und sind aufgenagelte Bretter oder Leisten unzulässig. Bei Doppelleitern sollen beide Arme durch Haken und Ösen verbunden werden können. Die Scharniere sollen entweder mit Nieten oder mit Mutterschrauben befestigt sein.

VI. Aufzüge, Hebezeuge²), Schlag- und Fallwerke.

Aufzugsschacht.

72.    Die Bahn eines jeden Aufzuges soll mit Ausnahme der Lade- und Einsteigöffnungen an allen zugänglichen Stellen von unten bis auf mindestens 1-8 m derart verschalt oder umwehrt sein, daß eine gefahrbringende Annäherung ausgeschlossen ist.

An den Lade- und Einsteigstellen sämtlicher Geschosse sind Vorrichtungen (Türen, Barrieren) anzubringen, die den Aufzugschacht mit Bewegungsbeginn der Fahrbühne selbsttätig abschließen bezw._ die Bewegung der Fahrbühne nur bei geschlossenen Türen oder Barrieren ermöglichen.

Bei Aufzügen mit Klobenrädern oder Flaschenzügen (offene Förderung) sind die Ladeöffnungen zur Verhinderung des Absturzes von Personen und Material verschließbar einzurichten.

Fahrbühne.

73. Jede Fahrbühne, welche auch von Personen benützt wird, ist mit einer selbsttätigen Fangvorrichtung oder mit einer Geschwindigkeitsbremse zu versehen und mit einem Schutzdache zu überdecken.

Hydraulische Aufzüge.

74. Bei unmittelbar wirkenden hydraulischen Aufzügen, die auch von Personen benützt werden, ist zwischen Steuerungsapparat und Treibzylinder eine Sicherungsvorrichtung einzuschalten, welche ein zu schnelles Niedergehen der Fahrbühne im Falle eines Rohrbruches hintanzuhalten vermag.

Wenn mehrere hydraulische Aufzüge von einem gemeinschaftlichen Akkumulator gespeist werden, so ist in jedem Druckrohr ein Rückschlagventil einzuschalten.

Beleuchtung.

75. Jede Lade- und Einsteigöffnung soll ausreichend belichtet bezw. beleuchtet sein.

Hubbegrenzung.

76. An jedem motorisch betriebenen Aufzuge ist eine selbsttätige Hubbegrenzung für den höchsten und tiefsten Stand einzu-ri chten.

Umwehrung.

77. Die Antriebsmechanismen der Aufzüge, Becherwerke, Bremsberge, Krane, Transportschnecken u. dgl. sind, falls sie nicht schon durch ihre Lage geschützt sind, zu umwehren. Gegengewichte sind in sicheren Führungen unterzubringen und alle im Verkehrsbereiche gelegenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnradgetriebe zu verdecken.

Aufzüge, Becherwerke und alle derartigen Hebevorrichtungen sollen so beschaffen sein, daß eine Gefährdung der unterhalb beschäftigten Personen durch das Herabfallen von Materialien ausgeschlossen ist.

Vertikale Becherwerke sind an den zugänglichen Stellen, mit Ausnahme der Bedienungsstellen zu verschalen. In dem untersten Geschosse ist zum Schutze der bedienenden Arbeiter ein entsprechend sarkes Schutzdach herzustellen.

Bremsberge.

78. Bremsberge sind durch geeignete Vorrichtungen, Aufsetzwagen, Bremsbergverschlüsse, Doppelseile, Fangvorrichtungen u. dgl. derart einzurichten, daß die am Fußende befindlichen Personen durch herabrollende Wagen nicht gefährdet werden können.

Die Bremsvorrichtung soll so beschaffen sein, daß die Bremse in ruhender Stellung geschlossen ist und nur bei Freigabe der Fahrt geöffnet wird (Lüftungsbremse durch Vakuum offen gehalten).

Krane und Winden, Schlag- und Fallwerke.

79. Krane und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen. Soll die Last durch ihr Eigengewicht herabgelassen werden, so muß bei zweierlei Gängen eine Fallklinke angebracht sein, welche das Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert.

Bei Schlag- und Fallwerken müssen für die dabei beschäftigten Arbeiter sowie zur Sicherung in der Nähe befindlicher Arbeitsstätten und Verkehrswege geeignete Schutzwände vorhanden sein.

Laufkrane.

80. Laufkrane, auf denen sich Kranführer befinden, sollen gegen Absturz von Menschen und Material genügend sichere und umwehrte Bühnen oder Galerien erhalten. Alle zugänglichen Zahnradgetriebe sind zu verdecken.

Tragfähigkeit.

81. An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogrammen deutlich sichtbar zu machen.

Prüfung.

82. Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung durch eine sachverständige Person, als welche auch ein technisch gebildeter Betriebsbeamter fungieren kann, einer Überprüfung der maschinellen Einrichtung und der Fangvorrichtung bei Belastung mit der zulässigen größten Nutzlast zu unterziehen. Die Tragorgane sind mit der doppelten zulässigen Belastung zu prüfen, welche auf die Dauer von wenigstens 20 Minuten auf dem freihängenden Aufzuge zu belassen ist.

Die Überprüfung ist bei Personenaufzügen mindestens alle drei Monate, bei Lastaufzügen mindestens alle sechs Monate zu wiederholen.

Alle beanspruchten Bestandteile sonstiger Hebezeuge sind mindestens jährlich einmal auf ihre Tragfähigkeit und sichere Wirksamkeit zu prüfen, wobei für Krane bis einschließlich 25 Tonnen Nutzlast eine um 25% erhöhte Probebelastung anzuwenden ist, während für Krane mit größerer Tragfähigkeit die Probelast um 10% mehr als die Nutzlast zu betragen hat.

Über die durchgeführten Erprobungen sind Vormerke zu

führen.

VII. Transporteinrichtungen.

Verschiebedienst.

83. Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen auf Industriegeleisen mittels Menschenkraft oder Zugtiere sind den Verschiebern Brenis-knüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile od. dgl. beizustellen. Bei Verschiebung mittels Zugtiere sind Zugketten oder Zugseile von mindestens 2-5 m Länge zu verwenden.

Erfolgt der Verschiebedienst mittels motorischer Kraft, so sollen für einen ordnungsmäßigen Bahnbetrieb die erforderlichen Einrichtungen getroffen sein.

Materialbahnen.

84. Auf Materialbahnen, welche im Gefälle liegen, ist für eine verläßliche Bremsung durch Beistellung der genügenden Anzahl bremsbarer Fahrzeuge vorzusorgen.

Drehscheiben und Schiebebühnen.

85. Drehscheiben und Schiebebühnen müssen in ihren richtigen Lagen durch geeignete Vorrichtungen feststellbar sein.

Auf- und Abladen.

86. Beim Auf- und Abladen schwerer Lasten sind die verwendeten Gleitschienen oder Gleitpfosten gegen ein zufälliges Abrutschen oder Umkanten zu sichern und im Winter abzueisen sowie mit Sand, Asche od. dgl. zu bestreuen. Die Fahrzeuge sind gegen das Umkippen durch geeignete Vorrichtungen zu sichern.

Kippwagen.

87. Kippwagen müssen mit verläßlichen, gefahrlos zu bedienenden Arretiervorrichtungen versehen sein.

Transport von Fässern u. dgl.

88. Beim Transporte von Walzen, Rohren, Zylindern, Fässern u. dgl. sind gegen das Abrollen derselben geeignete Schutzmaß- • nahmen zu treffen.

VIII. Lagerräume.

Belastung.

89. In Lagerränmen, die über anderen Räumen gelegen sind, ist die zulässige Maximalbelastung per 1 m² in Kilogrammen ersichtlich zu machen.

Schlichtung.

90. Dort, wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, ist durch geeignete Vorkehrungen Vorsorge zu treffen, daß ein Zusammenbruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird.

Brennstofflager.

91. Vorräte an flüssigen Brennstoffen dürfen nur in feuersicheren, von Arbeitsräumen abgesonderten und ausgiebig ventilierten Räumen aufbewahrt werden, deren Fußböden tiefer als das umgebende Terrain liegen. Derartige Lagerräume, in denen stets auch ein Vorrat an geeigneten Löschmitteln (Sand, Asche od. dgl.) bereitzuhalten ist, dürfen weder zur Einlagerung anderer Stoffe noch zu sonstigen Zwecken benützt und nur mit Sicherheitslampen betreten werden.

Im übrigen gelten für die Einlagerung flüssiger Brennstoffe die bezüglichen Bestimmungen der M.-V. vom 23. Jänner 1901, RGB. Nr. 12, betreffend den Verkehr mit Mineralölen.

IX. Schutzbehelfe.

Augenschutz.

92. Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung die Möglichkeit einer Gefährdung der Augen durch Dämpfe, ätzende oder heiße Flüssigkeiten, Splitter, glühendes oder geschmolzenes Material besteht, sind mit Schutzbrillen, Schutzschirmen oder Gesichtsmasken auszustatten. Zum Schutze der übrigen Arbeiter sind erforderlichenfalls Schutzwände oder Schutznetze anzubringen.

Schutz der Atmungsorgane.

93. Arbeiter, deren Atmungsorgane durch Gase, Dämpfe oder Staub gefährdet erscheinen, sind mit Respiratoren, deren Einlage nach Bedarf mit entsprechenden Absorptionsmitteln zu imprägnieren ist, oder mit anderen zweckentsprechenden Schutzmitteln auszustatten.

Alle diese Schutzbehelfe sind jederzeit nur in gereinigtem Zustande zu verwenden.

Sonstiger Körperschutz.

94. Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung eine Gefährdung der Füße durch Verbrennung, Durchnässung oder Verletzung besteht, sind mit zweckentsprechenden Fußbekleidungen auszustatten.

Jene Arbeiter, welche mit starken Säuren, heißen, ätzenden oder giftigen Flüssigkeiten manipulieren oder beim Transporte scharf-■ kantiger oder spitzer Gegenstände beschäftigt werden, sind mit Schürzen oder Schurzfellen bezw., sofern es die vorzunehmenden Manipulationen gestatten, mit festen Handledern oder mit Handschuhen aus widerstandsfähigem Materiale und wenn die Gefahr einer Verletzung durch glühendes oder geschmolzenes Material besteht, überdies mit Beinschienen auszurüsten.

Arbeitskleidcr.

05. Für Arbeitsverrichtungen mit gesundheitsschädlichen Materialien, wie z. B. gelbem Phosphor, Bleipräparaten, Quecksilber u. dgl. sowie bei der Hadernsortierung, sind den Arbeitern besondere Arbeitskleider beizustellen, für deren regelmäßige Reinigung und entsprechende Aufbewahrung Vorsorge zu treffen ist.

Sicherhei tsheber.

96. Zum Entleeren von Gefäßen, welche starke Säuren, heiße, ätzende oder giftige Flüssigkeiten enthalten und nicht mit Ablaßhähnen versehen sind, sollen den Arbeitern Sicherheitsheber, Pumpen, Kippkörbe od. dgl. beigestellt werden.

Erste Hilfe.

97. In jedem größeren, sowie in jedem mit besonderen Gefahren für die in demselben beschäftigten Personen verbundenen Betriebe, soll das zur ersten Hilfeleistung erforderliche Material (Verbandsmaterial, blutstillende, Labe-, Desinfektionsmittel u. dgl. nach Erfordernis auch Transportmittel) vorhanden sein, mit dessen Anwendung die Betriebsleiter und Aufsichtsorgane vertraut sein sollen.

¹

Hierunter sind jedoch nur solche Ausgänge zu verstehen, durch welche ein unmittelbarer Zutritt zur Bahn geschaffen würde, da Ausgänge auf den eigenen Grund und Boden (z. B. in den Hofraum eines Hauses), wenn derselbe gegen die Bahn zu gehörig abgefriedet wird, oder gegen einen zwischen dem Baugrunde und der Bahn bestehenden öffentlichen Weg äusmünden, gesetzlich nicht beanständet werden können.

²

Brenisfahrstiihle in Mahlmühlen sind von den Bestimmungen dieses Abschnittes ausgenommen; dieselben haben besondere Schutzvorschriften.

X. Wasser, Wasch-, Bade- und Garderoberäume.

Wasser.

98. In jedem Betriebe soll für das Vorhandensein von Trink-und Waschwasser Vorsorge getroffen sein.

Waschräume.

99. In jedem mit der Verwendung oder dem Auftreten von schädlichen, ätzenden oder giftigen Gasen, Flüssigkeiten oder festen Stoffen oder mit starker Staubentwicklung verbundenen, sowie sonst zu starker Körperverunreinigung Anlaß gebenden größeren Betriebe, sollen für jedes der beiden Geschlechter gesonderte Wasch- und Ankleideräume mit entsprechenden Waschvorrichtungen vorhanden sein.

B ade einrich tungen.

100. In jenen größeren Betrieben, in welchen behufs Hintanhaltung gesundheitsschädlicher Folgen für gewisse Arbeiterkategorien die Notwendigkeit einer gründlichen Körperreinigung bezw. Abkühlung gegeben ist, sind entsprechende, mit Seife und Trockentüchern ausgestattete Badeeinrichtungen herzustellen.

Kleideraufbewahrung.

101. Es sind Vorkehrungen zu treffen, daß die von den Arbeitern vor Beginn der Arbeit abgelegten Kleidungsstücke gegen alle der Gesundheit der Arbeiter abträgliche Einwirkungen, sei es durch Nässe, Staub oder schädliche Dämpfe, entsprechend geschützt, auf-bewahrt werden können.

XI. Aborte.

Zahl und Beschaffenheit.

102. Hinsichtlich der Zahl und Beschaffenheit der Aborte wird auf die baupolizeilichen und sanitären Vorschriften verwiesen.. Dort, wo solche nicht bestehen, hat als Regel zu gelten, daß mindestens auf je 30 Personen ein Abortspiegel entfalle, wobei die Aborte der räumlichen Ausdehnung des Betriebes angemessen verteilt sein sollen.

Wenn die Aborte sich in einem Betriebsgebäude befinden, so sind die Abfallrohre mit über Dach reichenden Dunstschläuchen von wenigstens 25 cm Durchmesser in Verbindung zu setzen.

Aborte, die nicht für Wasserspülung eingerichtet sind, sollen mit den Arbeitsräumen nicht in direkter Verbindung stehen, sondern von denselben durch kräftig ventilierte Vorräume oder gedeckte Gänge getrennt sein.

Beleuchtung und Wetterschutz.

103. Die Aborte sollen ausreichend belichtet bezw. beleuchtet und derart angelegt sein, daß die Arbeiter während ihres Aufenthaltes daselbst nicht den Unbilden der Witterung ausgesetzt sind.

Trennung nach dem Geschlechte.

104. Die Aborte in größeren Betrieben sind nachdem Geschlechte der Arbeiter zu trennen, mit gesonderten Zugängen zu versehen und durch Aufschriften kenntlich zu machen.

Pißräume.

105. Bei den für Männer bestimmten Abortanlagen sind Pißräume anzulegen. Die Pißrinnen oder Muscheln sollen aus undurchlässigen Materiale hergestellt sein und dauernd in dichtem Zustande erhalten werden.

Reinigung.

106. Aborte und Pißräume sollen stets in reinem Zustande erhalten werden; falls sie nicht für Wasserspülung oder Torfmullstreuung eingerichtet sind, sollen in anderer Weise Vorkehrungen gegen die Geruchsbelästigung getroffen sein.

§ 2.

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1906 in Kraft.

Bylandt m. p.

Auersperg m. p.

II.

Durchführungsbestimmungen.

Erlaß des k. k. Handelsministeriums (Z. 65027 ex 1905) an alle politischen Landesbehörden zu der Ministerial-verordnung vom 23. November 1905, RGB. Nr.176.

Mit der im Reichsgesetzblatte gleichzeitig kundgemachten Verordnung vom 23. November 1905 werden auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, RGB. Nr. 22, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen.

Die in dieser Verordnung zusammengefaßten Vorschriften, welche das Ergebnis langwieriger und eingehender Verhandlungen der Unfallverhütungskommission sowie gemeinsamer Beratungen der beteiligten Zentralstellen und ihrer technischen Fachorgane darstellen, verfolgen den Zweck, eine den Anforderungen der Hygiene und der Schutztechnik entsprechende bauliche Anlage und innere Einrichtung der Arbeitsräume zu sichern und auf diese Weise die gewerblichen Hilfsarbeiter gegen die aus der gewerblichen Arbeit sich ergebenden Gefahren und Schäden tunlichst zu schützen, anderseits aber auch den aus Unternehmerkreisen vielfach nicht ohne Berechtigung laut gewordener Klagen über ungleichmäßige Handhabung der Vorschriften des § 74 der Gew.-Ord. für die Zukunft zu begegnen.

Zur genauen Information über die hierseitigen Intentionen und zur entsprechenden Anweisung der Gewerbebehörden erster Instanz sowie der Gewerbeinspektorate des dortigen Verwaltungsgebietes, deren Zusammenwirken bei Handhabung der Ministerial-verordnung und dieses Normalerlasses durch die k. k. Landesstelle fortgesetzt zu überwachen sein wird, werden der k. k. Landesstelle im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern die folgenden leitenden Grundsätze für die Handhabung des § 74 der Gew.-Ord. bekanntgegeben.

Die Verordnung soll den Gewerbebehörden eine strikte Richtschnur für das Ausmaß der auf Grund des § 74 der Gew.-Ord. an die Gewerbeinhaber zu stellenden Forderungen bieten, zugleich aber auch die Gewerbeinhaber selbst über Art und Maß der von ihnen in dieser Richtung zu erfüllenden Verpflichtungen unterrichten und auf diese Weise die erwünschte Einheitlichkeit in bezug auf die zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter zu treffenden Vorkehrengen herbeiführen.

Durch die Zusammenfassung der allgemeinen Schutzvorschriften wird jedoch die Anordnung weitergehender Maßnahmen, welche von den Gewerbebehörden mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse oder die besonderen Betriebsverhältnisse des Unternehmens auf Grund des eingeholten Gutachtens der Sachverständigen als notwendig erkannt werden, keineswegs ausgeschlossen. Da einzelne Gewerbekategorien tatsächlich besondere Verhältnisse und Ge-

fahrenquellen für die Arbeiterschaft aufweisen, welche eine besondere Berücksichtigung unter dem Gesichtspunkte des § 74 der Gew.-Ord. erheischen, ist vielmehr hierseits bereits die baldige Erlassung von Spezialvorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in einzelnen Gewerbezweigen verwendeten Hilfsarbeiter (besondere Schutzvorschriften) in Aussicht genommen.

Die Wahrnehmung der besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles aber bleibt unter allen Umständen der zuständigen Beurteilung der fallweise zur Amtshandlung berufenen behördlichen Organe anheimgestellt.

Gemäß § 1 der Verordnung sind die Schutz Vorschriften bei Betriebsanlagen, welche im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung der gewerbebehördlichen Genehmigung in Hinkunft unterzogen werden, unmittelbar und unbedingt zur Anwendung zu bringen. Demnach werden die Gewerbebehörden schon im Zuge des Genehmigungsverfahrens auf die in Rede stehenden Vorschriften Bedacht zu nehmen und — gestützt auf dieselben —-die Verhandlung in der Richtung zu führen haben, daß dem Gewerbeinhaber im Konsense ausdrücklich oder durch Hinweis auf die Ministerialverordnung jene Bedingungen bekanntgegeben werden, durch deren Erfüllung den Anforderungen des § 74 der Gew.-Ord. entsprochen sein wird. Die von der Gewerbebehörde als notwendig erkannten Maßregeln sind im Konsense deutlich und präzise anzuführen, damit Unklarheiten und Mißverständnisse und dadurch etwa notwendig werdende ' Nachtragsaufträge vermieden werden.

Was für die Genehmigung neu errichteter gewerblicher Anlagen gilt, hat sinngemäß auch für Änderungen in der Betriebsanlage (§ 32 der Gew.-Ord.) Anwendung zu finden.

Die Vorschriften der Verordnung werden den Gewerbebehörden aber auch in jenen Fällen als Richtschnur zu dienen haben, in welchen es sich um neue gewerbliche Anlagen handelt, die zwar der gewerbebehördlichen Genehmigung im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung nicht bedürfen, bei denen jedoch die Gewerbebehörde anläßlich der Prüfung des für den projektierten Gewerbebetrieb in Aussicht genommenen Standortes im Sinne des § 13 bezw. § 20 der Gew.-Ord. in‘die Lage kommt, dem Gewerbeinhaber unter dem Gesichtspunkte des § 74 der Gew.-Ord., dessen Bestimmungen unterschiedslos für jeden Gewerbeinhaber Geltung besitzen, die Maßnahmen bekanntzugeben, durch deren Erfüllung er den Vorschriften der erwähnten Gesetzesstelle entspricht. Hiebei wird es Sache der Behörden sein, die Vorschriften der Ministerialverordnung soweit und nur soweit zur Anwendung zu bringen, als dieselben nach ihrem sachkundigen Ermessen für den fraglichen Betrieb zweckdienlich und angemessen erscheinen.

Was jedoch die Anwendung der Bestimmungen des § 74 der Gew.-Ord. auf bereits bestehende gewerbliche Betriebe'anlangt, so ist als oberster Grundsatz festzuhalten, daß durch die rechtskräftige Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung für den Gewerbeinhaber ein Recht auf die konsensmäßige Benützung seiner Betriebsanlage erwachsen

Kommt aber die Gewerbebehörde in die Lage, mit der Abänderung oder Ergänzung früherer Verfügungen Vorgehen zu müssen, dann liegt es im Interesse der Einheitlichkeit der administrativen Praxis, den Inhalt der bezogenen Ministerialverordnung den neuen behördlichen Verfügungen zugrunde zu legen, um eben, so weit als tunlich, dem für Neuanlagen vorgeschriebenen Zustande nahezukommen. Selbstverständlich wird jedoch in solchen Fällen unter sorgfältiger Bedachtnahme auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes genau zu erwägen sein, wie weit mit der Vorschreibung neuer Maßnahmen auf Grund des § 74 der Gew.-Ord. vorgegangen werden könne, ohne die faktische oder ökonomische Möglichkeit des Weiterbetriebes des Unternehmens selbst zu gefährden.

ist, kraft dessen die nachmalige Anwendbarkeit des § 74 bestimmte Einschränkungen erleidet. Das gleiche gilt auch in allen jenen Fällen, in denen durch anderweitige rechtskräftige Sonderverfügungen der Gewerbebehörden unter dem Gesichtspunkte des § 74 der Gew.-Ord. Maßnahmen zum Schutze der Arbeiter bereits getroffen worden sind. Dementsprechend erscheinen die Behörden an ihre einmal getroffene Verfügung insolange gebunden, als die wesentlichen Voraussetzungen, von denen die Behörden bei ihren Anordnungen ausgegangen sind, unverändert geblieben sind. Treffen die Voraussetzungen nicht mehr zu, dann kann den Behörden allerdings das Recht nicht abgesprochen werden, die früher getroffenen Verfügungen abzuändern oder zu ergänzen.

Sonach ergeben sich für die Handhabung des § 74 der Gew.-Ord. und der hiezu erlassenen Ministerialverordnung folgende Grundsätze :

1. Die allgemeinen Schutzvorschriften sind bei Betriebsanlagen, welche nach dem 1. Jänner 1906 der gewerbebehördlichen Genehmigung im Sinne des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung unterzogen werden, unmittelbar und unbedingt zur Anwendung zu bringen;

2.    das gleiche gilt sinngemäß für Änderungen in der Betriebsanlage (§ 32 der Gew.-Ord.);

3.    die allgemeinen Schutzvorschriften haben auch bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, dann als Anleitung zur Erlassung ent-. sprechender Anordnungen zu dienen, wenn die Gewerbebehörde anläßlich der Prüfung des Standortes (§ 13 und 20 der Gew.-Ord.) in die Lage kommt, dem Gewerbeinhaber auf Grund des § 74 der Gew.-Ord. Maßnahmen vorzuschreiben;

4. für bestehende gewerbliche Betriebe gelten die für Neuan-lageü aufgestellten allgemeinen Schutzvorschriften als eifrigst anzustrebendes Ziel, dessen möglichst baldige, freiwillige Verwirklichung durch die Gewerbeinhaber zunächst im Wege taktvoller Einwirkung seitens der Gewerbeinspektoren und Behörden gefördert werden kann. Direkte Aufträge in dieser Richtung sollen nur nach genauer Prüfung der im vorstehenden ausführlich erörterten rechtlichen und ökonomischen Voraussetzungen erfolgen.

Wenn jedoch der Zweck, welcher dem Gesetzgeber bei Normierung der Bestimmungen des § 74 der Gew.-Ord. vorgeschwebt

hat, vollkommen erreicht werden soll, ist es endlich auch erforderlich, die Betriebsführung und das Verhalten der Arbeiter im Betriebe derart zu regeln, wie es zur Sicherung eines möglichst gefahrlosen Betriebes notwendig ist.

Insoweit diese Betriebsvorschriften die Betriebsführung durch den Gewerbeinhaber oder Betriebsleiter regeln, kann die Beobachtung derselben durch die Gewerbebehörde — bei neuerrichteten Betrieben im Konsense, bei bestehenden Betrieben im Wege eines besonderen Auftrages — vorgeschrieben werden. Dagegen können zur Erlassung und Überweisung der das Verhalten der Arbeiter betreffenden und dieses unmittelbar regelnden Vorschriften die Gewerbeinhaber nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht verhalten werden. Es wird daher Aufgabe der behördlichen Organe, insbesondere der Gewerbeinspektoren sein, den Gewerbeinhabern die Einführung der von den Arbeitern zu befolgenden Verhaltungsmaßregeln — am zweckmäßigsten durch Aufnahme derselben in die Arbeits- oder Betriebsordnung — wärmstens und nachdrücklichst zu empfehlen.

56*

Allgemeine Vorschriften über die Ausführung von Bauanlagen.

Gründungen.

Des Frostes wegen muß das Fundament mindestens 1 bis 1-25 m unter die Erdoberfläche reichen. Bei Kellerräumen soll die Fundamentsohle mindestens 30 cm unter der Kellersohle liegen.

Die Ackerkrume ist stets zu entfernen und aufgeschiit-teter Boden ist selbst nach langjähriger Lagerung noch unzuverlässig.

Sumpf-, Moor- und Torfboden muß künstlich befestigt werden, wenn fester Boden darunter nicht erreichbar ist.

Sand ist schon bei 1 bis 2 m Mächtigkeit für schwere Gebäude tragfähig, wenn er nicht ausweichen kann.

Ton-, Lehm- und Mergelgrund ist nur dann zulässig, wenn er stets trocken bleibt und mindestens 2 m Mächtigkeit hat.

Felsengrund kann bis zu x/io der Druckfestigkeit des den Felsen bildenden Gesteines belastet werden, während nach den Normen des österr. Ingenieur- und Architektenvereines die zulässige Belastung des Baugrundes für nachstehende Bodengattungen nicht überschritten werden soll:

Belastung in kg per cm²

bis 1

K)

Ol

Bodengattu ng

Weicher Ton- und sehr feuchter feinkörniger Sandboden Lehm, mittelfester Ton- und mäßig feuchter oder stark

tonhaltiger, jedoch trockener Sandboden......

Tegel-, fester Ton- und trockener, wenig tonhaltiger

Sandboden ....................

Festgelagerter, grober Sand, dann Kies und Schotter . Lockerer wasserhaltiger Boden, Fundierung mit Pilotage (bei einer mittleren Pilotenentfernung von 1 m im Maximum und unter Grundwasserstand), per 1 cm2 Pilotenquerschnitt................

Die Arbeiten zur künstlichen Befestigung des Baugrundes sind sehr verschieden und richten sich nach der größeren oder geringeren Dichtigkeit, Tragfähigkeit, Gleichmäßigkeit und sonstiger Beschaffenheit des gegebenen Baugrundes, nach der Belastung durch die darauf zu stellende Baulichkeit, und ist zumeist auch der Umstand ausschlaggebend, ob diese Arbeiten im Wasser zu bewerkstelligen sind oder nicht.

Je nach Maßgab? dieser Verhältnisse ergeben sich folgende Gründungsarten:

1.    Verdichten des Erdreiches durch eine aufgebrachte Last oder durch Schlagen mit einer Ramme, anwendbar bei gleichmäßiger Beschaffenheit des Untergrundes und Aufsetzen leichter Baulichkeiten.

2.    Einsetzung von Rammbeton, wobei auf das durch Schlagen mit der Ramme schon teilweise verdichtete Erdreich Bauschutt in 0-3 m hohen Lagen so lange gebracht und eingerammt wird, bis diese Bauschuttlage eine Höhe von 1 bis 1-25 m erreicht. Auch diese Methode ist nur bei gleichmäßigem Untergrund und für höchsten? 1 Stock hohe Gebäude minderer Konstruktionsart anwendbar.

3. Sandschüttung mit reinem, scharfkantigen, groben Ivies-sande kann dort angewendet werden, wo eine Unterspülung nicht zu befürchten ist; dieselbe ist vollständig zu durchfeuchten, 1 bis 2 m hoch auszuführen und soll über die horizontalen Begrenzungen des Mauerfußes nach jeder Richtung mindestens 0-6 bis 1 m weit Vorgehen. Eine derartige 2 m hohe Sandschüttung trägt, ohne eine merkliche Senkung hervorzurufen, erfahrungsgemäß per 1 m² eine Last von zirka 30.000 kg.

das Zuströmen von

gegen

Wasser durch Beton geschützt wird. Zu diesem Behufe wird zuerst die nach allen Seiten bedeutend verbreiterte Baugrube mit einer Pfahlspundwand gegen die Strömung des Wassers isoliert, sodann bis zur Fundamenthöhe der Beton eingebracht, worauf rings um das schützende Mauerwerk eine Pfostenspundwand errichtet und zwischen die beiden Spundwände nun bis zirka 0-3 m über den Wasserspiegel Beton eingeschüttet wird.

4. Betonschüttung, in wasserführenden Baugründen anwendbar, ist ebenfalls um 0-6 bis 1 m nach jeder Richtung breiter als die Fundamentsohle herzustellen. Zum Einbringen derselben ist es wünschenswert, daß die Baugrube während der Arbeit wasserfrei gehalten werde, und errichtet man zu diesem Zwecke Fangdämme, worauf die Grube ausgeschöpft und der Beton in 0-05 bis 0-08 m hohen Lagen eingebracht und festgestampft wird. In solchen Fällen jedoch, wo die Wasserschöpfung kostspielig käme, ist es angezeigt, die Baugrube gegen die Strömungen des Wassers zu isolieren und bedient man sich hiezu der Spundwände, zwischen welche sodann der Beton mittels Trichter oder Senkkästen versenkt wird, welch letztere aus an den Kanten mit Eisenblech beschlagenen Bohlen von 5 bis 8 cm Stärke bestehen, 1 m lang, 0-6 m breit und 0-6 m hoch sind, somit zirka 0-36 ms fassen. Bei besonders leichtem sandigen Untergründe, in dem Quellen aufgehen, empfiehlt es sich, die Betonlagen entweder bis zur Erdoberfläche fortzusetzen oder aber die Fundierung derart anzuordnen, daß der unter dem Wasserspiegel befindliche Mauerfuß nach allen Seiten

5.    Fundamentpfeiler werden dort angewendet, wo der gute Grund nicht allzu tief unter der Fundamentsohle liegt und kein Grundwasser vorhanden ist. Diese Pfeiler werden sodann mit Gurten überspannt und bilden auf diese Art eine sehr solide Basis.

6.    Bohlenrostgründungen werden bei mittelfestem Baugrunde für leichte Gebäude angewendet. Hiebei werden unter die 0-1 m starken Längsbohlen, behufs Befestigung, in einer Entfernung

von 1 bis 1-25 m, Querpfosten von 0-08 bis 0-1 m Stärke gelegt, wobei die Stoßfugen^der^Längsbohlen immer oberhalb der Querpfosten anzuordnen sind.

7.    Schwellenröste werden dort angewendet, wo die Fundierung 0-3 bis 0-5 m unter dem Wasserspiegel zu bewerkstelligen ist. Auf die 21/31 cm starken, nicht über Mm voneinander entfernt liegenden Langschwellen werden in Abständen von 1 bis 1-5 m Querschwellen gelegt, deren Breite 24 bis 31 cm, die Höhe 16 bis 24 cm beträgt und welche in die Langschwellen zirka 5 cm tief eingelassen werden. Der Zwischenraum wird mit Ton, Bruchsteinmauerwerk oder Beton ausgefüllt, wobei in vielen Fällen noch über den Querschwellen eine 8 bis 10 cm starke Bohlendecke angebracht wird.

8.    Pilotenrost, wobei die Köpfe der eichenen oder kiefernen Piloten bis 0-6 m unter den tiefsten Grund wasserstand eingetrieben werden sollen. Die Stärke der Pfähle ist bis 5-5 m Länge mindestens 24 cm, für jedes m Mehrlänge 2-5 cm stärker, und die Entfernung der einzelnen Pfähle einer Reihe von Mitte zu Mitte 1 bis 1-5 m, die der Pfahlreihen 0-8 bis 1-2 m anzuordnen. Die über die horizontal abgeschnittenen Pilotenköpfe zu legenden Langschwellen mache man 24/24 cm stark. Die Querschwellen können etwas schwächer genommen werden, sollen aber in die Langschwellen mindestens 5 cm eingelassen sein. Die Spitze der Pfähle ist 1 y₂ bis 2mal so lang als die untere Pfahlstärke zu machen. Über Ausfüllung der Zwischenräume, eventuell Bohlenlage gilt dasselbe wie beim Schwellenrost.

Zuweilen werden auch bei gewöhnlichen Wohngebäuden Pilotierungen mit darüber liegenden Langschwellen und Ausfüllung des Raumes zwischen den Schwellen mit Ton, Bruchsteinmauerwerk oder Beton hergestellt, wobei die Piloten zirka 1 m tief in den festen Boden einzurammen und je nach der Mauerdicke in 2 bis 3 Reihen anzuordnen sind.

In vielen Fällen, wo die Tragfähigkeit des zu dichtenden Baugrundes nicht besonders stark in Anspruch genommen wird, ordnet man auch Piloten mit einer Betonschichte darüber oder auch bloße Betonierung über einem Roste an.

9.    Eiserne Pfähle oder Röhren werden ebenfalls häufig mit Vorteil zu Gründungen verwendet, u. zw. besonders dort, wo die Baugrube für diese Arbeiten nicht erweitert werden darf, z. B. bei Gebäuden in geschlossenen Städten. Am bequemsten sind hiezu die eisernen Schraubenzylinder, bei welchen sich Radius, Steigung und Anzahl der Umgänge der am unteren Ende angebrachten Schraube nach der Bodenbeschaffenheit richtet und nimmt man bei weichem Boden Röhren bis zu 0-6 m, bei festem Boden bis zu 1 m Radius. Die Zylinder werden sodann mit Beton ausgegossen.

10.    Brunnenfundierung. Bei den schwierigsten Terrainverhältnissen und bei Fundierungen im Wasser werden sowohl in technischer als auch in ökonomischer Hinsicht mit Vorteil Versenkbrunnen angewendet, deren Herstellungsweise im Kapitel ,,Brunnen“ besprochen wurde und auf Seite 533 enthalten ist.

Bei gewöhnlichen Wohngebäuden genügt bei Hauptmauern für jeden Fensterschaft, also für Distanzen von 2-25 bis 3-5 m von Mitte zu Mitte gestellt, je ein Versenkbrunnen von 1 m Lichtdurchmesser,

welcher vollkommen eingemauert oder mit Betonmasse ausgefüllt wird, und worüber von Brunnen zu Brunnen entweder gewölbte Bögen gespannt oder Eisentraversen gelegt werden, auf denen dann die laufende Mauer ruht.

Bei Zwischenmauern können die Versenkbrunnen an die Kreuzungspunkte derselben disponiert werden.

Sowohl bei der Gurten-, als auch bei der Traversenüberspannung ist in der Höhe des Brunnenkopfes eine gute Verankerung unerlässig.

Allgemeine Angaben über Mauerstärken.

Bei Mauern aus behauenen Steinen oder aus Ziegelsteinen darf höchstens ¹/₁₀ und bei solchen aus Bruchsteinen nur l/₂₀ derjenigen Festigkeit, welche den Steinen entspricht, in Anspruch genommen werden.

Die Stärken verhalten sich unter sonst gleichen Verhältnissen bei Anwendung von

Werksteinen,

wie 5 bis 6

Ziegel

steinen,

lagerhaften

Bruchsteinen,

unregelmäßigem

Geschiebe,

10

12

Trockenem Mauerwerk ist die 1 y₂- bis 2fache Stärke der Mörtelmauern zu geben.

Im nachstehenden sind die Angaben der Mauerstärken für aus gut gebrannten Ziegelsteinen ausgeführte Ziegelmauern zu verstehen und ist bei Anwendung eines anderen Materiales die Umrechnung nach den vorstehenden Verhältniszahlen leicht vorzunehmen.

Bezeichnet d die Mauerstärke, h die Mauerhöhe und 1 die freie Mauerlänge, so ist für freistehende Mauern

d = Vs bis 7i2 h-

wobei die Mauer doppelt so lang als hoch sein darf. Bei längeren Mauern wendet man Strebepfeiler an. Für an ihren Enden unterstützte, jedoch unbelastete Umfassungsmauern ist

1h n fl² + h²

wo n je nach gewünschter Sicherheit = 8 bis 12 gesetzt werden kann.

Bei belasteten Umfangsmauern, die nur ein Geschoß hoch sind, nehme man, wenn t die Trakttiefe bedeutet,

th 12 l't² + h²

Bei belasteten Umfangsmauern zu Gebäuden, welche mehrere Geschosse hoch sind, ist, wenn h die Höhe des letzten Geschosses

bedeutet und das Gebäude in der Tiefe nur 1 Zimmer hat, die Stärke der Mauern im obersten Geschosse

48

sind jedoch 2 Zimmer in der Tiefe, so ist

t + h

48 ‘

Trennende Mauern, die Gebälke zu tragen haben, erhalten

t + h

36 '

Scheide mauern erhalten, wenn sie durch mehrere Stockwerke gehen, die Ziegellänge zur Stärke; bei Scheidemauern in nur einem Geschosse genügt wohl auch die Ziegelbreite.

Bei kleinen einstöckigen Gebäuden würden die Umfassungswände, wenn bloß die Standfestigkeit in Betracht gezogen wird, mit 1 Stein (30 cm) Stärke genügen, doch halten so dünne Mauern weder Kälte noch Feuchtigkeit genügend ab. Gebäude mit 30 cm starken Mauern sollen unter jedem Dachbinder eine Vorlage von mindestens 15 cm Stärke und 60 bis 75 cm Breite erhalten.

Weitere Daten über Mauerstärken sind in dem folgenden Kapitel „Größenverhältnisse und spezielle Angaben für Hochbauten“ enthalten.

Für Futtermauern mit Strebepfeilern und einem Seitendruck ist die Stärke unten

d = 014 h

und ist bei starken Erschütterungen d in der Mitte gerechnet. Die Stärke der Pfeiler betrage 1 bis 1 % h, ihre Entfernung voneinander höchstens 5-5 m.

Aus der Erfahrung ergeben sich für die Kronen breite von Stützmauern, welche vorn ¹/e geböscht und rückwärts vertikal sind, für Überschüttungshöhen von 0 bis 30 m die Werte der nachstehenden Tabelle; die Überschüttung ist hiebei mit 1 bis ]-Sfacher Böschung angenommen.

Sieht-

baie -

Mauer- 0 bis 1

Überschüttungshöhe in m

3    1    6    |    9    |    12 | 15

20

25

30

in m

Kronenbreite der

Stützmauer

074

0-99

0-74

0-74

0-74

1-21

1-04

104

104

074

1-04

074

074

0-74

1-42

1-31

1-34

1-34

1-34

104

1-34

1-04

1-34

104

134

1-62

1-54

1-82

1-76

2-03

1-97

223

218

2-39

243

260

2-63

2-80

b? bp bp bo b3 ^ H-

62

86

1-64

CO bp bp bp bp h

92

CO bp bp bö * h-

64

94

1-64

1-94

2-22

254

2-82

3-08

333

1-64

1-94

2-22

254

2-82

314

3-41

Die Kronenbreiten von Futtermauern, das sind solche, welche vor gewachsenem Boden aufgeführt werden, werden um — 0-146 + 0-03 h — worin h die sichtbare Mauerhöhe in m bezeichnet — geringer bemessen.

V200 bis V

Durch Austrocknen schwindet das Mauerwerk um zirka

der Höhe.

Zulässige Belastung und Gewicht der verschiedenen Baumaterialien und Mauerwerksgattungen, siehe die später folgenden, dies-fälligen Normen des Österr. Ingenieur- und Architektenvereines.

Allgemeine Angaben über Gewölbe und Widerlagsstärken.

Bezeichnet d die Gewölbsstärke am Schlußstein und 1 die Spannweite des Gewölbes, so ist bei Anwendung von Ziegelsteinen für kreisförmige Gewölbe:

die im Scheitel horizontal abgeglichen sind d=y₄₈l; die bis zur halben Höhe hintermauert und im Rücken parallel der Leibung abgeglichen sind d=¹/₃₆l; bis zur halben Höhe hintermauert und von hier bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen sind d = y₄₈l, am Widerlager d=y₃₂l.

Werden Bruchsteine angewendet, so sind die durch vorstehende Formeln gewonnenen Resultate um ¹/₃ zu erhöhen.

Bei Anwendung von Quadersteinen ist, bei der Voraussetzung, daß das Gewölbe am Widerlager doppelt so stark ist, als am Schlußstein :

d = 0‘314-f y₂₄1 d = 0-157 + y₄₈ 1 d '= 0-078 + y₉₆i

für starke Brückengewölbe ,, mittelstarke Gewölbe ,, unbelastete ,,

Die Widerlagsstärken können ungefähr angenommen

werden:

für Kreisbögen = ¹/₅ 1 ;

,, überhöhte und Spitzbogen —¹/₅ bis l/₆l;

y₄l beträgt = y₄bis ²/₉ 1; „    =²/₇ bis y₄1;

,, flache Bögen, ..deren Pfeilhöhe

mindestens..........

7s 1

flache Bögen, deren Pfeilhöhe

mindestens...........

für scheitrechte Bögen = ¹f₃ bis ¹/i 1.

Aus folgender Tabelle können die Gewölbedimensionen für halbkreisförmige Gewölbe aus lagerhaften Bruchsteinen und Ziegeln für verschiedene Überschüttungshöhen entnommen werden. Hierin bedeutet s die Gewölbestärke am Scheitel und w die Widerlagerstärke am Kämpfer, beide in Meter.

Überschüttungshöhe in m

Licht weite in m

10

s__w___s

W II s [ w

2„ 4 „ 8„

12,,

16 „

0-45 0-90 0-45 090 0-45 0-90 0-45 0 90 0-45 0 90 | 0-45 0-90

M H H h M M

ii* © © © © ©

© © 00 Ci 4^ CO

hhhhhh

999999 4-» M    ►-»    h-i

^ ob co bö

© ^3 bO 00 K) ©

^ O o O O © © © ob ob -vi ca

bO © © © h-⁴ Ci

© ob Ci Cn cn _© 4- 00 © ©

^ H lO N r---t-

OOOHHH

OOhhhh

205

210|

2-37

249

2-52,

274

Zur Bestimmung der Höhe der Nachmauerung gilt als Regel, daß diese noch über die Brechungsfuge sich erstrecken soll. Diese ist durch Konstruktion zu erhalten, wenn man am Anlaufe und am Schluß des Innenbogens die Tangenten und vom Schnittpunkte beider Tangenten clie Normale an den Bogen zieht. Diese Normale gibt die Brechungsfuge. Ihr Schnitt mit dem Außenbogen muß noch innerhalb der Nachmauerung liegen.

Für Betongewölbe, welche aus Portlandstampfbeton im Mischungsverhältnisse von 3 Volumen Flußschotter auf 2 Volumen Wassersand auf 1 Volumen Portlandzefnent hergestellt werden, ergibt sich die Formel für die Konstruktionsstärken gleichmäßig belasteter Betonbögen mit Kämpfergelenken nach Fr. Engesser mit

PI

8fbh

x 1—

h²

6f²

wobei k = Beanspruchung des Materiales per Flächeneinheit,

P = totale, über die ganze Länge gleichmäßig verteilte Belastung, inklusive Eigengewicht,

1 = Spannweite der Bogenmittellinie, f = Pfeilhöhe ,,    ,,

b = Breite des Bogens,

li = konstante Konstruktionsstärke des Bogens bedeuten und daraus abgeleitet die Tabelle über die theoretischen Konstruktion sstärken, gleichmäßig und ruhig belasteter Beton bögen am Schluß (Scheitel) und mit ausgefüllten Kämpfergelenken:

Spannweite — linm

P in kg per 1 m²

10 P2 1-4

P6 P8 2-0* 2 5    3-0 ! 35 4 0

Konstruktionsstärke li in cm für f = ¹/₁₀ 1 und k=9kg per 1 cm²

600

850

1100

1350

1600

Ci T)H 00 CO 00 O-hhÖjÖi

05 ts to I—‘ I—1

iL ob tö cs t-j

05 b5 M M © U> Ol CO 05

L c<j cvi eb 4h

cp IO t- I—t (M eb 4h >b r-

OO Cft Cn to Oi cö tL ö oö

co -4 <b cc ö

^ CD -3 Ol 05 . 05 tÖ tö hü

Bei der praktischen Ausführung von Stampfbetongewölben empfiehlt es sich, die Schlußstärke nicht unter 10 cm zu halten und die Widerlagswinkel voll auszufüllen. Bei Monier- oder Melan-Be-tonierung (mit Draht- oder Eiseneinlagen) genügt jedoch die in obiger Tabelle berechnete Stärke vollkommen.

Den im Hochbau gewöhnlich vorkommenden Gurten in Umfangs- oder, Mittelmauern gibt man bei 3 bis 4 Stock hohen Gebäuden folgende Scheitelstärken: bei der

gedrückt bis ¹/₃ Pfeilhöhe

überhöht

halbkreisförmig

Spannweite

1 x/₂ Stein (45 cm)

1    % bis 2 Steine

2    “ „ 2i/₂    „

2V₂ „ 3

1 Stein (30 cm) 1 y₂ Steine

2H

1 Stein

1 x/₂ Steine 1 y₂ bis 2    „

Für größere Spannweiten gibt man dem Bogen eine Scheitelstärke von Y₁₆ bis Y12 der Spannweite. Scheitrechte Bögen haben für die Fugenstellung einen Zentriwinkel von 60°; die Tiefe aller Bögen soll mindestens 0'06 der Spannweite betragen.

Die Widerlager erhalten erfahrungsgemäß:

bei Halbkreisbögen ¹li der Spannweite,

und

überhöhten oder Spitzbögen ¹/₅ bis ¹/₆ der Spannweite, gedrückten Bögen bis ¹/₈ Pfeilhöhe, ¹/i bis ¹J₅ der Spannweite scheitrechten Bögen ²/₃ der Spannweite.

Belastete Widerlager können in der Stärke eine angemessene Einschränkung erfahren; Widerlager von mehr als 3 m Höhe sind um zirka ¹/₈ der Widerlagerhöhe zu verstärken.

Tonnengewölbe, welche nur den Fußboden eines oberen Geschosses zu tragen haben, erhalten bis zu 4'5m Spannweite y₂ Stein, bei größerer Spannweite 1 Stein Scheitelstärke; das Gewölbe muß dann entweder nach den Widerlagern hin verstärkt werden oder es werden in 2 bis 2⁻5 m Abstand voneinander Verstärkungsrippen eingelegt. Die Widerlagsstärke ist für Spitzbogen 0T4 bis 0T6 1; für Halbkreisbogen 0T6 bis 0T8 1; für Flachbogen mit y₄ bis ¹/₈ Pfeil 02 bis 0 33 1. Bei Widerlagern mit mehr als 2% bis 3 m Höhe werden die obigen Stärken um ¹j- bis ¹J₈ der Widerlagshöhe vergrößert, falls die Widerlager wenig belastet sind.

Kreuzgewölbe. Bis 6 m Spannweite erhalten die Kappen y₂ Stein, die Grate 1 Stein Stärke. Bis 9 m Spannweite die Kappen im Scheitel y₂ Stein, am Kämpfer 1 Stein; die Grate im Scheitel 1 Stein, am Kämpfer l¹/, Stein. Bis 18 m Spannweite die Kappen im Scheitel 1 Stein, am Kämpfer 1 Stein Stärke. Gewöhnlich läßt man die Kappen um Y20 bis Y30 ihrer Länge ansteigen. Widerlagsstärke für halbkreisförmige Kreuzgewölbe % bis ¹/₆, für spitzbogige Y«, bis ¹/7 der diagonalen Länge. Bei mehr als 3 m hohen Widerlagern wird die Stärke um ¹/1U bis ¹/₈ der Widerlagshöhe vermehrt.

Böhmische Kappengewölbe (Platzel) erhalten bis 5 m Spannweite eine Gewölbestärke von y₂ Stein, bei einer Pfeilhöhe — = V10 der diagonalen Länge. Widerlagsstärke = % bis ¹/s der Spannweite.

Gewölbe zwischen Traversen werden entweder aus gewöhnlichen Mauerziegeln in Ringscharen oder aus besonderen Formziegeln (Schneider, Hönel usw.) ausgeführt. Übliche Dimensionen: Spannweite T5 bis 2 m, Stärke ]/₂ Stein, Pfeil 15 cm. Formziegelgewölbe können schwächer und flacher ausgeführt sein. Gute Verbindung der Traversen untereinander durch Schließen ist für die Güte der Konstruktion erforderlich.

Allgemeine Angaben über Holzkonstruktionen.

Bezeichnet P die über einen Balken gleichmäßig verteilte Belastung, 1 die freie Länge, b die Breite, h die Höhe des Balkens, S die zulässige Belastung per Flächeneinheit, so ist bh²    PI

—— — —S — 80 kg per cm² (in Wien für Decken mit 70 kg vor-

O    o b

h = 0-25 I/⁷PI.

geschrieben) b : h = 5 : 7 :

Bei Decken mache man die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte bei großen

,, gewöhnlichen ,, geringen

Doch ist die Tramentfernung auch von den Brettstärken der Einschalungen abhängig. (Siehe I. Abteilung, ,,Zimmermannsarbeiten“.)

Unter gewöhnlicher Belastung wird die von Wohnräumen mit 250 kg/m² verstanden.

Zur Versteifung der Tramkonstruktionen wende man Kreuz' Verstrebungen, zur Vei'ankerung bei jedem 3. oder 4. Balken eiserne 50 mm breite und 8 bis 15 mm starke Schlagschließen an, welch letztere in einer Entfernung von 0-5 m vom Tramende eingeschlagen und mittels Eisenschuber vom Mauerwerk festgehalten werden. Versteifungen sollen unbedingt bei solchen Tramböden angewendet werden, wo das Verhältnis der Trambreite unter 3 : 10 herabsinkt.

Unterzüge werden bei gewöhnlicher Belastung in Entfernungen von 3 bis 5 m angebracht und ³⁰/₃₄ cm stark angeordnet.

Verzahnte Tragröste sollen V₁₂ bis Vis der Spannweite zur Höhe, 7go der Spannweite zur Sprengung und die Zähne Vs bis Vio der Balkenhöhe erhalten. Die Zähne werden gewöhnlich 1 m lang gemacht und die Stirnflächen derselben glatt gehobelt, wohl auch Bleiplatten oder Eichendübel eingeschoben.

Allgemeine Angaben über Dächer.

Für die Wahl der Dachkonstruktion ist, nebst'dem^geforderten Grade an Feuersicherheit, in erster Linie die gegebene Hausbreite maßgebend. Bei 15 m Hausbreite dürften hölzerne Dachkonstruktionen, über 20 m Hausbreite aber Eisenkonstruktionen in de.- Regel billiger sein.

Zwischen 15 und 20 m Hausbreite werden für die Wahl der Dachkonstruktion alle sonstigen Umstände zu erwägen sein, doch sei bemerkt, daß aus Holz und Eisen kombinierte Dachkonstruktionen am wenigsten zu empfehlen sind, weil diese bei dem verschiedenen Verhalten der beiden Materialien keine lange Dauer besitzen und dabei unwesentlich billiger sind als ordentlich konstruierte, eiserne Dachträger.

Sind hölzerne Dachstühle feuersicher eingedeckt und von der Decke des obersten Geschosses vollkommen isoliert, dann besitzen sie auch einen genügenden Grad an Feuersicherheit.

Auf die Wahl des Deckmateriales sind von Einfluß: die Widmung und Situation des Gebäudes, die Art der Dachbodenbenützung, die Gattung der Dachkonstruktion, der geforderte Grad an Feuersicherheit, die Bestimmungen der Bauordnung und die lokale Übung.

Die üblichen Deckmaterialien sind:

1.    Stroh, Rohr, Schilf u. dgl., sehr feuergefährlich und wären tunlichst von der Verwendung auszuschließen.

2.    Schindeln, einfach oder doppelt, sollen nur dort angewendet werden, wo der Mangel an Feuersicherheit keine Rolle spielt.

3.    Gewöhnliche Dachziegel, einfach oder doppelt auf horizontale Einlattung gelegt, haben ein großes Gewicht und fordern steile Dachflächen. Anzuwenden, wo sehr gutes Material zu relativ billigem Preise erhältlich, während andere Deckmaterialien schwer zu beschaffen oder für das örtliche Klima ungeeignet sind.

4.    Falzziegel, in vielen verschiedenen Formen erzeugt, naturfarbig oder mit Teer imprägniert, geben dichte Dachflächen und erfordern eine geringere Dachneigung als gewöhnliche Dachziegel.

5.    Schieferplatten, einfach oder doppelt auf Schalung oder Lattung' angewendet, besitzen ein viel geringeres Eigengewicht wie Dachziegel und gestatten auch flachere Dachröschen.

Für Wohngebäude sehr gut geeignet und dort anzuwenden, wo ein gutes Material preiswürdig zu erhalten ist.

6.    Eternit- und Perennitschiefer, aus Zement und Asbest unter großem Drucke erzeugt, sind nicht so spröde wie natürlicher Schiefer, daher beim Transporte weniger empfindlich.

Auf Schalung oder Lattung, einfach oder doppelt gelegt, geben sie eine etwas leichtere Eindeckung als natürlicher Schiefer und bedürfen keiner Fugenverstreichung.

Wird besondere Staubdichte verlangt, dann pflegt man dem Natur- oder Kunstschiefer auf Schalung eine Lage Dachpappe zu unterlegen.

7. Zinkblech und verzinktes Eisenblech haben ein geringeres Eigengewicht, gestatten sehr flache Dachröschen, sind aber in der Regel sehr teuer.

Glatte Bleche legt man auf Schalung, Dachpfannen und Wellenschiefer aus verzinkten Eisenblech auf Schalung oder Lattung.

Gepreßte Tafeln (Dachpfannen usw.) sind ein sehr gutes Eindeckungsmateriale, eignen sich jedoch nur für wenig durchbrochene

Dachflächen, weil Maueranschlüsse, Ixen, Grate usw. viel Verschnitt und teuere Extrastücke erfordern.

8.    Wellblech ist wegen seiner Tragkraft mit Vorteil direkte auf eisernen Pfetten zu verwenden, wenn man die Pfetten nur in größeren Abständen anbringen kann; bombiertes Wellblech kann auch jede Tragkonstruktion entbehrlich machen.

9.    Dachpappe, stets auf Schalung, hat sehr geringes Eigengewicht, bedingt sehr flache Dächer und ist billig; verlangt jedoch große Sorgfalt in der Instandhaltung.

10.    Holzzement gibt einen sehr dichten Abschluß für die Räumlichkeiten unterhalb und erfordert die geringste Instandhaltung. Eignet sich wegen seiner ganz flachen Dachrösche besonders dort, wo ein steiles Dach unzulässig oder unerwünscht ist. Der einzige Nachteil ist das ziemlich große Eigengewicht.

11.    Glasziegel, werden in Platten und in Form gewöhnlicher Dachziegel oder Falzziegel erzeugt und dienen, statt besonderer Oberlichtkonstruktionen, zur Erhellung einzelner Dachraumteile.

Perron- und Hallendächer werden mit Platten aus geblasenem Glase oder mit Platten aus glattem oder geripptem Guß- bezw. Rohglas eingedeckt. Besonders widerstandsfähig gegen Stoß ist das Simenssche Drahtglas.

Von den angeführten Eindeckungsmaterialien gelten die unter 3 bis 11 genannten als feuersicher.

Jeder der vorstehend beschriebenen Eindeckungsarten entspricht eine bestimmte Neigung der Dachflächen, die bei den folgenden Belastungsdaten angeführt ist und von der im allgemeinen nicht wesentlich abgegangen werden sollte.

Für die Berechnung der Dachkonstruktion kommen in Betracht:

a) Die Last der Eindeckung selbst, einschließlich Lattung bezw. Schalung und Leersparren; diese richtet sich nach dem Eigengewichte des Deckmateriales und nach der Neigung der Dachflächen und beträgt in Kilogrammen per I m² Horizontalprojektion und dem normalen Neigungsverhältnisse, der Dachflächen von:

1:125 bei einfacher Schindeleindeckung.....

1:125 ,, doppelter    ,,    ......

,, Dachpappeeindeckung .........

,, Zink- oder Eisenblech, Dachpfannen u. dgl.

auf Schalung.................

1: 1*25 bei einfacher Ziegeleindeckung........

1:1*25 ,, doppelter    ,,    .......

1:1*75 ,, Falzziegeleindeckung..........

,, einfacher Schiefereindeckung......

,, doppelter -    ,,    .......

,, Holzzementeindeckung.........

PT

1:4

1:4

1:2

1:2

1:20

1:2, Glasdach samt Eisensprossen bei 6 mm Glasstärke

„ 8 „

1:2,

Wellblech auf Winkeleisenpfetten

1—1    i—< •—>    i—11—i

Bei anderer Neigung der Dachflächen ist das Gewicht im Verhältnisse der Sparrenlänge zu erhöhen oder zu vermindern.

b)    Das Gewicht der Tragkonstruktion, also abzüglich der Leersparren. Dasselbe kann bei Dächern bis zu 15 m Hausbreite für Holzkonstruktionen mit 20 bis 30 kg, für Eisenkonstruktionen mit 10 bis 20 kg per 1 m² Horizontalprojektion angenommen werden, ist jedoch bei größeren Hausbreiten approximativ zu ermitteln.

c)    Als fremde Lasten kommen die Schneelast und der Winddruck in Betracht.

Frisch gefallener Schnee wiegt etwa 125 kg per 1 m³; für eine Maximalhöhe des Schnees von 0⁻60 m beträgt daher das Gewicht 75 kg per 1 m² Horizontalprojektion.

Der Winddruck kann in der Regel mit 120 kg per 1 m² einer Fläche senkrecht zur Windrichtung angenommen werden; bei einzeln stehenden, dem Windanprall besonders ausgesetzten Bauten ist jedoch ein Druck von 150 kg per 1 m² als maßgebend zu betrachten.

Der Winddruck wird wie folgt bestimmt:

Ist v die Geschwindigkeit des Windes (gemessen in Meter per Sekunde), y das Gewicht der Luft in Kilogrammen per 1 m³, g die Beschleunigung der Schwerkraft und £ ein durch Versuche ermittelter Koeffizient, so ist der gegen eine Fläche F normal wirkende Winddruck

v²

W=^Frg.

Hiebei sind £ = L86, y = L292 und g = 9⁻81 zu setzen, so daß man nach Einführung dieser Werte den Normaldruck des Windes W = 0-1225 Fv² erhält.

Wirkt jedoch der Wind gegen die Fläche F nicht normal, sondern unter dem Winkel ß, so beträgt die Normalkomponente der Windgeschwindigkeit vn — v sin ß und daher die Normalkomponente des Winddruckes gegen die Fläche F:

Wn = 0-1225 F v² sin² ß.

Die andere Komponente Wt wirkt nach der Richtung der Rösche und dieser müssen die Befestigungsmittel der Eindeckung Widerstand leisten.

Die Größe des Winkels ß ist dadurch bestimmt, daß die ungünstigste Windrichtung unter einem Winkel von 10° , gegen den Horizont vorausgesetzt wird, wonach sich ß — a -(- 10°, demnach also Wn = 0-1225 F v² sin² (a + 10) ergibt, wobei a den Neigungswinkel des Daches bezeichnet.

( = Hori-

Die auf einen Sparren entfallende Dachfläche F erhält man aus der Sparrenentfernung e und der Sparrenlänge, welche —

cos a

zontalprojektion der Sparrenlänge) beträgt; daher ist F =

Wn =0-1225 — n    cos a

mithin der normale Winddruck für einen Sparren v² sin² (a + 10).

Auch dieser Druck ist über die ganze Dachfläche gleichmäßig verteilt; er wirkt jedoch nicht vertikal, sondern senkrecht zur Sparrenrichtung.

Die in unseren Gegenden vorkommenden stärksten Winde haben eine Geschwindigkeit v von 30 bis 35 m, weshalb für das Produkt 01225 v² die Werte 120 kg per 1 m² für normale Fälle und 150 kg per 1 m² für die bezeichneten Ausnahmsfälle angenommen sind.

Ein solcher Winddruck kann natürlich bloß eine Dachfläche treffen und wird nur dann für die Berechnung maßgebend sein, wenn nicht eine gleichzeitig mit demselben wirkende Schneelast berücksichtigt werden muß.

In diesem besonderen Falle wird die Berechnung getrennt für die auf das ganze Dach gleichmäßig verteilte, vertikal wirkende Eigenlast G und für den nur von einer Seite normal zur Dachfläche wirkenden Winddruck Wn durchgeführt; die Summe der aus beiden Belastungen sich ergebenden Beanspruchungen darf die zulässige Materialbeanspruchung nicht überschreiten.

Bei gleichzeitiger Wirkung von Winddruck und Schneelast wird der normale Winddruck Wn in zwei Komponenten V und H zerlegt. Um die Berechnung zu vereinfachen, denkt man sich den Winddruck auf beide Dachflächen gleichzeitig wirkend; dafür kann aber die Horizontalkomponente H vernachlässigt werden. Die Vertikalkomponente V erhält man durch V = Wn cos a — 120 d e sin² (a + 10)

oder per 1 m² Horizontalprojektion (d. i. für die Einheit der Fläche d e) mit 120 sin² (a + 10) und zu dieser den zugehörigen Teil der Schneelast addiert, ergibt den Gesamtwert für „Schnee- und Winddruck“.

Wird mit dem Winddruck eine gleichzeitig wirkende Schneelast in die Rechnung eingeführt, dann ist gestattet, den maximalen Schneedruck von 75 kg per 1 m² nur mit der Hälfte oder % in Rechnung zu stellen, weil ein so heftigei Wind den größten Teil des Schnees vom Dache fegt; keinesfalls aber darf der Gesamtdruck für Schnee und Wind kleiner als 75 kg per Im² Horizontalprojektion, angenommen werden.

Zum Schnee- und Winddruck die jeweilig entfallende Eigenlast des Daches hinzugerechnet, ergibt die Gesamtlast per 1 in² Horizontalprojektion und diese kann im allgemeinen angenommeu werden :

bei einfacher Schindeleindeckung, Dachneigung 1:P75 bis 1:1 bei doppelter Schindeleindeckung, Dachneigung 1:P75 ,,    1:1

bei einfacher Ziegeleindeckung, Dachneigung 1: T5 ,,    1:1

bei doppelter Ziegeleindeckung, Dachneigung 1: 1*5

mit 175 bis 225 kg

„    200 „ 250 „

„    240 „ 290 „

„ 1:1

„    270 „ 320 „

bei einfacher Schiefer- od.

Falzziegeleindeckung,

Dachneigung von . . 1:2-5 bis 1:1*5 mit 165 bis 200 kg bei doppelter Schiefereindeckung, Dachneigung 1:2-5    ,, 1:1*5 „    210 ,, 250 „

bei glatter Zink- oder Eisenblech-, Dachpfannen-,

Dachpappe- u. dgl. Eindeckung, Dachneigung 1:5 bei Wellblecheindeckung auf eisernen Pfetten . . . bei Elolzzementeindek-

kung, Dachneigung , . 1:20 bis 1:30 Kommen bei Dächern in besonderen Fällen auch noch andere, nicht mittragende Konstruktionsteile zur Verwendung (wie z. B. eine innere Verschalung der Sparren und Kehlzangen mit Brettern oder Gipsdielen, am Bundtram aufgehängte Deckenkonstruktion u. dgl.), so sind dieselben bei der Gewichtermittlung in entsprechender Weise zu berücksichtigen.

Daten über das Gewicht und die zulässige Beanspruchung der Baumaterialien enthält das folgende Kapitel „Decken“.

Bei den hölzernen Dachkonstruktionen wird das Deckmaterial in der Regel von Sparren getragen. Um eine leichte Verladung oder Verschalung verwenden zu können, darf die Entfernung zweier Sparren, je nach dem Gewichte der Eindeckung, nicht größer als 0-80 bis 1*25 m sein.

Die Sparren werden teils durch Pfetten unterstützt, teils Stemmen sie sich im Firste gegeneinander und sind daselbst bündig überplattet; doch wird im letzteren Falle nur dann ein verläßlicher Stützpunkt geschaffen, wenn der Winkel zwischen den beiden Sparren nicht größer ist als 150°, das heißt, wenn die Dachflächen keine geringere Neigung als l:3⁻75 haben.

Kehlbalken oder Kehlzangen sind selten eine verläßliche Stütze für die Dachsparren, weil der von beiden eingeschlossene Winkel zumeist größer als 150° sein wird. Sie dienen meist nur dazu, den First zu versteifen oder eine Schalung aufzunehmen.

Die Sparrenfüße wären stets auf Pfetten zu befestigen, die mit den Bundträmen verkömmt und, wo nur tunlich, zu untermauern sind.

>>

1:2-5 „    115 „ 135 „

95 „ 100 „

250 ,,

Stiche und Wechsel sind nicht rationell, gewährleisten keine korrekte Lastübertragung und verursachen überdies auch größere Kosten.

Alle Konstruktionen sollen so ausgeführt sein, daß eine verläßliche Lastübertragung stattfindet und die Buntträme tunlichst nicht auf Biegung beansprucht werden.

Im Querschnitte werden die Bundträme und Stuhlsäulen aus konstruktiven Rücksichten und wegen der erforderlichen Verschneidungen stets stärker gehalten, als es die angreifenden Kräfte erfordern würden; das gleiche gilt von den Dachsparren, die auf Biegung und in Richtung der Achse auf Druck beansprucht sind, zumeist durch vorkommende Auswechslungen aber auch sonst vielfach geschwächt werden.

57

Für Wohngebäude, wo Auswechslungen häufig sind, wird sich ein Sparrenquerschnitt von 13/16 cm empfehlen; kleinere Dimensionen sollten nur bei großen, wenig durchbrochenen Dachflächen und leichtem Deckmateriale angewendet werden.

I xen- und Gratsparren werden als Stützpunkt« der Schiftsparren immer stärker gehalten werden müssen.

Überhaupt ist bei den Konstruktionshölzern die Einhaltung gewisser Minimaldimensionen sehr zu empfehlen und sind diese auch bei weniger belasteten Hauptgespärren anzuwenden.

Mauerbänke, Stuhlsäulen, Sprengiiegel und Sprängbänder mit 16/16 cm, Bundträme mit 16/21 cm, Pfetten mit 16/18 cm, Zangenhölzer mit 8/16 cm, dann Sparren und Kopfbüge mit 10/16 cm Stärke werden bei Ziegeleindeckung für gewöhnliche Hauptgespärre, u. zw. ohne Rücksicht auf die Dachneigung, noch bei 10 m Hausbreite vollkommen entsprechen; über 10 bis 14 m Hausbreite werden zunächst die Pfetten auf 16/21 cm, Sprengriegel und Sprengbänder auf 16/18 cm dann Sparren und Kopfbüge auf 13/16 cm verstärkt werden müssen. Über 14 bis 18 m Hausbreite wären Mauerbänke, Stuhlsäulen, Sprengriegel und Sprengbänder 18/18 cm. Bundträme 18/24 cm, Pfetten 18/21 cm, Zangen 10/16 cm, Sparren und Kopfbüge 13/18 cm stark zu halten und bei Hausbreiten über 18 bis 22 m wären noch die Bundträme auf 18/26 cm, die Pfetten auf 18/24 cm, Sprengriegel und Sprengbänder auf 18/21 cm, Zangenhölzer auf 10/18 cm, dann Sparren und Kopfbüge auf 13/21 cm zu verstärken.

Die Entfernung der Hauptgespärre soll 4 m, im Maximum 5 m von Mitte zu Mitte betragen.

Bei leichterem Eindeckungsmateriale (Blech, Dachpappe u. dgl.) werden sich die vorangeführten Grenzen der Hausbreite nach aufwärts verschieben; bei Anwendung abnormer Konstruktionsteile (Verschalungen uSw.), dann bei den Grat- und Ixengespärren werden hingegen die entsprechenden Verstärkungen eintreten müssen.

Zur Unterstützung der Leersparren dienen Pfetten, welche beim Doppelstuhl auf ¹/.J bis zu ¹/₂ der Sparrenlänge, vom Firste aus gerechnet, angeordnet sind.

Die Pfetten liegen auf Stuhlsäulen und sind überdies gegen dieselben durch Kopfbüge abgestützt.

Die Stuhlsäulen sind gegeneinander durch einen Sprengriegel und gegen den Bundtram durch Sprengbänder abgespreizt; Sprengriegel und Bänder werden in der Stuhlsäule bezw. im Bundträme versatzt und verzapft.

Hiedurch ist der Bundtram fast gar nicht auf Biegung beansprucht und kann im Gegenteil auch sein Eigengewicht zum Teil von den Stuhlsäulen aufgenommen werden, weshalb diese mit dem Bundtram durch Klammern zu verbinden sind. Zur Erleichterung der Aufstellung des Dahlstuhles werden die Stuhlsäulen im Bundträme seicht eingzapft.

Bei Hängewerken, welche Lasten (wie unten aufgehängte Decken usw.) zu tragen haben, ist zu beachten, daß der Tram auf Entfernungen von höchstens 4 m aufgehängt werden muß; bei doppelten Hängwerken soll die Länge des Trames in dem Verhältnisse wie 3:4:3 aufgehängt werden. Das Auflager des Trames soll 0'4 in be

tragen und vom Fuße der Streben wenigstens 027 m Vorkopf gelassen werden. Die Versatzung soll x/₆ der Holzstärke betragen und wenn die Streben nicht Verbolzt oder durch eine Haube zusammengefaßt werden, so muß die Hängsäule'einen 0⁻2 bis 0‘27 m hohen Kopf bekommen.

Tabelle der vorteilhaftesten Holz - und Eisen stärken für Dächer mit 8 bis 24 m Spannweite und doppelter Ziegeltascheneindeckung.

Spannweite in m

Bezeichnung

8 | 10

12 | 14 | 16 | 18 1 20 1 22    | 24

Holz- und Eisenstärken in cm

a)    Bundtramen

b)    Bandspanen

13X18 13X16

c) Kehlbalken und Sprenger 13x13 5X13 13x15

f)    Streben und Bänder ...    8x10

g)    Bolzen ...

h)    Zugstangen

d)    Leersparren

e)    Pfetten ...

16X18

13X16

13X13

5X13

13X15

8x13

16X21

16X18

16X16

5X15

13X15

8X15

18X21

16X21

16X18

6X16

15X18

10X18

21X26

18X21

18X18

7X16

15X20

10X20

IC IC H* tC bC tO CCGSM^CD

2-5

2-5

2'5

3-5

24X26

21X24

21X21

8X18

15X23

13X23

26X29

21X26

21X24

10X18

15X23

15X23

26X32

24X29

24X24

13X18

15X23

15X23

4-5

e.

h. ■ ■

V-

■ Jj-

a-

a-

Die Mauerbänke oder Kapphölzer mache man regelmäßig 16/18 cm stark, lege sie flach und nach Umständen für eine gleichförmige Verteilung der Belastung womöglich zwei nebeneinander.

Decken.

Neben den üblichen Tramdecken, Einschubdecken, Tramdecken zwischen eisernen Trägern und Ziegel- oder Betongewölben zwischen eisernen Trägern gab das Bedürfnis nach einer Bauweise, die nebst der Herstellung möglichst feuer- und schwammsicherer sowie schalldichter Decken bei geringer Konstruktionshöhe, auch die Schaffung ebener Deckenunterflächen gestattet, Veranlassung zur Ausführung von Konstruktionen, die unter den Namen^.Massive'horizantole Decken“ oder „Massive Flachdecken“ bekannt sind und bei denen entweder gewöhnliche Mauerziegel, Formziegel oder Beton, mit oder ohne Eiseneinlagen verwendet und zwischen Eisenträgern eingebaut werden.

Massive Flachdecken bestehen in großer Zahl und waren zumeist patentrechtlich geschützt. Derartige Decken sollen nur durch verläßliche, mit der betreffenden Konstruktion ganz vertraute Arbeiter

57*

ausgeführt werden. Dasselbe gilt auch für die jetzt am häufigsten ausgeführten reinen Eisenbetondecken, bei welchen auch die Eisentraversen durch Eisenbetonbalken ersetzt werden.

Bei Wahl der Deckenkonstruktion werden in jedem einzelnen Falle alle auf den betreffenden Bau einflußnehmenden örtlichen und sonstigen Verhältnisse einer gründlichen Würdigung unterzogen werden müssen und wird für die anzuwendende Konstruktionstype nicht minder ein Kostenvergleich ausschlaggebend sein. Dabei soll jedoch nicht der finanzielle Standpunkt allein, sondern auch der Zweck und die beabsichtigte Dauer des Bauwerkes von maßgebendem Einflüsse sein.

Tramdecken mit eingemauerten Balkenköpfen wären stets tunlichst zu vermeiden.

Als Vor- und Nachteile der verschiedenen Deckenkonstruktionen wären zu erwähnen:

1.    Tramdecken. Vorteil: Die geringen Kosten. Nachteile: Bei größter Vorsicht ist nicht immer klagloses Holz erhältlich, besonders dort, wo das Holz aus dem Flachlande oder aus sumpfigen Gegenden bezogen werden muß oder wo viele Holzbauten momentan großen Holzbedarf erheischen. Die eingemauerten Tramköpfe können trotz aller Vorsichtsmaßregeln leicht verfaulen, während Tramkapseln oder Lufträume um die Tramköpfe die Mauern sehr schwächen. Die Tramdecken benötigen eine große Konstruktionshöhe, schwingen am stärksten und bieten nur geringe Feuersicherheit.

2.    Einschubdecken. Vorteile: Sie haben eine geringere Konstruktionshöhe als Tramdecken (Differenz zirka 15 cm) und erfordern auch geringere Kosten.

Nachteile: Sie sind noch weniger feuersicher als Tramdecken, weil Träme und Fußboden voneinander nicht isoliert sind; die Balken sind teilweise vom Luftzutritt abgeschlossen und der zerstörenden Einwirkung der Beschüttung ausgesetzt.

Einschubdecken mit Schuttlage empfehlen sich nur für Bauten von voraussichtlich kurzer Benützungsdauer.

3.    Tramdecken zwischen eisernen Trägern. Vorteile: Die Tramköpfe sind nicht eingemauert, die eingelagerten Eisenträger schwächen und beeinflussen die Druckverteilung in der Mauer nicht; • die Konstruktionshöhe ist geringer und die Schwingungen schwächer als bei reinen Tramdecken.

Nachteile: Geringere Feuersicherheit; die Kosten sind höher als bei reinen Tramdecken.

4.    Ziegel- und Betongewölbe zwischen Eisenträgern. Vorteile: Sehr solid und dauerhaft, schwingen am schwächsten und sind am meisten feuersicher.

Nachteile: Ziemlich teuer, geben keine ebene Decke und erfordern bei größerer Trägerentfernung eine große Konstruktionshöhe.

5.    Deckengewölbe in Eisenbetonkonstruktion. Vorteile: Sie erlangen durch die Eisendraht- oder Fassoneiseneinlagen einen gewissen Grad von Elastizität und vertragen daher bedeutende einseitige Belastungen. Weil die Druckfestigkeit des Betons voll ausgenützt werden kann, erfordern sie auch eine geringere Stärke als gewöhnliche Betongewölbe.

Nachteile: Die beträchtlichen Kosten und daß zur Ausführung sehr geübte Arbeiter erforderlich sind.

6. Wellblechdecken, gerade oder bombierte. Vorteile: Durch das geringe Blechgewicht ist auch die Konstruktionslast und die Konstruktionshöhe geringer als bei Gewölben; die Decke ist dicht, trocken und einbruchsicher, bei verputzter Unterseite auch feuersicher.

Nachteile: Das Wellblech ist teuerjund wenn die Decke nicht verputzt wird, tritt häufig Kondensation der Dämpfe (Schwitzen) ein.

7.    Stukkaturblechdecke. Vorteile: Sie gestatten eine sehr geringe Konstruktionshöhe, das Blech ist sehr leicht und dabei ebenso einbruch- und feuersicher wie verputztes Wellblech; die eigentümliche Profilgestaltung gestattet die direkte Anbringung des Putzes ohne weitere Vorkehrungen (Drahtnetze, Schalung, Verrohrung usw.) und kann darüber ein etwaiger Betonfußboden direkt auf das Blech aufgetragen werden.

Nachteile: Das Stukkaturblech ist noch teuerer als Wellblech.

8. ) Massive horizontale Decken (massive Flachdecken).

Vorteile: Sie besitzen eine ebene Unterfläche, sind ebenso

solid, dauerhaft, feuer- und schwammsicher, schwingen ebensowenig und gestatten in manchen Fällen geringere Konstruktionshöhen als Ziegelgewölbe zwischen Eisenträgern.

Nachteile: Sie sind teuer und die Kosten von den örtlichen Verhältnissen sehr abhängig, gestatten bei größerer Trägerentfernung und Trakttiefe nur unwesentlich geringere Konstruktionshöhen als Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern und äußern diese gewölbeartig gestalteten Flachdecken Horizontalkräfte gegen ihre Widerlager, zu deren Aufhebung reichliche Schließenanordnungen nötig sind.

9.) Horizontale Eisenbetondecken mit Eisenbetonbalken. Vorteile: Sie vereinigen alle guten Eigenschaften der massiven Deckenkonstruktionen zwischen Eisenträgern, sind billiger als diese, geben keinen Horizontalschub gegen die Widerlager, sondern Horizontalzug gegen die Mitte.

Nachteile: Sie brauchen geübte Arbeiter und bis zur Erhärtung des Betons sehr tragfähige Unterstützung.

Kostenverhältnis der verschiedenen Deckenarten in beiläufigen Mittelwerten; die Kosten der reinen Tramdecke als Einheit angenommen: Tramdecke = 1, Einschubdecke = 0-89, Tramdecke zwischen eisernen Trägern = P51, Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern = 1-59, Betongewölbe zwischen Eisenträgern = P64 gerades Wellblech oder Stukkaturblech zwischen Eisenträgern = T82, bombiertes Wellblech zwischen Eisenträgern = P93, Flachdecken aus Zacken-, Falz-, Keil-, Wellenfalz-, armierten Hohlziegeln usw. — 1*60 bis P70 und Flachdecken aus Eisenbetonkonstruktionen = P65 bis 1-75.

Anhaltspunkte für die Berechnung und Ausführung von Deckenkonstruktionen:

Alle hölzernen und eisernen Deckenträger sind bei jeder Art von Decken und ohne Unterschied des Stockwerkes als „beiderseits

Gesamtlast in kg, 1 die Lichtweite (Stützweite, freie Länge) des Trägers in cm bedeutet.

Dasselbe gilt auch für Zementeisen platten, Wellbleche und Stukkaturbleche, wenn diese horizontal verlegt sind.

Betoneisengewölbe und bombierte Wellbleche sind jedoch als Bogenträger für einseitige Belastung zu berechnen und weil hiebei die Voraussetzungen der Theorie für Bogenträgern mit Gelenken nicht ganz zutreffen, ist bei den bombierten Wellblechen die Gesamtbeanspruchung auf Druck im Maximum nur mit 750 kg per 1 cm² anzunehmen.

Ziegel- und Betongewölbe, die große Lasten aufzunehmen haben oder mit goßen Spannweiten ausgeführt werden sollen, müssen nach der allgemeinen Gewölbetheorie berechnet werden.

Pfeil-

Bei gewöhnlichen Ziegel- oder Betongewölben zwischen eisernen Trägern werden die Träger in Entfernungen von L20 bis 2⁻5 m gelegt; die Gewölbe erhalten mindestens x/₁₀ der Trägerdistanz als höhe und bei Ziegeln y₂ Ziegellänge (15 cm) Stärke. Die Betongewölbe erhalten eine Scheitelstärke von 6 bis 8 cm, die gegen den Anlauf um 2 cm, also auf 8 bis 10 cm vergrößert wird.

Haben Deckenträger auch Mauern aufzunehmen, so sollen sie nur durch das?Mauerwerk^eines’ Geschosses belastet'werden und ist für die Berechnung das Gewicht des frisch ausgeführten Mauerwerkes, also bei gewöhnlichen und Hohlziegeln um 200 kg, bei Klinkern um 100 kg per 1 m³ höher anzusetzen, als das später angeführte Gewicht dieser Mauerwerksgattungen im trockenen Zustande beträgt.

Für ein sicheres Aufruhen der Mauer soll die Breite des Trägers der Mauerstärke nahezu gleich sein. Einzelne gewalzte I-Träger eignen sich daher nur für y₂ Ziegel starke Mauern, bei größerer Mauerstärke sind 2 bis 3 nebeneinander gelegte und durch Stemmschrauben (Stehbolzen) verbundene I- oder H-Träger oder genietete, bezw. Kastenträger zu verwenden; letztere inbesonders, wenn die Mauer 1 y₂ Ziegel oder darüber stark ist.

Die Höhe dieser Mauerträger ist womöglich derart zu wählen, daß ihre Unterkante gleich hoch mit den übrigen Deckenträgern liegt und die Oberkante noch unter dem Fußboden bleibt.

Bei ^Decken mit Horizontalschub (Gewölben, bombierten Wellblech) sind nebeneinander liegende Mauerträger nicht zu empfehlen und sollen stets einheitlich konstruierte Träger — etwa mit 2 oder 3 Stegen — angewendet werden.

Die'eisernen Träger erhalten in der Regel im Mauerwerke ein Auflager von 30 cm (Ziegellänge) und ruhen auf Auflagersteinen oder auf in Portlandzementmörtel versetzten 10 bis 12 mm starken Schmiedeeisenplatten von solcher Größe, daß der Druck auf das Mauerwerk die per Flächeneinheit zulässige Grenze nicht überschreitet. Sollte jedoch für einen 30 cm tief eingreifenden Träger der Auflagerstein länger als 50 cm ausfallen, dann ist es vorteilhafter, den Träger 45 cm tief eingreifen zu lassen, dem Auflagerquader dieselbe Breite und die dem Auflagerdrucke entsprechende Länge zu geben.

Für die Berechnung der Unterzüge und deren Stützen sind die aufruhenden einzelnen Trägerlasten maßgebend.

Bei Decken mit Unterzügen und Säulen wäre für deren Berechnung und Konstruktion folgendes zu beachten :

Sind diese Lasten wegen ungleicher Entfernung oder ungleicher Belastung der Träger verschieden, so ist die Berechnung stets auf Grund dieser Einzellasten durchzuführen; liegen jedoch mehr als 4 gleich belastete Träger in gleichen Entfernungen auf einem Unterzuge, so ist es zur Vereinfachung der Rechnung zulässig, die Gesamtlast als auf die ganze Länge des Unterzuges gleichförmig verteilt anzunehmen.

Wenn die Träger auf Unterzügen liegen und über einen oder mehrere derselben kontinuierlich hinweggehen, ist zu berücksichtigen, daß in diesem Falle die Drücke auf die Unterzüge größer aus-fallen als bei freier Auflagerung (Stützendrücke der kontinuierlichen Träger). Weil aber die Durchbiegung der Unterzüge Änderung der Stützenhöhen mit sich bringt, welche alle Berechnungsdaten des kontinuierlichen Trägers illusorisch machen, soll diese Auflagerungsart vermieden werden und ist stets anzustreben, alle Träger auf den Unterzügen zu stoßen und frei aufzulagern.

Die Verwendung von hölzernen Unterzügen ohne Verstärkungen wird naturgemäß nur bei geringen Stützweiten und kleinen Lasten zulässig sein.

Von den üblichen Verstärkungsarten hölzerner Unterzüge wären einfache und doppelte Hängwerke, dann Häng- und Spreng-werke, ferner armierte Träger —• wegen der Unverläßlichkeit der Stützenhöhen -— auszuschließen.

Einfache oder doppelte Sprengwerke sind nur dann zulässig, wenn der von den Streben ausgeübte Seitenschub von den Mauern ohne Gefahr für ihre Standfestigkeit ohne weiteres aufgenommen werden kann oder wenn zur Aufnahme des Seitenschubes vollkommen verläßlich wirkende Zugschließen angeordnet werden können.

Sobald eiserne Träger als Unterzüge aus irgend einem Grunde ausgeschlossen sind und der Raum nicht durch Säulen verstellt werden darf, werden korrekt konstruierte und ausgeführte Dübelträger noch am besten entsprechen.

Werden hölzerne Unterzüge durch Säulen gestützt, so sind stets Sattelhölzer anzuordnen, weil hiedurch die Tragkraft der Balken nennenswert erhöht wird und dieselben über den Stützen leichter und sicherer gestoßen werden können.

Damit sich die Säule nicht zu stark in den Sattel einpreßt, ist es bei großen Belastungen vorteilhaft, die Sättel aus Eichenholz zu erzeugen.

Ist 1 die Achsendistanz zweier Säulen, so soll das Sattelholz um l/6 über das Säulenmittel vorstehen, so daß seine ganze Länge l/₃ beträgt.

In diesem Falle, xmd wenn dabei das Sattelholz denselben Querschnitt erhält, wie der Unterzug, können beide nach dem

Qi

berechnet werden, wobei Q die auf die ganze Säulen-

Momente —

entfernung gleichförmig verteilt gedachte Gesamtlast bedeutet.

Durch eine besonders feste Verschraubung oder durch eine Verdüblung des Sattelholzes mit dem Unterzug wird kein Vorteil erreicht.

Zur Vermeidung von Unbestimmtheiten in der Lastübertragung ist es vorteilhafter, die Unterzüge über jeder Säule zu stoßen; hiedurch wird eine Überschreitung der rechnungsmäßigen Materialbeanspruchung verhindert, welche bei kontinuierlichen Trägern durch ganz geringe Änderung der Stützenhöhen hervorgerufen werden kann.

An dem freien Ende des Unterzuges hat ein einfaches Sattelholz keinen Zweck, ist daher wegzulassen; doch muß die Stützweite der Endfelder um zirka 10% geringer gehalten werden als die Entfernung je zweier Mittelsäulen.

der Säulenentfernung) erhalten; sie länger zu

Sattelhölzer mit Kopfbügen können ungefähr dieselbe Gesamtlänge (=

machen ist nicht vorteilhaft, weil sonst , für die Büge und die Säule Knickgefahren eintreten.

Der Unterzug kann hiebei als beiderseits überhängender Träger berechnet werden, für welchen die theoretischen Schnittpunkte der Büge mit den Sattelhölzern als Stützpunkte fungieren.

Auch hier empfiehlt es sich, die Unterzüge über allen Säulen zu stoßen.

Bei den freien Enden des Unterzuges sind Sattelhölzer mit Kopfbügen dann zulässig, wenn der einseitige Schub des Buges auf die Säule oder die Mauer nicht schädlich wirkt. In diesem Falle können die Endfelder die gleiche Stützweite wie die Mittelfelder erhalten.

Das Sattelholz erhält aus konstruktiven Gründen meist den Querschnitt des Unterzuges, obwohl es weit geringer beansprucht ist. Der über dem Kopfbuge vorstehende Sattelkopf muß auf Abscherung (parallel zu den Fasern) berechnet werden.

Die Kopfbüge sowie die Säulen sind auf Knickung zu berechnen; bezüglich der letzteren gelten folgende Anhaltspunkte:

Ist h die ganze Höhe der Säule (in cm), b die kleinere Querschnittsdimension, so soll b mindestens = — sein.

sein, worin k₂ = die zulässige Druckfestigkeit per

Ist weiters F der um die Zapfenlöcher usw. verminderte volle, . das ist also der Nettoquerschnitt und P die Axialkraft, so muß k₂ F

i +L5!

' j2

b²’

1 cm² (für weiches Holz 60, für Eichenholz 70 kg), i² = das Quadrat

des Trägheitsradius

und C eine Materialkonstante = 0-0002

bedeuten; es ist daher für Säulen aus weichem Holze:

60 x F

12 h²

1 + 0 0002 x u0-b²

Damit P aber tatsächlich als Axialkraft wirkt, muß die Konstruktion so durchgeführt sein, daß alle exzentrischen Kraftübertragungen ausgeschlossen sind.

Für Stützweiten über 10 m werden^häufig Gitterträger ökonomischer sein, namentlich dann, wenn der Unterzug derart schwer belastet ist, daß Stehbleche von mehr , als 800 mm Höhe verwendet werden müßten.

Ein besonderes Augenmerk ist der soliden Befestigung des Säulenfußes zuzuwenden; die Eingrabung desselben ist nicht zulässig.

Steht die Säule auf einem Mauersockel, so muß derselbe derart dimensioniert sein, daß weder im Mauerwerk noch in der Fundamentsohle die zulässigen Drücke per Flächeneinheit überschritten werden.

Werden eiserne Träger als Unterzüge angeordnet, so kann man je nach der verlangten Tragkraft und den sonstigen konstruktiven Anforderungen entweder gewalzte oder genietete Träger verwenden.

Solche Gitterträger erhalten yi0 bis ¹j ₁₅ der Stützweite als theoretische Trägerhöhe und werden am besten mit parallelen Gurten und ein- oder zweifachen Fachwerke konstruiert.

Die Verbindung der eisernen Träger mit den Unterzügen kann in verschiedener Weise erfolgen:

a)    Am einfachsten ist es, die Träger auf die oberen Flanschen der Unterzüge aufzulegen; doch ist diese Konstruktion nur dann anwendbar, wenn der liiemit verbundene Nachteil, daß der ganze Unterzug unter der Decke in den Raum vorragt, nicht ins Gewicht fällt.

b)    Die eisernen Träger werden auf 20 bis 25 cm lange Winkelstücke aufgelegt, welche an den Steg bezw. an das Stehblech des Unterzuges angenietet sind.

c)    Die eisernen Träger erhalten an ihren Enden Anschlußwinkel, welche mit dem Stege oder dem Stehbleche des Unterzuges vernietet oder verschraubt werden.

d)    Für Träger, welche sehr große Lasten übertragen, können, bei genügender Höhe des Unterzuges, an das Stehblech desselben eigene Konsolen angenietet werden, welche das Auflager der Träger bilden.

Bei jeder Art der Endbefestigung muß jedoch die Übertragung der Vertikallast derart erfolgen, daß die zulässigen Beanspruchungen auf Druck, Abscherung oder Leibungsspannung nirgends überschritten werden.

In Decken über sehr feuergefährlichen Räumen müssen alle Träger und Unterzüge gegen den direkten Anprall der Flammen durch eine Ummantelung (eigens gebrannte Formstücke oder Verputz auf Rohr bezw. Drahtgeflecht, Gipsdielen u. dgl.) geschützt werden.

Bei Gewölben zwischen Eisenträgern sind weiters zum Schutze der Unterzüge an denselben Schildkappen anzuwölben und ist die Konstruktion derart durchzuführen, daß die Unterkanten der Unterzüge unter jenen der Träger möglichst wenig vorragen.

Wenn hiebei die Träger auf den unteren Flanschen beziehungsweise den unteren Gurtwinkeln der Unterzüge aufliegen, so ist stets noch die unter c angegebene Verbindung mittels Anschiußwinkel anzuwenden.

Bezüglich.Auflagerung der eisernen Unterzüge auf den Mauern (Tiefe des Eingreifens, Verteilung des Auflagerdruckes usw.) gelten die bei den Mauerträgern gegebenen Ausführungen.

Werden die Unterzüge durch gußeiserne Säulen gestützt, so muß die Konstruktion derart durchgeführt sein, daß die Lastübertragung möglichst zentrisch erfolgt.

In diesem Falle gilt zur Berechnung der Tragkraft P die Formel: F

T-s-; hierin bedeuten h² ’

1 +c

k₂ die zulässige Druckfestigkeit für liegend gegossene Säulen = 600 kg per cm²;

F den Querschnitt, wobei F =

Durchmesser mit D, der innere mit d bezeichnet wird;

C eine Materialkonstante für liegend gegossene Säulen — 0 0003; li die ganze Höhe der Säule in cm;

i²das Quadrat des Trägerhe'itsradius, i² =

(D² —d²) ist, wenn der äußere

₁₆ (D² + d²).

Die Anwendung dieser Formel ist jedoch an die Voraussetzungen geknüpft, daß:

1. D —, ist, damit bei der durch Axialkräfte hervorgerufenen

Knickung keine Zugspannungen eintreten; - D

2. die Fleischstärke 8

, aber mindestens 8 = 15 mm sei, weil

> 15

sich bei liegendem Gusse stets Differenzen in der Fleischstärke ergeben;

3.    bei etwa vorhandenen Kannelierungen der Querschnitt F dementsprechend verringert wird;

4.    der Säulenkopf und der Fuß derart verbreitert sind, daß die Auflagerung oben und unten mit einer genügend großen Fläche erfolgt.

Der Säulenfuß ist auf eine gußeiserne Unterlagsplatte zu stellen, welche vor dem Versetzen der Säule in ein Zementmörtelbett genau horizontal verlegt wird; um Verschiebungen zu verhindern, erhält die Unterlagsplatte eine in das Mauerwerk eingreifende Rippe oder sie wird durch Steinschrauben fixiert-

Ist der Säulenkopf in seiner Lage nicht festgehalten und wirken dabei stärkere Seitenkräfte auf die Säule, so sind zur Befestigung der Fußplatte Fundamentschrauben anzuwenden.

In diesem Falle ist in der früher angeführten Formel zur Berechnung der Tragkraft die Materialkonstante C mit 4 x 0-0003 = 0-0012 einzusetzen.

Diese Unterlagsplatte soll auch einen zylindrischen Ansatz nach oben haben, welcher entweder in den hohlen Säulenfuß eingreift oder, was vorteilhafter ist, denselben hülsenartig umfaßt.

Zur Erhöhung derStandfestigkeit kann im ersten Falle der Säulenfuß,im zweiten der zylindrische Ansatz der Platte Versteifungsrippen ei halten.

Bei hohen, stark belasteten Säulen kann sowohl der Säulenfuß als der vorerwähnte zylindrische Ansatz angegossene Flanschen bekommen, welche miteinander verschraubt werden, wobei jedoch zu beachten ist, daß sich die Flanschen am Umfange (dort wo die Schrauben hindurchgehen) nicht satt berühren sollen.

Der Säulenkopf erhält ein genügend breites Kapitäl, welches den Unterzügen eine, jede seitliche Verschiebung ausschließende Auflagerung bieten soll, wobei aber zur Vermeidung exzentrischer Lastübertragungen der durch Gußwarzen zu bildende eigentliche Auflagerpunkt des Trägers möglichst nahe an die Säulenachse zu bringen ist.

Sind die Unterzüge über den Säulen köpfen untereinander nicht schon durch eiserne Träger verbunden, so ist zur Verhinderung einer seitlichen Schwankung in jeder Deckenhöhe zwischen den Unterzügen eine steife Verbindung (X -Träger bezw. 2 Winkeleisen od. dgl.) erforderlich.

Reicht die Säule durch mehrere Geschosse, so muß der Säulenschaft auf die ganze Höhe bis zum Mauersockel hindurchgehen, wobei er aber Selbstverständlich innerhalb der Decke gestoßen wird. Dieser Stoß wird in ähnlicher Weise wie die Verbindung des Säulenfußes mit der Unterlagsplatte durchgeführt, indem die beiden Säulen teile hülsenartig übereinander geschoben werden und behufs Verschraubung Flansclienangüsse erhalten.

Auch hier muß eine möglichst zentrale Lastübertragung angestrebt werden; falls dies durch entsprechende Konstruktion des Kopfes der unteren Säule nicht erreicht werden kann, ist es besser, innerhalb der Decke eigene Gußstücke einzuschalten, welche ein Durchschieben der Unterzüge gestatten und welche mit dem Schafte des oberen und des unteren Säulenteiles in feste Verbindung gebracht werden.

Die geringe Knickfestigkeit sowie die sonstigen Nachteile der liegend gegossenen Säulen, weiters ihre Unverläßlichkeit bei größeren Bränden (zahlreiche Sprünge, sogar totales Abschmelzen) lassen es ökonomisch und ratsam erscheinen, bei größeren Belastungen schmiedeeiserne Ständer zu verwenden, welche zum Schutze gegen den direkten Anprall der Flammen sowie auch des besseren Aussehens wegen eine verputzte Ummantelung (auf Rohr- oder Drahtgeflecht, auch mit Giepsdielen) erhalten.

durch entsprechende Wahl der Ausmaße — meist einfachere und bessere Verbindungen mit den Unterzügen und Absteifungen als gußeiserne Säulen.

Überdies gestatten schmiedeeiserne Ständer

Abgesehen von den seltener konstruierten Rundsäulen aus Quadrant- und Sextanteisen, sowie von den bisher in Österreich-Ungarn als Säulen nur wenig verwendeten patentgeschweißten Röhren, sind vor allem Kombinationen aus I- resp. d-Trägern mit Blechen und Winkeleisen oder aus den ersteren allein, dann aus Winkeleisen allein oder mit Blechen vernietet, zur Bildung von Ständern für jede verlangte Tragkraft geeignet und läßt sich die Querschnittsform stets dem Profil des Unterzuges sowie allen sonstigen Anforderungen entsprechend wählen.

Weil auf ein vollkommenes Passen der Stoßflächen nicht gerechnet werden kann, so soll die Verbindung des eigentlichen Ständers mit dem Säulenkopfe und mit dem gleichfalls aus Schweißeisen konstruierten und durch Versteifungsrippen verstärkten Säulenfuße sowie auch bei den Stößen innei'halb der Decken, stets durch Vermittlung von lotrecht versetzten Knotenblechen oder Laschen erfolgen, wobei die Druckkräfte durch die erforderliche Anzahl Nieten zu übertragen sind.

908

Bei zentrischer Belastung von schmiedeeisernen Ständern wird die Druckkraft P nach der Formel

P<

h²

berechnet,

¹ + C ~[2-

wobei k₂ die zulässige Druckfestigkeit — 1000 kg per 1 cm²,

Fn den Nettoquerschnitt, d. h. den um die in einen Querschnitt fallenden Nietlöcher verringerten vollen Querschnitt in cm²,

C eine Materialkonstante für Schmiedeeisen — 0-0001,

11    die Höhe des Ständers in Zentimetern und

1²    das Quadrat des kleinsten Trägheitsradius bedeutet:

i² wird als der Quotient i² = aus dem kleinsten Trägheitsmoment und dem Querschnitte gefunden, wobei man zur Erleichterung der Rechnung i² für den vollen Querschnitt ermitteln kann.

Sollen gußeiserne oder schmiedeeiserne Säulen in einer Mauer zur Aufnahme von Lasten angeordnet werden, so müssen sie ein solches Profil erhalten, daß der Verband mit dem Mauerwerk in einer, jede Verschiebung ausschließenden Weise erfolgen kann.

Werden die Lasten von gußeisernen oder schmiedeeisernen Säulen auf einzelne Mauerpfeiler übertragen, so ist zunächst unter die Säulenfußplatte eine Steinplatte von solcher Fläche anzuordnen, daß das darunter befindliche Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk keine größeren als die in der Folge angegebenen Flächendrücke erleidet. Behufs möglichst gleichmäßiger Druckverteilung sollen solche Pfeiler wenn tunlich einen quadratischen Querschnitt erhalten.

Die Fundamente dieser Pfeiler müssen so weit verbreitert werden, daß die Fundamentsohlen nicht über ihre zulässige Tragfähigkeit belastet werden.

Eisenbetonkonstruktionen.

Zusammenstellung der Formeln zur Berechnung derselben.

A. Reine Biegung.

1. Ohne Berücksichtigung der Betonzugspannungen.

Bei einfacher Eiseneinlage vom Gesamtquerschnitte fe auf Platten- oder Balkenbreite b ergibt sich, wenn das Verhältnis der Elastizitätsmaße des Eisens und des Betons mit n bezeichnet wird,

der Abstand der Nullinie von der Ober-

Fe

n = —— = 15 zu setzen

Fb

kante aus der Gleichung der statischen Momente der Flächenelemente für die Nullinie (laut Abbildung).

V) X “

l.~ = nfe (h-a-x).

f l f

-D

i _j_2b (h~a)

Aus der

nfe

Gleichsetzung der Momente der äußeren und inneren Kräfte folgt dann:

3. M = ab

worin ah die

größte Betondruckspannung bedeutet. Hieraus folgt: 2 M

4.    =

bx(h-a-f)

und <re die mittlere Eisenspannung wird:

5. ae =

I)

. Unter Umständen kommen auch folgende

Gleichungen in Betracht:

6. x =

n (h—a) ab

Und 7- ^ ab = ae fe-

Bei T-förmigen Querschnitten, sogenannten Plattenbalken, unterscheidet sich die Berechnung nicht von der vorigen, wenn die Nullinie in die Platte selbst oder in die Unterkante derselben fällt. Geht die Nullinie durch den Steg, so können die in denselben auftretenden geringen Druckspannungen vernachlässigt werden. Dann ist laut Abbildung:

8. au =

9. ce — n

% +

Jo

7X

h-a-x

10.

bd = Ge fe oder nach

Einsetzung der Werte von au und ce aus den Gleichungen 8 und 9 in Gleichung 10:

a\

bd²

11. x =

— +n fe (h—a)

, und da der Abstand des Schwer-

bd + nfe

punktes des Drucktrapezes von der Oberkante

d s₀ + 2 CTu

y= -ö--:-

3 ao + CTu

au in die Gleichung 8 13. y — x--— -f-

12. x—

ist, so wird nach Einsetzung des Wertes

d²

6 (2 x — d)

(x — d)²j

und

14. Ce =

fe (h—a —X + y)

15.

n (h — a—• x)

Ge-

Hierin bedeutet c'b die Betondruckspannung in mittlerer Höhe

der oberen Eiseneinlagen und ist bestimmt durch ab ' — n (x — a)

x — a

Da ferner ae ' =

Erhalten Balken und Platten auch obere Eiseneinlagen, so kommen folgende Gleichungen zur Anwendung:

Für die Lage der Nullinie:

Kx²

10. —--fe ' (x —a) + nfe ' (x —a) =

= nfc (h —a—x)

• «~h •

B,

xff

4-

h-X

17. x — —

(n—1) fe ' + nfe

h-xn

zsl

ft

(n—1) fe ' + n fe

(n — 1) fe ' a + n fe (h —a)

Für das Angriffsmoment:

18. M =

— a — y] — fe ' ab ' (h“2a) + fe ' ffe ' (h —2a).

ub ist, so wird:

19. M

-[¥(*>

a--g-j + (n—1) fe ' ——    (h—2a) j

Ver-

nachlässigt man die geringe Querschnitts Verminderung des Betondruckgurtes durch die oberen Eiseneinlagen, so geht Gleichung 17 über in

20. x —

n(fc +%')

und Gleichung 19 in

21. M

4-nf,' -Q-— (h—2a)j

Hat man bei gegebenem Angriffsmoment aus Gleichung 21 das c7b berechnet, so finden sich die Spannungen <re und cre ' leicht aus dem Gesetz, daß sich die Spannungen wie ihre Abstände von der Nullinie verhalten.

Hat man bei gegebener Betondruckspannung <rb den Wert des Angriffsmomentes ermittelt, so finden sich die Spannungen ae und ae ' aus :

22. M

a)

, oder da

ffe' =

23. M

Man kann auch den Abstand des gemeinsamen Schwerpunktes von Beton und Eiseneinlage in der Druckzone von der Nullinie bestimmen aus:

bx

24. Yi — —

2

•yx *b + *e ' fe ' (x —a)

V) X'*

-3- + n fe ' (x— a)²

bx

bx²

2" + n fe ' (x—a)

dann wird:

25. M — fe se (h — a — x + yj.

2. Mit Berücksichtigung der Betonspannungen.

Bei einfacher Eiseneinlage wird entsprechend der Abbildung aus Gleichung 1: bx²

26.

b (h — x)²

+ n fe (h — a—x) und

D-

bh²

— + n fe (h—a)

Aus der Gleich-

b h + n f e

Setzung der Zug- und Druckkräfte folgt:

fr**'

Z„

28.

bx

_x

= b —-— ab -f ae f und aus der Proportionalität von

u

2 Jbd

Dehnungen und Spannungen:

²⁹- °bz = -

<?bd und 29 a. ae = n Die Momentengleichung für die Nullinie wird dann:

CTbd'

|-\y    O    V» _ y    O

30. M = — abd — x-f b —g— ®bz -g- (h — x) + ae fe (h a x),

woraus mit Hilfe der Gleichungen 29 und 29a folgt: b (h — x)³

31. M =

abd bx³

~>T 3

-f n fe (h — a — x)² . Ist M gegeben,

so ergibt sich zunächst aus Gleichung 3 die Spannung abd und aus Gleichungen 29 und 29 a die Spannung crbz und ac

Bei Plattenbalken wird, wenn die Nullinie durch den

Steg geht:

ha

d²

32. x -

t>i -g—b (b —bj — + n fe (h —a)

bj h + (b — bj d + n fe

33. M =

,    + CTu

b—2—

dy + br

au 2

(x— d)² + bt sbz X (h-x) +

+ ae fe (b — a—x),

33 a. M —

* oq

u>| er

>1

34.

+ n fe (h —a—x)²

^ ^ X crD und 34 a. ae = n

h— a—x

ao .

Zur Ermittlung der Querschnittsabmessungen bei gegebenem Angriffsmoment sind diese Gleichungen sehr bequem.

Sind b, b1; h und fc gegeben und wird die Voraussetzung gemacht, daß die Nullinie in die Unterkante der Platte fällt, so wird: bx²

^r = b*

35.

/Jx_x)^

-——— + nfe (h — a—x), woraus sich ergibt:

36.

x² + (bjh +nfe)x = -¹^h- + n fe (h — a),

Gleichung mittels x die Plattenstärke zu finden ist. Die auftretenden Spannungen ergeben sich aus:

" f, (h

aus welcher

³⁷- M= i pr +b-

Gleichungen 34 und 34 a.

Werden auch in der Druckzone Eisenstäbe angebracht, so ergeben sich bei Platten und Balken:

a — x²) , sowie aus den

bh²

38. x =

—+ (n-l)[fc'a + fe(h-a)]

39. M =

bx³

bh+(n_l)(fe'+fe) b (h—x)³

und

3" +

-~Z

ie.....

+ (n— 1) jfe' (x —a)² + fe(h — a

Sind die oberen und unteren Eisenstäbe von gleichem Quer-^ und

schnitt, so wird x

40. M ==

bh²

⁼ T

4 (n— 1) fe

,2"

abd-

Für die am häufigsten vorkommenden Eisenbetonkonstruktionen, nämlich Platten und Balken von rechteckigem Querschnitt und Eiseneinlagen nur auf der Zugseite, lassen sich die Ausdrücke 2, 4 und 5 wie folgt vereinfachen.

Ist das Angriffsmoment sowie der Querschnitt des Betonkörpers und der Eisenstäbe gegeben und will man hiernach die auftretenden Spannungen ermitteln, setzt man fe = b (h— a)

b (h— a)

wobei

aus den gegebenen Abmessungen zu erhalten ist.

Für Werte von m = 100 bis 200 gibt die nachfolgende Tabelle die zugehörigen Werte von x, ih und ae in einfacher Weise.

Werte von fe

Zugehörige Werte von x

Spannungen

ab

Spannungen <re

b (h— a)

100

0-418 (h —a)

5-559

b (h — a)²

116

b (h — a)²

= 20-867 sb

b (h— a)

110

0-403 (h —a)

5-735

127

= 22T45

b (h — a)

120

0-391 (h — a)

5-895

138

= 23-409 ab

b (h— a)

130

0-379 (h — a)

6 040

149

= 24-668sb

b (h— a)

140

0-368 (h — a)

6194

160

= 25-831 ab

b (h — a)

150

0-358 (h —a)

6-344

5?

170

=■26-797%

b (h— a)

160

0-349 (h —a)

6-485

; 181

= 27-911 ab

b (h— a)

170

0-341 (h —a)

6-617

192

9>

= 29 016 crb

b (h —a)

180

0-333 (h —a)

6-756

203

= 30-049 ffb

b (h — a)

190

0-326 (h — a)

6-883

213

- 30 946 %

b (h—a)

= 32-000 5b

Werden bei gegebenem Angriffsmoment und angenommenen Beton- und Eisenspannungen die Querschnittsabmessungen gesucht, so findet sich aus Gleichung 6 zunächst x = s (h— a), wenn

n Jb

ae + n ab

Dieser Wert in Gleichung 4 eingesetzt, ergibt:

200

0-320 (h — a)

7 000

224

gesetzt wird.

41. h — a =

----- = r

Der Ausdruck für

sab

f findet sich aus Gleichung 5 zu fe =

ae j^h-a

s (h — a)^|

_3    J

, oder,

wenn h — a = r j eingesetzt wird, zu |/Mb = t j/MF

42. fe -

58

Die hiernach für verschiedene Spannungen ae und ab s ch ergebenden Werte von x, h —a und fc lassen sich aus nachstehender Tabelle leicht ermitteln.

Werte

in kg/cm² von

Zugehörige Werte von

ffe

ab

Zugehörige Werte von x = s (h — a) h—a = r

Zugehörige Werte von f₀ = t J/Mb

1000    45    0-403 (h—a)

1000    44    0-398

/' M

1000    42    0-387

1000    40    0-375

1000

38    0-363

0 00324 I

000317

0-00306

000293    „

0-00280

1000

1000

36    0-351 (h — a)

34    0-338

0-423

0-443    „

1000

32

0-325

1000

30

0-310

1000

28

0-296

0-464    ,,

0-490    „

0-518

0-00267 J/Mb“ 000254    „

0-00242 0-00228 „ 000214    „

1000

26

0-280 (h — a)

0-550

fW

1000

24    0-265

1000

22    0-248

1000

20    0-230

900

900

900

900

900

0-400 (h — a) 0-368 0-333 0-294 0-250

0-380

0-420    ,,

0-475    „

0-549

J5

0-060

800

800

800

800

0-429 (h — a) 0-396 0-366 0-319

0-367

0-408

0-459

0-530

er:

800

0-273

0-635

Bei Plattenbalken lassen sich die Werte beider Tabellen ebenfalls verwenden, wenn die Nullinie in die Unterkante der Platte fällt, oder wenn man eine solche Lage der Nullinie zur Bedingung macht.

Zur Berechnung der Schubspannung am Auflager V

.    -—, worin V den Auflager-

dient die Formel:

“o =

druck bedeutet.

bto

Die Haftspannung ergibt sich aus q =

den Gesamtumfang der Eiseneinlagen bedeutet.

Wenn bei Plattenbalken die Nullinie in die Unterkante der Platte fällt, haben beide Formeln für Schub- und Haftspannung ebenfalls Giltigkeit, geht die Nullinie durch den Steg, dann ist

To =

worin LT

b, (h —a—x +y)

B. Zentrischer Druck.

also

Ist F der Querschnitt der gedrückten Betonfläche und fe jener der gesamten Eiseneinlage, so wird die zulässige Belastung: jener 43. P = (F-f n fe) <r

44.

F + nfe 45. ae = n ab =

und

F + n fe •

C. Exzentrischer Druck.

Die Berechnung erfolgt wie bei homogenem Baustoff, wenn in den Ausdrücken für die Querschnittsfläche und das Trägheitsmoment der Querschnitt der Eiseneinlagen mit einem n-fachen Werte zum Betonquerschnitt hinzugerechnet wird. Auftretende Zugspannungen müssen durch die Eiseneinlagen aufgenommen werden können.

Die zulässigen Spannungen für Eisenbetonkonstruktionen sind:

Beton auf Druck bei Biegung . . „ unmittelbarem Druck. ,, Schub bei Biegung . . ,, Adhäsion (Haftung). .

. —    40 kg/cm³

35

4'5 „    „

7’5 „    „

Eisen auf Zug

= 1000

58*

Ermittlung der Lasten:

Den in der I. Abteilung dieses Werkes auf Seite 207 und 208 gegebenen Daten über die zufällige oder Nutzlast wird beigefügt, daß für Magazine, Depots, Lager- und Arbeitsräume mit schweren Maschinen usw. die größte zufällige Last von Fall zu Fall zu bestimmen ist und dabei auf die Stoßwirkung besonders Rücksicht genommen werden muß.

Bei Einlagerungen kann man rechnen:

Für Getreide, 1 m hoch geschüttet .... 730 kg per m* ,, Hülsenfrüchte, 1 m hoch geschüttet . . 800 ,,

,, Mehl, 1 m hoch geschüttet in Fässern . . . .

,,    ,,    ,, Säcken...........

,, Kochsalz in Stöcken (5 bis 6 Stöcke übereinander) ..............

lockeres Heu oder Stroh, 1 m hoch . . gepreßtes Fleu, 1 m hoch Eis bei 1 m Höhe . . .

Über das Gewicht und die zulässige Beanspruchung der Baumaterialien, dann über das Eigengewicht verschiedener Deckenkonstruktionen geben die hier folgenden, vom „Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein“ auf-gestellten Normen entsprechenden Aufschluß.

Eigengewichte der Baumaterialien (Mittelwerte).

A. Holz (lufttrocken).

Eigengewicht per 1 m³

1.    Eichenholz

2.    Buchenholz

3.    Lärchenholz

4.    Kiefernholz

5.    Tannenholz

6.    Fichtenholz

800 kg 750 ,. 650 ,, 600 ,, 550 ,, 500 „

B. Metalle.

7800 kg ■ 7850 „ 7300 „ 11400 „ 8900 „ 7200 ,,

1.    Schweißeisen . . .

2.    Flußeisen.....

3.    Roheisen (Gußeisen)

4.    Blei.......

5.    Kupfer......

6.    Zink.......

C. Mauerwerk mit Mörtelputz.

Eigengewicht per 1 m3 trocken

feucht

1.    Aus Handschlagziegeln mit Weißkalkmörtel .    1500 kg 1600 kg

2.    „

,, Roman- od. Port

3.

4.

landzementmörtel Maschinziegel mit Weißkalkmörtel . . .    1580 ,,

,,    ,, Roman- od. Portland -

1570 „    1700 ,,

1670 „

Zementmörtel............

5.    ,, geschlemmten Ziegeln mit Weißkalkmörtel ...............

1650 „    1770 „

1530 „    1620 „

6.    Aus nachgepreßten Pfeilerziegeln oder ge

schlemmten Ziegeln mit Portlandzementmörtel ...............

7.    ,, Schattauer Klinkerziegeln mit Portland

zementmörtel ............

1610 kg

8.

9.

10.

11.

Dreilochziegeln mit Weißkalkmörtel . .

Sechslochziegeln..........

porösen Vollziegeln m. Weißkalkmörtel . ,, Dreilochziegeln mit Weißkalk-

1920

1350

1250

1200

1730 kg

2000 „ 1450 ,, 1350 „ 1350 „

mörtel

1140 „

1290 ,,

Die vorstehenden Gewichte sind mit Ausnahme des Klinkermateriales durch Abwägen an Mauerwerk aus Wiener Ziegeln erhoben worden.

12.    Bruchsteinmauerwerk:

a)    leicht.....

b)    mittelschwer . .

c)    Schwer.....

13.    Portlandzementbeton:

Eigengewicht per 1 m³

1900 kg 2200 ,, 2500 ,,

fl) leichter Beton (Ziegel)

b)    mittelschwerer Beton (Kalkstein und Sandstein) 2200 ,,

c)    schwerer Beton (Granit) . . .

14.    Sandsteinquader geringer Festigkeit

,,    hoher

15.    Kalksteinquader geringer

hoher

1800 „

16. Granit

2500 „ 2100 „ 2500 ,, 2000 „ 2600 „ 2700 „

D. Verschiedene Baustoffe.

1400 kg 1400 „ 850 „ 750 „ 1520 „

Roman- und Portlandzementmörtel . . .    1700 ,,

7.    Gußasphalt mit Rieselschotter

8.    Stampfasphalt.......

9.    Terrazzo.........

1.    Mauerschutt........

2.    Bausand.........

3.    Granulierte Hochofenschlacke

4.    Steinkohlenasche .....

5.    Trockener Weißkalkmörtel .

6.

10.    Gips in Kombination mit Schlacke . .

11.    Gipsdielen .............

12.    Füllungsbeton aus Zement und Schlacke:

a)    leicht . . . ..........

b)    schwer.............

2100 2040 „ 2200 ,, 1250 „ 1000 „

13. Glas

14.    Trockene Dammerde . . .

15.    Feuchte    ,,    ...

16.    Donau-Rundschotter . . .

17.    Korkstein........

18.    Xylolith.........

19.    Feinklinkerplatten ....

20.    Lehm .........

21.    Torfmull: a) lose geschüttet

b) gestampft . .

918

Gewicht und Druckfestigkeit der nachbenannten Bausteine der österr.-ungar. Monarchie nach Baurat Prof. Aug. Hanisch*).

Nummer

Steingattung

Gewicht in kg per dm³

Druckfestigkeit in kg per cm⁸ j zum Lager

Mini

mum

Maxi

mum

Mittel

Mini

mum

Maxi

mum

Mittel**)

Porphyr......

Bacher Granit . . . Mauthausener Granit Schlesischer Granit . Untersberger Marmor Karstmarmor .... Feinkörniger bölim.-mähr. Granit . . . Wöllersdorfer .... Schles. u. gal. Sandst.

10    St. Stefano ....

11    Häuslinger.....

12    Almasex......

13    Mannersdorfer . . .

14    Gr.-Höfleiner ....

21    Hundsheimer ....

22    Kaiserstein.....

23    Sommereiner ....

24    Sterzinger Marmor .

25    Oszloper......

26    Lindabrunner . . .

27    Wöllersdorfer Kongl.

28    Marzano......

29    Badner.......

30    Ternitzer Konglom.

31    Mühlendorfer ....

32    Innsbrucker Konglom.

33    Mähr.-Trübauer und

Brüsauer Sandstein

34    Monoster.....

35    Hoftzer Sandstein

36    Salzburger Konglom.

37    Goyszer . . .

38    Zogelsdorfer .

39    Kroisbacher

40    Margarethner .

41    Breitenbrunner 42II Stotzinger . .

WU)H

00 OS

2-41

2-63

2-56

2-56

2-66

2-54

2-52

2-24

213

2-46

2-70

1-48

1-71

2-10

2-51

2-68

2-65

2-39

2-20

2-68

1-48

1-97

2-14

2-64

1-90

2-31

2-39

2-24

2-26

2-20

1-96

2-23

1-64

2-00

1-78

2-02

1-89

1-77

1-74

1-46

1-56

1-59

1100 2200 1100 2000

1700

1700

1600

1600

1500

1400

2-65    2-60

2-65    2-54

2-72

2-54

2-45

2-72

2-66

2-75

2-64

2-67

2-75

2-74

2-59

2*61

2-77

2-59

2-66

2-67

2-74

2-58

2-60

2-63

2-45

2-57

2-52

2-53

2-44

2-17

2-27

2-31

2-33

2-30

2-08

1-98

2-08

2-22

2-02

900

600

2-51

2-71

2-34

2-44

2-45

2-63

2-72

2-72

2-48

2-39

2-70

2-52

2-45

2-42

2-69

2-36

2-49

2-47

2-35

2-50

2-37

2-33

2-34

1-95

2-16

1- 95 i

2- 54 ||

214

1-92

1-85

1-71

1-74

1-83

380

1030

1000

100

150

800

750

640

400

630

400

200

400

550

200

300

300

400

500

230

200

270

211

300

180

220

200

130

160

1600

2100

2000

1300

1000

1900

1600

1500

1300

1200

1200

1500

1500

1100

1400

1800

1400

850

750

850

700

800

900

660

614

o o o o o

io GO

<r> ko

00 oo

O Ol

280

25 360 60 350 60 | 200

1300

1200

1200

1150

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

900

900

850

800

800

800

700

650

650

650

600

600

450

430

370

350

270

200

200

100

100

100

*) „Resultate der Untersuchungen mit Bausteinen der • österr.-ungar. Monarchie", Wien 1892, und „Frostversuche hiemit“, Wien 1895, Verlag C. Gräser.

**) Diese Zahlen sind Mittelwerte aus allen abgeführten Versuchen.

Mittelwerte der Biegungsfestigkeiten, Gewichte und Abnützung von Bausteinen*) der österr.-ungar. Monarchie

nach Baurat Prof. Aug. Hanisch.

Nummer

Fundort

Biegungsfestigkeit in kg per cm²

Gewicht in kg per dm³

Abnützung per 200 Umdrehungen der Schleifscheibe bei 50 cm Radius parallel zum Lager in Grammen

05    M N) M

CO 00

CM CO

CD 00

O 1—1 cm CO Th IO CD l> CM CM <M <M CM <M (M CM

Granite.

Roggendorf bei Pulkau, Niederösterr.

Skuö, Böhmen ..........

Schwarzwasser, Schlesien.....

Krumau, Böhmen........

Nondorf bei Gmünd, Niederösterr. . Haugschlag, Niederösterreich . . .

Kalksteine.

St. Stefano, Istrien........

Laas, Tirol...........

Karrara, Italien..........

Nabresina, Küstenland......

Grisignana, Istrien........

Wollersdorf, Niederösterreich . . .

Untersberg, Salzburg.......

Hundsheim, Niederösterreich .... Kaisersteinbruch (Hausbruch), Ungarn

Repentabor, Küstenland.....

Kocholz, Niederösterreich.....

Kaisersteinbruch (Bruchtalbruch),

Ungarn............

Häusling, Niederösterreich ......

Sommerein, Niederösterreich ....

Chrzanow, Galizien........

Mannersdorf, Niederösterreich . . . Kaisersteinbruch (Kapellenbruch),

Ungarn............

Wollersdorf, Niederösterr. (Konglom.)

Baden, Niederösterreich......

Sterzing, Tirol..........

Lindabrunn, Niederösterreich . . .

142

OhiO

138

101

210

190

170

170

166

163

CO Ttf CO r-H r-H r-H r—(

CD Ci

138

121

118

112

110

110

94

82

76

69

67

Offit'HOO CD CO ID CD CO CO

(ft Dt Dl (fl CM (fl

2-46

2-71

2-69

2-55

2-47

2-51

2-69

2-57

2-48

2-65

2-71

2-53

2-72

2-44

2-34

2-49

2-37

2-45

2-47

2-70

2-53

(M O h h (M CO

r-H r—1 r-H H r-H r-H

56

64

47

57

56

36

37

45

55

40

55

45

57

48

60

51

51

45

48

77

69

Sandsteine.

co t* to o co oo

Sucha, Galizien..........

Rzeka, Schlesien.........

Parteznik bei Weichsel, Schlesien .

110

107

79

to to to

A ^ *»•

CD 00 “4

O O <—» CO CO C<I

*) Vornehmlich für Stiegenstufen.

Fortsetzung.

Nummer

Fundort

Biegungsfestigkeit

in kg per cm²

Gewicht in kg per dm³

Abnützung per 200 Umdrehungen der Schleifscheibe j bei 50 cm Radius j parallel zum Lager in Grammen

WO5hf¹-O5H-00 00OS

Umgebung von Wien, u. zw.:

31    Altlengbach...........

32    Tullnerbach...........

33    Gablitz.............

34    Klosterneuburg..........

35    Reka winkel...........

36    Preßbaum............

38

37    Umgebung von Mähr.-Trübau, Mähren ,, Horitz, Böhmen . . .

¹

Sechs Monate alt.

Mittelwerte derBiegungsfestigkeiten vonPortlandzement-Stampfbeton¹).

Nr.

Im Mischungsverhältnis

Biegungsfes tigkei t in kg per cm²

von 500 kg Portlandzement zu 1 m³ Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1: 3) von 450 kg Portland zement zu 1 m³ Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:3%) von 400 kg Portlandzement zu 1 m³ Sand und" Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:4)

42 bis 50

3340

24 „ 30

Zulässige Beanspruchungen der Baumaterialien.

A. Bei Eisen, Holz und Glas.

Nr.

Gegenstand

Zug

Druck

| Biegung |

Schuc

in kg per 1 cm²

1    ;i Schweiß- und Flußeisen 1000

2    Roheisen (Gußeisen) . .

200

1000²) 1000

800

IKK)

250

200

Eichenholz . . Buchenholz . . Lärchenholz . . Kiefernholz . . Tannenholz . . Fichtenholz . . Glas: a) geblasen b) gegossen

100

zur Faserrichtung

100

80

80

80

80

OOQOOOOO U- h CO O C 'O h 1»

15

30

15

10

10

10

10

30

20

20

20

20

Für Brückenkonstruktionen in Holz und Eisen bestehen be

sondere gesetzliche Vorschriften.

Es ist besonders Rücksicht zu nehmen:

1.    Auf die Zerknickung bei den auf Druck beanspruchten Teilen.

2.    Auf die besondere Art der Beanspruchungen bei exzentrischer

Belastung.

B. Bei einzelnen Werkstücken, steinernen Säulen und Pfeilern.

Druck in Kilogramm per Quadratzentimeter.

Nr.

Steingattungen

1.    Gruppe.

Porphyr, Mauthausener, schlesicher und Bacher Granit, Untersberger Marmor

2.    Gruppe.

Karstmarmor, feinkörniger böhm.-mähr. Granit, WTöllersdorfer, Karpathensandstein, St. Stefano, Pläuslinger, Almaser, Mannersdorfer, Gr.-Höfleiner, Gmündner Granit, Karrara-Marmor, Schlesischer Marmor...............

100

60

50

25

70

40

30

3.    Gruppe.

Grisignana, Wiener Sandstein, bester Oszlo-per, bester Lindabrunner, Laaser Marmor, Hundsheimer Kaiserstein, Sommereiner

4.    Gruppe.

Sterzinger-Marmor, Oszloper, Wollersdorf er Konglomerat, Lindabrunner, Marzano, Badener, Ternitzer Konglomerat, Mühlendorfer ................

50

30

25

35

20

15

1000 kg per 1 cm⁸

5.    Gruppe.

10

15

Mähr.-Trübauer und Brüsauer Sandstein, Innsbrucker Konglomerat, Monoster, Horitzer Sandstein, Salzburger Konglomerat, bester Margarethner, bester Zogels-dorfer, bester Kroisbacher, Goyszer . .

6.    Gruppe.

Zogelsdorfer, Kroisbacher, Margarethner, Breitenbrunner, Stotzinger......

Zu I. Einzelne würfelförmige und plattenförmige Steine. Die einge-setztenZahlenwerte entsprechen einer zirka löfachen Sicherheit. ,, II. a) Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension 7c bis 7s der Höhe beträgt.

Zu II b) Exponierte Werksteine, ferner Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension y₈ bis yi2 der Höhe beträgt.

„ ,, c) Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension weniger als yi2 der Höhe beträgt.

Diese Tabelle bezieht sich durchwegs auf Mittelwerte der Druckfestigkeit senkrecht zum Lager.

Für Steine, mit Ausnahme der ersten Gruppe (bester Gattung), die einer starken andauernden Durchnässung ausgesetzt sind, haben die vorstehenden Zahlen keine Geltung.

C. Bei Ziegel-, Bruchstein-, Beton- und gemischtem Mauer werk.

Druck in Kilogramm per Quadratzentimeter.

Nr.

Mauerwerksgattung

CD

r—(

Ziegelmauerwerk mit Weißkalkmörtel ....

,,    ,, Roman-Zementmörtel .

,,    ,, Portland-Zementmörtel.

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk mit Weißkalkmörtel........

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk mit Roman-Zementmörtel .... Gemischtes Mauerwerk oder Mauerwerk aus lagerhaftem Bruchstein mit Portland-Zementmörtel .............

Bruchsteinmauerwerk aus zugerichtetem festen Stein mit Portland-Zementmörtel .... Mauerwerk aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogen, doppeltgeschlemmte) oder Pfeilerziegel mit Portland-Zementmörtel . Mauerwerk aus Klinkern mit Portland-Zementmörtel ................

Betonmauerwerk aus Romanzement in Fundamenten im Mischungsverhältnisse v. 250 kg zu 1 m³ Sand und Schotter (Volumen-

Mischungsverhältnis 1:5)........

Betonmauerwerk aus Portlandzement bei Mauern nicht unter 45 cm stark:

a)    im Mischungsverhältnis von 500 kg zu

1 m³ Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:3)    ......

b)    im Mischungsverhältnis von 325 kg' zu

1 m³ Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:5)......

c)    im Mischungsverhältnis von 225 kg zu

1 m³ Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:8)    ......

d)    im Mischungsverhältnis von 175 kg zu

1 m³ Sand und Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:10)......

io i_0

io

oo

Ol

1—1

00

00

-a to cü Cl Ol

Ol

Zu a) Mauern nicht unter 45 cm stark sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension mindestens x/₆ der Höhe | beträgt.

,, b) Mauern unter 45 cm stark sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension X/G bis x/₈ der Höhe beträgt.

,, c) Pfeiler mit mindestens 30 cm kleinster Abmessung, deren kleinste Querschnittsdimension x/₈ bis ¹/₁₂ der Höhe beträgt.

D. Zulässige Beanspruchung bei Gewölben aus Ziegel-mauerwerk, Beton und Hausteinen

(bis zu Spannweiten von 10m).

Nummer

Mauerwerksgattung

Ziegelgewölbe mit Weißkalkmörtel.....

,,    Roman-Zementmörtel . . .

,,    Portland-Zementmörtel . .

Gewölbe aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogen, doppeltgeschlemmte) sowie aus Pfeilerziegeln mit Portland-Zementmörtel . . . .

5    Gewölbe aus Klinkerziegeln mit Portland-Zement

mörtel .................

6    Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungs

verhältnis von 500 kg zu 1 m³ Sand u. Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:3)    ....

7    Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungs

verhältnis von 325 kg zu 1 m³ Sand u. Schotter (Volumen-Mischungsverhältnis 1:5)    . . . .

8³) Betongewölbe aus Portlandzement mit Eiseneinlagen (Monier, G. A. Wayss, Melan u. a. m.) im Mischungsverhältnis von 500 kg zu 1 m³ unge-worfenen Sand (Volumen-Mischungsverhältnis

1:3)..................

9 Hausteingewölbe aus Steinen mit Ausschluß der Gruppe 5 und 6 der Tabelle B mit Portland-Zementmörtel..............

H CM CO

Druck-

| Zug-

Festigkeit

in kg per cm²

7-5

10

12

20

18

12

21

30

Die vorstehenden Inanspruchnahmen haben nur bei einem Mörtelmischungsverhältnisse von 1:3, u. zw. bei den Posten 1, 2, 4 und 5 der Tabelle C und den Posten 1 und 2 der Tabelle D unter Verwendung von reinem, reschen, feinkörnigen Bausand, hingegen bei den Posten 3, 6, 7, 8 und 9 der Tabelle C und den Posten 3, 4, 5 und 9 der Tabelle D nur bei Verwendung von ebensolchen Flußsande Geltung, und gelten bei Ziegelmauerwerk nur bei Anwendung von gutgebrannten Ziegeln bezw. Klinkern bester Qualität und bei Beton nur unter Verwendung von reinem, reschen Flußsande und einem erdfreien Schotter in der Maximalgröße von 4 cm.

Das Mischungsverhältnis zwischen Sand und Schotter ist jeweils derart zu wählen, daß der Sand die im Schotter bestehenden Hohlräume ausfüllt.

E. Zulässige Beanspruchung bei Stiegen.

Die zulässige Inanspruchnahme kann ein Fünftel der Biegungsfestigkeit erreichen.

F. Zulässige Beanspruchung des Baugrundes.

Nummer

Bodengattung

Belastung in kg per cm²

1    Feuchter Ton- und sehr feuchter, feinkörniger

H-*.

25-0

6-0

100

und mehr.

Sandboden ...............

2    Lehm, mittelfester Ton- und mäßig feuchter oder

stark tonhaltiger, jedoch trockener Sandboden

3    Sandiger, fester Boden, Schotter von geringer

Festigkeit oder wechselnd geneigter Lagerung, dann Lehm und Tegel, trocken, stehend oder teilweise stehend und gegen Ausweichen geschützt .................

4    Tegel, fester Ton- und trockener, wenig ton-

hältiger Sandboden............

5    i Lockerer wasserhaltiger Boden, Fundierung mit

Anwendung einer Pilotage........

6    I Lockerer wasserhaltiger Boden, Fundierung mit

Anwendung einer 60cm-Betonlage.....

7    |j Lockerer wasserhaltiger Boden per 1 cm² Piloten

querschnitt ...............

8    Grober Kies und Schotter, feiner fester, trockener

Tegel in horizontaler Lagerung und in großer Mächtigkeit...............

9    Fester, nicht verwitterter Felsboden.....

Eigengewicht der Deckenkonstruktionen

(bis zu einer Zimmertiefe von 6 m).

Nummer

Konstruktionsart

i Gewicht in kg per m²

mit

| ohne

: eisern. Trägern

250

340

1    i Gewöhnlicher Tramboden mit 10 cm Beschüttung

samt Fußboden u. Stukkaturung der Decke

2    : Gewöhnlicher Dübelboden mit 10 cm Beschüt-

ji tung sonst wie 1.............

3    Gewöhnlicher Dübelboden mit 10 cm Beschüt

tung, stukkaturter Decke und Fußboden aus liegendem Ziegelpflaster oderSteinplattenbelag

Nummer

Konstrukti onsart

|| Gewicht in kg per m²

mit ( ohne

eisern. Trägern

4 Tramboden zwischen eisernen Trägern, sonst wie Post 1...............

260

240

5    15 cm starke Gewölbe aus Mauerziegeln zwischen

eisernen Trägern mit 8 cm Beschüttung am Gewölbescheitel, Verputz und Fußboden: ä) bei einer Verlagsweite der Träger bis T40 m

von T40

480

450

b) „    „

bis 3 m

6    Gerade Gewölbedecken bis zu einer Verlagsweite

der Träger von T50 m aus Ziegeln, einschließlich Beschüttung, Verputz und Fußboden: System Schober, Konstruktionshöhe 35 cm System Demski, Flönel, Lud wig,Schneider, Wehler, Seidel, Konstruktionshöhe 32 cm.................

7    Stampfbetongewölbe mit Verputz, 6 cm hoher

Beschüttung im Scheitel und Holzfußboden:

a)    7'5 cm stark, 1T5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 30 cm.......

b)    8⁻5 cm stark, 20'5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 40 cm.......

8    Stampfbetongewölbe mit Stampfbetonaus

gleichung und über dem Scheitel 6 cm starkem

Betonfußboden:

a)    7'5 cm stark, 16'5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 30 cm.......

b)    8⁻5 cm stark, 25'5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe von 40 cm.......

9    Moniergewölbe:

a)    5 cm stark, 25 cm Stich, mit einer Kon

struktionshöhe von 40 cm, mit Verputz, Beschüttung 5 cm im Scheitel und Holzfußboden ...............

b)    5 cm stark, 43 cm Stich, mit einer Kon

struktionshöhe von 50 cm, mit 2 cm starkem Betonfußboden und Ausfüllung der Zwickel mit Schlackenbeton..........

10    Gerade Monierplatten mit Holzfußboden, Ver

putz und Beschüttung, 5 cm starke Platten mit

Ausbetonierung der Trägerflanschen ....

11    Bombierte Wellblechdecken zwischen eisernen

Trägern samt Fußboden und Beschüttung, jedoch ohne Verputz:

a)    bis zu einer Trägerentfernung von 2 m bei einer im Scheitel 10 cm hohen Beschüttung

b)    bis zu einer Trägerentfernung von 3 m bei einer im Scheitel 6 cm hohen Beschüttung

550

570

450

370

430

460

550

360

450

440

250

280

520

530

420

350

410

440

530

340

430

420

235

265

NB. Für jedes Zentimeter höhere Beschüttung als oben angegeben ist sind Gewichte um je 14 kg zu vergrößern.

Für die Ausführung der Decken hätten folgende allgemeine Anhaltspunkte zu dienen:

Die Deckenträme werden in Entfernungen von 0-75 bis Tlü m von Mitte zu Mitte verlegt und erhalten ein Mauerauflager von mindestens 15 cm. Bei großer Belastung ist zu empfehlen, in der Tramentfernung nahe der unteren Grenze zu bleiben.

Aus Gründen der Feuersicherheit soll der Fußboden durch eine mindestens 8 cm hohe Schuttschichte von der Sturzbodenschalung isoliert sein.

Die Stukkaturschalung nagelt man in der Regel direkt an die Deckenträme, wodurch Fehlträme erspart bleiben; letztere werden nur dort angewendet, wo die Bewegungen (Erschütterungen) des Fußbodens mit Sicherheit von dem unterhalb befindlichen Plafond abgehalten werden sollen (Tanzböden usw.).

Für die Beschüttung wähle man nur ganz trockenes, von organischen Stoffen freies Material (reinen Flußsand, erdfreien Grubensand, der auch mit etwas Lehm gemischt sein darf); unge-rösteter Mauerschutt ist ganz auszuschließen. — Wo es lokale Verhältnisse gestatten, kann die Beschüttung samt der Sturzboden-. schalung durch Gipsdielen, Spreutafeln u. dgl. ersetzt werden.

Werden die Deckenträme zwischen eiserne Träger verlegt, so kommen sie auf die untere Trägerflansche und flüchtig mit deren Unterfläche zu liegen; die Stukkaturschalung wird unter den Trägern durchgeführt. Trägerentfernung 2 bis 4 m.

Bezüglich der Trägerauflagerung im Mauerwerke gilt das schon früher Gesagte; müssen jedoch die Eisenträger über Maueröffnungen (Tür-, Fensteröffnung usw.) gelegt werden, dann ist die Trägerlast stets durch kleinere Träger, die über dem Ramenatbogen hohl liegen müssen, auf das volle Mauerwerk (Fensterpfeiler) zu übertragen.

Für Tramauflagerungen sind möglichst breitflanschige Träger (X-Type 18 a, 22 a, 24 a, 28 a) zu wählen. Bei schmalen Flanschen können für eine sichere Lagerung der Träme Hängeeisen angewendet werden.

Bei Gewölben zwischen eisernen Trägern sollen, wegen solider Ausführung der Gewölbfüßel, die kleinen Träger bis einschließlich Type 16 nicht verwendet werden; desgleichen wären auch Eisenbahnschienen nicht anzuwenden, da diese überdies im Verhältnis zu ihrem Gewichte ein sehr geringes Tragvermögen besitzen.

Bei Gewölben zwischen eisernen Trägern können Mauern von 45 cm Stärke als gemeinschaftliche Widerlager dienen; bei schwächeren Mauern wären zur Aufnahme der Deckengewölbe beiderseits X- oder |_-Träger zu legen.

Sind die das End Widerlager bildenden Mauern nicht stark genug, dann sind neben sie Deckenträger von gleicher Stärke mif*den Nachbarträgern zu legen und in den letzten 2 bis 3 Deckenfeldern in je y₄ der Trägerlänge Rundeisenschraubenschließen mir überschobenen Stemmröhren (Stehbolzen), anzubringen.

Bei Ausführung der Deckengewölbe ist darauf zu achten, daß jede seitliche Ausbiegung bei den Eisenträgern vermieden wird.

Wellbleche werden auf die Unterflansche der Träger oder direkt auf die Mauer gelegt. Soll an ihnen ein Deckenputz angebracht werden, so kann für selben ein engmaschiges Drahtnetz an kleine, 10 mm lange, 3 mm breite Zungen angehängt werden, die auf zirka 150 mm Distanz in die Wellentäler eingestanzt sind. Holzlatten für die Aufnahme einer Stukkaturschalung in 90 bis 100 cm Entfernung in die Wellenberge gesteckt und mit dem Bleche durch Nägel oder Schrauben verbunden, sind nicht zu empfehlen, weil hiedurch die Feuersicherheit der Decke leidet und die Latten mit der Zeit locker werden.

Bei bombierten Wellblechen sind die Enden für eine sichere Auflagerung an Fassoneisen zu nieten oder sorgfältig auszumauern, damit nicht lokale Deformationen des Bleches eine Senkung des Bogenscheitels verursachen.

Zahlenbeispiele für Deckenberechnungen:

1. Tramdecke eines Wohnraumes im unteren Geschosse, mit 10 cm hoher Beschüttung samt Bretterfußboden und Stukka-turung der Decke. Zimmertiefe oder Stützweite der Träme 1 = 5’50; Tramentfernung — 0'90 m.

Eigengewicht der Decke........... 250 kg/m²

Fremde oder Nutzlast für Wohnräume ebenfalls . 250    ,,

Zusammen .... 500 kg per m2 Gesamtlast eines Balkens Q — 5*50 x 0'90 x 500= 2475 kg.

2475 x 550

Ql

(1 in Zentimetern) =

=    bh²

= 170156 kg/cm und dies muß •< als das Widerstandsmoment k -g-

sein. — k, zulässige Beanspruchung des Holzes auf Biegung = 80 kg,

b = Breite, h = Höhe des Balkens in Zentimetern und

Biegungsmoment

bh³

dessen Querschnittsmodul.

Angenommen b= 19 und h = 26 cm, ist

, bh²

k——

= 80

19 x 26 x 26

=171253

also > als 170156 und demnach entsprechend.

Die Materialbeanspruchung ist =

= rund 795 kg

170156

•J- (19x26 x26)

per cm².

2. Tram decke zwischen eisernen Trägern unter der ad 1 gestellten Annahme; die Eisenträger auf 3 m Entfernung (Fensterschaftweite) verlegt:

a) Berechnung des Balkens:

5.50

1 = 3 m (Trägerentfernung), Balkenentfernung e = - —

Eigengewicht der Decke ohne Eisenträger, per 1 m² 240 kg Fremde oder Nutzlast

= T10 m

. 250 „

Zusammen . . 490 kg per 1 m²

Qi

g = 3 x l-io x 490 = 1617 kg und bh²

= 60638 kg/cm = k ; für k = 80 ist und dem entspricht der Balkenquerschnitt 14/19 cm;

bh²

1617x300

60638

80

- 758

b) Berechnung des Eisenträgers:

1 — 5 50 m; e — 3 m

Eigengewicht der Decke samt Träger .... 260 kg

Fremde Last............... 250 „

Zusammen . . 510 kg per 1 m²

Qi

8415 x 550

Q = 5 50 x 3 x 510 = 8415 kg;

— 578531 kg/cm — k ; k für Walzeisen —

2 T

J — Trägheitsmoment, -    ■■■= Querschnittsmodul auf die Schwer-

2 T

achse I; demnach ist der erforderliche guerschnittsmodul = — 578'53 und dem entspricht nach der folgenden Trägertabelledie I-Type 28, deren    _ 602' 1 ist.

Auflagerdruck eines Trägers- — 4208kg,somit

muß, bei Inanspruchnahme des Mauerwerkes mit 5 kg per 1 cm², unter jedes Trägerende ein guader oder eine Eisenplatte von 4208

—= 842 cm² Fläche = 30x30 cm Seitenlänge gelegt werden.

An den Stirnwänden sind Träger mit-^J— =

il    A

erforderlich; dem entspricht nach der Tabelle der C-Träger Nr. 24.

1000 kg per 1 cm²;

578531

1000

= 289-27

3. Ziegelgewölbe zwischen eisernen Trägern; Annahme wie unter ad 1 und 2. die Entfernung der Träger auf 150 m (halbe Fensterschaftweite).

Eigengewicht der Decke samt Träger . .

Fremde Last..............

. . 550 kg . . 250 ,,

Zusammen . . 800 kg per m²

Gesamtlast eines Trägers g = 5 50 x L50 x 800 = 6600 kg Biegungsmoment =

6600 x 550

= 453750 kg/cm

453750

= ~iqqq~~4<>3-75 und dem entspricht nach Tabelle die I-Type = 477 3, Gewicht per 1 m 46 2

2J

Nr. 24a

kg).

Auflagerdruck des Trägers ~~ —

-—— 3300, somit muß z

= 660 cm² Fläche =

3300

ein Quader oder eine Eisenplatte von

= 30 x 22 cm Seitenlange untergelegt werden, damit das Ziegelmauerwerk nur mit 5 kg per 1 m² belastet wird.

Wird jeder zweite Träger auf die Fenstermitte verlegt, dann muß der Ramenatbogen durch einen kleinen Träger entlastet (3    6600

werden, der - — —-— — 3300 kg als Einzellast in der Mitte

z z

und sein Eigengewicht G = g 1' (g Trägergewicht per 1 m, 1' = Trägerstützweite) zu tragen hat.

o    r    r

Das Biegungsmoment M =    - x ——j- G x ==

Z    4    8

Wird r — P40 m (Fensternischenweite) und g approximativ mit 20 kg angenommen, so ist gl'—20 x T40 = 28 kg und

= 132-1;

kg).

M - 3300 *™ + 3G x¹^ - 116130 kg/cm - 1000 x-^, mithin = 116T3 und dem entspricht X-Type Nr. 16 g = 19-6

Auflagerdruck = -f    -- + 4p- = 1664 kg, es

muß also jedes Trägerende einen Auflagerstein oder eine Eisenplatte von 14.^ = 333 cm² Fläche oder 20x17 cm Seitenlange

ö

erhalten.

Ist die Stirnmauer als Endwiderlager zu schwach, so muß nach dem früher Gesagten entlang derselben ein Träger von gleichem Profil, also X-Type 24a gelegt werden, und es sind auf je % der Stützweite Schließen anzuordnen.

Pfeilhöhe der Gewölbe yi0 ihrer Spannweite, somit der Horizontalschub H per 1 m Träger ~ X P50 X 800 kg und entfällt auf

eine Schließe H = ——    x —    x 15 x 800 = —    X —    Q = —    Q =

4    8    4    8    oZ

~ 32 2062 1000

von 17 mm Durchmesser (2⁻27 cm²).

^ x 6600 = 2062 kg, somit muß das Schließeneisen

= 2'06 cm² Fläche haben und dem entspricht ein Rundeisen

4. Betongewölbe zwischen eisernen Trägern.

Die Berechnung erfolgt wie bei den Ziegelgewölben zwischen Eisenträgern mit Einsetzung der bezüglichen Gewichts- und

Belastungsdaten. Bei Betongewölben werden an die gemeinsamen Widerlager Q-Träger von halber Tragkraft des Mittelträgers gelegt.

5. Gerade Wellblechdecke zwischen Eisenträgern, unten stukkaturt, oben mit einer Beschüttung von 12 cm verglichener Höhe nebst Bretterfußboden.

Trägerstützweite 6 m, Entfernung T50 m; zufällige Last für Geschäftsräume im Stockwerke = 450 kg per m².

a) Berechnung des Wellbleches:

. .    16-5    kg

168 0 „ 35 5 „

Fußbodenbrett 3 cm stark: 0 03x550=    .

Beschüttung: 0 12x1400=    .......

Wellblech und .Stukkatur zusammen approximativ .

450 0 „

Zusammen Konstruktionslast per m² . 220 0 kg Dazu die fremde Last mit

Ergibt die Gesamtlast . . q = 670’0 kg somit q L² (L= T50 m, Stützweite der Bleche in Metern eingesetzt) = 670 X T50 X 1’50 = 1507’5 und dem entspricht das Profil 100x50 x 1 der gewalzten Wellbleche (q L² = 1560, g = 13‘20 kg per m²).

Sollen statt der Wellbleche Stukkaturbleche an gewendet werden, so bleibt der Rechnungsvorgang derselbe und ist dann der ermittelte Wert für q L² auf Stukkaturbleche anzuwenden.

b) Berechnung des Eisenträgers:

Zum vorermittelten Konstruktionsgewichte wird noch das Trägergewicht hinzugeschlagen; der Rechnungsvorgang ist wie bei den Tramdecken und Gewölben zwischen eisernen Trägern.

6. Decke mit bombiertem Wellblech zwischen Eisenträgern:

Annahme: Trägerentfernung 3 m, Pfeilhöhe mit ¹/₁₂ der Stütz-30

weite der Bleche, f = — = 0'25 m, fremde Last wie ad 5 mit 450 kg/m².

a) Berechnung des Wellbleches:

Eigengewicht der Decke ohne Träger laut Tabelle 265 kg/m². Horizontalschub der Konstruktionslast per 1 m Träger:

TT '1    265 X 3    .    ,    J 1 rtAA 1

H, =    x —g— = 1192 oder rund 1200 kg.

Horizontalschub für die einseitige fremde Last:

1-H |(N

H₂ =

;-= 1012-5 oder rund 1020 kg.

_3_    450x3

0-25 X 8

= 6375 kg/cm.

. TT f 1020x 25 Biegungsmoment: H₂ x — X

Axialkraft H. + H₂ = 1200 + 1020 = 2220 kg.

7. Flach decke mitZementeisenkonstruktion zwischen eisernen Trägern, System Monier.

Die Platte aus Portlandzement-Beton hat eine Drahtnetzeinlage, bestehend aus Tragstäben, die in Entfernungen von 6 bis 8 cm gelegt, von Auflager zu Auflager reichen. Quer darüber sind, ebenfalls in Entfernungen von 6 bis 8 cm, Verteilungsstäbe angeordnet und an den Kreuzungsstellen der Tragstäbe mit diesen mittels Bindedraht verknüpft.

Die Tragstäbe müssen allen Zugkräften Widerstand leisten. Deren Querschnitt ist daher fallweise den Belastungsverhältnissen entsprechend zu bestimmen und dabei eine maximale Zugbeanspruchung von 750 kg/cm² in Rechnung zu stellen. Die Verteilungsstäbe bezwecken nur ein Zusammenhalten und Zusammenwirken der Tragstäbe und werden unter gewöhnlichen Verhältnissen etwa 5 mm stark anzunehmen sein- Zum Binden wird 1 mm starker, ausgeglühter Draht benützt.

Von Beton, eine Mischung aus 1 Teile guten, nicht treibenden Portlandzement und 3 bis 4 Teilen reinem Flußsand mit Kies (Rieselschotter) gemengt, wird die Zugfestigkeit vernachlässigt und nur dessen Druckfestigkeit mit 30 kg/cm² in Rechnung • gestellt.

Als Beispiel für die Berechnung eine Gangdecke mit P5 m Trägerentfernung angenommen:

Konstruktionslast für die Platte samt Beschüttung und Holzfußboden . . .

Fremde oder Nutzlast

Die Wellblechtype 100 x 40 x 1 hat per Welle einen Querschnittsmodul von P44 cm³, daher per 1 m Länge 1000 100

Rücksicht auf die Nietschwächungen), wenn ü die fBlecli-stärke, b die Wellenbreite und t die Wellentiefe bedeutet:

0 1 (5 + 8) = L3 cm², also per 1 m Länge

x L44 — 14'4 cm³; Flächeninhalt einer Welle (mit

*(ir+2t) =

1000

x L3 = 13 cm²; somit ist die Gesamtbeanspruehung auf

6375    2220

14-4 ⁺

Der Horizontalschub bei totaler Belastung ist H =    + 2 H₂ =

— 1200 + 2 x 1020 = 3240 kg per 1 m Länge, und werden in den Endfeldern der Decke Rundeisenschließen in je a/₅ der angenommenen freien Länge des Trägers von 6 m angeordnet,

dann entfällt auf eine Schließe j^x 3240 = 3888 kg; demnach

ist ein Rundeisen von 3’89 cm² Querschnitt, das ist mit 23 mm Durchmesser erforderlich.

b) Die Berechnung der Träger wird wie bei den früheren Beispielen durchgeführt.

Töö

Druck:

— 613 kg per cm².

500 kg/m²

.....

Zusammen . . 900 kg/m

Gesamtlast per 1 m = 100 cm Plattenlänge: Q = 900 x L5 —1350 kg. 1350 x 150

Qi

Biegungsmoment ■— =

=25312.

Widerstandsmoment der Platte von der Dicke d und für 1 m Länge bh²

(in der Formel k —ist hier k = 30 kg als Druckfestigkeit des

Betons, b — 100 cm Plattenbreite, und h = d Plattendicke)

W= 30

100 d²

= 500 d².

Die Plattendicke ergibt sich aus d er Relation: 500 d²= 25312, somit = 7⁻11 cm oder rund 8 cm.

25312

500

Der Druckwiderstand der Platte ist auf eine Länge von 100 cm:

on 100d

30 x —-— = 750 d.

4

Der Zugwiderstand der Eiseneinlage beträgt bei n Tragstäben

x ü²

auf 100 cm Plattenlänge, wenn F = n —— den Gesamtquerschnitt der Eiseneinlage in cm², Ü den Durchmesser der Tragstäbe bedeutet und wenn die zulässige Beanspruchung des Eisens mit 750 kg per 1 cm² eingeführt wird:

x ü²

n~T~

jr $-2

Aus 750d muß Fx750 = n-Tj— x 750 sein, folgt:

F x 750 —

X 750.

x ü²

n_4H

Wird die Maschenweite der Drähte mit 8 cm gewählt, so erhält

— d.

100

man die Anzahl der Tragstäbe per 1 m Plattenlänge aus — ₀ =12⁻5

TT ü²

und 125 X —= 7-11 (der ermittelten Plattenstärke) gesetzt, er-

I 4 x 7'11 ~ / 12-5 x 3'14 _

gibt als Durchmesser der Tragstäbe: fr

oder rund 9 mm.

Werden statt der Drähte, wie beim „System Robert Wünsch“, J_-Eisen in 20 bis 50 cm Entfernung einbetoniert, dann entfallen die Verteilungsstäbe; die Berechnung der Plattenstärke und des Querschnittes der Eiseneinlage wird wie vorstehend durchgeführt.

0 84 cm,

Eisenbetonplatte. Fabriksdecke mit 1000 kg/m² Belastung und 2 m Lichtweite.

Die Stärken der Betonplatte und der Eiseneinlagen sind unbekannt und zu ermitteln.

Die Druckfestigkeit des Betons ist 180 kg/cm², daher

1 Qß

lässiger Druck —— =30kg/cm².

D

Die Plattenstärke werde vorerst mit 18 cm und die Stützweite mit 2-00+ 0T8 m angenommen.

zu-

Gewichte per 1 m²:

Eigengewicht, Platte aus Beton, 0'18 x 2400 = . . . . 432 Gewalzte Schlacke, 20 cm stark . . .

Zementestrich, 2‘5 cm stark, rund . .

Nutzlast...............

50% Zuschlag zur Sicherheit für Stöße

120

48

1000 ,, 500

Gesamtlast per 1 m² — 2100 kg

Ql²

2100 x 2'18²

8 '

für ab = 30 kg/cm² und für cre — 1000kg/cm², daher angenähert: nib

100 = -

X 100 = 124750 kg/cm, zulässig

n (h—a) ab

6) x =

- 0-31 (h — a).

ae + n %

(h —a) =

15 x30

1000 + (15 x 30)

(h— a) =

Setzt man

nab

= 0‘31 = s in die nächste Formel:

h—a =

-y s+%

(‘

0-31

0-31 x30

124750

100

= 17’3 cm, so wird x = 0'31 x 17‘3.

35) f. =

G x²

100 x031²xl7\3²

2x15 (I7-3—031 X17-3)

= 8 cm².

2 n(h—a—x)

Es sind daher 9 Stück Rundeisen von d = 11 cm mit 8‘55 cm2 Gesamtquerschnitt zu verwenden.

Da h—a mit 17 3 cm gefunden wurde, so ist die Gesamtstärke der Platte mit 17⁻3 + 15 = 18'8 cm oder rund 19 cm anzunehmen.

Die Querkraft zum Auflager (Auflagerdruck) ist: [600 + (1-5 x 1000)] x 2

= 2100 kg, daher die Schubspan -

nung r₀ =

2100

100 17-3

0-31 x 17-3

= 1-36 kg/cm²

bxt₀

und die Haftspannung -q — ———

Eisenbeton-Plattenbalken mit 7-5 m Lichtweite (7⁻8 m Stützweite). Nutzlast 500 kg per 1 m Länge (Geschäftshaus).

6 Stück Eiseneinlagen mit je 2'8 cm Durchmesser und 36-95 cm² Gesamtquerschnitt, in zwei Lagen zu je drei Stück.

100x1-36

9x1-1 X3-14

= 4-38 kg/cm².

Dimensionen des Plattenbalkens: Plattenbreite b = . . .150 cm

Stegdicke bx = .

Plattendicke d = . . .    10 ,,

.Konstruktionshöhe h = 42 ,, bleibt Steghöhe h — d = 32 ,, Mittlerer Abstand der Eiseneinlagen von der Unterkante des Balkens a = . daher h — a =

. . 28 „

. . 36

Eigengewicht, Plattenbalken (P5 xOl+O'32 x0⁻28) 2400= 575 kg Überschüttung aus gewalzter Schlacke, 6 cm stark 36 kg Zementfußboden, 2 cm stark .

Deckenputz .........

, . . . 40 ,,

. j . 14 „

per m² 90 kg

daher für PS m² = P5 x90 = Nutzlast...........

135

500

Ql²

100 =

Gesamtlast für 1 m Balkenlänge . . 1210 kg 1210x7 8²

bd²

11) x =

2~ + n fe (h—a)

100 = 920205 kg/cm. 150 xlO²

+ (15 x 36-95 x 36)

150 x 10) + (15 x 36-95)

= 13 36 cm.

13) y = x — j- + = 9'35 cm.

d²

14)    + = 778⁻5 kg/cm².

15)    *b =

10²

= 13 36 —5 +

6(2x13-36—10) 920205

X (h— a— x +y)    —    36-95 (36—T3-36 + 9-35)

6 (2x — d)

ae =

13-36

n (h — a — x)

Die Querkraft am Auflager ist: V =

15 (36—13-36)

778-5= 30-63 kg/cm².

7-5x1210

= 4538 kg,

daher die Schubspannung im Beton: t = 4538

bi (h—a—x + y)

— — 5"06 kg/cm², es ist demnach die

28 (36—13-36 + 9-35) zulässige Größe der Schubspannung etwas überschritten.

Es empfiehlt sich, zwei Eisenstäbe der oberen Lage an den Enden aufzubiegen. Die Stelle des Beginnes der Aufbiegung

4538 x 4-5

findet sich durch die Bedingung :    =

506

= 4034 kg.

Dies ist erfüllt bei lager.

4538 — 4034

1210

= 0⁻42 m Entfernung vom Auf-

935

Die von den aufgebogenen Eisenstäben aufzunehmende Gesamtzugkraft ist gleich der zu übertragenden Schubkraft, das ist

42    I

Z = -— (5-06 — 4-5) \

]/ 2

28 = 233 kg.

= 19 kg/cm².

Die Spannung der aufgebogenen Stäbe ist daher ae == 233

2x616

Die Haftspannung der vier anderen Eisenstäbe beträgt am

28 -j- 5-06 4 x2'8 x 3'14

= 4 03 kg/cm².

bl To

Auflager : tj = ———

Türen und Fenster.

gezeigt:

Bei Türen haben sich folgende Breiten am vorteilhaftesten

Scheunentore

Remisentore. . . Stalltüren . . . Durchfahrtstore . Hauseingangstüren Türen für Säle .

3-0 bis

1-25

2-3

T5

T5

O Ol O l

32

2-2

2-0

,, Gesellschaftszimmer ,, Wohnzimmer . . .

,, kleinere Wohnzimmer

T25 „

1-6

Küchentüren

9999~

1-25 „

1-1

1-1

0-9

Speisekammertüren Tapetentüren . . .

Die Höhe nimmt man meistens gleich der doppelten Breite, jedoch nie unter 2 m; Scheunentore 4 bis 6 m, Remisentore 3 bis 4-5 m.

Eine zusammengestemmte Tür, Türfutter, Fensterladen oder Wandbekleidung erhält zur Rahme ¹/₃ und zur Füllung ²/₃ der Fläche.

Bei Fenstern ist die geringste Breite 03 m, gewöhnlich 0⁻9 bis T50 m für zweiflügelige und T5 bis 2*5 m für dreiflügelige Fenster. Die Fensterhöhe ist entweder gleich der 2- oder ⁷/₃fachen Breite oder gleich der Diagonale des Rechteckes aus der einfachen und doppelten Fensterbreite, ist aber vielfach von der Fassadendurchbildung der Gebäudefronten abhängig. Der Abstand zwischen Fenstersturz und Decke ist beliebig; müssen jedoch über die Fenster Deckenbalken gelegt werden, dann ist dieser Abstand durch die Stärke des Ramenat-bogens bestimmt, wenn nicht die Fensteröffnung mit Traversen überdeckt wird. Die Höhe der Fensterbrüstung 08 bis 1 m; die Fenster-fasclien Ye bis V₈ der Fensterbreite; die Fensterflügel 03 bis 0-8 m breit und je nach der Fenstergröße aus 4 bis 6j4 cm starkem Holze hergestellt; schließlich mache man Fensterkreuze 004 bis 00f> m breit und 0’08 m stark.

0-9

¹

Sechs Monate alt.

²

Die Nietlöcher sind zu bohren. Der nicht übersteigen.

³

Betonbalkenkonstruktionen nach System Wayss, Hennebique u. s. w. sind in der Post 8 nicht inbegriffen.

Feuerungsanlagen.

1.    Der Rost. Die Roststäbe aus Schmiede- oder Gußeisen sollen lose aufliegen und die ganze Rostfläche V₁₈ bis ¹/₃₆ der Heizfläche betragen, wobei man annimmt, daß per Stunde 80 bis 90 kg Steinkohle auf 1 m² Rostfläche verbrannt werden können. Die Summe aller Rostspalten hat immer für Steinkohlen für Holz und Torf V₅ bis y₇ der ganzen Rostfläche zu betragen und ist hiebei die Breite der Spalten:

für Steinkohlen    13 mm, für ungeformte Braunkohle 4'3 mm

,, Holz und Torf 6'5 ,,    ,, eckige    ,, 8 bis 13 ,,

2.    Rauchrohren oder Schornsteine. Für dieselben gilt ohne Unterschied die Bestimmung, daß zwischen dem Holzwerke und der lichten Öffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein muß, u. zw. in der Weise, daß der letztere die Lager- und Stoßfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muß auf dem Dachboden auch auf der Außenseite verbrämt oder verputzt sein. Die Rauchfänge sind immer so anzulegen, daß jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann und müssen die Rauchfänge für jedes Geschoß getrennt angelegt sein. Eiserne Röhren sollen über sich mindestens 0-6 m, neben sich mindestens 0-3 m vom Holzwerk entfernt sein.

Die lichte Weite muß bei schlief baren Schornsteinen mindestens 045 m sein; bei engen, sogenannten russischen Rauchfängen muß der lichte Querschnitt mindestens 250 cm² und die geringste lichte Breite 15 cm betragen, wenn dieselben höchstens für 2 Feuerungen dienen; für 3 bis 4 Feuerungen muß der Querschnitt mindestens 330 cm² sein und dürfen mehr als 4 Feuerungen in keinem Falle in einen russischen Rauchfang geleitet werden. Diese Bestimmungen gelten nur für geschlossene gewöhnliche Zimmerfeuerungen; bei außergewöhnlichen oder offenen Feuerungen ist entweder der Querschnitt entsprechend zu vergrößern oder es Sind mehrere russische Schornsteine anzubringen.

Die Stärke der Wangen und Zungen hat bei gewöhnlichen (Stuben- oder Kochherd-) Feuerungen mindestens die Ziegelbreite, bei starken und anhaltenden Feuerungen selbst bis zu 2 Ziegellängen zu betragen. Freistehende Schornsteine in einer Reihe, welche l⁻25 m höher als das Dach sind, sollen Wangen in der Stärke von der Ziegellänge erhalten oder gut verankert werden; dieses ist jedoch immer bei Höhen von mehr als 2'5 m nötig.

Die freistehende Höhe einzelner Schornsteine, deren Breite nicht über 06 m beträgt, darf ohne Verstärkung nicht über 3⁻8 m sein; bei 2 oder mehreren Röhren nebeneinander nicht über 5 m.

Schleifungen unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht stattfinden und sind die entstehenden Ecken entweder nach einem Bogen von mindestens 1 m Radius abzurunden oder durch Vorrichtungen gegen die Beschädigung der inneren Schornsteinwandung durch das Aufschlagen der Kugel an den Putzbürsten Vorsorge zu treffen. Fetzteres hat insbesonders dann zu geschehen, wenn durch außerordentliche Umstände eine Schleifung unter 60 Grad nicht vermieden werden kann. In diesen Fällen sind noch an jenen Stellen, wo die Abweichung von der Vertikallinie stattfindet, Putz-türchen anzubringen. Die Schleifung kann auch in einem nach unten gekehrten Bogen geschehen, der von den damit in Verbindung stehenden Richtungslinien tangiert wird.

Jede enge Rauchrohre muß an ihrem unteren Ende und auf dem obersten Dachboden 1 m ober dem Dachfußboden oder den Lauftreppen mit je einem doppelten, eisernen, in Falz schlagenden Putz-tiirchen von 0'4m Höhe und von der Breite des Schlotes versehen sein. Diese Türchen dürfen nie innerhalb des versperrten Bodenraumes liegen, sondern müssen stets von den Verbindungsgängen aus zugänglich, ferner nie unter einer Treppe angebracht und müssen von jedem Holz werk mindestens 1 m entfernt sein. Ist letzteres nicht möglich, so sind die Holzteile mit Blech zu beschlagen.

Bei Fabrikschornsteinen muß die lichte Weite größer sein als die Summe der freien Zwischenräume des Rostes und gilt für sein-hohe Schornsteine als Regel, daß der Querschnitt im lichten 4mal so groß sei als die Fläche der Luftzuströmungsöffnungen des Feuerraumes. Runde Schornsteine aus Formsteinen werden oben 015 bis 0-23 m stark gemacht und nach unten zu bei je 3 m um 002 m verstärkt; viereckige Schornsteine erhalten dagegen oben 0’3 bis 0¹45 m Stärke und nimmt letztere bei je 5 m um 0¹12 m zu.

Bei freistehenden Schornsteinen von mehr als 30 m Höhe ist die Wandstärke mit Berücksichtigung des Winddruckes zu bestimmen, bis zu dieser Höhe beträgt die untere Wandstärke 2 y2 Stein, bei 20 m Höhe 2 Stein.

Schornsteine müssen auf ihre Stabilität berechnet werden.

Die zu erfüllenden Forderungen sind laut Minist.- Erlaß vom 24/3. 1902, Z. 38290 ex 1901:

1.    Der Druck auf die Fundamentsohle darf die zuläsisge Inanspruchnahme der Bodengattung nicht überragen (F5 bis 3'5 kg/cm2 je nach Bodenart).

2.    Der Druck im Mauerwerk des Schornsteine^ darf in keinem Querschnitte ein bestimmtes Maß d überschreiten. (Für Wien und Niederösterreich ist 8 kg durch die Bauordnung fixiert, bei gepreßten Radialsteinen 12 kg.)

3.    Der Schornstein muß in jedem seiner Teile einem Winddruck von 150 kg per 1 m² eine zweifache Standfestigkeit entgegensetzen¹).

Die allgemeinen Formeln für die Berechnung würden lauten.

ad 1.    .    . G, -f G₂ + Gg = KF, worin

Gx das Gewicht des Schaftes (1600 bis 1800 kg per m³)

„ Sockels (1600 „    1800 „    „    „ ).

,, Fundamentes

G₂ „

Gs „

K die zulässige Inanspruchnahme des Bugrundes per 1 m² und F die Fläche der Fundamentsohle in cm² bedeutet.

ad 2. gilt die Formel Gx = d. Hierin bedeutet Gx das Gewicht des Rauchschlotes über einem beliebig geführten Querschnitt, d der zulässige Druck im Material per 1 cm² in dem Querschnitt der in Untersuchung stehenden Stelle.

ad 3. finden wir Wa = 2 Gx b.

a bedeutet den Abstand des Angriffspunktes des Winddruckes von dem beliebigen Querschnitt x.

(Der Angriffspunkt liegt im Schwerpunkte jener Fläche, als welche sich die flächengrößte vertikale Projektion des Schlotes darstellt.

Hierin bedeutet W den Winddruck, das ist das Produkt aus der angenommenen spezifischen Größe (150 kg per 1 m² für Österreich) und der größten gebotenen Angriffsfläche (vertikale Projektion des Schlotes).

Gx hat dieselbe Bedeutung wie vor, b ist der horizontale Abstand des Schwerpunktes des Schlotteiles von jenem Punkte oder jener Kante, um welche W den Schlot umzulegen sucht. In der Regel genügt es, den Schaft allein zu berechnen, weil der Sockel infolge seines hohen Gewichtes sicher dem Winddruck widersteht. Auf die Bindekraft des Mörtels wird keine Rücksicht genommen und die Berechnung erfolgt so, als ob das Mauerwerk Trockenmauerwerk wäre.

Der Sockel (oder das Postament) des Schornsteines muß so breit, gemacht werden, daß die Verlängerung der Böschungslinie des Schaftes nach unten innerhalb des Sockelmauerwerkes bleibt.

3.    Feuerherde (Sparherde). Dieselben sind 1*6 bis 2 m lang, 0-8 bis 1 m breit und 07 bis 08 m hoch anzuordnen.

4.    Vorgelege (Kamine) sind in der Regel lm lang, 06 m breit, P5 bis 2 m hoch; | Heizkamine 0'5m lang und 0⁻5 bis 06 m breit. Dieselben müssen feuerfest gebaut, gewölbt und abgepflastert werden und dürfen nicht auf Balken oder anderen Holzdeckenkonstruktionen aufruhen, sondern müssen hiezu eiserne Lager gelegt oder an den Ecken Stichkappen gewölbt oder eine Unterstützung ausgekragt werden. Die Umfassungsmauern erhalten die Ziegelbreite zur Stärke. Werden solche Kamine in Treppenräumen oder in der Nähe hölzerner Treppen angelegt, so müssen sie Eisentüren mit Federklinken erhalten.

Hölzerne Vorgelegtüren sollen mindestens 0*6 m von den Einziehlöchern entfernt sein und in Mauerfalzen liegen. Sind dieselben in einer Entfernung von 0'3 bis 06 nr so müssen sie mit Blech bekleidet, in noch geringerer Entfernung ganz aus Eisen hergestellt sein.

5.    Räucherkammern sind mindestens P5 bis 2 m lang und breit und L5 bis 2'2m hoch anzulegen. Dieselben müssen ganz massiv und feuersicher erbaut, mit eisernen oder mit Blech verkleideten Türen versehen sein und darf die Weite der den Rauch zu- und abführenden Röhren nicht über 0⁻03 m betragen.

6.    Kesseleinmauerungen. Bezeichnet b die Schieberöffnung, 1 die Länge des Feuerganges, a die Seitenlänge oder den Halbmesser des lichten Querschnittes und h die Höhe des Schornsteines, so ist, wenn alle Dimensionen in Metern gegeben sind,

für gewöhnliche Kessel b —

0T 1

3 1 + h ’

,, Dampfkessel

0T (1 + 0-2a) 1 0-5 1+ 0T25 (h —1) '

Wegen der beim Anzünden sich entwickelnden Rauchmenge ist es vorteilhaft, diese Werte um zirka ¹/s zu vergrößern. Die Querschnitte der Feuergänge sind gleich b, die lichte Öffnung über der Feuerbrücke gleich L125 b, die Zugöffnung des Rostes gleich 2 b zu nehmen.

Gewichts- und Inhaltstabelle kupferner Brau-, Koch- und Waschkessel. '

Durchmesser in m

Höhe in m

Inhalt in 1

Gewicht in kg

Durchmesser in m

Höhe in m

Inhalt in 1

Gewicht in kg

0-95

OH(M

© © © © 05 05 G5 Or Ci C( O CX

400

50

65

80

1-30

1-45

1-60

900

110

750

95

1-75

1200

1550

2000

125

140

100

Heizung.

(Siehe auch Kapitel „Heizanlagen", Seite 439 bis 457.)

Öfen sind nur gegen massive Wände in mindestens O'lm Entfernung zu stellen und sollen von allem Holzwerke sowie von allen Holz- und Winkeldeckenkonstruktionen mindestens 0⁻63 m entfernt bleiben. Holzwände, welche näher liegen, müssen 015 m stark mit Ziegeln verblendet sein.

Bei eisernen Öfen rechnet man für 150 m³ zu heizenden

Raum 1 m² geheizte Ofenfläche.

Kachelöfen erwärmen per 1 m² geheizte Ofenfläche in 1 bis

2 Stunden:

kleinen Saales großen ,,

15 bis 18 m³ Raum eines lfenstrigen Zimmers 22 „ 25 „

31 „

46 „

und macht man den Ofenumfang y₇ des Umfanges eines kleinen Zimmers und J/« des Umfanges eines großen Zimmers.

Die gewöhnliche Kaminheizung liefert etwa 10 bis 12% Nutzeffekt des Brennmateriales; der Nutzeffekt kann bei der Ofenheizung auf 70 bis 90% steigen, wird aber äußerst selten erreicht.

Kanalheizung. Wei'den bei der Kanalheizung oder der Heizung mittels Feuergängen die Kanäle aus Ziegeln oder Kacheln hergestellt, so erhalten sie die Größe derselben zur lichten Breite und Höhe, während Röhren von Ton nicht unter 0⁻21 m Durchmesser in Anwendung gebracht werden dürfen. Die Feuergänge werden bei 0’07 m2 Querschnitt 31 bis 38 m lang, die Steigung derselben per mindestens 2%, der Schornstein zirka V₃ der Feuergangslänge hoch, der Feuerungskasten 0'8 bis 0⁻9 m lang und 05 bis 0⁻6 m breit gemacht; letzterer ist noch mit Eisenplatten zu decken oder 0-15 m stark einzuwölben.

Luftheizung. Den Leitungskanälen für die warme Luft gebe man mindestens 0⁻04 m², für gewöhnliche Räume 0⁻05 m², für große 0-05 bis 0'07 m²; höchstens 0-08 m² Querschnitt.

Die Leitungskanäle für die kalte Luft erhalten einen um Vs bis y₄ größeren Querschnitt als die für warme Luft, wenn die Luft aus den Kämen zur Heizkammer zurückgeführt wird; wird jedoch die . Heizkammer von der Atmosphäre gespeist, so mache man die Summe der Querschnitte der Kanäle für kalte Luft gleich % bis ¹/i der Summen der Querschnitte der Kanäle für warme Luft und haben hiebei die Ableitungsrohren für die kalte Luft der Räume % bis Vs vom Querschnitte der Leitungsröhren für die warme Luft.

Die Heizkammer ist so einzurichten, daß zwischen Ofen und Umfassungswand 0-3 bis 0\5 m Zwischenraum bleibt. Die Umfangswände werden doppelt, mit hohlem Zwischenräume von 0⁻05 bis 0T5 m Breite hergestellt.

Warmwasserheizung. DieGröße der Wärmeflächen hängt ab:

Von der Temperatur des den Wärmeapparaten (Zylinderöfen, Rohrsystemen) zugeführten Wassers; von der Größe, der Stärke, dem Materiale und der Außentemperatur der Wärme transmittie-renden Flächen; von der Örtlichkeit, Etagenhöhe, dem Grade, der natürlichen Ventilation, hervorgerufen, durch undichte Fenster und

1 üren, und dem der künstlichen Ventilation, ferner von der Beschaffenheit der Außenflächen der Wärmeapparate (ob dieselben rauh oder poliert, dunkel oder hell sind).

Für den als Wärmereservoir dienenden Kessel ist, auf 1 m2 Fläche der Wärmeapparate bis 35 1 Wasserinhalt und Steinkohlenfeuerung vorausgesetzt, für 10 m² Wärmefläche 0-03 bis 0⁻05 m² totale Rostfläche zu nehmen.

Die Weite der Röhren welche den Wärmeapparaten das warme Wasser des Kessels zuführen, sowie derjenigen, welche das abgekühlte Wasser in den Kessel zurückführen, hängt von der Größe der an einem Rohrstrang befindlichen Heizfläche, von den Biegungen der Röhren, von der Reibung des Wassers an den Wandungen usw. ab. Für 10 m² Wärmefläche sind 11 bis 7 cm² Rohrquerschnitt im Minimum zu nehmen, je nachdem ein kleiner oder viele größere Wärmeapparate von dem Rohre gespeist werden.

Heißwasserheizung. Für lm² Röhrenfläche rechnet man 60 bis 90 m³ zu beheizende Räume und ist die Temperatur des Wassers in den Röhren 150 bis 200° unter einem Drucke von 6 bis 15 Atmosphären. (Siehe auch Seite 462 bis 463.)

Dampfheizung. Auf 1 m² Wärmefläche rechnet man 45 bis 60 m³ zu beheizenden Raum. Röhren aus Gußeisen werden 10 mm stark gemacht; in Trockenstuben wendet man auch innen und außen geschwärzte Röhren aus verzinktem Eisenblech an. Diese Art von Heizung empfiehlt sich besonders für Fabriken mit Hochdruckdampfmaschinen. (Siehe auch Seite 463 bis 465.)

Gasheizung. Für Wohnräume gilt dasselbe wie bei der Zimmeröfenheizung, sonst siehe Seite 446 bis 449 und 453 bis 458 und im Nachtrage.

Ventilation.

Bei Ventilationsanlagen ist in erster Linie die Art der Luftverschlechterung und dann die der Lufterneuerung in Betracht zu ziehen.

Die Luft bewohnter Räume wird überhaupt verschlechtert:

1.    Durch Respiration. Die atmosphärische Luft enthält im reinen Zustande höchstens 0⁻05% Kohlensäure; da nun der Mensch durchschnittlich per Stunde 3 m³ reine Luft ein- und ebensoviel verdorbene Luft ausatmet, welch letztere aber 4% Kohlensäure und 0⁻05 kg Wasserdampf enthält, so wird in geschlossenen Räumen schnell ein ungesundes Mischungsverhältnis der Luftbestandteile ein-treten und es bedarf daher aus diesem Grunde einer Erneuerung der Luft von 120 m³ im Maximum per Stunde und Kopf.

2.    Durch Transpiration und Perspiration. Die atmosphärische Luft enthält im noch guten Zustande im Maximum 7 g Wasser und werden von einem Menschen durchschnittlich per Stunde 5 m³ Luft mit Wasserdämpfen und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen verdorben.

3. Durch Beleuchtungsmittel. Die durch Beleuchtungsmittel notwendig werdende Lufterneuerung beträgt per Stunde:

für 1 Talglicht bei 0'01 kg Talgverbrauch.....T66 m³

,,    1 Stearin- oder Wachskerzenflamme......

1 starke Lampenflamme...........

1 Gasflamme bei 0T m³ Gasverbrauch, d. i. gleich dem Verbrauche eines Brenners......

6-0

240

25-6

Außerdem wird jedoch die Luft in Werkstätten, Spitälern, Schulen, Kasernen, Ställen usw. noch durch verschiedene chemische Prozesse verdorben und ist im allgemeinen der Luftbedarf für derartige Objekte per Kopf und Stunde:

60 m³

in Werkstätten mit nur durch Respiration und Transpiration verdorbener Luft...........

in Werkstätten, in welchen auch andere chemische

100 „ 70 ,, 100 ,, 150 „ 30 „ 50 „ 50 ,,

Prozesse stattfindep,..............

in Spitälern für gewöhnliche Kranke.......

,, Verwundete und Wöchnerinnen . . bei Epidemien...........

in Kasernen bei Tage ,, Nacht

50

15 „ 30 „ 200 ,,

,, Gefängnissen......

,, Theatern........

,, Volksschulen......

,, Mittel- und Hochschulen ,, Ställen.........

Die Mittel zur Erneuerung der Luft sind sehr verschieden und genügt in den meisten Fällen die natürliche Ventilation, welche durch Luftkanäle in den Außenmauern bewirkt wird, wobei die Regulierung des Luftstromes durch Klappen und Schieber stattfindet. Bei der natürlichen Ventilation wird die Lufterneuerung durch der Temperaturunterschied zwischen der kalten äußeren Luft und der in dem zu ventilierenden Raume befindlichen warmen Luft bewerkstelligt.

Weitere Mittel zur Lufterneuerung sind die künstliche Erwärmung der Luft in hiezu bestimmten Kanälen und die Zuleitung von bereits erwärmter Luft. Die erstere wird dadurch bewirkt, daß der mit dem zu ventilierenden Raume in Verbindung gebrachte Luftableitungskanal, gewöhnlich ein Kamin, entweder durch eine daselbst befindliche Rauchrohre oder aber durch eine in oder neben demselben erhaltene Feuerung erwärmt wird. Darüber angestellte Versuche haben ergeben, daß durch einen Kamin aus glatten Tonröhren von 0⁻03 m Weite und 20 m Höhe, bei welchem an der Einmündung in dem zu ventilierenden Raume eine Gasflamme' unterhalten wird, mittels Verbrennung von 1 m³ Leuchtgas zirka 7000 m³ verdorbene Luft abgeführt wird. Bei einem Kamine von 0⁻3 m lichter Weite und 20 m Höhe ist die abgeführte Luftmenge umgekehrt proportional dem Volumen des hiezu verbrauchten Gases, und wurden hiebei folgende Versuchsresultate beobachtet:

0-20    0-40    0-80    1-0    1*2 P4

Volumen des in I Stunde verbrannten Gases in m³ . .

1900    1400    700    600    500    450

Volumen der per 1 Stunde durch Verbrauch von 1 m³ Gas abgeführten Luft in m³ . . . .

Bei weniger hohen Kaminen ist "die abgeführte Luftmenge proportional der Quadratwurzel der Kaminhöhe.

In vielen Fällen benützt man schon vorhandene Wärmequellen zur Erwärmung der über denselben angebrachten Luftabzugskanäle,

wie z. B. bei Kaminfeuerungen in Sälen, Kronleuchtern in Theatern usw. und bewirkt hiedurch kostenlos die Erneuerung der Luft in den zu ventilierenden Räumen.

Die Zuleitung von erwärmter Luft ist bei Luftheizungen mit Vorteil in Anwendung zu bringen und achte man, daß die Luft in den Zügen im Maximum P5 m Geschwindigkeit habe.

Schließlich werden noch verschiedene mechanische Mittel zur Ventilation verwendet und bedient man sich hiezu sogenannter Sauger (Flügel- oder Schraubenventilatoren, Exhaustoren usw.).

Wasserbedarf.

Bei dem Bau der ersten Wiener Hoch quellen-Wasserleitung ist als Bedarf per Tag und Kopf 0089 m³, u. zw. 0²032 m³ für den Familiengebrauch und 0²057 m³ für Straßenreinigung, öffentliche Anlagen und industrielle Zwecke angenommen worden.

Dem Projekte der städtischen Wasserleitung in Berlin ist ein Bedarf von 0²14 m³ per Tag und Kopf zugrunde gelegt²).

0²002 „

Der tägliche Bedarf beträgt beiläufig: für alle Bedürfnisse einer erwachsenen Person . . . 0²01 m3 für ein Pferd mittlerer Größe, welches mit trockenem Futter genährt wird, einschließlich des zur Wartung und Reinigung des Stalles nötigen Wassers . . .0²05 ,, für ein Rind, welches einen Teil des Jahres mit Grünfutter genährt wird, einschließlich des zur Wartung und Reinigung des Stalles nötigen Wasoers . . .0²03 für ein Schaf, welches einen Teil des Jahres weidet und

im Winter oft Rüben erhält..........

0²002 „

für ein Schwein, welches zum Teile das in der Haus haltung schon gebrauchte Wasser als Getränk erhält

und auch damit gereinigt wird.........

0²015 „

Wasserklosetts bedürfen zu ihrer Spülung per Tag und Kopf.....................

Größenverhältnisse und spezielle Angaben für Hochbauten.

Über Mauerstärken bei gewöhnlichen Hochbauten geben die Bauordnungen hinreichendsten Aufschluß. Wo es sich darum handelt, außergewöhnliche Mauerkonstruktionen herzustellen, beachte man die auf Seite 885 und 886 gemachten Angaben. Im übrigen seien jedoch auch hier einige spezielle Notizen beigegeben und beziehen sich dieselben auf Herstellungen aus Ziegeln.

Bei Verwendung von Bruchsteinmateriale sind daher die hier angegebenen Stärken um mindestens V₅ zu erhöhen.

1. Wohngebäude. Die Kellersohle ist mindestens 0²3 m über dem Grund wasserstande anzulegen oder es sind besondere Vorkehrungen zur Trockenlegung der Kellerräume, wie z. B. Ausführung der Umfassungsmauern und des Pflasters in hydraulischen Kalkmörtel oder Zementbeton, zu²treffen. (Siehe auch Nachtrag).

Bei Kellermauern bestimme man die Stärke nach den Regeln für Futtermauern; in gewöhnlichen Kellern von nicht über 4 m Höhe

genügt es jedoch, wenn dieselben nach jeder Seite mindestens um 0’08 m stärker als die Parterremauern gemacht werden. Ist die Verstärkung nur nach einer Seite zulässig, so muß dieselbe 045 m betragen.

Der Parterrefußboden muß mindestens 0'3m (in Wien nur 015 m) über dem Straßenniveau liegen, wenn nicht besondere Rücksichten wie z. B. bei einem im Überschwemmungsrayon gelegenen Objekte eine weitere Erhöhung zur Notwendigkeit machen. In solchen Fällen ist der Parterrefußboden mindestens 0T5 m über dem größten Wasserstand anzuordnen.

Die Stärke der Hauptmauern bei ebenerdigen Gebäuden hat mindestens 045 m, wenn aus Bruchstein ausgeführt mindestens 0'5m zu betragen.

Im mehrstöckigen Gebäude mache man die Hauptmauern des letzten Geschosses, wenn die Zimmertiefe 6‘3 m nicht überschreitet, 045 m, sonst mindestens 06 m stark und können die Hauptmauern zweier aufeinander folgenden Stockwerke bei Anwendung von Tramdecken die gleiche Stärke erhalten.

Bei Anwendung gewölbter Decken auf eisernen Trägern ist die gleiche Stärke der Mauern durch alle Stockwerke zulässig, ebenso bei jenen Teilen von Hauptmauern, welche keine Deckenkonstruktionen zu tragen haben (z. B. freistehende Giebel). In allen anderen Fällen sind die Hauptmauern per Geschoß von höchstens 4 m Höhe nach unten zu um 0T5 m zu verstärken.

Mittelmauern, die Dübelböden zu tragen haben und nach oben fortgesetzt werden sollen, sind mindestens 060 m stark zu halten, weil Dübelböden ein 15 cm breites Auflager auf einem Mauerabsatze erheischen; bei anderen Deckenkonstruktionen und 2stöckigen Gebäuden sind die Mittelmauern 0’45 m, bei mehrstöckigen Gebäuden ebenfalls 0⁻6 m stark durch alle Stockwerke zu machen. Tragen dieselben jedoch gar keine Decken oder nur Tramdecken in höchstens 2 Geschossen, so genügt an jenen Stellen, wo keine Schornsteine Vorkommen, eine Stärke von 0’3 m.

Scheidemauern, welche Wohnungen trennen, sind 0'3 m, mindestens jedoch 0'23 m stark, solche zwischen einzelnen Teilen einer Wohnung 045 m stark herzustellen. Letztere können auch aus auf. beiden Seiten verputzten Riegelwänden oder aus beiderseits stukka-turten Holzwänden, aus Gipsdielen, Spreutafeln, als Rabitzwände, aus Kork u. dgl. hergestellt werden.

Stiegenmauern mache man durch alle Stockwerke 0⁻45 m stark; bei geradarmigen Stiegen genügt auch eine Stärke von 0‘3 m.

Feuermauern haben eine Stärke von 0‘3 m, bei vierstöckigen oder freistehenden Gebäuden im Parterre eine solche von 0'45 m zu erhalten, dürfen keine wie immer geartete Öffnung besitzen und sind am Dachboden mindestens 045m stark herzustellen; das Dachgehölze darf bei solchen Mauern nicht durchlaufen, sondern muß von der Mauerflucht in einer Entfernung von mindestens 0⁻05 m abstehen. Hohe, freistehende Giebel sind auch am Dachboden 0⁻3 bis 0⁻45 m stark herzustellen und über die Dacliresche zu führen.

Stallungen und Futterkammern, die in oder nächst Wohngebäuden untergebracht sind, müssen feuersichere Decken erhalten.

Dacliräume sind immer abzupflastern und solche von über 30 m Länge durch mindestens 0‘15 m starke und 0’25 m über die Dachresche hinausragende Brandmauern abzutrennen. Etwaige Türen in denselben sind aus Eisen mit Stein- oder gemauertem Gewände herzustellen. Statt eiserner Türflügel können auch hölzerne angewendet werden, die allseits mit Eisenblech überzogen sind und haben diese den Vorzug, daß bei ihnen ein Glühend werden auf der der Flammen abgewendeten Seite ausgeschlossen ist.

Die Höhe der einzelnen Geschosse darf nicht unter 2⁻5 m (in Wien nicht unter 3 m) betragen. Die Länge eines 2fenstrigen Zimmers mache man nicht unter 5 m, die eines lfenstrigen nicht unter 3 m.

Stiegenbreite L25 m und darüber; bei Gebäuden am flachen Lande genügt LI m, mindestens aber 0⁻95 m Stufenlänge. Die Stufenhöhe sollte bei Wohngebäuden 16 cm nicht überschreiten, die Stufenbreite bestimmt sich aus: b + 2 h = 63 cm oder ⁴/., h + b = 52 cm, wobei li die Stufenhöhe, b die Stufenbreite bedeutet. Dachboden-, Keller- oder sonstige untergeordnete Treppen vertragen auch eine Stufenhöhe bis zu 21 cm, doch sollte mit der Stufenbreite nicht unter 25 cm herabgegangen werden.

Sind Stiegen von Holz hergestellt, so sollen sie unterwölbt oder doch an der unterenSeite verschalt und mitStukkaturung versehen sein.

Aborte für höchstens 2, im Maximum 3 Familien und mindestens 0⁻9 m breit. In besseren Häusern werden größere Wohnungen wohl 2 Aborte erhalten, wovon einer für die Dienerschaft bestimmt ist.

Für die Fassadierung ist am Sockel eine Übergreifung über die Baulinie um höchstens 25 cm zulässig.

Höfe situiere man so, daß genügend Licht- und Lufteinfall möglich ist und wird die quadratische Form der Grundfläche immer der Rechtecksform vorzuziehen sein. Zum Umkehren eines 2spä,nnigen Wagens ist zirka 35 m² Hofraum erforderlich.

Die ganze Höhe der Wohnhäuser soll in der Regel bis zum Dachsaume 25 m nicht überschreiten, wobei für diese Höhe bei abfallendem Terrain der oberste Punkt zu gelten hat.

In Wien dürfen Wohnhäuser mit mehr als 4 Stockwerken (einschließlich eines etwaigen Mezzanins) nicht gebaut werden, doch kann das Parterregeschoß derart unterteilt werden, daß der Zugang zu den auf diese Weise geschaffenen oberen Räumen nur durch die unteren Räume, aber keinesfalls durch die Hauptstiege bewirkt wird.

2. Wohngebäude in isolierter Lage. Die isolierte Lage eines Wohngebäudes wird dann angenommen, wenn jeder Punkt eines solchen Gebäudes von anderen Gebäuden mindestens 20 m entfernt ist.

Jedes derartige Gebäude muß von anstoßenden ähnlichen Gebäuden durch eine mindestens 0'3 m starke und OHO m über das Dach hinausragende, aus gebrannten Ziegeln hergestellte Feuermauer, durch welche weder Holzbestandteile, noch Tür- oder Fensteröffnungen durchgeführt werden dürfen, vollkommen abgetrennt sein; doch können derart ausgeführte Feuermauern zwei Gebäuden gemeinschaftlich dienen.

Bei Herstellung dei Umfangs wände aus Riegelholz sind die Holzstärken nach Maßgabe der verlangten Tragfähigkeit zu berechnen und ist bei den etwa in der Nähe befindlichen Feuerungsanlagen auf deren Isolierung gebührende Rücksicht zu nehmen.

94(5

Dachbodenwohnungen sind nur dann zulässig, wenn sie im mittleren Teile mindestens 2*2 m, an den niedrigsten Teilen mindestens T5 m im Lichten hoch, von innen verschalt und stukkaturt sind und der Dachboden mit einer 0‘08 m hohen Schuttlage und einem mindest 004 m starken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster überdeckt ist.

■ Industriebauten. Unter Industriebauten werden alle Fabriks- und Werkstättengebäude sowie auch alle Magazins- und Lagerräume verständen.

Bei diesen ist vor allem die isolierte oder nicht isolierte Lage derselben aus Gründen der Feuergefährlichkeit in Betracht zu ziehen und wird ein Objekt oder ein ganzer Komplex von Industriegebäuden dann für isoliert angesehen, wenn es von anderen Gebäuden mindestens 20 m entfernt ist. Der Isolierungsraum muß unverbaut sein und bleiben, und wird der Grund von öffentlichen Straßen sowie das Bett von Flüssen und anderen öffentlichen Gewässern hiebei mit eingerechnet.

Beträgt die Entfernung einzelner Gebäude einer Industrieanlage mindestens 10 m, so wird ihre Lage gegenseitig ebenfalls als isoliert angesehen.

Die Umfangswände, überhaupt alle Konstrukionsteile solcher Objekte können aus jedem beliebigen Materiale hergestellt werden und beachte man bei Berechnung der Stärke derselben die bereits vorhergemachten allgemeinen Angaben.

Die Anzahl der Stockwerke ist eine beliebige und richtet sich nach dem Zwecke des vollendeten Gebäudes.

Bei Anlagen von Fabriksgebäuden in isolierter Lage bringe man jedoch folgendes unbedingt zur Anwendung:

ä) ln jedem Gebäude, welches aus mehr als einem Parterregeschosse besteht, ist eine feuersichere geradarmige Stiege mit eigenem gemauertem Stiegenhause und feuersicheren Decken so anzubringen, daß dieselbe von keinem Punkte mehr als 40 m entfernt und so angelegt ist, daß man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes direkt ins Freie gelangen kann. Die Breite derselben hat, wenn sie in Gefahrsmomenten nicht für mehr als 50 Personen zu dienen hat, 1-25 m zu betragen : für je weitere 50 Personen mehr sind dieser Stiegenbreite 50 cm zuzuschlagen oder verhältnismäßig mehr Stiegen zu errichten.

Wo örtliche Verhältnisse Nottreppen bedingen, können diese als eiserne, geradarmige Stiegen, bei einer geringen Arbeiterzahl als eiserne Notleitern an der Außenseite des Gebäudes angebracht werden, müssen aber durch eine unbeschwerliche Austrittsöffnung vom Arbeitsraume zugänglich sein.

Gebäude, welche nicht den eigentlichen Fabrikationszwecken dienen und wo sich nur wenige Personen befinden, wie z. B. Magazine, können mit hölzernen Stiegen versehen werden, welche jedoch an ihrer unteren Fläche einen Stukkaturverputz erhalten müssen.

I) Alle Rauchfänge und Feuerungen müssen aus feuersicherem Materiale erbaut und von jedem Holz werke isoliert sein.

o) Dampfkessel sollen womöglich entfernt von solchen Räumen aufgestellt werden, in denen eine größere Anzahl von Personen gewöhnlich arbeitet. Die Kesselräume dürfen nur leicht überdeckt und in keinem Falle gewölbt werden.

Bei nicht isolierten Industriebauten gelten im allgemeinen die für Wohngebäude gemachten Angaben mit folgenden Abänderungen:

a)    Alle Wände, mit Ausnahme jener, welche an ein nachbarliches Eigentum grenzen, dann jener, in denen sich Feuerungen befinden, können aus Riegelwänden hergestellt werden.

b)    Mauerstärken sowie die Stärken aller anderen Konstruktionsteile berechne man nach den diesfalls gemachten allgemeinen Angaben.

c)    Zwischenwände können überall dort, wo nicht durch Arbeit oder Vorräte Feuersgefahr vorhanden ist, aus Holz hergestellt werden.

d)    Die Herstellung von Tramböden oder einfachen Bretterfußböden ohne Schuttlage und ohne Stukkaturung sowie die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenkonstruktion im letzten Geschosse ist zulässig.

e)    Die Anzahl der Geschosse kann eine beliebige sein, doch müssen Arbeitsräume mindestens 3 m hoch und so beschaffen sein, daß auf jeden darin beschäftigten Arbeiter mindestens 2 m² Grundfläche und mindestens 10 m³ Luftraum entfallen.

f)    Die ganze Höhe solcher Gebäude darf 25 m nicht überschreiten.

Bei Industriegebäuden, welche nicht vollständig isoliert sind, ist der nicht isolierte Teil nach den hiefür gegebenen Normen herzustellen und durch eine Feuermauer von dem nach den Prinzipien für isolierte Gebäude erbauten Teile zu trennen.

Wohngebäude für Beamte und Arbeiter können bei isolierten Industriebauten aus Riegelwänden unter gehöriger Rücksichtnahme auf Feuerungsanlagen erbaut werden. Bei nicht isolierten Industrieanlagen sind dieselben jedoch nach den Bestimmungen für Wohngebäude zu errichten und von den Fabrikationsräumen feuersicher zu trennen.

Bei allen Industriebauten ist auf Räumlichkeit für Feuerlöschrequisiten und auf eine gehörige Verteilung von Wasserbehältern im Innern der Gebäude Rücksicht zu nehmen, ferner für je 30 Personen mindest ein gut ventilierter Abort, für jedes Geschlecht getrennt, und ein Pissoir anzubringen.

Größenverhältnisse für Nebengebäude und landwirtschaftliche

Anlagen.

1. Gewächshäuser (Glashäuser). Ihre Hauptfront ist womöglich gegen Südost zu legen und beträgt die erforderliche Temperatur für

1 bis 5° R

kalte Häuser oder Konservatorien

laue

,, Tepidarien.........5 ,, 10° „

warme    ,, Kalidarien........ . 8 ,, 14° „

Die Vorderwand mache'man 095 bis T25 m hoch und stelle sie auf ein mindestens 03 m über die Erde ragendes Fundament. Die Stellagen werden in der Mitte, von der Vorderfront zirka T2 bis 2 m entfernt, aufgestellt, so daß der Vordergang 06 bis 1 m breit wird. Fensterregale werden ö\5 bis 06 m breit gemacht. Fohbeete mache man 1 bis 1-25 m'tief, an der Hinterwand OTS bis 0’2 m höher.

Wird die Heizung durch Feuerkanäle bewirkt, so ordne man den Ofen T25 m tief unter dem Boden des Gewächshauses an, versehe ihn

mit einer gewölbten Decke und lasse den Boden gegen den Kanal zu ansteigen. Der Kanal wird am besten aus Tonplatten hergestellt, 0⁻26 m hoch gemacht und erhält zirka ¹/₎₀ Steigung.

Wird die Heizung durch Warmwasser bewirkt, so verlege man die Feuerung 0'6 bis T25 m unter den Fußboden des Feuerraumes und über derselben in Fußbodenhöhe einen 1 bis P25 m langen und 026 m weiten Kupferblechzylinder, von dessen höchstem Punkte 0'09 m . weite Röhren nach einem Reservoir von 0'6 m Durchmesser und l⁻25m Höhe führen. Die Rückführung wird durch vom Boden des Reservoirs nach dem tiefsten Punkte des Zylinders führende Rohre bewerkstelligt.

2.    Mehlmagazine erhalten per Stockwerk mindestens 2-8 m Höhe. Die 1 m langen, 0⁻7 m starken und 3’3 hl fassenden Mehltonnen stelle man in 2 Reihen nebeneinander und 3 Reihen übereinander und mache die Gänge P25 m breit; Raumbedarf sonach für 60 Tonnen exklusive Gänge 7 m lang, 2 m breit. Gewicht per 1 hl Mehl 47 kg, zusammengerüttelt 56 kg. Fenster 0'95 bis PI m breit, P25 m hoch, zirka 4 m voneinander entfernt; Windlöcher P6 m breit, P25 m hoch mit Klapptüren.

3.    Salzmagazine erhalten 1 bis 2 Geschosse von mindestens 2'8m Höhe. Die Salztonnen haben dieselben Dimensionen wie die Mehltonnen, werden auch in gleicher Weise aufgestellt und wiegen im gefüllten Zustande zirka 204 kg. Dementsprechend rechnet man bei Salzmagazinen 800 kg Belastung per 1 m² Bodenfläche. Fenster und Windlöcher wie bei Mehlmagazinen.

4.    Wagenremisen erhalten ihre Größe nach den unterzubringenden Wagen und Gerätschaften und sind im nachstehenden einige maßgebende Abmessungen angegeben:

1 Kutsche 1*6 bis P9 m breit, 2-8 m hoch, ohne Deichsel 3 bis 4 m lang, mit Deichsel 6⁻3 m lang;

1 Erntewagen 1-6 bis 2⁻2 m breit, ohne Deichsel 3 bis 5 m, mit Deichsel 6 bis 7'7 m lang;

1 Ackerwagen 2-5 bis 32 m breit, 6'5 m lang;

1 Schlitten P9 bis 2'5m lang, 1 bis P25 m breit;

1 Feuerspritze P6 m breit, ohne Deichsel 3 m, mit Deichsel 5⁻4 m lang;

1 Pflug 2*2 bis 3⁻2 m lang, 0⁻95 bis P6 m breit;

1 Egge P25 bis P9 m lang, P25 bis P4 breit.

Remisentore sollen wenigstens 2⁻5 m breit, für Fracht-und Ackerwagen 4-4 m breit und 3‘5 m hoch sein.

5.    Heuschupfen erfordern per 100 kg Heu l⁻5m³ Lagerraum.

6.    Holzschupfen. Holz wird 3T5 m hoch geschlichtet. Für Kleinmachen des Holzes halte man 5 bis" 10 m² Grundfläche zurück.

7.    Pferdeställe. Die Hauptfront derselben wird am besten gegen Norden oder Osten gestellt und ist der Standraum ohne Krippe:

Für 1 gewöhnliches Ackerpferd 2‘2 bis 2⁻5 m lang, P25 m breit;

,,    1 starkes Ackerpferd, Kutschen- oder Wagenpferd 2\5 bis

2-8 m lang, inklusive Streitbaum 1*4 bis P5 m breit;

für 1 solches Pferd im Kasten stände 2-5 bis 2-8 m lang, P9 m breit;

,,    1 sehr schweres Pferd 3T m lang, 1*75 m breit;

,, im Kastenstande 34 m lang, P9 bis

„ 1 „

2-2 m breit;

für 1 Hengst oder Beschäler im Kastenstande 3'lm lang, 2-2 bis 2-5 m breit;

für 1 Mutterstute mit Fohlen 3⁻8 m lang, 3'8 bis 5'1 breit;

,, 1 Fohlen in eigenen Ställen 4 m².

Gangbreite: in gewöhnlichen Ställen 1‘25 bis 3 m, in Marställen bei einer Reihe Pferde P6 bis 2'2 m, bei zwei Reihen 2’5 bis 4 m.

Der Fußboden wird entweder gepflastert oder aus Holz hergestellt. Natürliches Steinplattenpflaster mache man 0⁻13 bis 046 m stark; Zementpflasterungen erhalten Betonunterlagen; Klinkerpflasterungen werden in Mörtel gelegt. Holzfußböden werden aus 0-08 m starken Pfosten auf °’¹⁸/₀.₂₄ bis °'²⁰/₀.;!6 m starken Unterlagen hergestellt und erhalten 0⁻02 bis Ö⁻025 m weite Löcher zur Jaucheableitung. Die Abzugskanäle unter den Polstern werden 0'3m breit und 0-24 m tief mit P5 bis 5 cm Fall per 1 m, die zur Ableitung aus dem Stalle nach der Jauchengrube 03 m breit und 03 m tief mit ebensolchem Fall hergestellt. Derartige Holzfußböden wären jedoch aus sanitären Gründen tunlichst zu vermeiden.

Die Decken sind entweder aus Wickelboden (Stukkaturdecke) oder am besten möglichst flach gewölbt herzustellen.

Luftzüge bringe man in den Umfangsmauern in Entfernungen von 2 bis 3 m an; dieselben sind F05 m im Quadrat mit 0⁻2 bis 0*3 m Steigung anzulegen.

3-0 bis 3-5 m

3- 5 „ 4-5 „

4- 0 „ 6-0 „

Stallhöhe: für geringe Anzahl Pferde ,, 10 bis 30 Pferde . .

,, Kavallerieställe . .

Türen:

einflügelige 1*1 bis 1-25 m breit, 2⁻2 bis 2'5 m hoch; zweiflügelige P25 bis P6 m breit, 2-2 bis 2‘5 m hoch; zum Hineinreiten 2 bis 2-5 m breit, 2⁻7 bis 3'15 m hoch; zum Plineinfahren 2‘75 bis 3 m breit, 3 bis 3⁻5 m hoch;

Fenster:    P25 bis P6 m breit, 0‘8 bis 1 m hoch; Fensterparapett-

höhe 2 bis 2⁻5 m.

Streitbäume: 1 m über dem Fußboden.

Krippen aus Holz erhalten 6'5 bis 8 cm starken Boden, 5 bis 6‘5 cm starke Seitenpfosten, werden oben 0-31 bis 0'34 m, unten 0⁻26 m weit und 0-25 bis 0'3 m tief gemacht und die Kanten derselben mit eisernen 5 cm breiten und 3 mm starken Blechschienen beschlagen.

Eisenkrippen (Futtermuscheln, Futtertische) werden im Lichten 0‘5 m lang, 0‘4 m breit und 0‘2 bis 0⁻23 m tief gemacht. Die Wand- -stärke derselben ist 9 bis 13 mm.

Gemauerte Krippen werden mit Zement verputzt und abge

schliffen.

Die Oberkante der Krippen (Futtermuscheln, Futtertische) soll vom Fußboden in Ställen für kleine Pferde 0*95 bis 14 m, für große und Luxuspferde P2 bis P5 m entfernt sein.

Raufen werden 0⁻3 bis 0-4 m hoch über den Krippen angebracht.

Die Futterkammer erfordert für 3tägigen Vorrat per 1 hl 0*2 m2 Grundfläche, überdies noch 2 bis 3 m² für Manipulation und P5 m2 für 1 Bettstelle.

8. Rindviehställe. Die Lage der Hauptfront ist am besten gegen Norden oder Westen.

Standraum ohne Krippe:

1 Kalb in eigenen Ställen P4 bis P6 m².

Gangbreite: Für Gänge hinter dem Vieh 1-25 bis 2 m, für Futtergänge mit doppelten Krippen und Schwellen F9 bis 2*2 in, mit einfacher Krippe und Schwelle P25 bis 1*5 m.

Stalltiefe bei Langstellung in 2 Reihen mit mittlerem Futtergang und 2 Düngergängen 7‘2 bis 9 m, bei Querstellung für 12 Stück 13 bis 17 m.

Stallhöhe bei geringer Anzahl 3 m, für 15 bis 30 Stück 3‘5 m, für 100 Stück 4 bis 5 m.

Krippen 0⁻8 m hoch über dem Fußboden, Breite derselben, wenn von Stein 0'4 bis 0⁻5 m, von Holz 0‘45 bis 0'5m; Tiefe 0-23 bis 0’31 m.

Fensterparapetthöhe 2 m; auf 1 m² Stallgrundfläche nehme man 0’2 m² Fensteröffnung.

Futterboden. Raumbedarf für eine Kuh 14 m³.

Futterkammer per Stück Vieh 0-4 bis 0‘6 m² Grundfläche.

9. SchafstäIle. Lage derselben am besten gegen Süden. Raumbedarf per Schaf bei kleineren Herden 0‘7 m², bei größeren Herden 0'6 m², für Mutterschafe 0-7 bis 0’8 m², für 1 Widder in besonderer Sprungkammer 1 bis L8 m².

Stalltiefe 9'5 bis 12-5 m; bei Raufenstellungen benötigt 1 Schaf 1 m Länge und 0’4 m Breite und werden die Doppelraufen in Entfernungen von 2’8 m von Mitte zu Mitte und L9 m von der Hauptfront entfernt situiert.

Der Fußboden ist 0T5 m höher als das natürliche Terrain zu

legen.

Tore 3T6 m breit, mindestens 3 m hoch, an jeder freien Seite eines; Eingangstüren für je 15 bis 18 m Stallänge 1 Stück.

Die Mauern sind im Innern bis auf 1*25 m Höhe glatt zu verputzen. — Futterbodenraum für 1 Schaf 0‘5 m³.

10.    Schweinställe. Lage am besten nach Süden. Raumbedarf, und zwar:

für Ferkel    per Stück 0‘5 bis 0⁻6 m² Grundfläche

,, kleine Faselschweine ,,    ,,    0'8 ,,

,, große    „    ,,    ,,    1-0 ,,

CO CO

Stallhöhe 2-5 m.

Fußboden aus hochkantigen Klinkern oder 0‘08 m starken hohlliegenden Pfosten. — Futterraum die Hälfte des Stallraumes.

11.    Getreidescheuern. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen.

Den Rauminhalt derselben bestimmt man nach dem Ertrage und wird der letztere bei mittelgutem Boden folgendermaßen anzunehmen sein:

Wintergetreide, Weizen oder Korn, per 1 ha 8 bis 12 Schock Garben, 1 Schock Garben — 7*4 m³.

Sommergetreide, und zwar Gerste, per 1 ha 13% Schock Garben, 1 Schock Garben = 6'5 ml

Hafer, per 1 ha 6 Schock Garben, 1 Schock Garben = 6\5 m³.

Hülsenfrüchte, per 1 ha 50 m³.

Wiesenklee, per 1 ha 75 m³. Wiesenheu ebenso.

Scheuertiefe 11 bis 14 m.

Scheuerhöhe 4⁻5 bis 7 m.

Scheuerlänge höchstens 63 m; überhaupt sollen höchstens 3 Quertennen angebracht werden.

Tennenbreite bei einfacher Bahn 3T5 bis 3'8m, bei doppelter 4'4 bis 5 m.

Bansen zwischen 2 Tennen 13 bis 15 m breit, zwischen Tenne und Abschlußmauer'9 bis 11-5 m breit.

Tennwände IT bis 1-6 m hoch.

Tennhöhe mindestens 0⁻4 m über dem natürlichen Terrain.

Lehmschlagtennen mache man 0‘3 m, hölzerne Tennen mindestens 0⁻08 m stark.

12.    Tabakscheuern verlangen für 5000 kg Tabak, welcher auf Schnüre gezogen und zum Trocknen aufgehängt wird, einen Raum von 19 m Länge, 9'4 m Breite und 6-3 m Höhe.

13.    Schüttböden. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. Die Größe wird ebenfalls nach dem Ertrag bestimmt und stehen Aussaat und Ertrag in folgendem Verhältnisse:

Erforderliche Aussaat per 1 ha bei Weizen oder Roggen

Gerste......

Hafer.......

Erbsen oder Bohnen Wicken oder Linsen Buchweizen ....

Raps.......

Leinsamen.....

Kartoffeln.....

2-2 hl 2-7 „

2-7 ,,

2-2 „ 1 L6 „ J 1-1

LI „

0-3 „

19-4 „ 12 bis 15-

Ertrag

6 bis 8 fache Aussaat

8 bis 10-    „

20-

24-

24-

der Ertrag an Stroh ist per 1 ha bei Weizen

Roggen

Gerste

Hafer

1950 bis 5500    9805 bis 880    1180 bis 3140    1080 bis 4320 kg

70'7 bis 80-9 kg 68-5 „ 78-8 „ 61*8 „ 69-5 ,, 43-0 „ 53-7 „ zirka

85 „ 59 „ 46 „ 82 ,,

Hülsenfrüchte per 1 hl Kartoffeln Wicken Kleesamen

Die Schütthöhe beträgt für altes Getreide 065 m, für neues 04 bis 0-5 m, für Hafer 1 m, woraus man den Fassungsraum für Schüttböden leicht bestimmen kann.

So viele dzm die Schüttung hoch ist, so viel hl gehen auf 1 m2 Grundfläche und erfordern Gänge und Umschipplätze ¹/i der derart berechneten Grundfläche.

Geschoßhöhe 2*2 bis 2‘5 m vollkommen hinreichend, Fenster-parapetthölie am besten 065 m.

Die Tiefe des Schüttbodens ist am vorteilhaftesten zwischen 9‘5 und 13 m anzuordnen.

Der Fußboden des untersten Geschosses soll mindestens 0-5 m über dem Terrain liegen.

14. Wirtsschaftshöfe. Dieselben werden am besten so angelegt, daß man im Norden die Viehställe, im Osten die Scheuern, im Süden die Wagenschupfen, Mastviehställe und sonstigen Nebengebäude und im Westen die Wohngebäude anordnet.

Norm für die Berechnung von Bauarbeiten.

Berechnung der Taglohnarbeiten.

Sämtliche Taglohnarbeiten werden nach der tatsächlich aufgewendeten Arbeitszeit berechnet und sind hiefür die Ansätze und Erläuterungen auf Seite 14 bis 17 maßgebend. Entfallen die Meistergebühren nach der Gesamtsumme der Abschlußrechnung, dann kommen auch die Materialpreise auf Seite 47 bis 52 in Betracht.

Berechnung der Erdarbeiten.

Sämtliche Erdarbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmaße, in der Baugrube gemessen, berechnet.

Hohlräume im auszuhebenden Körper werden in Abzug gebracht, ebenso wird vorkommendes Mauerwerk abgezogen, dagegen dessen Kubatur als Demolierung behandelt.

Erdverführungen werden in allen Fällen, in denen der Einheitspreis für dieselben dem der Aushebung oder Anschüttung zugeschlagen ist, nach dem Grubenmaße, d. i. nach dem Kubikinhalte der ausgehobenen oder angeschütteten Grube berechnet; in jenen Fällen jedoch, bei welchen die Verführung abgesondert in Anschlag zu bringen ist, wird dieselbe nach dem Rauminhalt im aufgelockerten Zustande berechnet. Bei dieser letzteren Berechnung diene als Norm, daß bei Aushebungen der Rauminhalt der Erdmasse im aufgelockerten Zustande ein um 25 bis 33% (je nach Art der Bodenbeschaffenheit) größerer als der desselben im festgelagerten oder natürlich gewachsenen Zustande ist; hingegen bei Anschüttungen die zugeführte aufgelockerte Erdmasse immer um 20 bis 25% größer als der Kubikinhalt der Anschüttung im festgestampften Zustande angenommen werden muß.

Berechnung des Mauerwerks.

Bei Abbrechung von Mauern werden dieselben in der Vorgefundenen Stärke samt Verputz berechnet und alle Öffnungen abgezogen.

Für neue Mauern wird bei der Berechnung des geraden Mauerwerks im allgemeinen angenommen:

abwärts angesetzt.

b) Die Höhe der einzelnen Geschosse über dem Erdhorizonte wird von 15 cm unter dem Fußboden des einen Geschosses, bis 15 cm unter dem Fußboden des nächsten Geschosses gerechnet. Bei Gebäuden, welche nicht durch Zwischendecken unterteilt sind oder bei Räumen, deren lichte Höhe über 5 m beträgt, ist die Höhe von 4 m als Geschoßhöhe anzunehmen.

a) Als Keller- bezw. Fundamentmauerwerk wird alles dasjenige Mauerwerk verrechnet, welches sich von 15 cm unter dem Fußboden des ebenerdigen Geschosses an abwärts befindet und wird dasselbe nach Tiefenschichten von 2 zu 2 m vom Erdhorizonte

c)    Die Dicke von Stein- und Ziegelmauern ist stets in ihrem unverputzten Zustande anzusetzen.

d)    Bei Bestimmung der Dicke von Zieglmauern ist die Größe der verwendeten Ziegel und die Breite der Stoßfugen (normal 13 mm) in Rechnung zu ziehen, so daß bei dem derzeit vorgeschriebenen Ziegeldimensionen von 29 x 14 x 65 cm reines Maß jede Mauer abgerundet:

mit 15 cm

in der Stärke der Ziegelbreite ,,    ,,    ,,    ,,    Ziegellänge

,, ,,    ,,    von 1 y₂ Ziegellängen ,,

u. s, f. stets in einer durch 15 teilbaren Zahl zu berechnen ist.

e) Bei der Berechnung des Kubikmaßes von geraden Mauern sind alle Tore, Türen, Fenster, Nischen und sonstige Öffnungen, deren Querschnitt OHO m² übersteigt, mit der vollen Mauerstärke in Abzug zu bringen, hingegen alle derartigen Öffnungen, deren Querschnitt kleiner als OHO m² ist, für ausgemauert, also voll zu rechnen.

Sind jedoch diese Öffnungen mit anderen Materialien ausgefüllt, so ist in allen Fällen, bei denen eine Abrechnung ihres Volumens stattgefunden hat, die Arbeit der Ausfüllung gesondert in Rechnung zu stellen.

/) Die solchergestalt in Abzug zu bringenden Öffnungen werden, wenn mit geradem Sturze, aus der Lichthöhe mit der Lichtweite und der vollen Mauerdicke; wenn mit ungeradem Sturze aus der lichten Höhe bis zum Bogenanlauf, der lichten Weite und der vollen Mauerdicke berechnet.

Tor-, Tür- und Fensterbögen, Fensterparapettmauern, Spalettherstellungen, Versetzung von Tor-, Tür- und Fensterstöcken, Gewänden u .dgl. dürfen bei Neubauten nicht besonders berechnet werden, weil der Ersatz für diese Leistungen dadurch geboten ist, daß die Öffnungen nur mit den lichten Dimensionen des Tür- oder Fensterstockes bezw. mit der Lichthöhe bis zum Bogenanlauf in Abzug gebracht werden.

g)    Steinverkleidungen an den Fassadeflächen werden mit ihrer verglichenen Dicke ohne Rücksichtnahme auf Tor-, Tür- oder Fensterleibungen von der Mauer in Abzug gebracht, hingegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

h)    Bei Berechnung von Umfassungsmauern runder Räume, z. B. runden Stiegenhäusern, runden Risalitvorbauten, Nischen usw., wird, wenn der lichte Raum 20 m² nicht übersteigt, dieser Hohlraum nur mit ⁵/e seiner Grundfläche abgezogen. Übersteigt die Grundfläche des Hohlraumes jedoch das vorangegebene Außmaß von 20 m², so ist derselbe mit dem vollen Flächenmaße in Abzug bringen.

/) Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äußeren Umfange gemessen.

k) Bei Ausmauerung von Riegelwänden werden bei der Berechnung des Flächenmaßes aus Länge und Höhe^die Holzstärken nicht in Abzug gebracht, dagegen ist die Anarbeitung an den Mauerwerksgrenzen nicht separat in Rechnung zu stellen.

I) Sollte ausnahmsweise in den Einheitspreisen'die Mauerherstellung mit Verputz veranschlagt oder bedungen sein, so sind die Mauern in der Vorgefundenen Stärke samt Verputz zu berechnen und die Abzüge wie bei a, b, dann e bis k zu behandeln.

Für die Berechnung des Gewölbemauerwerks kommen nachstehende Regeln in Anwendung:

a)    Bezüglich der Geschoßhöhen und der Gewölbestärken gilt das beim geraden Mauerwerk in a bis d Gesagte. Ist das Gewölbe jedoch abgesetzt, d. h. die Herausgewölbung aus dem Gewölb-fuße dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird das arithmetische Mittel beider Gewölbdicken als Dicke zur Berechnung genommen.

b)    Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Umfang die Spannweite, vermehrt um die Pfeilhöhe und P/^fache verglichene Dicke anzusetzen. Der so gefundene Umfang ist mit der Länge und Dicke des Gewölbes zu multiplizieren.

Tonnengewölbe (Platzel, Gewölbe zwischen eisernen Trägern) bis zur Pfeilhöhe von 30 cm und Stärke von 15 cm werden nach der Grundfläche berechnet.

c)    Bei Kreuzgewölben ist wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingerüstung der Grate die Berechnung derart durchzuführen, daß man von den beiden Durchkreuzungstonnen die eine, u. zw. die nach der Längsachse des Gewölbes, mit ihrem ganzen, die andere mit ihrem halben Kubikinhalte nach der in b angegebenen Art berechnet.

d)    Die Berechnung der böhmischen Platzeigewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls alsJgekrümmte_Linie annimmt Awobei die Steigung als'Pfeilhöhe gilt.

e)    Bei Kuppel- und Kappengewölben wird die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe^Spannweite vermehrt um die Pfeilhöhe und l^fache verglichene Dicke als Breite angenommen.

/) Bei Gewölbfüsseln wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Füssel als Prisma berechnet.

g)    Schilder bei allen vorgenannten Gewölben sowie allfällige Gewölbeinsätze in Gurten und Mauern sind nicht gesondert in Rechnung zu stellen.

h)    Gewölbnachmauerungen sind als gerades Mauerwerk zu berechnen, ebenso etwaige Aufmauerungen auf Gurten.

Berechnung der Gesimse.

a) Über die Berechnung von Gesimsen wollen die Anmerkungen auf den Seiten 80 und 83 eingesehen werden, wozu noch bemerkt wird, daß der wirkliche Querschnitt aus jener vollen rechteckigen Figur ermittelt wird, den das Gesimse in seiner größten Ausladung und Höhe außerhalb der Mauerflucht einnimmt.

b)    Bei Gesimsen mit Konsolen oder Tragsteinen wird die Höhe nur bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar' unter der Hängplatte sitzt. Das Architravglied wird für sich als Gesimse berechnet und der Fries in die Höhe nicht einbezogen; das Versetzen der Konsolen und Tragsteine wird gesondert verrechnet.

c)    Die Länge aller Gesimse, dieselben mögen gerade oder gekrümmt sein, wird an der Simakante des Gesimses gemessen. Für jede einspringende Wiederkehr wird der doppelte, für jede ausspringende Wiederkehr der einfache Gesimsvorsprung der Länge des Gesimses zugerechnet.

d)    Werden Fassaden nach dem Flächenmaße verrechnet, so wird keinerlei Gesimsherstellung (weder Auslegen noch Ziehen) separat vergütet.

e)    Bei Berechnung der Fassadenflächen ist die Höhe von der Simakante des Hauptgesimses bis zum Trottoir (Traufenpflaster), bei Steinsockeln bis Sockeloberkante anzunehmen. Öffnungen bis zu 5 Quadratmeter Größe werden nicht abgezogen; Seitenflächen der Risalite nur dann berücksichtigt, wenn der Vorsprung mehr als 50 cm beträgt. Aufbauten über dem Hauptgesimse werden im Ausmaße ihrer Vertikalprojektion der Fassadenfläche zugerechnet.

Berechnung der Verputzarbeiten.

n) Bei Verrechnung vollständiger Fassaden im Quadratmaße wird die in Putz ausgeführte Gesamtfläche von der obersten bis zur untersten Grenze als voll, d. i. ohne Abzug der Öffnungen berechnet.

b)    Bei unterteilter Verrechnung von Fassaden ist in folgender Weise vorzugehen:

1.    Alle Arten von Gesimsen werden nach der im vorigen Absätze über Berechnung von Gesimsen festgestellten Norm berechnet.

2.    Chambrams werden als Gesimse behandelt, wobei die Leibung bis zum Fensterstock zur Gesimshöhe zugeschlagen wird.

3.    Der grobe und glatte Verputz sowie der Zierverputz, d. i. Quadrierungen, Rustiken und sonstige Flächenverzierungen, werden nach ihrem wirklichen Ausmaße im Flächenmaße berechnet.

4.    Nutenzüge werden im Kurrentmaße berechnet und deren Fläche von der Verputzfläche nicht abgezogen.

5.    Das Versetzen von Hängplatten und anderen Verzierungsstücken aus natürlichem oder Kunststein ist nach den Normen für Versetzarbeiten zu berechnen und etwaige Überreibung derselben nach dem Versetzen nicht separat in Anschlag zu bringen.

6.    Die Beistellung von Schablonen und Lehren ist in dem Preise der Zug- und Putzarbeiten inbegriffen.

c)    Rohbaufassaden werden in gleicher Weise, wie verputzte, verrechnet.

d)    Bei der Berechnung von inneren Mauerverputz beachte man folgendes;

1. Das Verschießen, das Verbrämen der Fugen, in die Latte gezogener grober Verputz, in die Latte gezogener grober.und feiner Verputz und bloß feiner Verputz, ob auf geraden oder gekrümmten

2.    Der Verputz jener Schläuche, deren kubischer Inhalt vom Mauerwerk abgezogen wird, ist in seinem tatsächlichen Flächenausmaße zu berechnen.

Flächen hergestellt, wird nach dem wirklichen Außmaße (bei gekrümmten Flächen nach der aufgerollten Fläche) im Quadratmaße berechnet.

3.    Bei glattem inneren Mauerverputz werden die Fensteröffnungen, wenn Fenstergewände und Mauerspaletten mit Holz verkleidet sind, abgezogen', u. zw. die lichte Fensterhöhe mehr der Para-petthöhe multipliziert mit der lichten Fensterweite. Sind Mauerspaletten und Fenstergewände jedoch nicht mit Holz ausgekleidet, sondern geputzt, so wird die Mauerfläche voll gerechnet, dagegen für das Verputzen der Mauerspaletten und Fenstergewände nichts gesondert in Rechnung gestellt.

Türöffnungen, deren Leibungen (Futter) mit Holz verkleidet sind, werden mit dem lichten Ausmaße der Stocköffnung abgezogen. Bei Türöffnungen mit einseitigem Stocke und Verkleidung, deren Futter geputzt ist, wird die Mauerfläche an jener Seite, an welcher sich der Stock mit der Verkleidung befindet, um das Lichtmaß des Stockes vermindert, an der anderen Seite jedoch für voll gerechnet. Bei Maueröffnungen bis einschließlich 2 m Breite, in welchen keine Türen oder Fenster eingesetzt, und wo die Leibung (Mauerdicke) geputzt wird, ist der Verputz auf beiden Seiten für voll zu rechnen; in jenen Fällen jedoch, in welchen die Öffnungsbreite 2 m überschreitet, ist bei der Verputzberechnung die Öffnung mit ihrem wirklichen Ausmaße abzuziehen, hingegen der Verputz der Leibung selbst gesondert zu berechnen.

e) Plafonds werden nach ihrer horizontalen Projektion, d. i. der Fußbodenfläche berechnet. Bei gewölbten Räumen gilt die größte lichte Raumhöhe als Wandhöhe, als Ersatz für die bloß in der Horizontalprojektion vergüteten Plafonds.

/) Weißigung sowie Färbelung von Fassaden und inneren Räumen samt Plafonds ist in der gleichen Weise wie der Verputz zu berechnen.

g) Bei Weißigungen und Färbelungen bis zur Höhe von 8 m und bei Verputzherstellungen bis zu 5 m über dem Fußboden ist eine Ge-rüstung nicht zu vergüten.

Berechnung der Versetzarbeiten.

a)    Für die Berechnung des Versetzens von Steinmetzarbeiten werden die zur Berechnung der Steinnietzarbeiten selbst festgesetzten Normen zur Grundlage genommen.

b)    Alle anderen Versetzarbeiten werden je nach ihrer Masseneinheit in ihrem vollen Ausmaße bezw. Gewichte oder Stückzahl verrechnet.

c)    Bei neuem Mauerwerk ist das während der laufenden Aufmauerung bewerkstelligte Versetzen der Tür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schließen oder anderen Bestandteilen, welche innerhalb der Fläche des Mauerwerkes liegen (eiserne Schließen und Traversen ausgenommen), in den betreffenden Mauerwerkspreisen inbegriffen, weil das Mauermateriale den Entschädigungsersatz bildet. Werden aber diese Versetzarbeiten

wegen konstruktiven Rücksichten erst später besorgt, so ist das Versetzen gesondert zu berechnen.

d) Steine oder Holzstufen^werden" in ihrer gelieferten Länge verrechnet; eiserne Schließen und Traversen nach dem Gewichte.

Berechnung der Kanalherstellungen.

Der Erdausliub, oder das Aufreißen des Straßenpflasters u. dgl. sowie die Pölzungen, werden wie folgt angesetzt:

n) das zur Sicherung der Künette in derselben belassene Pölzholz wird immer separat berechnet.

b)    Das muldenförmige stehende Pflaster wird nach der lichten Kanalbreite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

c)    Die Seitenwände und die Unterschieferung der muldenförmigen Kanalsohlen ist wie gerades Mauerwerk zu berechnen.

d)    Kanalgewölbe werden wie gewöhnliches Gewölbmauerwerk berechnet und findet hiebei ein Abzug der Öffnungen für die Kanalschachte und für die Einmündung von Seitenkanälen nicht statt.

e)    Das Mauerwerk der Kanalschachte ist als gerades Mauerwerk zu berechnen, der hohle Raum immer abzuziehen und als Höhe die Entfernung von der halben Gewölbdicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels anzusetzen.

Berechnung der Steinmetzarbeiten.

Bei Berechnung von Steinmetzarbeiten verfahre man folgendermaßen :

a) Steine, deren Ausmaße nach zwei Richtungen nicht über 30 cm betragen, sowie alle Stufen und Rinnen werden nach Kurrentmaß,

by Steine, bei welchen nur eine Abmessung nicht über 30 cm beträgt, nach Quadratmaß und

c)    Steine, deren Ausmaße nach allen drei Richtungen über 30 cm betragen, nach Kubikmaß berechnet.

d)    Werkstücke, bei welchen alle drei Abmessungen (Länge, Breite und Dicke) weniger als 30 cm betragen, dann Werkstücke, deren Ausmaße im Vergleiche zu den Herstellungskosten unbedeutend sind (z. B. Balluster, Säulenschäfte unter 30 cm Durchmesser, deren Basen, Kapitäle, Postamente usw.), werden nach Stück berechnet.

e)    Bei den im Kurrentmaße zu berechnenden Steinen sind Fälze und einzumauernde Teile mitzumessen, ferner alle im Bogen angearbeiteten Steine rücksichtlich ihrer'Länge mit dem iy₂iachen äußeren Umfange in Rechnung zu stellen.

/) Bei Steinen nach Quadrat- und Kubikmaß hat zur Feststellung des Ausmaßes der einzelnen Stücke stets die dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten.

p) Beim Versetzen sämtlicher Steinmetzarbeiten hat die nötige Beihilfe, Nacharbeit sowie das Ausarbeiten'der Fälze, Klammer- und Kropflöcher und die Verkittung, nebst Beigabe des Kittes, ohne besonderes Entgelt zu geschehen. Eine alleinige Ausnahme hievon

95!)

findet nur bei Herstellung von einheitlichen Quadersteinmauern und Gewölben statt, bei welchen diese Arbeiten zum Mauerwerkspreise geschlagen sind.

Berechnung der Zimmermannsarbeiten.

a)    Werden Zimmermannsarbeiten nach Kurrentmeter Gehölze berechnet, so sind bei den Längen der einzelnen Hölzer auch alle vorstehenden Zapfen (in der Regel für einen Zapfen 5 cm) in Anrechnung zu bringen.

b)    Dachstühle werden zumeist nach ihrer horizontalen Ausdehnung (Grundfläche) berechnet, wobei die horizontalen Flächen der Dachvorsprünge der Grundfläche des Gebäudes zuzurechnen sind. Kleinere Lichthöfe bis zur Größe von 4 m² inmitten von Gebäudeteilen werden dagegen wegen des vermehrten Holz- • aufwandes an Wänden nicht abgezogen.

Ichsen und Grate werden in Kurrentmeter gleich einem Quadratmeter Dachstuhl vergütet.

Bei übereinanderliegenden Verschiffungen zweier Dachstühle wird die übereinanderliegende Dachstuhlfläche nach der Grundfläche doppelt gerechnet.

Die Grundfläche von teilweise oder ganz abgerundeten Dächern ist nach dem umschriebenen Rechtecke zu berechnen; Kuppel- und Turmdächer sind im Preise gesondert zu vereinbaren.

c)    Bei Deckenkonstruktionen sind, wenn sie nach dem Quadratmaße berechnet werden, die Auflager den einzelnen Abmes ringen zuzuschlagen und erst aus diesen die Fläche zu berechnen.

d)    Bei Fußbodenlegungen in schon verputzten Räumen wird 2 cm Untergreifung des Verputzes an allen Wänden in Rechnung gebracht, bei unverputzten Räumen wird von Mauer- zu Mauergrund gerechnet.

?) Fußböden in runden Räumen werden nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Übersteigt jedoch diese Fläche 4 m², so ist das Ausmaß nach der Fläche der gegebenen runden Figur zu berechnen.

/) Lotrechte Verschalungen mit runden Begrenzungen sind nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur zu berechnen.

g) Alle anderen Arbeiten werden nach ihren wirklichen Ausmaße bezw. ihrer Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Berechnung der Dachdeckerarbeiten.

a)    Bei der Berechnung von Eindeckungen, denen die horizontale Ausdehnung des Daches (Grundfläche) zugrunde gelegt wird, gilt dasselbe, was bei der Berechnung der Dachstühle nach der Grundfläche gesagt wurde.

b)    Wird die Eindeckung nach der geneigten Fläche (Resche) berechnet, so sind folgende Normen allgemein gebräuchlich:

1.    Bei Rasen-, Stroh-, Rohr-, Bretter-, Schindel-, Dranitzen-, Glas-, Asphalt- und Holzzement-Eindeckungen ist das tatsächliche Ausmaß ohne weiteren Zuschlag in Rechnung zu stellen.

2.    Die Dachflächen von Ziegeldächern sind in ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen und wird dem so gefundenen Flächenausmaße wegen der schwierigen Arbeit für je 1 Kurrentmeter First, Grat oder

5>eo

ixe 1 na², dann für je 1 Kurrentmeter Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst 05 m², schließlich für jedes bis 80 cm breite Dachfenster 4 m² zugeschlagen. Dagegen darf für die vermehrte Arbeit bei solchen Dachfenstern nichts in Anschlag gebracht werden. Die Eindeckung größerer Dachfenster _(Erker) wird nach ihrem wirklichen Ausmaße in Rechnung gestellt. Öffnungen bis zur Größe von 4 m² bei Blechdachfenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen usw., werden vom Flächenmaße des Daches nicht in Abzug gebracht, dagegen darf die Einsäuerung bei denselben nicht besonders in Rechnung gestellt werden. Blechixen werden als Öffnungen behandelt; es kommt dabei aber nur die außer der Ziegeleindeckung bleibende Blechdeckung in Betracht. Runde und kuppelförmige Dächer werden mit dem eineinhalbfachen ihrer wirklichen, ohne Zuschlag ermittelten Fläche berechnet.

3.    Schieferdachdeckarbeiten sind in gleicher Weise wie die von Ziegeldächern zu berechnen und ist jederzeit die Beistellung der First-und Gratbleche sowie der Kreuznägel in den Preisen inbegriffen.

4.    Bei Blech-, Steinpappe- und Asphal'tfilzdächern ist stets das Ausmaß der Dachflächen in ihrer wirklichen Begrenzung, ohne Rücksichtnahme auf Umbug und Saumstreifen zu rechnen.

5.    Bei Rinnen, Abfall- und Dunstrohren, Mansardgesimsen, Simas, Graten usw. werden für jeden Winkel 50 cm zur Länge zugeschlagen.

Berechnung verschiedener anderer Arbeiten.

a)    Alle Arten von Pflasterungen werden von Mauergrund zu Mauergrund berechnet. Das gleiche gilt von allen Arten Holzfußböden. Randsteine, welche nach der Rundung laufen, werden am äußeren Bogen gemessen.

b)    Betonmauerwerk wird in gleicher Weise wie Ziegelmauerwerk berechnet.

c)    Bei Deckenverputzarbeiten wird für die Herstellung der Hohlkehle bei der Berechnung der Deckenfläche sowohl in der Länge wie in der Breite des Plafonds an jeder Seite 15 cm zu gerechnet. Sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Stukkaturung werden Öffnungen über 04 m² in Abzug gebracht und wird die Fläche bei Türen und Fenstern nach der Stocklichte berechnet.

d)    Das Lichtmaß von Fenstern und Türen mit Segment-, kreis-oder ellipsenförmigem Sturze sowie auch von_runden Fenstern wird für Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten nach der kleinsten, der lichten Öffnung umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Das gleiche gilt von gestemmten Holzwänden oder Glaswänden mit derartiger krummer Abgrenzung.

Bei eisernen Fenstern wird der Lichte nach dem Mauer-, Stein- oder Eisengewände (Rahmen) 25% zugeschlagen; polygonförmig eingeteilte Glaslichten aus LIolz erhalten einen Aufschlag von 20%r aus Eisen 40%, bei letzteren mit Einrechnung des 25%igen Zuschlages zur Lichtfläche.

Glaswände und Glastüren werden voll gerechnet und wird hievon die Fläche des Parapettes (d. i. Länge mit der Höhe bis zum Falz) und des Kämpfers abgezogen. Ebenso werden Friese über 10 cm Breite mit der Mehrbreite in Abzug gebracht.

96 L

Spiegelscheiben werden in der Lichte des Kittfalzes gemessen (bei gekrümmter Begrenzung das kleinste umschriebene Rechteck) und wird der Länge und Breite je 2 cm zugeschlagen. Tafelübergreifungen (bei Dach- und Oberlicht-Eindeckungen) sind stets dem Ausmaße zuzuschlagen.

e) Fensterverglasungen nach Quadratmaß werden nach dem Lichtmaße der Fensterstöcke berechnet. Bei Verglasungen von Türen und Holzwänden werden die Sprossen mitgerechnet.

/) Der einseitige Anstrich durchbrochener Flächen, wie z. B. einfacher Gitter aus Flach- oder Rundeisen, Fensterflügel, wird nur mit der Hälfte des vollen Flächenmaßes der Fensterstocklichten in Rechnung gestellt. Verzierte Gitter und Stiegengeländer, Staketengitter, Drahtschutzgitter und gestrickte Einfriedungsgitter werden beiderseits voll gerechnet.

Bei Jalousienanstrich wird zum vollen Lichtausmaße noch die Hälfte zugeschlagen; der einseitige Anstrich von Glastüren und Glaswänden wird derart berechnet, daß das volle Parapett in seinem wirklichen Ausmaße, der verglaste Teil jedoch nur mit der Hälfte seines Flächenmaßes in Anschlag gebracht wird.

Beiderseits gestrichene Glastüren imd Glaswände werden auf einer Seite für voll und auf der anderen nur mit der Para-

petthöhe in Rechnung gebracht.

Bei allen Anstricharbeiten an Türen, Fenstern, Wänden u. dgl. wird auf die Vertiefungen der Füllungen, Kehlungen, Verkleidungen u. dgl. keine Rücksicht genommen, sondern nur die Baufläche angesetzt.

Bei Maueranstrichen an verzierten Flächen, wie z. B. an Fassaden, werden Tür- und Fensteröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen sind auch keine Rücksicht auf Gesimsausladungen genommen, sondern die volle Fläche aus der geraden Länge und Höhe in ihren äußersten Begrenzungen berechnet.

Bei Maueranstrichen an glatten Flächen im Innern der Gebäude wird bei der Berechnung des Quadratmaßes in gleicher Weise vorgegangen, wie dies beim glatten inneren Mauer verputze angegeben wurde.

g) Bei Berechnung der Malerarbeiten werden die Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen nicht abgezogen, dafür sind die Fenster-parapette und Spaletten entsprechend der Malerei, jedoch ohne weitere Aufrechnung herzustellen. Der Plafond wird den Wand-flächen des Zimmers zugerechnet und ist nach den Bestimmungen der bezüglichen Tarifpost auszuführen; gewölbte Plafonds werden mit dem lJMachen Flächenmaße ihrer Horizontalprojektion berechnet. Bogenförmig begrenzte Wände werden mit der größten Höhe in Rechnung gezogen; bekleidete Sockel werden nur abgezogen, wenn deren Höhe mehr als 1 m beträgt. Werden die Wände tapeziert,-dann ist die Plafondmalerei mit 50% Aufschlag zu vergüten.

Im allgemeinen.

Alle anderen hier nicht besonders angeführten Arbeiten werden nach ihren tatsächlichen Ausmaßen bezw. nach Gewicht oder Stückzahl, je nachdem für sie der Preis als Einheit angegeben ist, ohne weiteren Zuschlag berechnet.

61

¹

Abminderungskoeffizient: Für runde Schornsteine 0'67, für 8eckige    „    071,

für 4eckige    „    100.

²

Bei städtischen Wasserleitungen werden normal O'l m® = 100 1 per Kopf und Tag angenommen, doch ist der Verbrauch sehr häufig ein höherer.

Bestandsaufnahme von Gebäuden.

Bei der Bestandsaufnahme eines Gebäudes handelt es sich hauptsächlich darum, in einer genauen, mit Klarheit und Übersichtlichkeit gehaltenen Beschreibung ein Bild über die Lage, Ausdehnung, Bauausführung, Solidität und den Bauzustand zu entwerfen.

Man verfolge sowohl bei der Aufnahme der Lage (Situation, Begrenzung) der äußeren als auch bei jener der inneren Baubestandteile einen bestimmten Weg und beginne z. B. zunächst mit der Beschreibung der Nachbarschaft (zur Orientierung), nehme dann die Ausmessungen und Flächenberechnungen der Baufigur vor und zerlege die letztere in ihre Kulturen als: Baufläche (verbaut, Lföfe oder Lichthöfe), Gärten usw. und gehe erst dann auf die konstruktive Beschreibung des Gebäudes über, wobei wohl zunächst die äußeren Fluchten und Fassaden in Betracht kommen; sodann beschreibe man des Gebäudes Unterbau nach Materiale und dessen Verbindung, die Deckenkonstruktionen und Fußböden im allgemeinen, die Art der Bedachung, die Tür- und Fensteröffnungen der Außenwände, die Freitreppen, Stiegen, Baikone, Inschriften, Verzierungen, Rinnen, Blitzableiter u. dgl. und endlich die Eingänge.

Bei der Aufnahme des Gebäudeinnern kommt zuerst der Eingang (Vestibül) zur Beschreibung, die Aufnahme des Fußbodens, der Wände, Decke, die Zahl der Fenster und Türen, Gitter oder Läden nach Maß, Material, Konstruktion, Anstrich, Verschluß, Beschlag, allenfalls Personen- oder Warenaufzüge, Beleuchtungskörper, Wasserleitungen, Telegraphenanlagen u. dgl., hierauf die Aufnahmen der ebenerdigen Wohnräume, der Zugänge zu denselben nach Material, Konstruktion usw.; ferner der Fußböden, Wände, Decken (Gewölbe, Plafonds), Öfen und Kamine, der Anzahl der Fenster und Türen, Gitter oder Läden nach Material, Konstruktion, Anstrich, Verschluß, Beschlag usw.; hierauf der Küchen nach denselben Beziehungen und noch bezüglich des Herdes, der Feuerung, Bratröhren, Züge, Rauchfänge, Ausgüsse, endlich der Aborte, dann der Keller nach der Art des Zuganges, der Konstruktion der Treppen nach Mate-' rial, Geländer usw., in bezug auf Fußböden, Wände, Decke, Fenster, Stellagen und Abteilungsverschläge.

Dann folgt die Anführung und Aufnahme der Treppen, welche die Stockwerke untereinander verbinden; daran schließen sich wieder die Wohnräume nach den vorauf geführten Beziehungen und endlich kommt die Aufnahme des Dachbodens, welche mit der Dachbodentreppe nach Konstruktion, Material, Geländer beginnt, worauf die Zugänge, Türen, Fenster, Verschlüge mit den Zugängen, Fußböden, Rinnen, Schornsteinen, Putztürin usw.folgen und allenfalls noch andere vorhandene Gegenstände, wie Wasserbehälter usw. den Schluß machen. Es genügt in vielen Fällen eine viel kürzere Verfahrungsart, z. B. die Öffnungen und deren Verschlüsse bloß der Zahl nach anzuführen; bei genaueren Beschreibungen ist aber noch die Angabe des baulichen Zustandes der aufgenommenen Objekte anzugeben.

Baubehördliche Formulare.

Da laut der in Österreich geltenden Baugesetze die Amtshandlungen bei Bauführungen ziemlich die gleichen sind, indem zunächst stets bei der politischen Behörde I. Instanz um die Baubewilligung angesucht werden darf, da ferner nach der Baubeendigung um den Benützungskonsens des errichteten Gebäudes bei derselben Behörde eingeschritten werden muß, so folgen hier 2 Formulare dieser Gesuche, wie sie im allgemeinen verfaßt sein sollen.

Die Baugesuche und das Gesuch um Benützung eines erbauten Gebäudes werden nur in einem Stücke verfaßt und mit 1 Krone Stempel versehen eingereicht, welch letzterer nicht überschrieben werden darf, sondern im inneren Texte links oben aufzukleben ist.

Jedem Baugesuche muß ein von einem behördlich befugten Bautechniker (Ingenieur, Architekt, Baumeister) verfaßter Plan in 3 Stücken beigegeben werden, wovon jedes Stück mit 30 h Stempel zu versehen ist.

und vielleicht bei

Dieser Plan muß die Situation der Baustelle im Maßstab 1:500, dann die Grundrisse, Profile und Ansichten des Gebäudes in allen Geschossen im Maßstab 1:100 schwierigen oder außergewöhnlichen Konstruktionen auch die Details im Maßstab 1:10 und die statischen Berechnungen (Traversen, Säulen, Treppen, Kanäle) enthalten und müssen alle Räume und die Hauptbauteile vollkommene Ausmaßbezeichnungen erhalten.

Formular zu einem Baugesuche.

(Von außen.)

An den Magistrat

Graz.

Josef Maresch, Landschaftsmaler in Graz, Annagasse 14,

bittet um die Erteilung der Baubewilligung für ein neues einstöckiges Wohnhaus mit Atelier auf der ihm eigentümlich gehörigen Baustelle in Graz, Grundbuchseinlage 715 am Schloßberge, laut des beiliegenden Bauplanes des Baumeisters Adolf Heinz in Graz.

61*

(Von innen.)

1 Krone Stempel

Löblicher Magistrat! gSÄ) '

Auf der mir eigentümlich gehörigen Grundparzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage 715 am Schloßberge, beabsichtige ich nach dem vorliegenden, von dem Baumeister Adolf Heinz in Graz angefertigten und von demselben Unterzeichneten Plane •/• ein Wohnhaus nebst Maleratelier neu aufzubauen und diesen Bau gemäß der bestehenden mir und dem Bauführer wohlbekannten „Bauordnung“ auszuführen. Ich stelle daher unter Mitfertigung des verantwortlichen Bauführers, Herrn 1 Baumeister Adolf Heinz in Graz, die Bitte:

„Ein löblicher Magistrat(ffiSS) wolle mir die behördliche Bewilligung zu diesem Baue erteilen.“

Graz, am . .

Adolf Heinz als Bauführer.

Josef Maresch als Bauwerber.

NB. Vor jeder Baubewilligung wird eine Augenscheintagsatzung am Bauorte selbst abgehalten, wozu der Bauwerber, der Bauführer und die Nachbarn der an die Baustelle angrenzenden Gründe beigezogen werden.

Kein Bau darf vor Ausstellung der Baubewilligung begonnen werden. Von dem Augenblicke, an welchen der Bau beginnt, trägt der Bauführer (Ingenieur, Architekt, Baumeister) alle Verantwortung für die Erfüllung der bei einer Bauführung zu beobachtenden Vorschriften und insbesondere auch für die Einhaltung des genehmigten Bauplanes; der Bauherr hat bloß die Pflicht, eine zum selbstständigen Bauen berechtigte Person mit der Ausführung seines Baues zu betrauen.

Sollten während des Baues sich Abänderungen gegenüber dem genehmigten Bauplane ergeben, so ist der Baubehörde unter Vorlage eines neuen Planes hievon sogleich Anzeige zu erstatten, welche erforderlichen Falles die Auswechslung des ursprünglichen Planes gegen den neu vorgelegten veranlaßt.

Nach Beendigung der Bauführung muß bei derselben Behörde, welche die Baubewilligung erteilt hat, um die Benützungsbewilligung eingeschritten werden.

Diesem Gesuche ist der Bauplan nicht beizuschließen, sondern es ist im Texte nur das Datum der Baubewilligung und die Geschäftszahl der Behörde anzuziehen, unter welcher der Konsens zugestellt wurde, und zu bemerken, daß der Bau nunmehr vollendet ist und man um den Benützungskonsens einschreite.

Auch dieses Gesuch erhält einen Stempel von 1 Krone.

Formulare des Gesuches um die Benützungsb ewilligung eines Neubaues.

(Von außen.)

An den Magistrat gSÜ) Graz.

Josef Maresch, Landschaftsmaler in Graz, Annagasse 14,

zeigt die Vollendung des Neubaues seines Wohnhauses mit Atelier auf der Grundbuchsparzelle 1719, Einlage Nr. 715, an und bittet um Erteilung des Bewohnungs- bezw. Benützungskonsenses.

(Im Innern.)

1 Krone Stempel

Löblicher Magistrat! (gSSSS)

Laut des mir mittels Baubewilligung vom 3. August d. J., Z. 4915, gestatteten Neubaues eines Wohnhauses samt Maleratelier auf meiner Parzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage Nr. 715 am Schloßberge, sind nun sämtliche Bauarbeiten vollendet und ist das Gebäude benützungsfähig. Demnach stelle ich die Bitte:

„Ein löblicher Magistrat (JÖSvoSd) wolle mir für dieses Gebäude den Benützungskonsens erteilen.”

19

Graz, am

Josef Maresch, Hauseigentümer.

NB. Es ist auch gestattet, einzelne Räume eines neuerbauten Gebäudes in Benützung zu nehmen, sofern es die sanitären Verhältnisse zulassen, jedoch muß auch in diesem Falle um die Benützungsbewilligung angesucht werden.

Baubedingnisse und Bauverträge.

Bei jeder Bauausführung ist es sowohl für den Bauherrn als auch für den Bauunternehmer ratsam, alle Bedingungen, unter welchen der Bau zustande kommen soll, sehr genau zu erwägen und zu präzisieren und einen förmlichen Vertrag oder Schlußbrief aufzusetzen.

Es ist daher notwendig, daß außer dem vorschriftsmäßig verfaßten Plane auch noch eine alle Details bestimmende Baubeschreibung verfaßt wird und daß ferner die allgemeinen Bedingnisse der Vergebung der Arbeiten überhaupt und die Preistabelle für alle Arbeiten und Lieferungen insbesondere aufgestellt werden, damit man auf Grund dieser sehr erläuternden Details in der Lage ist, einen Bauvertrag abzuschließen.

Da sowohl der Inhalt des Planes als auch die Textierung der Baubeschreibung, Vergebungsbedingnisse, Preistabelle und endlich die Formulierung des Bauvertrages sich lediglich nach gegebenen Verhältnissen richten, für welche sich keine bestimmenden Normen aufstellen lassen, so geben wir als Anhaltspunkt zur Verfassung von derlei Akten einige F'ormulare und bemerken dazu, daß der Bauvertrag stets mit dem Stempel nach Skala II des österr. Gebührengesetzes, alle Beilagen des Vertrages aber mit einem Stempel von 30 Heller per Bogen (42 x 34 cm groß) zu versehen sind.

Formulare I

einer Baubeschreibung und Vorschriften für die Ausführung von Wärterhäusern auf Eisenbahnen.

Erdarbeiten.

Der Unternehmer zum Baue von Wärterhäusern hat nur die Erdaushebung für diese zu besorgen und es wird ihm in Einschnitten das Plateau auf der Höhe von Sockerlunterkante zur Verfügung gestellt. Die Fundamentgruben sind genau nach dem Plane und nicht früher auszuheben, als mit der Ausmauerung oder Betonierung derselben begonnen werden kann; sie sind nach Erfordernis zu pölzen, auszuschöpfen und trocken zu halten.

Stürzen Fundamentgruben aus irgend einem Grunde ein, so fallen alle erwachsenden Mehrarbeiten und KostendemUnternehmer allein zur Last. Das gewonnene Erdreich ist an einer, vom Bauführer näher zu bezeichnenden Stelle zu deponieren. Bei der Berechnung wird die Kubatur aus den im Plane ersichtlichen Kosten für das Mauerwerk und die Kellerräume, ferner der vom Bauführer angeordneten, richtig befundenen und danach gemessenen Fundationstiefe, ohne jedweden Zuschlag für Böschung, Pölzung, Wasserschöpfen oder eingestürzte Fundamente berechnet.

Die Anschüttung im Innern der Gebäude veranlaßt der Unternehmer des Baues von Wärterhäusern und ist hiezu unter allen Umständen ein vollkommen trockenes Materiale zu verwenden. Die Anschüttung von außen besorgt der Unternehmer des Unterbaues.

Maurer- und Steimetzarbeiten.

Das Fundamentmauerwerk ist aus lagerhaften Bruchsteinen fest an den gewachsenen Boden angemauert herzustellen. Beim Ausmaße für dasselbe gelten die Einschreibungen des Planes und die genehmigte und aufgenommene Fundationstiefe. Die jeweilige Verwendung der Mörtelgattung bestimmt der bauleitende Ingenier an Ort und Stelle bei Aufnahme der Fundationstiefe; diese Mörtelgattung ist sodann auch noch bei der Ausführung des Keller- und Sockelgemäuers beizubehalten, falls nicht der Bauführer anders bestimmt.

Fundamentmauern, die in die Anschüttung zu liegen kommen, werden aus Bruchsteinen an die Latte gemauert und einfach verfugt.

Kellermauern in der Anschüttung werden aus Bruchstein mit äußerer Verfügung und innerem ordinären Putz hergestellt. Kellermauern, die nach außen hin sichtbar bleiben, erhalten von außen reines Zyklopenmauerwerk mit Zement verfugt.

Das Sockelmauerwerk wird 0-63 m hoch, von Ziegeln und verfugt von innen, dagegen von reinem Bruchsteingemäuer in Zyklopenform oder mit 10 cm starker Sandsteinplattenverkleidung von außen hergestellt und mit Zement verfugt.

Das ebenerdige Mauerwerk und jenes im und am Dache wird entweder ganz aus gebrannten Ziegeln oder auch aus Bruchstein mit Ziegeln gemischt hergestellt, beiderseits fein verrieben, verputzt, von innen dreimal geweißigt, von außen mit Kalkfarbenanstrich versehen. Die Tür- und Fensterstöcke müssen bei der Ausmauerung sogleich versetzt werden und sind die Befestigungsklammern hiefür in die Ziegelwände gut zu versenken.

Der Kaminkopf ist in Ziegelrohbau mit Zementfugen herzustellen. Der Teil des Kamines unter Dach, sowie die Innenflächen der Giebelmauern werden rauh verputzt.

Der Kellerraum wird mit Ziegeln eingewölbt, mit Nachmauerung versehen und vergossen.

Bei der Berechnung des Mauerwerkes werden Fenster- und Türöffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen wird für Versetzen und Verputzen der Fenster- und Türstöcke, überhaupt von Holzstöcken, dann für das Einlegen und Vermauern von Schließen sowie für das Wölben der Fenster und Türbögen, ferner für Fassadierung, dann Abfasung der Kanten keine besondere Vergütung geleistet.

Der Verputz der Decken geschieht mit fettem Kalkmörtel auf Verrohrung mit Drahtüberzug und wird an den Wandgrenzen eine einfache Hohlkehle ohne Absatz angeputzt. Die Fläche wird nach dem Lichtmaße der Räume ohne Zuschlag erhoben.

Der Dachboden wird entweder mit einer 10 cm hohen, gut durchgearbeiteten, mit Häcksel gemischten Lehmschicht (Estrich) unmittelbar über dem Sturzboden belegt und geebnet oder es wird eine liegende Ziegelpflasterung in Mörtel auf 5 cm hohe Schuttunterlage hergestellt. Die Fläche wird innerhalb der Sparrenbretteln und Giebelmauern berechnet und für Kamm- und Einsteigöffnungen kein Abzug gemacht.

Sämtliche scharfe| Kanten des \ Verputzes im Äußern und Innern des Gebäudes (an den Hausecken, Spaletten usw.) sind abzufasen und alle Verputzarbeiten laut Zeichnung zu herzustellen.

Die Vorlegstufe der Eingangstür ist aus Stein mit abgefasten Kanten, gekrönelt, in einem Stücke zu beschaffen und zu versetzen. Der Kaminkopf wird mit einer 0⁻63 x 0'63 m großen, 10 bis 15 cm starken Steinplatte bedeckt.

Die sämtlichen Tischler- oder Schlosserarbeiten, d. h. die zu versetzenden Türen und Fenster, ferner die Eisenbestandteile, ausschließlich der Mauerschließen, werden dem Unternehmer mittels Tiefer- und Empfangschein loko eines Magazines von der Generalbauunternehmung übergeben und hat er für die von ihm oder seinem Vertreter (rücksichtlich der als solchen anzusehenden Person) bestätigten Gegenstände sowohl nach Beschaffenheit als Menge zu haften und ist verpflichtet, für etwaige Abgänge oder Beschädigungen vollen Ersatz aus eigenem zu leisten.

Zimmermannsarbeiten.

Sämtliche zu verwendenden Holzmaterialien müssen ausgetrocknet sein. Die Zimmerhölzer müssen der Länge nach aus einem Stücke bestehen und vollkantig, die Schnittmaterialien möglichst astlos sein.

Alle von außen sichtbaren Holzkonstruktionen werden gehobelt und abgefast oder profiliert.

16/21 cm 16/18 „

13/16 „

Die Holzstärke ist folgendermaßen einzuhalten: Für Sturzträme . . .

,, Dachpfetten . .

Stuhlsäulen Dachsparren und Streben

Die Sturzträme sind genau an die Mauerpfetten anzustoßen und mit diesen durch Schraubenklammern zu verbinden. Die Sparren sind auf die Pfetten zu verzahnen und mit 25 cm langen Nägeln aui-zuheften und ferner alle Holzanstöße mit Klammern zu verbinden.

Für den Aufgang der Bodenstiege, für den Kamin und für den Glockenapparat sind der Stärke der nächststehenden Gehölze entsprechende Wechsel einzulegen.

Für die Telegraphendrahteinleitung wird ein Pfosten in der Länge der Mauerstärke aus hartem Holze von 15 cm Breite und 8 cm Stärke mit 2 gebohrten Löchern von 5 cm Abstand und 2 cm Durchmesser geliefert und dem Maurer zum Versetzen übergeben.

Die Pfetten und Sparrenköpfe sind nach Zeichnung zu profilieren. Die Dachschalung wird aus 20 mm starken, nicht über 18 cm breiten Brettern, welche entweder gespranzt werden oder auf Federn und Nut (Halbspund) aneinanderstoßen, hergestellt. Innerhalb des Dachraumes wird solche rauh belassen, die nach außen sichtbaren Teile aber gehobelt, wobei alle Fugen abschüssig gelegt und jene, welche von außen sichtbar werden, mit einer 1 cm breiten, 6 mm tiefen Fuge zu versehen 3ind. An den sichtbaren Teilen der Sparren werden, insoferne letztere nicht vollkommen reinkantig gearbeitet sind, Randleisten in Dreiecksform genagelt.

Der Sturzboden wird aus 3 cm starken Brettern hergestellt, kann Entweder gespundet oder aber stumpf gestoßen und mit über die

Der ebenerdige Fußboden wird aus gehobelten und gefugten 3 cm starken Brettern hergestellt, auf zirka 80 cm auseinanderliegende, 10/13 cm starke Polster genagelt und gehörig unterstampft. Entlang der Wände kommen Sesselleisten. Die Treppen erhalten 5 cm starke, 20 cm breite Wangen, mit 3 cm breiten Tritten aus weichem Plolze.

Fugen genagelten Latten versehen sein. Zwischen den Sparren sind zur Begrenzung des Estrichs Bretteln einzuziehen, welche an den Seiten und entlang der Grundpfette mit Leisten befestigt werden. Die Rohrbodenschalung wird 2 cm stark aus geschlitzten Brettern hergestellt.

Die Eingangsöffnungen für Keller- und Bodentreppe sind mit gehobelten Bretterrahmen zu verschalen und einem 3 cm starken Deckel zu versehen, welcher ein Beschläge von verkehrt gesetzten Kegeln, Langbändern, Aufhubring und Haken zum Feststellen erhält und in gleiche Höhe mit dem Fußboden gelegt wird.

Professionistenarbeiten und Lieferungen.

Der Unternehmer für die Schieferdeckerarbeiten ist auch zur Lieferung und Befestigung der aus Schwarzblech bestehenden, mit dreimaligem Anstrich versehenen Kamineinfassung und allenfalls der Saum- und Firstbleche verhalten. Über die Gattung des Materiales und Art der Eindeckung entscheidet der Vertrag. Die Berechnung der Fläche wird ohne jeden Zuschlag für die wirklich bedeckten Dach-reschen gepflogen.

Die Tischler- und Schlosserarbeiten werden nach den Detailzeichnungen und nach Mustern hergestellt und der Generalbauunternehmung in eines ihrer Magazine ganz frei vom Schmutze abgeliefert. Der Sparherd wird aus starkem Eisenblech samt Rauchrohr und Mauerstutzen geliefert, aufgestellt und ausgemauert. Die Verglasung der Fenster und Eingangstüroberlicht erfolgt mit reinem einfachen Lagerglase in Kittfalz. Sämtliche von außen sichtbaren Dachflächen werden zweimal, die Türen und Fenster dagegen dreimal mit Ölfarbe eichenartig angestrichen, wobei alle Risse und Sprünge gut zu verkitten sind.

Die Berechnung des Anstriches geschieht nach der Baufläche, daher ohne allen Zuschlag für hervorragende oder zurücktretende Gesimse oder Hölzer, gleichlautend dem Vorausmaße.

Nebengebäude.

Dasselbe wird auf Mauerwerk fundiert, erhält hydraulisch gemauerte Senkgrube mit Zementverfugung und wird ganz aus 10/13 und 10/10 cm starker Holzbundwand, mit 2 cm starker Bretterverschalung, Fußboden und Bretterdachung versehen, hergestellt. Alle Türchen sind zu beschlagen und mit Holzriegeln zu versehen. Der Futtertrog wird aus 5 cm starken Pfosten zusammengefügt.

Brunnen.

Derselbe wird 0⁻95 m im Lichten weit, mit Stein oder Ziegeln ausgemauert und soll in den Monaten Juni und Juli einen P25m hohen, unveränderlichen Wasserstand haben.

Formulare II.

Bedingnisse für Arbeiten und Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Arbeiten und Lieferungen werden nur an Unternehmer vergeben, welche dem betreffenden Baugewerbe eigenberechtigt angehören.

Alle Arbeiten und Lieferungen sind nach Maßgabe der Bauzeit rechtzeitig zu beenden und hat jeder Unternehmer, durch dessen verspätete Leistung einem anderen Schaden erwächst, letzterem Ersatz zu- bieten.

2.    Jeder Unternehmer ist durch die Unterfertigung dieser Bedingnisse an deren Inhalt vertragsmäßig gebunden und erkennt gleichzeitig an, daß er dieselben samt allen bezogenen Behelfen und Plänen gelesen und verstanden habe.

3.    Der Erlag einer offertmäßigen Kaution wird nicht gefordert, dagegen ist jeder Unternehmer durch Rücklaß eines 10%igen Verdienstbetrages verpflichtet, für die Zuverlässigkeit seiner Leistungen durch ein Jahr zu haften.

4.    Für die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn als auch des Unternehmers sind alle jene Punkte der Ausschreibungsbedingungen, allgemeinen Bedingungen und Richtlinien der k. k. Militärbauabteilung bezw. des Militärärars bindend, welche nicht durch diese Bedingnisse aufgehoben oder abgeändert erscheinen.

Hiebei tritt stets an Stelle der in den bezogenen Behelfen genannten Militärbaubehörde oder des Militärärars der Bauherr oder dessen Stellvertreter.

5.    Alle Arbeiten und Lieferungen werden nach Einheitspreisen auf Nachmaß vergeben.

Als Rechnungsnorm aller Bauherstellungen gelten die im „Wiener Bauratgeber“ enthaltenen Bestimmungen.

6.    Der Einheitspreis der übernommenen Arbeiten und Lieferungen muß in einer eignen Preistabelle ausführlich angegeben werden und gilt derselbe stets für den unter dem Sammelnamen bestimmten vollständigen Bauteil loko und frnako Baustelle versetzt oder montiert samt aller Arbeit und allem Materiale, wenn nicht ausdrücklich betont wird, daß die bloße Arbeitsleistung oder die ledigliche Materiallieferung Gegenstand der Preisbestimmung ist.

Die Preistabelle ist zum Zeichen der gesetzlichen Bindung eigenhändig zu unterfertigen.

7.    Für alle Arbeiten und Lieferungen, die ein Unternehmer auf Anordnung des Bauherrn leistet und für welche im vorhinein keine Preisvereinbarung stattfand, gelten die Preise des „Wiener Bauratgeber“ mit 20% Nachlaß.

Für nicht bestellte Arbeiten und Lieferungen wird ohne Ausnahme keine Zahlung geleistet.

8.    Alle Zahlungen erfolgen in österr. Kronenwährung loko Wien durch den Bauherrn oder dessen Stellvertreter.

Für die am Bauobjekte vollendeten Arbeiten und Lieferungen sind nach vorhergegangenen, seitens des Unternehmers aufzustellender

Verdienstberechnungen am 1. und 15. eines jeden Monates ä— Kontozahlungen in der Höhe von 80% jener Verdienstsumme, welche für die \ ertragsmäßig hergestellten Arbeiten entfällt, zu leisten.

9.    Nach anstandsloser Übernahme sämtlicher Arbeiten und Lieferungen eines Unternehmers bezw. nach erfolgter Überprüfung sind demselben weitere 15% der Verdienstsumme auszubezahlen.

10.    Mit dem verbleibenden V erdienstbetrage von 5%haftetj eder Unternehmer für zuverlässig gute Arbeit und Materialien durch ein Jahr vom Tage der Übernahme des vollendeten Baues bezw. der anstandslos beendeten Überprüfung desselben.

Nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit ist, sofern nicht Ausbesserungen einen Teil des 5%igen Rücklasses aufbrauchten, dieser Restbetrag dem Unternehmer bar auszubezahlen.

Besondere Bestimmungen.

Demolierungs-, Erd- und Maurerarbeiten.

Der Unternehmer der Erd- und Maurerarbeiten übernimmt insbesondere jene Haftung und Verantwortung für den intakten Bestand der Nachbargebäude, welche dem Bauherrn in der Bau-bewilügung zur Pflicht gemacht wird.

Die aus der Niederreissung brauchbaren Materialien sind zu reinigen und in einem Magazine des stehenbleibenden Gebäudeteiles ordentlich zu hinterlegen.

Aus der Niederreissung gewonnene, brauchbare Steine und Ziegel düi'fen nur in dem allseitig mit Erde umgebenen Fundamentmauerwerke verwendet werden.

Zu allen anderen Mauern werden Wienerberger Ziegel ge

nommen.

Steinmetz arbeiten.

Die Stiege zum Keller wird aus Rekawinkler Stein, jene vom Parterre zum Dachboden aus bestem härtesten Kaiserstein oder aus Karststein freitragend und vollkommen rein bearbeitet hergestellt.

Zimmermannsarbeiten.

Es darf nur gänzlich trockenes Holz in Verwendung gebracht werden. Die Dübelböden müssen in der genügenden Tragfähigkeit geliefert und gut verdübelt eingelegt werden. Alle Verzapfungen und Verschneidungen des Dachgehölzes müssen sich rein und scharf aneinanderschmiegen.

Tischlerarbeiten.

Zu sämtlichen Türen hat der Unternehmer der Tischlerarbeiten die rauhen Stöcke zu liefern. Alle zu verwendenden Gehölze müssen vollkommen trockenen Beständen entnommen werden. Zu den Fenstern ist trockenes Lärchen- oder Föhrenholz zu verwenden. Die Ausmaße der einzelnen Tür- und Fensterbestandteile (wie Stöcke, Rahmen, Friese, Füllungen, Verkleidungen usw.) müssen durchaus vollkantig sein.

Schloss er arbeiten.

Die Beschläge der Türen und Fenster müssen den Anforderungen der Zuverlässigkeit und Festigkeit vollkommen entsprechen. Alle Drucker und Schilder werden von Messing geliefert, sofern nicht im Preistarife anders bedungen ist.

Bezüglich der Sonderangaben sind, sofern nicht im Preisverzeichnisse genauere Eigenschaften hervorgehoben erscheinen, die bei den öffentlichen Bauten Wiens üblichen Grundzüge maßgebend.

Telegraphen-

Der Baubeginn ist für den.............

die Baubeendigung sämtlicher Arbeiten aber für den ..............vorgesehen.

Wien, am

(Folgen die Unterschriften des Bauherrn, des Projekt Verfassers und der bestellten Unternehmer oder Lieferanten.)

Stempel

nach Skala ii von Formulare III für einen Bauvertrag.

<ier Bausumme.

gesellschaft Herrn. . .

Am unten angesetzten Tage und Jahre sind zwischen der Aktien-..... repräsentiert durch ihren Direktor einerseits und Herrn...........

andererseits, über die Erbauung

... fabrik in........

folgende Vertragspunkte bedungen und abgeschlossen worden.

1. Herr Baumeister X. übernimmt die gesamte Bauausführung von drei neu zu errichtenden Wohnhäusern mit Nebengebäuden zur

.......fabrik

und Stadtbaumeister

Baumeister in.......

von drei Wohnhäusern zur nach den von dem Architekten • ... in Wien angefertigten, von beiden vertragsmäßigen Teilen und dem die Bauoberaufsicht führenden Projektanten Unterzeichneten 2 Plänen und 1 Kostenanschläge, und die Aktiengesellschaft überträgt demselben diese Bauausführung, überweist ihm die hiezu zu verwendende Baufläche und bestimmt die Baulinien hiefiir.

2. Der Umfang dieser Bauführung erstreckt sich: a) auf 2 Wohnhäuser mit 2 Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, wobei folgende Ausmaße endgültig festzuhalten sind:

Wohnhaus, äußere Länge über Sockel gemessen 21 m, äußere Breite über Sockel gemessen 9⁻36 m, ferner 1 Abortausbau von 4-04 m Länge und 1-40 m Breite; die einzelnen Geschoßhöhen haben samt Deckenkonstruktion für den Keller 2'50m, für dasErdgeschuß S'lSm, für das Stockwerk 3‘32 m und für den Dachboden 3'30 m zu betragen.

Holzschupfen, äußere Länge 21 m, Breite 2’50 m und 2-10 m lichte Geschoßhöhe;

b) auf ein Wohnhaus mit Waschküche und 2 Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag mit folgenden maßgebenden Abmessungen :

Wohnhaus, Länge außen über Sockel gemessen 28⁻28 m, Breite ebenso gemessen 9'36 m, dann ein Abortausbau von 4'04 m Länge und L40 m Breite, wobei die einzelnen Geschoßhöhen samt Deckenkonstruktion im Keller 2⁻50 m, im Erdgeschoß 3T5 m, im Stockwerke 3⁻32 m und im Dache 3'30 m messen.

Waschküche, äußere Länge 5*26 m, äußere Breite 3‘81 m, Geschoßhöhe samt gewölbter Decke 3'32 m.

Holzschupfen zu beiden Seiten der Waschküche angebaut in zwei Längen von je 1L51 m und einer Breite von 2-50 m bei 2‘10m lichter Geschoßhöhe.

3.    Die Ausmaße der Räume sind den Plänen zu entnehmen, dagegen sind die Ausmessungen der einzelnen Baukonstruktionsteile in erster Linie laut Plan und Kostenanschlag, insofern sie in den Plänen und dem Kostenanschläge aber nicht enthalten sind,

a)    nach den Vorschriften der Bauordnung für Niederösterreich,

b)    nach den Normen über die Ausführung, Befähigung und Größenverhältnisse bei Bauanlagen des ,,Wiener Bauratgeber" und endlich

c)    in jedem dieser Fälle eigens nach Anordnung des mit der Bauoberaufsicht betrauten Herrn Architekten......

ohne Weigerung oder Widerrede genau einzuhalten.

4.    Herr Baumeister X. übernimmt die Ausführung dieser genannten Baulichkeiten derartig im Pauschalwege, daß er für alle diese Gebäude alle Arbeiten, Materialien und Lieferungen vollständig auf seine Rechnung besorgt und durchführt und dieselben vollständig fertig und benützungsfähig herstellt; daß er insbesondere alle wie immer Namen habende Taglohn- und Erdarbeiten, Frachtkosten, Maurer

aus Wien

Spengler-,

Steinmetz-, Zimmermann-, Dachdecker Pflasterer-, Stukkaturer-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Anstreicherund Sparherdarbeiten (alle diese samt allen Materialien und Arbeitsleistungen) aus eigenem bestreite, wogegen ihm die Aktiengesellschaft...........die in einem späteren Absätze dieses

Vertrages vereinbarten Pauschalbeträge zu bezahlen zusichert.

5.    Alle verwendeten Materialien und alle Arbeitsleistungen sämtlicher Gebäude müssen von der besten Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit sein (prima Qualität) und verpflichtet sich Herr Baumeister X. insbesondere, alle von dem mit der Bauoberaufsicht betrauten Herrn Architekten als nicht vertragsmäßig erklärten Materialien und Arbeiten unverzüglich vom Bauplatze zu entfernen und durch bessere und vom genannten Sachverständigen anerkannte Arten sogleich zu ersetzen, ohne daß für solche Ergänzungsarbeiten oder Lieferungen eine Geldforderung angesprochen werden darf.

Es steht dem Herrn Baumeister X. frei, vor der Verwendung einzelner Gegenstände (bezw. vor deren endgültigen Einbauung) Muster oder Typen vorzulegen, welche, wenn zur Verwendung angenommen, bis zur Vornahme der Schlußüberprüfung unverändert auf bewahrt werden müssen.

6.    Die Fundamentierung aller Gebäude hat auf tragfähigem Grund zu erfolgen und darf mit den Mauern der Fundamente nicht früher

begonnen werden, bis nicht die Mächtigkeit und Tragfähigkeit der Bodenschichte auch von dem die Bauoberaufsicht führenden Sachverständigen Herrn einer tieferen Fundierung als sie in den Plänen gezeichnet ist oder aus Anlaß der Aufwendung größerer Aushubs- oder Mauerwerkskörper als solche im Kostenanschläge vorgerechnet sind, ferner für allenfalls notwendige künstliche Fundierungen, wird keine Nachtragsforderung bewilligt, ebenso auch nicht für vielleicht im Kostenanschläge falsch oder zu minder berechnete oder ganz weggelassene Ansätze von einer der im § 4 bestimmten Arbeitsgattungen, welche zum Ganzen eines solchen Wohngebäudes gehören und für dessen Benützung unerläßlich sind.

bestätigt ist. Aus Anlaß

7.    Die Bauzeit wird derart festgesetzt, daß es dem Herrn Baumeister X. freisteht, mit den Erd- und Fundamentarbeiten sobald zu beginnen, als es die Temperatur- und Witterungsverhältnisse zulassen, dabei wird aber ausdrücklich betont, daß bei einer Temperatur unter +5° R nicht gemauert werden darf. Als Vollendungszeit für alle Arbeiten an allen drei Wohnhäusern samt Nebengebäuden wird der 15. Juli 19. . bedungen, an welchem Tage die Schlüsselübergabe erfolgen muß. Für jede Woche verspäteter Vollendung bezahlt Herr Baumeister X. einen Strafbetrag von 100 Kronen.

8.    Vom Beginne der Bauführung bis zu deren Beendung ist ein

einzutragen sind.

Bautagebuch am Bauplatze aufzulegen, in welches seitens des Baumeisters X. oder dessen Bevollmächtigte sowohl die Witterungsverhältnisse als auch der Arbeitsfortschritt und besondere Wahrnehmungen und Anordnungen seitens der bauinhabenden Aktiengesellschaft als auch seitens des die Bauoberaufsicht führenden Sachverständigen, des Herrn Architekten Vor der Schlußüberprüfung ist das Bautagebuch an die Aktiengesellschaft.......ins Eigentum zu übergeben und bildet

dieses die Grundlage für allenfalls vorkommende Beweisführungen.

9.    Für die fertige Herstellung dieser hier festgestellten Gebäude werden folgende Pauschalbeträge vereinbart:

a)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag

(Beilage F) K 17200-00, sonach für 2 Objekte . . K 34400-00

b)    für einen Holzschupfen laut Plan und Kostenanschlag

(Beilage F) Iv 1470-00, sonach für 2 Objekte . . . ,,    2940-00

c)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag

(Beilage G) K 22340-00, sonach für 1 Objekt . . ,, 22340-00

d)    für eine Waschküche laut Plan und Kostenanschlag

(Beilage G) K 1120-00, sonach für 1 Objekt . . . ,,    1120-00

e)    für einen Holzschupfen laut Plan und Kostenanschlag

(Beilage G) K 810-00, sonach für 2 Objekte . . .    1620-00

daher insgesamt für alle kontrahierten Objekte K 62420-00

10. Die Zahlung dieser mit K 62420-00 festgestellten Pauschalsumme erfolgt in der Weise, daß seitens der Aktiengesellschaft. . . . an den Herrn Baumeister X. am I. eines jedehMonates eine Abschlagszahlung von 75% der ins Verdienen gebrachten Summe’geleistet wird, welch letztere nach Maßgabe des Kostenanschlages zu verrechnen ist und worüber Herr X. am 20. jedes vorhergehenden Monates eine beiläufige Rechnung zuhanden der Bauleitung (des mit der Ober-

aufsicht betrauten Architekten Herrn

hat, welche die Abschlagszahlung begrenzt.

) zu übergeben

Nach Beendigung der sämtlichen Arbeiten und nach Vollzug anstandsloser Überprüfung erhält Herr X. weitere 15%, daher nach anstandsloser Übernahme aller Baulichkeiten 90% seiner Verdienstsumme ausbezahlt.

11.    Mit dem sonach übrigbleibenden Verdienstbetrage von 10%, welcher im Besitze der Aktiengesellschaft verbleibt, haftet Herr X. für gute und haltbare Arbeit und Materialien durch ein Jahr vom Tage der Übernahme des vollendeten Baues. Nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, insofern nicht durch Behebung von Gebrechen, Ausbesserungen oder Strafen ein Teil dieses 10%igen Rücklasses eiufgebraucht wurde, dieser Restbetrag an Herrn X. ausbezahlt.

12.    Alle aus diesem Vertrage sich etwa ergebenden Streitigkeiten müssen mit Ausschluß jedes gerichtlichen Einschreitens durch ein Schiedsgericht aus Bausachverständigen geschlichtet werden, wobei jeder Vertragsteilnehmer einen Schiedsrichter zu ernennen hat, welche unter sich einen dritten Bausachverständigen als Obmann erwählen. Innerhalb der Grenzen der strittigen Punkte entscheidet dieses Schiedsgericht mit einfacher Mehrheit und erklären beide Vertragsteilnehmer sich einem solchen Ausspruche ausdrücklich zu fügen und verzichten ebenso auch auf das Rechtsmittel der Bestreitung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte.

Die Kosten dieses Schiedsgerichtes sowohl als jene zur Errichtung dieses Vertrages tragen beide Teile gemeinschaftlich.

Urkund dessen nachstehende Unterschriften.

19

N. N„ den

(Folgen die Unterschriften.)

Es wird für alle Bauherren (oh Vertretungskörper, Aktienoder Kommanditgesellschaften, Industrielle, Guts- oder Realitätenbesitzer) stets von lohnendem Vorteil sein, wenn das Projektverfassen und die Bauleitungsoberauf sieht nicht mit der Person des ausführenden Unternehmers vereinigt wird, sondern wenn die Verfassung der Pläne und die Aufstellung der Kostenvoranschläge überhaupt und die Überwachung des Baues (Bauleitung, Oberaufsicht, Überprüfung) insbesondere, einer fachmännischen Vertrauensperson (Autorität) übertragen wird, welche den Bauherrn in edlen die Bauführung betreffenden Fragen gegenüber den Unternehmern, Professionisten und, Lieferanten beratet oder vertritt, deren fachmännischer Beurteilung und Weisung sogar in den Baubedingnissen und im Bauverträge eine maßgebende Stimme zugewiesen erscheinen soll.

Hauptbedingungen für Vergebung und Übernahme von Hochbauarbeiten in Wien.

Laut einstimmigem Beschlüsse des Vereines der Baumeister in Niederösterreich, der Wiener Baugesellschaften und der Maurermeister in Niederösterreich sollen alle Hochbauten, bei welchen Bedingungen vereinbart werden und wobei es sich um eine der beiden folgenden Arbeitskategorien handelt, im Gemeindegebiete Wiens für Private oder Gesellschaften von Angehörigen dieser Körperschaften nur unter folgenden Hauptbedingungen übernommen werden.

A. Für jede Art der Übernahme von Hochbauarbeiten (gesamten Bau- oder Erd- und Baumeisterarbeiten)

gültig.

1. Diese Bedingungen sind jedem Angebote, sei dies eine Abgabe von Einheitspreisen oder ein Pauschalpreis für den Gesamtbau, in welcher Form immer (Rentabilitätsberechnung usw.) kurz in allen Fällen, in welchen der Baumeister dem Bauherrn oder dessen Stellvertreter Preise zur Kenntnis bringt, mit der Unterschrift des Anbieters versehen, beizuschließen. Ferner muß beim Abschlüsse, sei er nun mündlich oder durch schriftlichen Vertrag, durch Schluß-und Gegenbrief oder durch stillschweigende Annahme des Angebotes seitens des Bauherrn usw., zustande gekommen, jeder Teil eine Abschrift dieser Bedingungen mit der Unterschrift des anderen Teiles versehen, besitzen. Es ist unzulässig, daß etwas aus diesen Bedingungen gestrichen werde und anderseits behufs Gültigkeit derselben geboten, daß die offen gelassenen Stellen am Schlüsse derselben regelmäßig gleichlautend ausgefüllt werden.

Sollten auch andere Bedingnisse seitens des Bauherrn (Stell Vertreters) vorliegen, so müssen auch diese, so wie vorstehend beschrieben, im Besitze beider Teile sein, nachdem der Baumeister stets in der Lage Sein muß, sich über den Besitz dieser Vertragsschriften ausweisen zu können.

Für den Fall, daß die Bedingnisse des Bauherrn (Stellvertreters) mit den Hauptbedingungen nicht übereinstimmen oder ihnen widersprechen, wird ausnahmslos nur die Auffassung dieser Hauptbedingungen, welche von Seite der oben angeführten Vertretungskörper beschlossen wurden, als für beide Teile rechtverbindlich betrachtet.

2.    Die ununterbrochene Durchführung der übernommenen Arbeiten setzt die Einhaltung der vertragsmäßigen ä Konto- und Zahlungsbedingungen seitens des Bauherrn voraus, andernfalls dem Baumeister das Recht der Einstellung und allfälliger Abrechnung während der Arbeit gewahrt bleibt.

3.    Nachträgliche Nachlässe gegenüber den abgegebenen Angeboten (sei es auch in der Form von Ermäßigung einzelner Preise) werden nur ausnahmsweise und dann nur gleichzeitig mit dem Abschlüsse gemacht. In den seltenen Fällen, in welchen es unmöglich ist,

daß Nachangebot und Abschluß gleichzeitig stattfinden, z. B. wenn der Bauherr verreist ist und eine schriftliche Auseinandersetzung not wendig wäre, kann nur dann ein weiterer Nachlaß ohne gleichzeitigen Abschluß gewährt werden, wenn sich der Baumeister nachweisbar die Überzeugung verschafft hat, daß die unmittelbare oder mittelbare Benützung dieses zweiten Angebotes gegenüber einer dritten Person ausgeschlossen ist und die Entscheidung des Bauherrn postwendend erfolgt.

4.    Krieg, Elementarereignisse, allgemeine Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen, insoferne der Baumeister nachweist, daß er dieselben Bedingungen gegenüber den Arbeitern ein-halte, wie sie von der Genossenschaft oder dem Verbände der befugten Bauführer mit ihnen vereinbart wurden, sowie allgemeine Aussperrungen, verschieben die Fristen überhaupt und in Rücksichtnahme auf die Wintermonate ebenso behördliche oder ander-w'eitige Baueinstellungen ohne Verschulden des Baumeisters.

5.    Die eigenhändige Unterschrift des Bauherrn kann auf den Hauptbedingungen, Bedingnissen und Abschlüssen nur dann durch diejenige des Architekten oder eines anderen ersetzt werden, wenn dieselben dem Baumeister eine beglaubigte Sondervollmacht des Bauherrn übergeben haben.

6.    Der Baumeister haftet nur für solche Beschädigungen oder Schäden, welche nachweisbar durch sein Verschulden an dem Baue, den Nachbarhäusern oder den Straßenkörpern entstanden sind.

7.    Bei Arbeitsausführungen nach Ausmaß oder Einheitspreisen ist jede Leistung zu vergüten, so z. B. werden Wasserschöpfen bei den Fundierungen u. dgl., Abbrüche von altem Mauerwerk usw., für sich bezahlt und sind nicht im Einheitspreise anderer Leistungen, (z. B. Aushub) mit inbegriffen. Abbrechungen rechnen als solche von oben bis zur Straßenoberfläche.

8.    Eine unmittelbare Einflußnahme des Bauherrn oder dessen Stellvertreters (Architekten usw.) auf das Verhältnis zwischen dem Baumeister und seinen Lieferanten, Professionisten, Angestellten und Arbeitern ist, in welcher Form dieselbe auch Platz greifen sollte, unter allen Bedingungen ausgeschlossen und bleibt selbe den Behörden und der Genossenschaft allein Vorbehalten.

9. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten entscheiden je nach der beimAbschlusse zu treffenden Vereinbarung entweder die Gerichte oder ein zu bestimmendes Schiedsgericht aus Fachmännern oder jene des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, ' allenfalls des Vereines der Baumeister. Dem Vertreter des Bauherrn (z. B. Architekten usw.), kann daher nicht die Eigenschaft eines Schiedsrichters, Sei es allein oder im Vereine mit anderen Schiedsrichtern, zukommen. Insofern sich der Streit um die Abrechnungssumme dreht, hat der Bauherr für etwa widerrechtlich zurückgehaltene Beträge und solche strittige Beträge, welche dem Baumeister zugesprochen werden, 5% Interessen vom Tage der seinerzeitigen Fälligkeit bis zur Auszahlung zu leisten.

62

Sonderbestimmungen:

B. Für den Fall, als dem befugten Bauführer nicht der gesamte Bau, sondern nur die Erd- und Baumeisteralienfalls dazu noch andere Teilarbeiten unter Leitung eines vom Bauherrn bestimmten Gewerbeberechtigten übertragen werden, gelten, diesem geteilten Zustande Rechnung tragend, neben den vorangeführten, noch folgende

1. Das Studium der genehmigten Pläne muß dem Baumeister, da er die Verantwortung gegenüber den Behörden für den ganzen Bau trägt, rechtzeitig vor deren Unterschrift ermöglicht werden, ebenso muß die Bekanntgabe aller konstruktiv wichtigen Bestellungen an andere Gewerbsmeister oder Lieferanten vor Hinausgabe an dieselben an den Baumeister erfolgen. Der Baumeister ist berechtigt zu fordern, daß konstruktive Einzelarbeiten, welche ihm nicht vom Bauherrn übertragen wurden (z. B. Betonkonstruktionen, eiserne Dachstühle u. dgl.) nur an behördlich befugte Gewerbetreibende vergeben werden, welche ihm alle auf die Standfestigkeit des Gebäudes bezughabenden Ausmittlungen zur Verfügung zu stellen verpflichtet sind. In diesem Falle tragen die befugten Bauführer, welche diese Einzelkonstruktionen übernehmen, für dieselben auch allein die Verantwortung gegenüber den Behörden, welches der Baumeister auch bei der Baubewilligung schriftlich festlegen läßt.

2. Alle Leistungen, an welchen die Mitarbeiter am Bau beteiligt sind, werden in Regie, zu vorher festgesetzten Einheitspreisen verrechnet. (Siehe Preise der Genossenschaft.) Diese Auslagen werden vom Bauherrn und Baumeister in dem Verhältnis getragen, welches zwischen den Erd- und Baumeister- und den gesamten anderen Arbeiten und Lieferungen besteht. Derartige Leistungen sind z. B.: Die Einplankung, die Errichtung, Erhaltung, Beheizung, Beleuchtung, Bedienung und Reinigung der Baukanzlei und Baubude; die Bewachung, Reinhaltung und Schlußreinigung des Baues und aller Lieferungen und Arbeiten von Seite anderer; die Beistellung von Zeichnern, Boten, Bauwächtern; die Beigabe von Trinkwasser und Nutzwasser; die Br and Versicherung, der Glasbruch, die nachträgliche Ausbesserung von Beschädigungen an fertigen Arbeiten, bei welchen die Täter nicht zu finden sind; dann das Öffnen und Schließen der . Fenster, der Schutz gegen Kälte usw.

Das prozentuelle Verhältnis wird gleichzeitig mit dem Abschlüsse der Baumeistei'arbeiten festgestellt und der Bauherr bezahlt sodann anläßlich der Schlußabrechnung dem Baumeister die gesamten oben angeführten Regiebeiträge, abzüglich des auf den Baumeister entfallenden Teiles, unmittelbar, wogegen die anderen Mitarbeiter im Verhältnisse ihres Anteiles an diesen Leistungen dem Bauherrn die entfallenden Beträge zu vergüten haben.

- 3. Die Benützung der Gerüste durch andere geschieht so lange kostenlos als der Baumeister die Gerüste selbst noch braucht, andernfalls sind diese Gerüste durch den Bauherrn zu bezahlen. Gerüste dürfen nur durch den Baumeister oder einen anderen befugten Bau-. führer oder Zimmermeister gemacht werden. Die Longtännen-b ei gäbe erfolgt durch den Bauherrn, welcher selbe vom Zimmer-

meister bedingt. Im Falle kein Zimmermeister mitarbeitet, besorgt der Baumeister diese Beistellung gegen Vergütung für Abnützung, Zu- und Abfuhr und Verschnitt.

4.    Die Abgabe von Materialien uSw. an andere, welche im Aufträge des Bauherrn (Architekten) arbeiten, erfolgt nur über Auftrag des Bauherrn (oder dessen Stellvertreters) und wird von demselben unmittelbar vergütet; ebenso die Abgabe von größeren Mengen Wasser (z. B. für Betonfirmen), welche gemeinschaftlich geschätzt und zu Eigenkosten verrechnet werden.

5.    Die Abtrennung der Erd-oder Fundierungsarbeiten ist unzulässig, sobald normale Verhältnisse vorliegen. Die Stukkaturarbeiten sollen womöglich nicht abgesondert vergeben werden.

6.    Die Belassung des Poliers ist vom Bauherrn besonders zu vergüten, wenn die Baumeisterarbeiten bis auf die Nachputzungen vollendet sind.

7.    Vor und nach Beschüttung derDecken hat eine gemeinschaftliche Feststellung unter Anwesenheit des Bauherrn oder dessen Stellvertreters, des Baumeisters (Stellvertreters), Zimmermeisters und Tischlermeisters stattzufinden und ist das Ergebnis den Beteiligten schriftlich einzuhändigen. Ebenso müssen der Maler und der Tapezierer vor Beginn ihrer Arbeiten erklären, daß alles genügend trocken sei und sie diesbezüglich die Verantwortung auf sich nehmen.

8 Der Baumeister kann, wenn er nicht ordnungsmäßige Waren (z. B. feuchte Träme usw.) bemerkt, den Architekten oder Bauherrn sofort hierauf aufmerksam machen und deren Entfernung fordern, da durch nachträgliche Auswechslungen usw. sein Name, wenn auch unverdient in Mitleidenschaft gezogen würde.

Die Bürgschaft des Baumeisters gegenüber dem Bauherrn erstreckt sich selbstverständlich nur auf die von ihm übernommenen Arbeiten allein.

9. Für die technischen Leistungen, wie z. B. die Anfertigung von Plänen, Maßurkunden (diese auch nach Plänen und Baubeschreibungen), kurz alle Arbeiten, welche über den Rahmen der Abgabe von Einheitspreisen oder Pauschalpreisen ohne nähere Benennung hinausgehen, ist der Baumeister berechtigt, eine Gebühr gemäß dem jeweiligen Ansätze des Österreichischen Ingenieur- und Architekten Vereines zu beanspruchen. Vereinbarungen, welche dahin gehen, daß der Baumeister solche Leistungen auch für den Fall, als ihm die Bauarbeit nicht übertragen würde, unentgeltlich auf sich nimmt, müssen als standeswidrig betrachtet werden.

Skizzen über Grundrißeinteilungen und Fassaden, welche einem oben angeführten Pauschalofferte für einen ganzen Bau beigeschlossen werden, ebenso Rentabilitätsberechnungen sind als Teil des Angebotes zu betrachten und vom Bauherrn nur dann zu vergüten, wenn er von denselben zum Teil oder in ihrer Gänze anderweitig Gebrauch macht.

Bei Minderarbeiten gegenüber dem vom Bauherrn oder dessen Stellvertreter verfaßten Kostenanschlag' hat der^Baumeister, wenn ein Abschluß nach Einheitspreisen und Ausmaß erfolgte, so lange kein Recht auf Entschädigung, als die Schlußrechnung einschließlich allfälliger Mehr- und Regiearbeiten 5% hinter dem Kosten-

62*

Ebenso wie es dem Baumeister gestattet ist, nach erfolgtem Abschlüsse die Ausführung einzelner Posten des Kostenanschlages abzulehnen, ist es auch unzulässig, daß der Bauherr (Stellvertreter) nachträglich einzelne Posten anderweitig vergibt.

anschlag zurückbleibt. Darüber hinaus erhält der Baumeister 5% des um 5% der Kostenanschlagssumme verminderten Gesamtunterschiedes als Verdienstentgang infolge geänderter Rechnungsgrundlage.

Sollte dies aus wichtigen Gründen dennoch beabsichtigt werden, so muß eine diesbezügliche Einigung zwischen beiden Teilen vorhergegangen sein, andernfalls dem Baumeister ungeachtet dessen, daß diese summebildenden Posten des Kostenanschlages zur Berechnung des oben angeführten Preisunterschiedes schon herangezogen wurden, überdies ein weiterer Ersatzanspruch gewahrt bleibt. Pauschalabschlüsse sind ausnahmslos nur dann zulässig, wenn es sich um Ausführung eines gesamten Baues durch den Baumeister einschließlich aller Lieferanten- und Professionistenleistungen handelt. In allen übrigen Fällen wird jede Arbeit und Leistung gesondert nach Einheitspreisen verrechnet und können nur ausnahmsweise einzelne Posten (z. B. Herstellung einer Kesseleinmauerung usw.) zu Pauschalbeträgen vereinbart werden.

in Wien vereinbart. Als Regiean-

Diese Hauptbedingungen wurden im Sinne des Punktes A 1 derselben als für den Bau

teil des Baumeisters (siehe B 2) wurden . . % bestimmt.

Unterschrift des Bauherrn.

Unterschrift des Baumeisters.

NB. Jede Abschrift trägt nur eine Unterschrift, so daß die Stelle der anderen Unterschrift leer bleibt.

Festigkeitsberechnungen.

1. Absolute (Zug-) Festigkeit.

Ist P die an einem Stabe von F mm² Querschnitt wirkende Kraft und S die zulässige Beanspruchung (siehe Tabellen auf Seite 988 und 989), so ist: P = F S.

Wenn die Länge des Stabes so bedeutend ist, daß dessen Gewicht G berücksichtigt werden muß, so ist: P + G — F S.

Der Elast izitätsmodul (ein hypothetisches Maß) ist diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 mm² Querschnitt auf das Doppelte seiner Länge ausdehnen würde. P = E.

Bezeichnet X die Ausdehnung eines Stabes von der Länge 1 an der

Elastizitätsgrenze, so ist -y- = a die Ausdehnung per Längeneinheit.

Diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 mm² Querschnitt gerade bis zur Elastizitätsgrenze ausdehnt, heißt der Tragmodul. T = iE,

Der Festigkeitsmodul K ist diejenige Kraft, bei welcher ein Zerreißen eintritt. Der Sicherheitsmodul ist —~ .

Im allgemeinen ist ein anderes S zu wählen, und zwar ein kleinerer Wert, wenn Erschütterungen und Wechsel von Zug und Druck zu berücksichtigen sind.

2. Rückwirkende (Druck-) Festigkeit.

Der Widerstand gegen die auf einem Stabe von F mm² Querschnitt wirkende Druckkraft P ist unter der Voraussetzung, daß die kleinste Dicke von der Länge nicht vielfach übertroffen wird und bei der Beanspruchung S¹ (siehe Tabellen auf Seite 988 und 989) P = FSX.

Bei größeren Längen jedoch ist die Berechnung auf Zer-knickungsfestigkeit auszuführen und diene hiezu nachstehende Tabelle, in welcher 1 die Minimallängen, ausgedrückt in Vielfachen der kleinen Seite h eines rechteckigen oder des Durchmessers d eines kreisförmigen Querschnittes des auf Zerknickungsfestigkeit in Anspruch genommenen Stabes, J das kleinste Trägheitsmoment des Querschnittes und E den Elastizitätsmodul bezeichnet.

0-20 E „ 0-16 E 0-10 E „ 0T2 E 0-08 E „ 0T0 E

Um die zulässige Tragkraft zu erhalten, setzt man statt E bei Schmiedeeisen 0‘25 E bis 020 E ,, Gußeisen „ Holz ,, Stein

Tabelle über Zerknickungsfestigkeit.

_&L

frei

frei

geführt

fest

Befesti

gungsweise

f "T

wm

fest

gefährl.

Quer

schnitt

gefährl.

Quer

schnitt

gefährl.

Quer

schnitte

l-

gefährl.

Quer-

— schnitte

frei

fest

Bruchbelastung =

P = *²-JE P

4 l²

JE

P = *⁸-ii

JE

p= 4^2

Schmiede

eisen

12 d

14 h

24 d 28 h

33 d

38 h

48 d

56 h

Gußeisen

5-75 h

10 d

1P5 h

14 d

16 h

20 d

23 h

<3

Holz

lP5h

13-5 h

16 d

19 h

23 d

27 h

3. Abscherungs- oder Schubfestigkeit.

Die zulässige Belastung gegen Abscheren ist¹/» bis ⁴/. jener für Zugfestigkeit: S₂ — y₂ S bis ⁴/₅ S. Man nimmt auch S» = 01 Iv₂. Den Schubelastizitätsmodul setzt man gewöhnlich Ej = ¹/₃ bis ²/₆ E. Die zulässige Kraft auf Abscheren: P = F S₂.

Gegen das Lochen ergibt sich bei Eisenblech ein Widerstand von 44 kg per mm².

Der Widerstand des Abscherens bei Schmiedeeisen ist per 1 mm² 33 kg.

4. Relative (Biegungs-) Festigkeit.

Bezeichnet W das Widerstandsmoment eines auf Biegung beanspruchten Stabes, so ist W = -

= dem Trägheitsmomente J

dividiert durch den Abstand e der äußersten Faser von der neutralen Achse. Die neutrale Achse geht durch den Schwerpunkt. Wenn P die biegende Kraft am Hebelarme 1, S die Spannung per 1 mm2 bezeichnet, so ist, wenn das äußere Biegungsmoment = PI:

PI = W S;

PI

JJL. p = J s

’    el '

Tabelle einiger Werte von J und W

et <—|

bli³

J 36

bli²

24

Ii

bh³

bh²

12

Id

h³

H-lf**

quadratisch

W=-6

J =64d< = 0-0491 d⁴

£ II

0 0982 ds

% (d⁴ — d,⁴)

32

I)

IX

« (R⁴— r⁴)

7i.

PR

i.

J

= 0 0491 b li³

= ^rb h*

32

0-0982 bli²

VMr ¹ 1'

KJ.

J - s(bh‘-b.M|W-ää

K (bh³ — bjlv³)

i

|6—SJ---6

1)

J =Tö(h³-V)

b_ (h³— V)

b h³ + (bi — b) ht³

12

bh³ + (b,—b) V

-f¹

cb

p⁴

jp⁴

S⁴

f

C5

rJT

bh³—(b —b₁)h₁³ + (b₂ —bjh,³

2BC__

im

12

-1.

w=

bh³—(b —b₁)hI³ + (b, —bjy

J =Ä(lld4+b(h8“d8):+bS(h — d))

0 5891d¹ + (h³ —d³)b + (h — d) b:!

kcR"

z-

0⁴

J = — (b h³ — bj hj³)

1 (bh³—bjh,⁸)

W= 6

manr

b (h³ — h,s) +b, (h,⁸ — h₂³)

12

i.

W _ b .<h¹—h<²) + b' ³—V)

6h

RRrT

l¹fr tf

*)

b h³ — bt l^³ —bo V

12

„4

w _ h³ — bt ht³ — bL> hz³

~K

dm

= fb h² — bj li,² —

i—« jCD

4 b li b, hj (h — h, )²

bh²— bj h,²

r"1'T

h,h

Mm.i

\b -i

1 f 2 (b li² — bj lij²)2 6 (bh²—2bj hj h+b, l^2 4 b h bj ht (h—h,)²

bh²—2 bj hhj + b, li,².

P.

(p + t)‘

Hi

PTF-

»ii

V-

ZV—-

P, 1

Z3T

ifHFyr

n p>

PI

P,1

Art der Belastung

Äußeres

Biegungs-

moment

Art der Belastung

Äußeres

Biegungs

moment

Pil

mmrnm

«H

83 —

"H

L------1-------J

Htpn* u 1

in

'i

-*c;

Pii

12

Auflagerdruck A =

P₁ rri! -f- P2 m₂ -f- P3 ni₉

Pi % ~t~ P*2 n₂ -f- P₃ n₃

Biegungsmomente für die Punkte I, II, III: Mi — Anjj M„ = A , n₂ - Pt (n₂ — n₃); Mm = Ans — P, (n, — n₃) - P₂ (n, - n₂).

Bei den schraffierten Balken ist die Belastung gleichmäßig verteilt. Gespannte Balken tragen ²/₃ mehr als nicht gespannte.

¹

Nur in bezug auf die horizontale Schwerachse als neutrale Achse sind die Widerstandsmomente gleich.

Bei gußeisernen Trägern, wo die Länge b sehr groß wird und die Resultierende des Druckes nahe an das Ende des Schenkels b fällt, ist dieser als Balken, an einem Ende fest eingespannt, zu berechnen.

5. Torsions(Drehungs-)festigkeit.

Ist P die auf Torsion wirkende Kraft in kg,

R der Hebelarm an dem P wirkt in mm,

N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte, n die Anzahl der Umdrehungen per Minute,

d der Durchmesser der auf Torsion beanspruchten Welle in mm, b und h die Seiten eines rechteckigen Querschnittes in mm,

S₂ die zulässige Belastung für Schub,

To der Tragmodul gewöhnlich = T.

o

Jp das polare Trägheitsmoment = der Summe zweier Trägheitsmomente desselben Querschnittes in bezug auf zwei in derselben Ebene sich rechtwinklig im Schwerpunkte schneidende Achsen,

e = Abstand der äußersten Faser,

JP s₂

so ist P R =

Für kreisförmigen Querschnitt ist Jp =

und e =

~2

16 PR .

71 S₂

Für kreisförmigen, hohlen Querschnitt P R = — di⁴

PR — Yßds s.₂;

16 d

s₂

Für quadratischen Querschnitt PR =

b³

= So =

b³

4-2426

S₂

Für rechteckigen Querschnitt P R =

b² h²

S₂

Für kreuzförmigen Querschnitt PR =

3|f b²+li2 bh³ + (h —b) b³

S₂.

6. Zusammengesetzte Festigkeit.

Ist ein stabförmiger Körper sowohl auf Biegung als auch auf Drehung in Anspruch genommen, so ist, wenn Mb das Biegungsund Md das Drehungsmoment (P R) bezeichnet, das sogenannte ideelle Biegungsmoment M; = :!/s Mb + ⁵/s l'Mb² 4-M(i².

7. Festigkeit plattenförmiger Körper.

iitiiy

Es sei r der Radius einer an ihrem ganzen Umfange unterstützten kreisrunden Platte, 3 die Dicke in mm, p der auf die Wand wirkende Flächendruck (kg per mm²), S die zulässige I I I I I » Materialspannung, E der Elastizitätsmodul, h die größte Durchbiegung, so ist (nach Grashof),

wenn die Platte lose aufliegt,

V_.

h 5 p r1 T ⁼ ~6E34 5

-2 wenn die Platte am Rande festgeklemmt ist

p r4 T = ~6 • ES*

- = 1/ -Tz.

r 3'S’

8. Festigkeit der Gefäßwände.

Ist r der Gefäßhalbmesser, 8 die Wanddicke in mm, p der Druck in kg per 1 mm², S die zulässige Materialspannung, so ist bei einem kugelförmigen Gefäße

o = P-r-2 S ’

bei einem zylindrischen Gefäße

¥+,

für a ist zu setzen: bei Eisenblech 3 mm, bei Gußeisen 6 bis 9 mm, bei Kupfer 3 bis 4 mm, bei gehämmertem Messing 3 mm und bei gegossenem Messing 6 mm.

Bei Gefäßen mit großenWandstärken (hydraulische Pressen usw.) ist zu setzen:

für zylindrische Gefäße;

für kugelförmige Gefäße.

Tabelle der Festigkeitskoeffizienten verschiedener Materialien.

Ausdehnung au der

Elastizitätsgrenze

JlOtUQ -<d

Snz '«u

Elastizitäts

modul

Bruchbelastung

(Festigkeitsmodul)

Belastung an der Elastizitätsgrenze (Tragmodul)

II

Schub

e,

Zug

und

Druck

qnips w

non-tQ «

qmps H j“

>pn.TQ H

2nZ H

qnqos c«

jpnja W

Snz c/3

20000 7500 0-0007 0-0007 20000    7500 0-00125    —

17500 6562 0-0008 0-0008 20000    7500 0-0012    —

10000 3750! 0-00075 0-0015 20000    7500 04)0125    —    _

20000    7500^,0-0025    —

20000    7500 0-00325    —

w I O I IO M I | t>

40

35

56

12-5

20000 7500 0-004 20000 75000-0046 25000 9400 0-0054

25000) 9400 0-006

10700 40120-0013 0-0013 107001 4012 ,0-00027 0-00025 0-001 —

12100

— 1)10000] 3750l)0-0014

9870    —    jO-00135

6900 2587 0-00063 9857 3697 0-0014

0-00024

0-0021

0-00067

IQ IQ

Isill

o o o o o

© O O O »O IO IO t' O l>

© tji io

0-0026

985

I IS

0-79 1170    80 0-00233

0-66 921 I 120 0-00176

0-42lj 1200    70 0*00213

0-5 1200    70 0-00213

7000

I I 13 I

115

21

42

IQ cp rP cb IQ © CO <N

JM>

lp IO 0    .....'

0 050    I    >Ö 05    00 00    o GO r-H    CO

< r—1 1—i    ¹    r-H    co^    O CO o    r-H

r-H r-H

10-5

10-5

3-25

10-3

14

14

15

2-75

Ttf IO Tf<

i-H Cvl rH

lg

25

50

?9

80

91

135

150

TjH CO <M

r-H r-H

14

13'3

4-34

13-7

5-25

9-3

5-25

12-5

12-5

stark gehämmert . . .

6-1

9-3

15-5

18-7

24-2

25

32*2

27-4

33-3

36-5

45

50

CO

1-0

ip

»O rH

IO 1p pl IQ H 1Q>

67

co ip © ö i

12-5

25

32-2

36-5

45

67

74

19-2

<x> IQ CO

cb cfi cb

cp

© <N t-

io

c§ cp >p cp ib 2h <fi cb © ____cq

KO t-«p © Tt< (fl rH ©

10 (0 ip cp IO O    ©    C0

©sbcbcbcbsbcbrö >ö <fi

12

2-56

99-0

0-36|

11

0-5

0-66 0-07 2-7

11*7

0-73

11-3

0-48

2-48 —

12

Z 9-0

9-0

1-5

0-36

9-1 90-0 99-0

0-36

0-60 0-04 2-56

0-341

0-5    0-051 2-5

0-28!

1-2

9-0

0-3

8-0

0-18

0-2

0-1

190-0

0-15

I II M 2 12 12 lg I I

0-25)

Stabeisen

Eisenblech Eisendraht Gußeisen ,

Gewöhnlicher Stahl, ungehärtet . .

gehärtet und

angelaufen . .

Feinster Federstahl, ungehärtet . .

gehärtet und

an-

angelaufen

j Gußstahl, ungehärtet......

gehärtet und angelaufen i Feinster Gußstahl, gehärtet und

gelaufen.........

Stahldraht.........

Kupferblech, gehämmert . . .

geglüht ....

! Kupferdraht | Messing

gehämmert

Messingdraht..........

Kanonenmetall.........

Phosphorbronze.........

Zink, gegossen.........

Blei..............

Bleidraht............

Zinn..............

Aluminium...........

Eschenholz, in derRichtung derFasern ,,    senkrecht auf die    ,,

Eichenholz, in derRichtung der ,,

,,    senkrecht auf die    ,,

Buchenholz,in derRichtung der ,,

,,    senkrecht auf die    ,,

Kiefernholz,in derRichtung der ,,

,,    senkrecht auf die    ,,

Tannen- und Fichtenholz, in der

Richtung der Fasern .....

Tannen- und Fichtenholz, senkrecht auf die Fasern........ .

0-41 _ [1 - | - ||    - |    -

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und abgerundet.

Multipliziert man die angegebenen Zahlen, mit Ausnahme der in den beiden letzten Kolonnen stehenden,

mit 100, so bezeichnen sie kg per cm².

0-04¹

0-02

Glas.........

Basalt........

Gneis und Granit . . .

Kalkstein.......

Sandstein.......

Guter Ziegelstein . . . Gewöhnlicher Ziegelstein

Zementmörtel.....

Kalkmörtel......

Formeln für die Berechnung der Dreiecke, Vierecke und regelmäßigen Polygone.

= Halbmesser des der Figur umschriebenen Kreises.

=    ,,    ,,    ,,    ,, eingeschriebenen Kreises.

= Flächeninhalt.

Recht winkeliges Dreieck.

Wenn a die Hypotenuse, b und c die beiden Katheten und B und C die diesen Katheten gegenüberliegenden Winkel bezeichnen, so ist:

3>

— , der Mittelpunkt liegt im Halbierungspunkte der Hypotenuse

R -

¹ a+ b + c

F = ir

a² = b² -f- c²,

B + C — 90

Gegeben Gesucht

Auflösung

a, b

b, c

c, B, C, F c = f(a+b) (a—b), tg F = ~ l'(a+b)(a-b)

- ft^+c², tg B = i C = 90 —B

a, B, C,F a

a, B

b, c, C, F

a sin B’

= a sin B, c = a cos B, C = 90 — B

a²

b, B

b, C

= — sin 2 B 4

“sl^B’O=tWC = ⁹⁰-B’^ =

a, c, B,F a = —» c = —B - 90 — C, F = cos C cot C

a, c, C, F

b²

2 tg B

b²

2 cot C

Schiefwinkeliges Dreieck.

Wenn a, b und c die 3 Seiten,

A, B und Cdie diesen Seiten gegenüberliegenden Winkel, s die halbe Summe der 3 Seiten, sonach

und

h die vom Scheitel des Winkels A auf die Seite a errichtete Senkrechte bezeichnen, so ist

a +b —j-c

,__a u__

}s(s — a)(s — b)(s — c), F= — = Vs(s — a) (s — b) (s — c)

2R =

sin A sin B sin C

. _ . A . B C r-4RsuxTsm T

2R (a + b + c)

=—;AsinTsinT“

cos —

Der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises liegt im Durchschnitte der in den Halbierungspunkten der Dreieckseiten errichteten Senkrechten; der des eingeschriebenen Kreises im Durchschnitte der Halbierungslinien der Winkel.

Gegeben Gesucht

Auflösung

a,b,c A, B, C tg~ - =

(s —b) (s —c) s (s — a) ’ C =, 180—(A +B)

tg-2^

(s — a) (s — c)

s (s —b)

A + B = 180 —C

i/-    . ,, ,, , A — B    a — b    , C

a,b,C c, A, B, F tg—-— ⁼ ^pb cot"2^'

a,B,C b,c,A,F

fab ¹ a +b (a — b) sin V₂ (A + B)

c = (a+b) cos cp, wo sin cp =

cos

a sin C sin A ab .    „

= ~rsm c

= 180 —(B + C) a sin B sin Ä sin (B + C) a sin C

sin V₂ (A —B)

a sin B

a sin B

a, A, B b, c, C, F b —

sin Ä a² sin B sin C 2 sin (B -f- C) a sin B sin Ä

sin (B + C)

a sin C

a sin (A + B)

sin A

sin Ä

a, b, A c, B, C, F

a² sin B sin (A + B) sin A

Ist a > b, so muß A > B sein und das Dreieck ist bestimmt.

C = 180 —(A + B),

sin B =

b sin A

C = 180—(A +B)

— sin C.

a sin C

sin Ä

Ist jedoch a < b, so muß auch A < B sein und dann hat man die 3 untergeordneten Fälle;

a >> b sin A: hier gibt die Auflösung 2 Dreiecke, u. zw. eines mit dem direkt gefundenen Winkel B und eines mit dem Winkel 180—B.

a = b sin A: in diesem Falle ist das Dreieck rechtwinkelig, b die Hypotenuse und B = 90°. a < b sin A; dann ist kein Dreieck möglich.

y, n s² cot —

i/    ,,    ¹⁸⁰

= Vs n r s = n r² tg ——.

180

992'

Irapez.

Wenn a und b die beiden parallelen Seiten, nicht parallelen Seiten,

senkrechte Entfernung der parallelen Seiten bezeichnet, so ist

li

= (a+b)-| =

= ]A(b + c + d — a)(a+c + d — b)(a+b+d — c)(a+b + c—d)

Sehnen Viereck.

Sind a, b, c und d die 4 Seiten in ihrer Reihenfolge,

A der von a und d eingeschlossene Winkel ,, a ,, b b „ c c ,, d

s = y₂ (a+b-fc+d), so ist _ ][(s—a)(s —d)

/ (s — b) (s —c)’

D = 90— B, F = f (s —a) (s —b) (s — c) (s — d)

tg

tg 2

As—a)(s—bj (s —c) (s —d")

C = 90 —

Regelmäßige Polygone.

Wenn n die Anzahl der Seiten,, s die Länge einer Seite bezeichnet, So ist

180

2 sin

180'

r. — y, s cot ——, n

180

— cos --

/4    n

Die Formeln ergeben folgende Werte:

Benennung des |! regelmäßigen R Polygons II

Dreieck. . . Viereck . . Fünfeck .. Sechseck .. Siebeneck . Achteck .. Neuneck .. Zehneck . . Elfeck .... Zwölf eck. .

0-577s 0-289s 0-707s 0-500s 0 851s 0-695s 1-OOOs 0-866s l-152s l-038s l-307s l-208s l-462s l-374s l-618s l-540s l-776s l-710s l-930s l-866s

1-732 R = 3-463 r 1-414 R — 2-000 r 1-175 R= 1-453 r P000 R— 1-155 r 0-867 R = 0-963 r 0-765 R = 0-828 r 0-684 R — 0-728 r 0-618 R = 0-649 r 0-562 R — 0-587 r 0-517 R — 0-636 r

0-433 s²- 1-299 R2 1-000 s²= 2-000 R²

1- 720 s²=: 2-377 R²

2- 598 s² — 2"598 R²

3- 634 s²= 2-732 R²

4- 828 s²= 2-829 R²

6- 182 s²=2-892 R²

7- 594 s²= 2-938 R2 9-366 s²= 2-963 R²

11-196 s²= 2-992 R²

!J93

Kreisformeln.

Bezeichnet r den Halbmesser, U den Umfang und F den Flächeninhalt, so ist für den Kreis

U = 2r 7t, F= r²7t, 7t = 3-1415926538979

3    22

Näherungswerte für 7t: —>

CO o CO 11—l

CO ICO

355

113

Ist am Kreissegmente a die halbe Länge der Sehne zwischen den beiden Bogenenden, h die im Mittelpunkte dieser Sehne errichtete Senkrechte bis zur Bogenmitte (Pfeilhöhe, Sagitta), r der Bogenhalbmesser und 2 cp der von den beiden im Endpunkte des Bogens gezogenen Radien eingeschlossene Winkel, so bestehen zwischen diesen Größen folgende Wechselbeziehungen:

a = r sin 9 — fh (2 r — h) — h cot —-a² + h²

2h

1 — cos 9 sin 9

h = r — fr² — a² = r (1 — cos 9) = a tg a

sm 9 — —

r

2 a li

⁼ aa + h² *

cos 9 =

a² — h2 r — a² + h²

Die Länge des Bogens kann mittels der Näherungsformel:

___ h²

Bogenläng® = 2 \ a² + h³ -j- - - gefunden werden.

Für den Kreissektor ist dann

F — r^-r r² 7t

180

Für das Kreissegment 9    r²

F = iV'-

sin 2 9 — r² ^

9 7t

180

sin 2 9^

2 J

Formeln für die Ellipse.

Bezeichnet a die halbe große, b die halbe kleine Achse, so ist der Umfang =(a+b) 7t

der Flächeninhalt — a b 7t

Formeln für Oberflächen und Kubikinhalte verschiedener Körper.

O = Oberfläche, K = Kubikinhalt.

Ebenflächige Körper.

Für den Würfel ist 0=6a² und K = a³, wenn a die Kante ist.

P'ür das Parallelopiped ist, wenn g die Grundfläche und h die Höhe bezeichnet, K = g h. Sind hingegen a, b und c die in einer Ecke zusammenstoßenden Kanten und a, ß und y die entsprechenden Kantenwinkel, so ist

K = 2 a b c ysin s sin (s — «) sin (s — ß) sin (s — y), wenn 2 s=a + ß + y ist.

Für das dreiseitige, senkrechte, schiefabgeschnittene Prisma ist K gleich der Grundfläche, multipliziert mit dem arithmetischen Mittel aus den drei Seitenkanten.

Ist g die Grundfläche einer Pyramide und h ihre Flöhe, so ist K=¹/₃ g h.

Sind G und g die Grundflächen und h die Höhe eines Pyramidalstutzes, so ist,

K = V₃ k (G +'g + YGg),

Für ein regelmäßiges Tetraeder ist K =

a³

jgVäTO = a²

und für ein Oktaeder ist K = Kante dieser Körper bezeichnet.

a Y2, O — 2 a² } ‘6, wenn a die

Kunde Körper.

Bezeichnet man mit r den Radius der Basis eines Zylinders und Kegels und mit h die Höhe, so ist für den senkrechten Zylinder

0 = 2r;: (r+li) und K = r²Jth und für den senkrechten Kegel

O ■= r w+ fr² + h² und K - V₃ r² n h.

Die Formeln für den Kubikinhalt gelten auch, wenn Kegel und Zylinder schief sind.

Ist beim Kegelstutz R der Radius der unteren, r der der oberen Grundfläche und h dessen Höhe, so ist

O = n [R² + r² + (R + r) ]/h² + (R — r)²]

und

K= V₃ 7t li (R²+R r+r²), wobei die Formel für O einen senkrechten Kegelstutz voraussetzt.

Ist r der Radius einer Kugel, so ist

0 = 4 r² ti: und K= ⁴/₃ r³ n.

Ist h die Höhe eines Kugelabschnittes, so ist die obere Fläche der begrenzenden Kalotte 2 r k h, hingegen

K = ith² (r —V₃h).

Sind bei einer Kugelzone a und b die Radien der Endflächen und h die Höhe der Zone, so ist

K == V₆ - h (3a² + 3b²+h²).

Für das Faß ist, wenn 1) der Durchmesser in der Mitte, d der Durchmesser an den Enden und L die Länge des Fasses bezeichnet

K= 1-0453 L (0-4 D² + 0-2 D d.+ 0'15 d²).

Spezifische Gewichte verschiedener Körper.

Die Zahlen für das spezifische Gewicht geben gleichzeitig das absolute Gewicht der betreffenden festen und flüssigen Körper in kg per dms an.

a) Feste Körper.

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Alabaster ......

Alaun .........

Alaunschiefer . . .

Aluminium .....

gehämmert ... Amalgam, nat. ..

Anthrazit ......

Antimon

Argentan ......

Arsenik.........

Arsenikkies.....

Asbest .........

Asphalt ........

Asphaltkitt .....

Basalt .........

Bausteine (mtt.) . Bergkristall ....

Bergteer .......

Beton aus

Granitschotter Kalksteinschotter........

Kiesschotter .. , Kohlenschlacke , Ziegelschotter . ,

Bimsstein........

Bitterkalk .......

Bittersalz ........

Blei, gegossen *, . . gewalzt .. .    . .

Bleidraht........

Bleiglätte........

Bleiglanz.........

Bleioxyd-Schwefel -

säure ..........

Bleispat.........

Bleiweiß.........

Bleizucker........

Blende...........

Brauneisenstein .. Braunkohle......

tO h- bp bO to 1-1 K> 05 CT 00 05 I— OS bo tO to t-> to

05

o o

■j ■-

NNHHONHHHHSh «bcbc^Öj-^cb-ll

fN CD    CO

•> t> t- C5    00 H    05

i—i cd öo ö    ö-i g-i    ff}

05

co

C5 6l

₈-.s ■ • • -.3......: HfJilj ; ;j

g : s ::: : g........ $ s a........ : : o •+> o

• ; 2 S S • »    • • • 1^3    • -.3 • • £ : g 8

§§!osii|||s>||ggggg|i|i|cs|!s.||«g|ss||^“s

M&üSM&s&m jäsasssa~    2lll||£|3Ä|R

3-72

. 8-8 . 5-0

2-83

2-22

5-9

4-35

2-76

3-51

2-87

0-92

7-6 bis 7-90 7-0 „ 7-79

2-4

1-9

1-87

Mo

1-3

2-0

2-25

2-23

2-0

2-25

1-12

4-45

2 54 0-93 2-59

3-15

1-33

0-33

0-51 „ 0-66

1-81

0-97

■r-

O:

0)

Ph

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

j_:    l •! i'ifgiiili r§l=l \ 'M

^ 'S pq $ -M l i £ g * 8> § | g a ^ ^ £ O ^ ~ ä-s

llliiSgi-lllilllfi Ifif Hfl! 11|

üooo    oüüoo oo oo oo ca o

CO-ioo^lrf^H- ^tocDÖ-acocoö OO <1 Dl Dl Ca C( W H 05 O

£

in

CO

Ol

00 1:0 -4 -1 o -1 CO CO UC SD C* CD Ca CO h- CS CO 00

so

1-33

1-91

1-3.3

1-81

0-98

Harz, Fichten-. .. .

Holz:

Ahorn, lufttrock-frisch gefällt .

Akazie, lufttrock. frisch gefällt .

Birken, lufttrock. frisch gefällt .

Buchen, lufttrocken ......

frisch gefällt.

Buxbaum, lufttrocken ......

Ebenholz, lufttrocken ......

frisch gefällt .

1-07

0-7(5

0-89

073

0-85

0-72

0-89

0-79

0-95

0-94

119

1-21

Eichen, lufttrocken ......

frisch gefällt . Erle, lufttrock. .

frisch gefällt . Eschen, lufttrocken .....

frisch gefällt . Fichten, lufttrocken ......

frisch gefällt . Kastanie, lufttrocken ......

frisch gefällt . Kiefern, lufttrocken ......

frisch gefällt . Lärchen, lufttrocken ......

frisch gefällt . Linden, lufttrocken ......

Mahagoni, lufttrocken ......

Nußbaum, lufttrocken ......

Pappel, lufttrocken ......

Pock, lufttrocken ......

Tannen, lufttrocken ......

frisch gefällt . Ulmen, lufttrocken ......

frisch gefällt . Weiden, lufttrocken frisch gefällt .

Zeder .........

Hohlziegel frisch .

trocken........

Holzfaser........

Holzkohle von Nadelholz und Buchenholz . . . . Holzkohle von Eichenholz.....

0-82

1-03

0-55

0-82

0-79

0-85

0-58

0-87

0-58

0-90

0-74

0-9

0-6

0-92

0-79

0-75

0-06

0-39

1-20

0-56

0-87

0-67

0-94

0-49

0-85

0-57

1-4

1-2

1-5

0-3

0-56

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

3-17

Hornblende ..

Indigo.......

Jaspis.......

Jod.........

Jodkalium . . .

Jodsilber.....

Kadmium . . .

Kadmium, gegossen . ..

gehämmert ....    8‘69

Kalium

Kalk, gebrannt .. L 55 bist‘8 Kalkmörtel, frisch 1-8

trocken........

Kalkspat.........

Kalkstein, dicht . . 2⁻7

Kalktuff ........

Kalomel .........

Kalzium.........

Kanonenmetall ...    8'79

Kaolin ...........

Kautschuk.......

Kieselerde........

Kieselstein.......

Klinkerplatten . . . 2*3

Knochen ........

Kobalt, gegossen . 8’71 gehämmert .... 9⁻15 Kobaltglanz ....

Kochsalz .......

Kohle, Braunkohle ........

Steinkohle .....

Koks............

Kopal...........

Korkholz........

Korksteinmasse . . 0-3

Kreide ..........

Kupferblech .....

Kupferdraht......

Kupfererz, rotes . .

Kupferglanz .....

Kupferkies.......

0-77

2-66

4-95

3-07

5-61

8-69

8-6

0-87

1-65

2-71

2-39

7-18

1-58

2-2

0-93

2-66

2-5

1-66

6-3

2-14

0-8 „ L5 L22 „ 1-5

1-4

1-1

0-24

2-7

8-88

8-78

5-9

5-7

4-lß

Kupfervitriol.....

Laub, geschüttet. . Lava............

Lehm, frisch

trocken . .

Leder............

Leim............

Lötzinn .........

Magnalium ......

Magnesia.........

Magneteisenstein .

Magnetkies ......

Malachit.........

Mangan .........

Marmor:

schles., weißer .

grüner

italien., weißer .

schwarzer ägypt., grüner .

Mastix ..........

Mauerschutt,

trocken........

Mauerwerk von: Kalkstein, frisch trocken . . Sandstein, frisch trocken . . Ziegelsteinen, frisch ......

trocken . .

Meerschaum .....

Mehl, Weizen- . . .

Mennige.........

Mergel ..........

Messing, gegossen gehämmert ....

-Blech.........

Messingdraht.....

geglüht........

ungeglüht .....

Milchzucker......

Mörtel:

Weißkalk......

Zement........

Molybdän .......

Mühlsteinquarz . . .

b» O bS

1-7 bis 2-8

1-5

0-86 „ 1-02

1-27

8-9

2-4    „ 2 6

2-24

5-1

4-4

3-46

7-51

2-65

2-7

2-72

2-71

2-67

1-05

bs bo bo bo . ■ I—¹ IfL +«.    4L

O 03 t- CO ■’-H © CO 1p n KJ rt KJ rt Ü3 Q rjl p. iS

1-H1—IC5C3Ö0Ö0Ö0 öoöoL

M H bS bS bO C5 -3 ►—¹ 00 Ol C5

1-0    „

1-8    ,,

8-05

2o

00 05

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Natrium , Neusilber

0-97

8-56

Nickel, gegossen . .    8⁻28

gehämmert . 8-67

Ocker Onix Opal

Packfong(Neusilber) 8-56 Palladium Papier . . .

Paraffin . .

Pech.....

Pechblende Pechstein .

Pflanzenfaser .... P5

3-5

2-73

1-91

11*3

0-7 bis 1-15 0-87 „ 0-91

1-07

6-65

2-21

Phosphor, gelb . . .

rot

metall

1- 83 219

2- 34

Platin, gegossen . . gehämmert .. . .

geprägt ........

gewalzt........

Platindraht......

Platinerz ........

Porphyr .........

Porzellan ........

Pottasche........

Quarz ...........

Quarzsand, frisch.

trocken........

Quecksilber......

Raseneisenstein . . . Roggen, in Masse. Roteisenstein ....

Rotgültigerz .....

Rotkupfererz.....

Salmiak..........

Salpeter.........

Sand, fein u. trock.

feucht .........

grob, trocken. . .

Sandstein........

Schamottestein . . . Schiefer..........

2015

21-31

2P35

21-6

21-4

16-0

2-71

2-15

2-26

2-66

1-95

1-63

14-2

2-75

0-776

4- 9

5- 62 5-65

1-46

1-95

1-6

2-3

1-9    „ 2-1

1-43

2-35

1-85

2-67

Schießpulver:

locker.........

gestampft .....

Schlacke ........

Schmirgel .......

Schnee, locker . . .

gestampft .....

Schwefel, rein

-Blumen.......

natürl.........

Schwefelkies......

Schwefelzinn.....

Schwerspat.......

Selen ...........

Serpentin........

Silber, gegossen . .

gehämmert.....

gewalzt........

Silberdraht ......

Silberglanz ......

Silberhornerz ....

Smaragd.........

Soda, geglüht ....

kristallisch.....

Spateisenstein ....

Speckstein.......

Stärkemehl.......

Stahl, Zement....

gefrischt.......

Guß-..........

Stearin..........

Steinkohle.......

Steinsalz.........

Strontium........

Syenit ..........

Talk ............

Talkerde ........

Talkschiefer......

Tellur...........

Titan ...........

Titaneisen........

Ton, frisch ......

trocken ......

Tonerde, rein.....

trocken........

Tonschiefer.......

Topas...........

0-9

1-75

2-5 bis3-0

4-0

0-19

0-80

1- 38

2- 09 2-07

4-9

5-27

4-45

4-31

2-64

10-48

10-62

10-55

10-48

7-05

6-7

2-77

2-5

1 -45

3-75

2-6

1-53

7-3    „    7-8

7-5 ,, 7-81 7-83 ,, 7-92

0-97

1- 22 ,, 1-5

2- 28

4-5

2-7

0-95

2-35

2-74

611

5-3

4-75

2-5

1-8

21

1-5

2-82

3-52

Name des Körpers

Spezifisches Gewi clit

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Torf, trocken . . ..

Trachit..........

Tragant..........

Tripel...........

Turfstein.........

Turmalin ........

Ö C<1

IQ CO

1-32

1-6

1-3

3-15

Umbra. ......

Uran........

Wachs ......

Walkerde . .. . Wasserglas . . . Weismetall . .

Wismut .....

Wolfram

© (NS

© li

0-97

. . . 1-75

rH I>Q

25

Xylolith .........

Zement, erhärtet . gepulvert......

ob U A 00

Zementmörtel ....    1-8 bis 1*9

Ziegelstein:

| gewöhnlicher ... 1-4

Klinker .......

j Schamotte.....

Zink, gegossen.... 6-9

gewalzt........

gehämmert ....

| Zinkblende ......

Zinkdraht . . . . j, . .

Zinkoxyd.....I . .

¹ Zinkspat ......

i Zinkvitriol.......

Zinn, gegossen.... 7-29 gewalzt Zinnober Zinnstein

Zucker, Melis- . . .    T61

, 2-2

1-6

2-12

7-12 ,, 717

7-31

3-9    ,, 4-2

7-14

5-5

4-44

1-9

7-39

8-1

6-3

b) Tropfbar flüssige Körper.

Name des Körpers j

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

n”'

Äther, bei 20° C . .

Aldehyd.........

Alkohol, absolut

bei 20° C.......

Ammoniak, flüssig bei 0°C........

Baumöl, bei 12° C Benzol, bei 0° C . .

Bier ............

Blausäure, bei 0°C Brom, bei 0° C ...

Chlorwasserstoff- . säure, konzentriert ..........

0-710

0-79

0-792

0-875

0-919

0-868

1015 bis 1-034 0-705 2-966

1-208

Essig, destillierter

Wein- ..........

Flußsäure, bei 0° C Fuselöl, bei 0°C . . Glyzerin, bei 0° C

Holzgeist.........

Kochsalzlauge,

gesättigt .......

[ Kreosot, bei 0° C . Leinöl, bei 12° C. . Mohnöl, bei 0° C. . Ölstoff, bei 0° C . . Olivenöl, bei 15°C

1-009

1*011

1-061

0-83

1-20

0-798

1-208

1-037

0-94

0-924

0-913

0-918

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

Name des Körpers

Spezifisches

Gewicht

0-8

Petroleum Quecksilber, bei 0°C 13-598

Rapsöl ..........

Salpetersäure, bei

12°C ..........

Salzsäure,bei 15° C Schwefeläther, bei

0°C ...........

Schwefelkohlenstoff bei 0°C ...    T272

Schwefelsäure,engl. T83

0-914

1-522

1192

0-715

Seewasser .......

Stearinsäure .....

Steinkohlenteeröl .

rektifiziert.....

Steinöl..........

ffO »O ^ r—t O M t> ffi 00

hÖÖÖÖ

0-82

Terpentinöl gereinigt

Tran.....

Wasser, bei 4°C . . TO Zitronenöl, bei 0°C    0-852

0-87

0-93

c) Gasförmige Körper.

Bei 0° C und unter 760 mm Druck.

Das spezifische Gewicht der atmosphärischen Luft, welches in Hinsicht auf Wasser = 0-0012934 ist, = 1 gesetzt.

Name des Körpers

Mittleres

Gewicht

spezifisches per 1 m³

Gewicht in kg

Ätherdampf ............

Alkoholdampf...........

Ammoniakgas...........

Arsenikdämpfe..........

Atmosphärische Luft.......

Bromdampf............

Chlorgas.............

Chlorwasserstoff..........

Holzgeistdampf..........

Joddampf............

Jodwasserstoff..........

Kohlenoxydgas ...........

Kohlensäure...........

Kohlenwasserstoffgas, ölbildend . . . Kohlenwasserstoffgas, Grubengas . .

Phosphorwasserstoffgas.......

Quecksilberdampf.........

Sauerstoffgas...........

Schwefeldampf..........

Schwefelkohlenstoff........

Schwefelwasserstoffgas /.......

Steinkohlengas...........

Stickstoffgas...........

Terpentinölgas..........

Wasserdampf von 100°C......

W asserstof f gas..........

2-586

1-613

0-597

10-58

T0

5- 54 2-47 1-247 1-12 8-716 4-443 0-941 1-53 0-985 0-56

1- 214

6- 976 TL06 6-617

2- 644 1195 0-55 0-972 4-763 0-456 0-069

3-344

2-086

ü-772

13-684

1-293

7164

3156

1-615

1-45

11-27

5-75

1-217

1-979

1-274

0-725

1-57

9-023

1-43

8-56

3-42

1-546

0-711

T26

616

0-623

0-089

Maß- und Gewichtstabelle für verschiedene Bau- und Maschinenkonstruktionsteile.

Gewichtstabelle für Flacheisen.

Bei Flacheisen ist die im allgemeinen hergestellte geringste Dicke: bei einer Breite von 14 bis 40 mm: 0 — 3 mm; von 40 bis 70 mm: 8=4 mm; von 70 bis 110 mm: 0 = 5 mm; von 100 bis 190 mm: 8 = 7 mm.

Dicke in mm

IO

Breite in mm

20    |    25    |    30    |    35    |    40    |    45

Gewicht per laufendes m in kg_

50 I 55

8S:fe8888!S8888BB85535SS35SS

|i 0-078 0-117 0-156 | 0-156 0-234 0-312 j 0-234 0-351 0-468 0-312 0-467 0-623 0-390 0-584 0-789 0-467 0-701 0-935 0-545 0-818 1-091 0-623 0-935 1'246 0-701 1-051 1-402 | 0-779 1-169 1-558 0-857 1-285 1-714 0-935 1-402 1-870 1-013 1-519 2-025 1-091 1-636| 2-181 1-169 1-753 1-246 1-870 1-324 1-986 1-402 2-103 1-480 2-220 1-558 2-337 1-636 2-454 1-714 2-571 1-792 2-688 1-870) 2-804

1- 948 2-921

2- 025, 3-038 21031 3155 2-181 3-272 2-259 3-389 2-337 3-506

2- 727 4-090

3- 116 4-674 3-506 5-258 3-895 5-843

0-195 0-390 0-585 0-779 0-974 1-169 1-363 1-558 1-753

1- 948 2142

2- 337 2-532 2-727

2-337 2-921 2-493 3-116 2-649 3-311 2-804 3-506

2- 960 3-700

3- 116 3-895 3-272 4-090 3-428 4-285 5-141 3-585 4-479 5-375 3-739 4-674

3- 895 4-869

4- 051 5-064 4-207 5-258 4"422i! 5-453 4-5181 5-648

4- 674 5-843

5- 453! 6-816

6- 232; 7-790

7- 011| 8-764 7-7901 9-738

0-390 0-429 0-780' 0-858 1-170 1-287

1- 714 1-948 2-142

2- 571

2- 999

3- 428

3- 856

4- 285

4- 713

5- 141 5-064 5-570 5-435 5-998

5- 843 6-420

6- 232 6-855

6- 622 7-284

7- 712

8- 141

7- 790 8-569

6-544 7-478 8*413 9*348 10*280

6- 816 7-790 8-764) 9-738 10-71Q¹

7- 089 7-362 7-634

7- 907

8- 180 9-543

10-910

12- 270

13- 630

5-609

5- 843

6- 076 6-310 6-544

6- 777

7- 011

8- 180 9-348

10- 520

11- 690

8-102 9-114 10-130 11-140 8-413 9-465 10-520 11-570

8- 725 9-815 10-910 12-000

9- 036 10-170 11-300 12-430 9-348 10-520 1F690 12-860

10-910 12-270 13-630 14-990 12-460 14-020 15-580 17-140

14- 020 15-770! 17-530 19-28^

15- 580 17-530 19-480 21 420

Dicke in mm

Breite in mm

65    70 [ 75 1 80 I 85 [ 90 | 95 I 100 j 110

_Gewicht per laufendes m in kg__

0-507

1-014

1- 521

2- 025

2- 532

3- 038 3-544 4 051

0-546

1-092

1- 638

2- 181 2-727

0-585

1-170

OOOvlOiOi^wNHO

0-468 0-936 1-404

1- 870

2- 337

2- 804

3- 272

3- 739 I! 4-207

4- 674

5- 141

5- 609 6 076

6- 544

7- 011 7-478

7- 946

8- 414 8-880

9- 350 10-130 10-910 11-690 12-460 13-240 9-820 10-630 11-450 12-270 13-090 13-910

10-280 11-140 12-000 12-850 13-710 14-570

10- 750 11-650 12-54o! 13-440 14-330 15-230

11- 220 12-150 13 090 14-020 14-960 15-890

11- 690 12-660 13-630 14-610 15-580 16-550

12- 150 13-170 14-180 15-190 16-200 17-220

12- 620 13-670 14-72o'l5-770 16-830 17-880

13- 090 14-180 15-270116-360 17-450 18-540

13- 550 14-680 15*810 16*940 18-070 19-200

14- 020 15-190 16-360'17-530 18-700 19-860 16-360 17-720 19-090 20-450 21-810 23-170 18-700 20-250 21-810 23-370 24-930 26-490 21-030 22-780 24-540 26-290 28-040 29-800 23-370 25-320 27-270 29-210 3M60 33-110

4-557

5-064

5-570

6-076

6- 583

7- 089

7- 595

8- 102 8-608 9-114 9-620

1-755

2-337 2-921 3-272 3-506 3‘739

3- 817 4-090 4-362

4- 362 4-674 4‘986

4- 908

5- 453

5- 998

6- 544 7 011

7- 089

7- 634

8- 180 8-764 9-348

8- 725 9-348 9-971

9- 270 9-932 10-590 9-815 10-520 11-220

10-360 11-100 11-840

5-258

5- 843

6- 427

7- 595

8- 180

0-624 0-663 0-702 0-741 0-779 0'857 1-248 1-326 1-404 1-482 1-558 1-714

7- 478    7-946    8-413    8-881    9'348 10-280

8- 102    8-608    9-114    9-621 10-130 1M40

8-725 9-270 9-815 10-360 10-910 12*000

9-932 10-520 1M00 11-690 12-850

10- 590 11-220 11-840 12-460 13-710

11- 260 11-920 12-580 13-240 14-570

11- 920 12-620 13-320 14-020 15-420

12- 580 13-320 14-060 14-800 16-280 14-020 14-800 15-580 17-140

14- 720 15-540 16-360 17-990

15- 420 16-280 17-140 18-850

16- 130 17-020 17-920 19-710

16- 830 17-760 18‘700 20-570

17- 530 18-500 19-480 21-420

18- 230 19-240 20-250 22-280

18- 930 19-980 21-030 23-140

19- 630 20-720 21-810 23-990

20- 330 21-460 22-590 24-850

21- 030 22-200 23-370 25-710 24-540 25-900 27-270 29-990 28-040 29-600 3M60 34-280 31-550 33-300 35-060 38*560 35-060 37-000 38-950 42-850

Dicke in mm

Breite in mm

120 | 130 | 140 | 150 | 160 [ 170 | 180 | 190 | 200

Gewicht per laufendes m in kg

0-935 1-013 1-091 1-169 1-246

1- 870 2-025 2-181 2‘337 2-493

2- 804 3-038 3-272 3-506 3*739

3- 739 4-051 4-362 4*674 4'986

4- 674 5-064 5’453 5-843 6-232

5- 609 6-076 6'544 7-011 7-478

6- 544 7-089 7'634 8-180 8-725

7- 478 8-102 8-725 9'348 9 971

8- 413 9-114 9-815 10-520 11-220

9- 348 10-130 10-910 11-690 12-460

10- 280 11-140 12-000 12-850 13-710

11- 220 12-150 13-090 14*020 14*960

12- 150 13-170 14-180 15-190 16-200

13- 090 14-180 15-270 16-360 17-450

14- 020 15-190 16-360 17-530 18*700

14- 960 16*200 17-450 18*700 19-940

15- 890 17-220 18-540 19*860 2M90

16- 830 18-230 19-630 21*030 22-440

17- 760 19-240 20*720 22-200 23*680

18- 700 20-250 21-810 23*370 24*930

19- 630 21-270 22*900 24*540 26*170

20- 570 22-280 23*990 25-710 27-420

21- 500 23-290 25-080 26-880

22- 440 24-300 26-170 28*040

23- 370 25-320 27-270 29*210 31 160 33-110

24- 300 26-330 28*360 30-380 32-410 34-430

25- 240 27-340 29-450 31-550 33-650

26- 170 28-360 30*540 32*720 34-900

27- 110 29-370 31-630 33-890 36-150 28 040 30-380 32-720 35-060 37*390 32-720 35-440 38-170 40*900 43*620 37-390 40-510 43*620 46*740 49*860 12-070 45-570 49-080 52*580 56*090 16-740 50-640 54-530 58-430,62-320 66-220 70-110 74-010

1-558

3116

4-674!

6- 230

7- 790! 9-340!

10*920)

1- 324 1-402 1-480

2- 649 2-804 2*960

3- 973 4-207 4*440

5- 297 5-609 5-920

6- 622 7-011 7-401

7- 946 8-413 8-881 9-270 9-81510-360

10- 590 11*22011-840 12*480,

11- 920 12-62013-320 14-040

13- 240 14-020114-820 15 600

14- 570 15-42016-280

15- 890

17- 220

18- 540

19- 860

21- 190 22-440

22- 510 23-840

23- 840|25-240

25- 160 26-640

26- 490 28-040

27- 810 29-45031-080 29-130 30-85032-560

17-160

16-83017-760 18-720

18- 23019-240 20-280

19- 630 20-720 21*840 21-030 22-230 23-400,

23-680 24-960,

25- 160 26-520)

26- 640 28-080

28- 120 29-640

29- 640 31-200 32-700 34-300

32- 25034-040 35-800

33- 650 35-520 37*400

35- 060 37-000 38-900

36- 460 38-480 40-500 35-760 37-86039-960 41*100

37- 080 39-260 41-440 44-200

38- 400 40-660 42-920 45-200

39- 730 42-07044-400 46*700 46-350 49-08051-800 54*500 52-970 56-090 59-200 62*300 59-590 63-11066*600 70-100

77-900

28*670 30-460 29-910 31-790

Scliließeneisen; B = Breite, S = Stärke.

2er

3er

4er

II

5er

TT

6er

7er

Gewicht per Kurrentmeter in kg

10-3

7-4

5-0

4-3

II

3-6

2-8

B [ S || B

53 ! 24    53

Dimensionen in mm

S    B ~f    S    , ~ I i r S    I! B    I S ~j.    B    I S

18    46    14    46 | 12    46    I 10    46    8

Gewichtstabelle für Quadrat- und Rundeisen.

Stärke oder Durchmesser in mm

Quadrateisen

RundeiseD

Gewicht pr. lauf, m in kg

Stärke oder Durchmesser in mm

Quadrateisen

Rundeisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

Stärke oder Durchmesser in mm

Quadrateisen

Rundeisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

Stärke oder Durchmesser in mm

Quadrateisen

Rundeisen

Gewicht pr. lauf, m in kg

13-08 10-27 105 85-55 67*37

13- 69 10-78 110 93-14 73*94

14- 39 11-30 115 102-90 80*81

14- 90 11-83 120 112-00 88'00

15- 75 12-37 125 12T60 95-48

16- 46 12-93 130 131-50 103-30

17- 19 13-50 135 141-80 111-40

17- 93 14-08 140 152-50 119-80

18- 68 14-67 145 163-60 128-50

19- 45 15-28 150 175-10 137-50 23-28 18-48 155 186*90 146*80 28-01 22-00 160 199-20 156-40 32-87 25-82 165 209-60 166-40 38-12 29-94 170 224-80 176-60 43-76 34-37 175 238-30 187-10 49-79 39-11 180 252-10 198-00 56-21 44-15 185 266-30 209-10 63-02 49-49 190 280-90 220-60 70-21 55-15 195 295-90 232-30 77-80 61-10 200 311-20 244-30;

1    0-008 0-006 21 3-422 2-695 41

2    0-030 0-024 22 3*726 2-957 42

3    0-070 0-055 23 4-116 3‘232' 43

4    0-125 0-098 24 4-481 3‘520 44

5    0-195 0-153 25 4-863 3*819 45

6    0-280 0-220 26 5-259 4-131 46

7    0-381 0-299* 27 5*672 4-455 47

8    0-498 0-391 28 6‘100 4 791 48

9    0-630 0-495 29 6*543 5-139 49

10    0-778 0-611 30 7-002 5-499; 50

11    :0-931 0-739 31 7-477 5-872 55

12    1-120 0-880 32 7-967 6-257 60

13    1-315 1-033 33 8-382 6-654 65

14    1-525 1-198 34 8*994 7*064 70

15    1*751 1-375 35 9*531 7-485 75

16    1-992 1-564 36 10-080 7-919 80

17    |2-248 1-766 37 10*650 8*365 85

18    2-521 1-980 38 1T230 8*823 90

19    2-809 2-206 39 1T830 9*294 95

20    3-112 2-444 40 12-450 9*776 100

Gewichtstabelle für Schrauben und Nieten.

Man berechne das Gewicht der Bolzenlänge zwischen Kopf und Mutter bezw. zwischen beiden Nietköpfen nach der Tabelle für Quadrat- und Rund eisen und addiere noch hiezu:

für 6eckige Köpfe und Mutter .... 7 Bolzendurchmesser 4eckige ,,

2 Nietköpfe

1 m² Blech aus

Blechdicke in mm

Schmie

deeisen

Guß

eisen

Guß

stahl

Kupfer Messing Zink

Blei

wiegt kg

©O00<I050lt£>-C0t>0t—'

7-78

7-25

7-87

8-9

8*55

6-9

11-4

U> ........

O©00—J©ÜII^03K)

147-82    137-75

155-60 j 145-0

149-53    169-1    162-45

157-40    178-0    | 171-0

13-8

20-7

27-6

34-5

41-4

48-3

55-2

62-1

22-8

34-2

45-6

57-0

68-4

79-8

91-2

Leeren für Draht, Blech und Bandeisen,

Nr. der gangbarsten Leeren

Englische Leere für Draht, Blech und Bandeisen

Französische Draht-

leere

Dillinger

Blechleere

Dicke in mm

Nr. der gangbarsten Leeren

Englische Leere für Draht, Blecl und Bandeisen

Französische Drahtleere

Dillinger

Blechleere

Dicke in mm

Ol^OJtxSi—' ©COOO<l©Cn^OJtci-<

sssslslslsslsll

CO t> 00 Ol

1-65

1-47

1-24

1-07

0-88

0-81

0-71

0-63

0-56

0-51

0-46

0-41

0-36

0-33

2-7

3-0

34

3-9

4-4

4*9

5-4    :

5-9

6-4

7-0

7-6

8-2

8-8

9-4

1*41

1-27

113

0-99

0-85

0-72

0-56

0-42

0-28

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durch

messer

in mm

Gewicht in kg

Ci Ol Ol    w w to

OülOOlOOlOOl

O^H(MCO^CCOO

66656666

65

70

75

80

85

90

100

110

1-04

1-30

1-60

1-94

2-32

2-76

3-79

5-04

125

150

175

200

225

250

275

300

h CO O l> o

Gewichtstabelle für Eisenbahnschienen.

Schienenhöhe in cm

Querschnittsfläche in cm²

Gewicht per lauf, m in

kg

Trägheitsmoment bezogen auf die

horizontale | vertikale

Schwerachse ■

Widerstands

moment

(horizontale

Schwerachse)

13-08

11-80

10-46

42-75

39-00

34-20

32-66

29-80

26-10

Ö19-00

691-59

470-26

149-73

140-38

121-66

140-4

117-5

90-0

Walzeisen aller Sorten nach den Normaltypen des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines zusammengestellt.

Gewalzte Bauträger im Vollprofil,

Diese Walzeisenwaren sind in allen österreichisch - ungarischen Eisenwerken nach den hier enthaltenen Profilen zu beziehen und ist beim Gewichte eine Toleranz von 5% + oder — zu berücksichtigen.

. — 1008

1009

A. Gewalzte

x-Träger.

Trägerhöhe

Ffanschen-

breite

Stegdicke

Flanschen

dicke

Profil-Nr.

in mm

Querschnitt in cm*

Gewicht per m in kg

Träg- Wider-heits- stands-moment moment

nach der Biegungsachse in der Richtung der Flansche, in

cm¹

cm³

IT

Tragfähigkeit des „frei Inanspruchnahme von 1000 kg Standsmoment,

aufliegenden“ Trägers in Kilogramm bei gleichmäßig verteilter Belastung und bei einer 8 k W

per 1 cm² nach Q = -j—--gl, wenn k

1 = freie Trägerlänge in Metern, g

1000 kg per 1 enr², W

Trägergewicht per 1 m in Kilogramm

Wider-

Stützweite 1 in Metern

Stützweite 1 in Metern

1-5

2-0    2-5    3-0 ! 3-5    4'0

4-5

50

5-5

6-5

7-0

7-5

8-0

8-5

90

9-5

100

10-5 HO 11-5

120

Profil-Nr.

80 52 4-0 6-0

10

100 60 4-5 7-0

12-27

O CO ^ ©

96-1    24-0    1915 1271

947    751    620

525    452

396

205-8    41-2    3283 2181

1627 1293 1069

907    785

689    611

10

12 I 120 68

8-0 16-081 12-5    388-7    64'8    5169

2566 2041 1690

1437 1245;

1095

974    873

12

13

130 72 5-5

8-5 18-46 14-4    5386    7i>8    6368 4233

3162 2517 2084

1773 1538

1345

1204 1081

977

13

14

140 76 6 0

8-5 20-30; 15 8    652’4    93’2    7439 4946

3696 2943 2438

2075 1801

1586

1412 1269 1148 1044

14

15

150 80

60

9-0 22-32 17-4    831'7    110'9    8854 5888

4401 3505 2905

2474 2148

1893

1687 1517 1374 1252

1146

15

16

160 84 6-5

9-5 25-13; 19-6    1056’8

132-1    10548 7016

5242 4178 3464

2951 2564

2260

2016 1814

1644

1498

1373 126:

16

18

180 90 7 0

11-0 30 86 24 1    1645-9

182-9    14606 9716

7267 5792 4804

4096 3561

3143 2805

2527

2294

2094

1921 1770

1636

18

18 a

180 135 7-0

11-0 40-76! 31'8    2353-7    26T5    20891 13901

10398 8289 6879

5867 5103

4506 4025

3629

3296

3012

2766 2551

2361

18 a

20

200    96 8-0

12-0 37-121 29-0    2402-0    240-2    19187 12767

9550

7614 6319

5389 4688

4110 3699

3335

3029

2768

2543 2345 2171

2015

1875

20

21

210    99 8-5

12-5

40-48 31-6    2865-2    272 9    21799 14506

10852

8653 7182

6127 5331

4709 4208

3795

3449

3153

2897 2674

2476

2300

2141

1998

21

22

220 102

90

13-0

43-98 34-3    3392'2    308 4    24636 16395

12267

9782

8121

6929 6030

5328 4763

4297

3906

3572

3284 3032

2809

2611

2432

2271

2124

22

22 a

220 135

9-0

130

52-56; 41 0    4312-6    392'1    31323 20848

15600

12443

10332

8818 7677

6785 6068

5477

4981

4559

4194 3874

3593

3341

3116 2912

2726

22 a

23

230 105 9 0

140

47-58 37-1    4052-2    352-4    28153 18737

14021

11183 9285

7924 6899

24

240 108 9-5 14-5

51-37

401

4730-8    394-2    31498 20965

15689 12515 10393 8871 7724

24 a

240 135 9-5 14-5

59-20

46-2

5727-5    477-3    38137 25386

18999 15158 12589 10748 9361

3767 3480 3227 3001

4225 3904 3622 3370

5131 4745 4403 4099

2798

2615 2448

3143 2939 2753

3827 3580

3356

23

24

24 a

25

250 111 100 15-0

55-30

43'1

5491-1    439-3    35099 23364 17485 13949 11585 9890 8613

7615 6813 6152 5598

5126 4719 4362 4048 3768 3517

3290

3083

25

!6

260 114 105 15-5

28

280 120 110 17-0

59-39

67-86!

46-3

52'9

6339-5    487-7    38966 25939 19413 15489 12865 10984 9568

8461 7571 6838 6224

5701

5249 4854 4506

4196 3918

3667

3438

3228

26

8429-7

602-1    48117 32034 23979 19136 15898 13578 11831

10466 9369 8467 7711

7067

6511 6026

5598

5217

4876

4568

4288

4031 3797

28

28 a

280 150 110 17-0

78-061

609

101960

728-3    58202 38751 29010 23153 19238 16433 J4322

12673 11348 10258 9345

8568

7897, 7312

6796

6337

5926

5554

5217

4908 4625

28 a

30

300 126 12-0 180

77-04

601

10870 2

724-7    57915 38560 28867 23040 19145

16354 14253

12613 11295 T0210 9302

8529

7861 '7279

6766

6310

5901

5532

5197

4889 4609

4349

30

32

320 132 13-0 190

86-82

677

13805-9

862-9    68962 45918 34379 27443 22807

19486 16987

15035 13467,12178 11099

10180

9387, 8696

8087

7546

7061

6623

6226

5863

5530

5224 4939

32

35

350 141

140

21-0

40

45

400 156 16-0 24 0 450 171 18-0 27-0

102-34;

131-20

163-62

79-8

102 3

127-6

19455-6

1111-8    88860 59174

44310 35377 29407 25132 21916

19405 17389 15732 14345

13164 12147 11260 10479

9785

9164

8604 8096 7632

7207

6814

6455

35

50

500 190 200

30-0

202-00

32316-8    1615-8

50676-8 I 2252-3 7723900 3089-56

129165: 86025 64429 51451 42782 36575 31908

'

180056119931 89837 71755 59679 51035 44536

247006164538123265 98469 81912

70061

61157

28266

39467

54212

25342!22940 20931 19222 35399 32059 29Ö65 26891 48640'44066 40243 36995

17751

16468 15340 14336 13442

12635| 11904

11237 10625 10063

9595

40

24847

23068 21502 20114 18872

17755;16742

15820 14976 14200

13483

45

34199

31766 29627 27789 26036

24511 23131

21875 20725|19669

18694

50

CO tp K> to N) IO H h-⁴ I-⁴ I-T V-⁴ i-⁴' OODOi^tOOCOOi^WKlO

oo a>

Profil-Nr.

oSS^iooSoESGoCOffi

oooooooooooooo

i-⁴

QCDCD00 00MvJO5O5O5ÜlCii|^^ OO^OQiOOiOOiOOQiOOiO

Höhe

h-⁴ I—⁴ M h-⁴

H'MOOcDCpOOOOM^I^lCsaäOt cn    Ö    eil    Ö    Qi    Ö    Ü'    Ö    Qj    Ö    Ö    0*1 Ö OT

I—⁴    I—⁴    I—⁴    (—⁴    f—⁴    )—⁴    I—⁴    I—⁴    I—⁴    t—⁴    I—⁴

MOÜiÜi^WWtOHOOCOCDCO

ÖCnCnÖÖQ*CrcÖOO*o‘*C7*ÖÖ

in mm

Flanschenbreite

Stegdicke

DÜiÜi4^^WMtOK)N)HHH

^OOMC^OOxpOtNpOOO^MOO

ü'i Ü1 Ö ü’i D ob D 4^ Ö K) 4^ M oö 00 CD rOCnO^tOQOOQC^COOOKI K> to

Flanschendicke

Querschnitt in cm²

Ci^^COCOtOtOtOHHMM ©tnOa>H-⁴~4Wp^JCn>f».|-⁴CDC5    JQ

rfi<IÜiWMc66<IM0Ci^ÜiMÖ

Gewicht per 1 m in kg

114'5 224 0 4039 526-5 653-2 1023-8 1493-5 2152-3 2940 4 4003-9 5226-0 6830-2 8619-4

47-5

128-0 166 0 215-2 267-3 333-7 402-0 487-9 574-6

93-3

018

67-3

44-8

28-6

15-8

2J

der Richtung der Flansche in cm⁴

cm³

nach der

I Träg-heits moment

in

Wider- j Stands-, moment!

1260    834

2281 1513 1127 3573 2372 1769 5371 3568 2664 6464 4296 3208 7448 4951 3698 10218 6795 5078 13252 8815 6590 17191 11437 8553 21353 14209 10629 26657 17741 13274 32120 21379 15999 38984 25951 19424 45920 30751 22884

619

10

1-5

r-⁴ r-⁴ I—⁴ h-⁴

QOÜiWOOOÖiÜi^rOtOl'SH

ro    c« ^    oo    ro o    o    01    H-* 4^

OlCOOJOO'JHCl^^ÜiHO IO    CO W 05 Üi    CO    H ^    CO    tO    CO Cl

00 4^ CD 00 CO CD

7361    622    536    467    412    -    -

984    850    745    659    -    -

1752 1488 1289 1132 1005 900 -2113 1796 1557 1369 1217 1091 985 2437 2073 1797 1581 1407 1263 1141 3351 2853 2477 2182 1944 1748 1582 4353 3709 3223 2843 2536 2282 2069 5656 4822 4193 3701 3304 2977 2702 7033 5999 5219 4610 4118 3714 3374 8789 7499 6528 5768 5175 4654 4231 10599 9047 7878 6964 6230 5625 5117 12873 10992 9575 8468 7578 6845 6231 15172 12958 11291 9989 8942 8081 7359

1160

402

2 0 | 2-5    3-0 I 3-5 ; 4 0

16745

5708

5256

6214

4684

3871

3084

4311

2468

1887

1441

10371

8941

3559

2833

2264

1729

1318

946

815

2613 2419 3287 3046 3984 3696 4862 4514 5751 5343

2087

1591!

1210

3439 3209 4204 3926 4980 4654

4 5 5-0 5 5 6-0 j 6-5 | 7 0 7 5 : 8 0 8-5

Stützweite 1 in Metern

Tragfähigkeit des „frei auf hegenden“ Trägers in kg bei gleichmäßig und bei einer Inanspruchnahme von 1000 kg per cm² nach: Q

4360

3675

9 0 9-5 100

verteilter Belastung 1000 kg

per 1 cm², W = Widerstandsmoment, 1 = freie Trägerlänge in Metern, g Trägergewicht per

1 m in kg

8 k W

nöö“gl* wenn k

B. Gewalzte C-Träger

Profil-

Form

Nr.

normal

C0T*<iOCDt^00 05O<M»D HHH

hochstegig

C. Birnkopfganzprofile.

Abmessungen in mm

Profilhöhe Fußbreite Fußdicke Stegdicke Kopfbreite

Gewicht für 1 m

kg

to tsO rso h-*

Ol CO O 00

o o o o

125

131

140

146

10

43

45

11-5

12-5

48

50

28-68

33-25

41-48

46-81

D. Birnkopfhalbprofile (Wiäkeleisefi).

Abmessungen in mm

Profilhöhe Fußbreite Fußdicke Stegdicke Kopfbreite

Gewicht für 1 m

kg

90

60

115

140

150

165

180

190

Abmessungen in mm

Breite

Höhe

Steg-

Fuß-

Di' k-¹

65

70

75

75

75

90

00

Ol

I—•

H-*

CO

E. Gewalzte T-Profile.

Querschnitt ¹¹¹ in cm²

Gewicht per m in kg

0FU

K) H H H

CO <1 Ol

CO IO 1> (N (M

7-98

9-77

12-10

18-65

20-28

23-55

28-19

Schwerpunktsabstände in cm

Trägheits-    _    ,    ,

momente in cm«    Q.u“*»te

auf die Schwer- Tragheitsradien achsen in der    m cm

vom Fuß

ei

! vonSteg-

ober- Fuß- Stegkante richtung richtung

J]

Jll

e2

Jl

Jll

Sooooooo

120

150

COMKJHHHHHOC K)00 00^acD-JO5Q0O5Oi

1-65

2-24

2-82

0-86

0-91

2-67    2-69

6-42

6-31

6-72    186-65    188'65

8-48    461-40    453-41

4-52

5 03

5-62

durchschnittlich

0-45

0-81

1-27

1-80

2-48

3-25

4-08

507

7-25

11-44

CO 03 00 ^ © fflOOHOJ rH r—i r—4 r-1

H H M M WMHO©

8-0

90

95

10-5

110

2-40

2-73

2-97

3-31

3-54

7'30    !    142-93    88-84

7- 97    211-90    115-54

8- 73    j    293-49    152'95

9- 39    !    408-77    192'44

1016    j    539-38    246-13

« ►—« »—«

C5 CO l—¹ CD <i Ö CD Cn ^1 ob ül H Üt 05 O

*    •<! 05 05 CT*

CO Cn Ö CO 00

co oi to ro oi

Abmessungen in mm

des Profils

Breite

Innerer

Durchm.

Höhe

Fußbreite

Kopfbreite

Fußdicke

11

16

110

18

160

60

21

180

100

35

24

210

112

55

26

240

260

135

63

156

170

75

87

95

Abmessungen in mm

F. Belag- oder Zoreseisen.

Kopfdicke

Bogen

dicke

Querschnitt in cm²

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunktshöhe vom Fuße in cm

Trägheitsmoment in cm¹

Widerstandsmoment in cm³

b b, d dx o

25

30

34

42

45

50

37-5    60

42

45

69

75

7-52

10-84

13-90

19-32

25-39

3020

5-87

1-76

8-46

2-66

10-84 15-07 19-81 - 23 56

3-08

370

4-32

474

1229 45 48 78-58 152-02 270-68 382-78

6-97

16 00 24-42 39-98 61-81 80*44

G. Quadrant- oder Viertelkreiseisen.

Nr. des Profils

ö I Mittlerer Durchmesser

5d j Innerer Halbmesser a- I Schenkeibreite ¹ Schenkeldicke | Bogendicke

B*

Profilhöhen

ij Querschnitt in cm²

Gewicht per m in kg

Schwerpunktsabstände in cm

Trägheitsmoment in cm* für

4 zusammengenietete Profile

Träg

heits

moment

für

J? vom Fuße

von der Oberkante

fl»

den Fuß

die

Schwer

achsen

I und II

Jl= Jll

Widerstandsmoment in cm³

Achse F Für den für und CC, Fuß F Achse CC

Jf— Jcc

4 Jp

nr

4 JcC )

10 100 15 150 20 200

00 05

oo

250

120

30,

300

144

© <m

rH rH

©    <M    ^

rH    rH_    iH_

© © CO    ©    t>

CO    UO    ©    ©

87 64 5 j 7-34 5'73j 3'44 5'26 118 87 0 13 47.10-51 4 931 6 87 149109 9 '21-57 16*82 6 45 ■

180132-9 31-64 24 68 8 00 10-00 2993 32 211:155-8 43 67 34-07 9*64 11*56 5803-16

8-45

143-16    56-46

511-40    183-97

135852    459-83

97102 1824-93

572-66

2045-60

5434-08

11973-26

23212-62

65-82    88-76

173-36    23507

346-70 494-28 665 18    901-13

1110 12 1487-99*)

*) Bei dem Profil Nr. 30 ist h, < R;    daher WCCi =

4 Jp

*T+T

Profil-

Nr.

— ioiS —

H. Gleichschenkelige Winkeleisen.

Abmessungen der Schenkel in mm

Querschnitt in cm²

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunktsabstände in

cm

Statisches Moment auf den Fuß in cm⁸

Trägheitsmoment auf die Schwerachse in cm*

Quadrat des Trägheitsradius in cm²

Breite Stärke

er

e₂

Fe,

ia

i y₂j is

0-81 0-63    1-02    0-48    0-83    0'16 0-19

INS

1-11 0-87 1-14 1-12

1-39

1-36

0-61    1-54 0-41 0-37

0-64    1-95 0-50 0-35

1-41

1-10

t®

bo

Ol

1-84

1-76

1-44

2-25

1-76

1-73

1-69

1*71

OS

2-24

1-33

2-75

1-75

2-15

bo to bo Ö I—* H-

I> I> 00 X 05 ö>

666 666

Ci GO O ChOJ Tfl fH GO O I> CO

cm co co co ib

0-82

1-04

1-23

1-46

1-86

2-22

© © © © © © ob ob ob öi öi öi O 09 Ol Ol 05 00

09

SP

CO

ci

^lOCO N^löCO

2-64

3-25

3-84

3-04

3-75

4'44

^ I

wl

-3 05 Ox

Oi Ca r^-

ob © th j

i—¹ t-l— Crr I

CO bO K> < CO U) tO cn c6 co    i66i6

W W K) 05 CO ; O 05

XrfH lO<MOO QCO(M GO GO t*- H H H

öl öl öi öiöiöi öocoöo

1-02

1-06

1-09

TU Ttl O IO Ci (M CO Ö* Ci

IO GO CM I HT^CO HH(N CO CO CO

8-66

10-56

12-35

CO CO O H ffi IO

oshn co co cb rti ib cb

1-15

1*12

1-09

1*51

1-48

1*45

Ol

IC

00 -l CS I -J Ci Ol

C5

© t- OC Ci

l-J I—¹

t®©CDOO^lj©0C~lCi 00 -J Ci CS Ol 4^ ©ob-aCirfbjöcDcÖob H-‘botö ölöi-j

Ci H-¹    Ol

I    I

® oo c» oi -aao!üi©üii^üuh09 obb-Ci-job -5cÖlbo9|o9Ciob Ö^-j © ® h io o ffic-j^Jats^oooH

09 09 09    09 09 09

öiöiöidics>--i>hi>bth obobcö rfi- öi öi

^Üi00t9 0i 'JHifi.oo 09 ^1 © CO 09

1-43

1-47

1-51

1-60

1-63

1-67

(M CO C5 CO l> I> 00

H r-H pH pH

1-85

13-56    8-07

15- 90    9-39

18- 13 10-63

16- 96 11-25

19- 91 13-13 22-75 14-90

24-34 17-74 27-90 20-18 31-35 22-49

29-27 23-33 33-56 26-59 37-70 29-69 41-67 32-64

34-59 29-99 39-78 34-23 44-70 38-29 49-55 42-16 1-99    54-12 45-87

1-88

1-92

1-95

G9C9O9O9sf»-09O909C0 ts ts to tObSbS hmh

obobcocDObboöcörfi- -i-iob t-icici oc ob cö tsO <1 INS ^l 09 ►—'051— ülCOrf^ coco-a woo

Profil-

Nr.

<1

00

CD

Abmessungen der Schenkei in mm

Breite Stärke

CD

10 100

12 120

14    140

16 160

o 00 o

O i-h (N

r—I f—i i—|

cp oo

(M CO Tjf io

r-H r-H pH ^

Querschnitt in cm²

SS

3..SP

3*

» s

V

Schwerpunktsabstände in

cm

Statisches Moment auf den Fuß in cm³

Trägheitsmoment auf die Schwerachse in cm⁴

Quadrat des Trägheitsradius in cm²

ei

e2

Fe,

13-00 10-14

11- 36    8-86

12- 69    9-90

14- 00 10-92

15- 29 11-93

16- 56 12-92

Or Cn Cr Ca Cn

H-‘böbötici 00 CD CD CD CP bO OS CD 00    00 bS CS CD

bO b* b* bO bS bSbOböbO cibiböbSH-i NOOC h oo ib- h ^ bsoo^HJ

46-48

52-34

58-01

63-50

43-22

48-41

53-39

58-16

2-44    96-28    103-17

üiürcncscs UrüiOrürüi ^hfx^^

00 00 CD O CS    • _• _•    _•

15-39    12-00    6-42    2-58    98'78    118-10

17 00    13-26    6-38    2-62    108-50    129-18

18-59    14-50    6-35    2-65    117-96    139-91

20- 16    15-72    6-31    2-69    127 22    150-29

21- 71    16-93    6-28    2-72    136-23    160-35

19- 00 14-82

20- 79 16-22 22-56 17-60 24-31 18-96 26-04 20-31

25-19 19-65 27-36 21-34 29-51 23-02 31-64 24-68 33-75 26-33

15

16

17

CS -4 -3 OOOhh

c bs os O co

CO b? b? bO K)

ö CD CD CO ob I—¹ 00 O -J

8-59 3-41 216-49 346-23 8-56 3-44 234-20 373-26 8-52 3-48 251-48 399-63 8-49 3-51 268-62 425*36 8-45 3-55 285-19 450-48

00 IO i—I O CS C3 CS

© cs cs cs

r-H

347-79 648-66 371-66 691-50 395-52 733-46 418-60 774-53

⁴ ^ ¹ *—‘ H H H H H

Q0Q0Q0Q0 CO CO CO 00 CO

45-75 35-69 11-45 48-64 37-94 11-41 51-51 40-18 11-37 54-36 42-40 11-34

523-84 1115-81    24-39

554-99 1179-68 24 25 585-67 1242-38 24 11 616-44 1303-94 j 23-98/

Profil-

Abmessungen der Schenkel in mm

Breiten

Stärke

Nr.

5

30    45    ⁰

/. Ungleichschenklige Winkeleisen.

Querschnitt in cm²

Gewicht per 1 m in kg

Schwerpunktsabstände in cm

Statistische Momente auf die Kanten in cm³

Trägheitsmomente für die Schwerachsen I und II in cm¹

Quadrate der Trägheitsradien in cm*

e, e, Fes

Fea

Jl

Jl

Jll ij*= — b²

0-72

3-50    2-73    1-54 0 7 9    5‘39    277    7 0 4    2'51    201

6    4-14    3-23    1-57 002    650    340    817    2’89    108    170

40    60    ⁶

5-64    4-40    202    1 02    11-39    575    20 35    7 28    3 00

7    6-51    508    206    106    13’41    600    2316    8'23    3'54

1-29

1-26

7%

normal

ioy₂

12

i3 y₂

10

15

11

16%

00 I O!

oi°°

abnormal

£!S SIS Bl® Kl®

20-73 10-40 46-85 1681 567 23-87 12-17 52-56 1875 561

14    3304 25-77

50

2 03

200

60    90

00 CS O

2-95

2-90

2-86

403

3-98

3-93

5-28

5-22

5-17

60 -80 8

80 100

10

11

10

90 120 11

12

11

90 130 12

13

11

100 ]20 12

13

670

6-63

6-57

8-29

8-21

814

1004

9-96

9-88

10- 56

11- 79

2-07

1376 15-39 1700 18-59

20 00 15-60 3-80 2'30 21-89 17 07 3-84 2'34 23-76 18-53 3'87 2 37

22-99 17-93 24 96 19-47 2691    20-99

22-99 17-93 24-96 19-47 26-91 20-99

SSß

r* 00 00 00

2-11

2-15

2-18

2-25

2-29

2-32

2-68

2-72

2-75

23-74

27-24

30-88

42-24

47-86

53-55

5911

7600

84-05

91- 95 97-70

107-07

116-25

84-59

92- 85 100-92

14-43 16-68 1910 28-48 32-47 36-55 40-52 46 00 51-22 56-31 5173 5715 62-43 61-60 67-89 74-00

59-75 67 03 74-04 137-84 152-79 167-30 181-37 289-87 314-92 339-34

393-63

424-46

454-56

326-35

351-72

376-46

164-05 14-28

237-45 13-99

4-53 2-53 123-94 12394 54127 23227 19'79 134-86 134-86 580 12 248 28 1966

12    27-36

100 140 13 29-51 230 2 4‘57 2'57

14 31-64 24 68 4 60 ,2 60 145'54 14504 61812 263'87 19 53

311

307

303

7 04

6-97

6-90

079

672

6-66

8-98

8-90

8-82

8-49

8-41

8-34

K, Fenster-Profileisen.

Breite in mm 16 Höhe Dicke Gewicht,, kg 0-68

Gewichte für 1 m Länge:

20

20

20

25

25

30

30

16

20

25

25

30

35

40

40

35

40

40

40

40

45

50

55

0-87 0-98

1-28

1-59

2-15

2-54

3-00

3-233-70

3-93

4-17

Seiten

stück

in mm 10

12

Winkel

stück

Mittel

stück

Breite Höhe

u> Dicke ,,    ,,

§ Gewicht,, kg 0-54 0-68

^ Breite Höhe & Dicke

Gewicht „kg 0*79

" Höhe cg Breite Dirkp

Gewicht „ kg 2-73

16

20

ic io io

HJO

Öl

in mm 12

16

14    15

20    25

0-98 1-46

in mm 50

25

60

30

3-93

16

18

20

70

35

4-63

30    35

40

1*63 2*38 2-73

Mittel -stück

50

Seiten

stück

g Gewicht,, kg l*12j 1*38) 1-65; 1-80|2*22 3-80

Gj

O Höhe <d Breite ,

^ Dicke

jj Gewicht,’, kg 0*87 1*07|1*2Ö[1*44 1*74 3*10

in mm 20    25 ! 30 | 35

10    11 ! 12 j 12

4    4 14    4

40

13

25

50

Ci CI

.s

Winkel

stück

in mm 20

« Höhe

Breite ,,    ,,    10

^ Dicke

Gewicht,, kg 1*18

25    30    35

11 12 12 4    4    4

1-39 1-67 1-82

40

2-17

-H-

Mittel

stück

Seiten

stück

gj Gewicht „ kg 1-59J2-50,

20

24

in mm 50

60

■i i *

Flügel

stück

Höhe in mm 53 I 64 ■5 Breite ,,    ,, ¹²/äo! ¹⁴/so

Dicke „    „    3 j 4

Gewicht,, kg 2*06j3*12

Genietete Blechträger (Einfache und Kastenträger).

Normaltabelle über die Tragkraft und die Gewichte bei 1 m Spannweite einzelner Trägerkonstruktionen aus Schweißeisenblechen mit dem spezifischen Gewichte von 7"80, wobei die Inanspruchnahme mit 1000 kg per 1 cm2 und der Träger freiaufliegend angenommen wurde. Als Gewichtstoleranz sind 1 bis 3% in Rücksicht zu ziehen.

Um aus der folgenden Tabelle die Tragkraft eines Trägers für eine bestimmte Länge zu erhalten, ist es nur notwendig, das hier für 1 m Stützweite angegebene Trag vermögen in kg durch die verlangte Stützweite zu dividieren oder, falls die Belastung des zu verwendenden Trägers gegeben ist, diese mit der Spannweite zu multiplizieren und die erhaltene Zahl mit dem dazugehörigen Profil aus der Tabelle zu entnehmen. Auch das Eigengewicht des Trägers ist bei dieser Rechnung stets einzubeziehen.

NB. Die hier berechneten Normaltypen sind bestimmten Konstruktionen entnommen und lassen sich für alle möglichen Fälle verwenden.

Normal-

Type

ir

TT

nnrr

TijT

JL

JL

-J.L-

j__L

_l JLL

dJkk

Kopfbreite in mm

150

200

240

300

400

500

600

P—Tragkraft' G 5= Gewicht'

L_l

Höhe

des Träger-Mittelstückes (Stehbleches) in mm

200

240

280

320

360

400

440

500

540

600

31.300

40.260

49.620

50.620 69.890 80.720 92.000

109.750

122.100

141.470

63

66

69

73

76

79

104.850

123.380

142.483

82

9!

96

640

700

740

800

122 166.860 125 196.220 129 226.360 162.120 132j 1257.190 192.510 137! 304.600 213.380' 140 336.930 245.560| 145 386.410 267.590 148 420.040 301.470! 153 471.390 324.630' 156 506.230 360.180¹ 161 559.360

191 135.290 194 158.940 198 183.510 201 209.020 206 248.950 209 276.690 214 319.930 217 349.860 222 396.370 226 428.450 231 478.200

155 252.930 161 295.060 168 338.320 174 382.580 184 450.820 191 497.490 20o| 569.250 207 618.210 217 693.340 223 744.530 233 822.980

261 249.660 268 293.850 274 339.610 281 386.840 29lj 460.400 297 511.180 307 589.900 314 640.060 324 727.810 330 785.280 340, 873.930

288

298

308

318

333

342

357

367

382

392

406

407.710 478.510 551.360 625.980 741.100 819.780 940.650 1023.020 1149.240 1235.120 1366 480

452

462

472

482

497!

507,

521

53l!

546¹

556

570

- 1018

Tabelle zur Berechnung genieteter Träger.

Die nachstehenden Tabellen enthalten:

I.    Die Trägheitsmomente der Stehbleche für die üblichen Stärken von 8, 10 und 12 mm. Für jede andere Stärke 3 erhält-man das Trägheitsmoment, wenn man jenes für 10 mm mit der in Zentimetern ausgedrückten Stärke 3 multipliziert.

II.    Die Trägheitsmomente der Kopfbleche, u. zw. sind dieselben für 1cm = 10 mm Breite berechnet; die aus der Tabelle entnommenen Werte sind daher mit der in cm ausgedrückten nutzbaren Breite, d. i. mit der um den doppelten Nietdurchmesser verminderten vollen Breite zu multiplizieren (die Stärken 7 bis 12 gelten für 1 Kopfblech, 14 bis 24 für 2, jene 21 und 24 bis 30 für 3 Kopfbleche).

III.    Die Trägheitsmomente aller üblichen Gurt

winkel.

IV. Die von den vorigen in Abzug zu bringenden Trägheitsmomente der Nietlöcher in den horizontalen Winkelschenkeln (u. zw. gelten diese Zahlen für alle 4 Nietlöcher). Sollte der Träger keine Kopf bleche haben und auch sonst in den horizontalen Winkelschenkeln keine Nietlöcher erhalten, so sollten eigentlich die Nietlöcher im Stehbleche und in den vertikalen Winkelsclienkeln abgezogen werden; doch ist in den meisten Fällen der Wert von jenem aus der Tabelle IV so wenig verschieden (höchstens um 1% von J), daß zur Vereinfachung der Arbeit immer die Werte der Tabelle IV benützt werden können.

Beispiel. Gegeben das Kraftmoment: M = 3000000 kg/cm, zulässige Materialbeanspruchung k = 1000 kg per 1 cm²; Trägerhöhe zirka 50 cm.

M = 3000000— 1000 x * J ; ^i=3000;^ Stehblech

500

10

(laut Tabelle I)

io; v

26 cm j, also J — 78000. .....J, = 10417

90 x 90

—■— (laut Tabelle III) . . 34583

Hievon ab für die Nietlöcher in den horizontalen Gurtwinkelschenkeln für 8, — 10, d= 18 (laut Tabelle IV) = mithin müssen die Kopfbleche ein J₃ ergeben von zirka 38000.

Gurtwinkel

j₂ = 30260

Zusammen 40677

4323 bleibt J₃= 37323

Ihre volle Breite muß größer sein als 190, also z. B.: B = 220 mm. Für Nietlöcher 2 d = 2 x 18 = 36 mm, so ist die Nutzbreite 220 — 36 = 184 mm = 18⁻4 cm, daher muß 1 cm Nettobreite ein J

= 2100. Laut Tabelle II ist dies der Fall für

haben von zirka

38000

18-4

5 = 16 mm, man erhält also 2 Kopfbleche ä 8 mm stark.

Hiefür ist nun J₃ = 18⁻4 x 2130-7 = 39205, daher mit Jt und J₂ zusammen J = 40677    39205= 79882cm⁴. Daraus ergibt sich

h = 53-2 cm, 2_J _ also h

als der verlangte Wert von 3000.

79882

26-6

= 3003, d. i. um weniges größer

mm

I. Trägheitsmomente der Stahlbleche.

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der Winkelaußenkanten) in

200 | 250 I 300 I 350 I 400 j 450 I 500 | 550 I 600 I 650 I 700 j 750    800    850    900 | 950 | 1000

66666

83333

100000

1000

3549-3

4064-3

4581-5

5100-7

5621-9

6145-2

7197-8

8258-7

9327-9

10405-3

10947-2

11491-1

12585-2

14242T

159180

48600 57158 60750 71448 72900 85738

40942

51177

61402

34133

42667

51200

28125

35156

42187

22885    28583

11092    14400 1 1s,n9 1 99Äfiß

13865 18000

16638 21600 27462 34300

M N O CO rH O CO ^ lO 00 O Ol

rH r-H

ifi r*< CO N 05 H

S K S

50 CO Q 50 CO O Ol CO ^ T*1 UO 50

II. Trägheitsmomente der Kopfbleche.

mm

950

(Entfernung der Winkelaußenkanten, also der Kopfblech-Innenkanten) in

006

850

800

750

700

600    650

550

450    500

400

2858

1800

3573

2250

4288

2700

N N M H« O 50

o co m

rH rH rH

533

667

800

Bei einer Höhe des

250    300 I 350 i

200 i

UIOi UI

3VSJS o

3205-6

3671-1

4138-7

4608-2

5079-6

55530

6505-5

7465-9

8434-2

9410-3

9901-4

10394-4

11386-4

12889-4

14410-6

2879-4

3297-9

3718-4

4140-7

4564-8

4990-8

5848-2

6713T

7585-5

8465-3

8908-1

9352-7

10247-6

11604-2

129780

2570-7

2944-7

3320-6

3698-2

4077-5

4458-6

5225-9

6000-3

6781-8

7570-3

7967-3

8366-0

9168-8

10386-5

11620-5

2279-5 2611-5 2945 3 3280-7 3617-7 3956-4 4638-6 5327-5 6023-1 6725-3 70790 7434-3 8150-0 9236-3 10338-0

2005-8

2298-3

2592-5

2888-2

3185-4

3484-2

4086-3

4694-7

5309-4

5930-3

6243-2

6557-6

7191-2

8153-3

9130-5

1749-6

2005-1

2262-2

2520-7

27-806

30420

35690

4101-9

4640-7

5185-3

5459-9

5735-9

6292-4

7138-4

79980

1510-9 1731-9 1954-4 2178-2 2403-3 2629-8 3086-7 3549T 4017 0 4490-3 4729-1 4969-2 5453-6 6190-7 6940-5

1289-7 1478-7 1669T 1860-7 2053-5 2247-6 2639-4 3036-3 3438-3 3845-3 4050-8 4257-5 4674-8 5310-5 5958 0

1086 0 1245-5 1406-3 1568-2 1731-2 1895-4 2227-1 2563-5 2904-6 32503 3425 0 3600-8 39560 4497-8 5050-5

899-8

1032-3

11660

1300-7

1436-4

1573-2

1849-8

2130-7

2415-9

2705-3

2851-7

2999-1

3297-2

37526

4218-0

731T

8391

948-2

1058-2

1169T

1281-0

1507-5

1737-9

1972-2

2210-3

2330-9

2452-8

2698-4

-3074-9

3460-5

579-9 665-9 752-9 840-7 929 3 1018-8 1200 2 1385-1 1573-5 1765-3 1862-6 1960-7 2159-6 2464-7 2778-0

446 2 512-7 580-1 648-2 717-0 786-6 927-9 1072-3 1219-8 1370-3 1416-8 1524 0 1680-8 19220 2170-5

OiOCONW^iÜipHOOipoOOaOO

ÖÖÖ5ÖN^ÖÖ5H>hMNNÖÖO

CO N Ol 00 CO 00 CO CO ^ ^ ifl lO

OOOOHOICO^O^CO lOCNaOOHOJ^tD rH rH tH rH pH rH

M CO O Ol 05 Ol W N ^ 00 N 9 M H O

*H<böido^oidQcbi>öoiiocoöö

COCOOCOJ>rHOOO^COI>-THOCOOO

OlWCOCOM^^iOtObNOOOOH

1501

1731

196-7

220-7

245-1

270-0

321-0

373-9

428-7

485-3

514-4

543-9

604-4

698-9

798-0

t> 00 05

Bei einer Stärke in mm

oo o oi

»H rH

Anmerkung

Nachstehende Trägheitsmomente gelten für je 1 cm =10 mm Breite, sind also mit der nutzbaren Breite (B - 2 d)

; zu multiplizieren.

100/100

06/06

80/80

75/75

70/70

65/65

60/60

Breite

MMH-* MHH    M M M

t3 M O WHOO K)HO

CO 00

f-J M M

IOHO

CO 00

M    M

O CD 00 <1    © CO 00 <1

o co oo Stärke

Schenkel.

C< >P- tP- 4^. rfi. ^ CO CO Üi CO V\ tO CO C5 Q0 H-i -4 to <1 00 <cn l—¹ C0 CO

3680

4475

4169

3852

3523

3183

4^ CO C0 CO CO to CO C5 CO o Ol Ol 05 S W 05 tO Ü< O

3465

3172

2867

2550

3263

2992

2701

2408

3055

2799

2533

200

9087

8438

7770

8363

7769

7158

6528

7605

7069

6517

5948

5361

7214

6699

6185

5639

5089

5840

5334

4812

4270

5486

5018

4523

4022

5120

4861

4228

250

11905

12947

13964

10943

11895

12822

9966

10789

11623

CO CD 00 CO O M CC cn rfä.

ä£2    S    £g    2K    S¹³⁷⁶³⁰

14097    19012    24677    31092    38257

15328    20687    26866    33863    41681

16529    23324    29006    36576    45034

14173    19150    24896    31412    38697    46751    55575 | 65169    75532    86665¹    QR5R7    1111239    ll246SO

15578    21063    27398    34583    42618    51503    61238    71823    83258    95543    ¹108678    122663    137498

16950    22934    29849    37692    46465    56168    66800    78362    msa    IO4274    108678    1122663    1137498

18290    24766    32249    40741    50241    60749    72264    84788    98320    112859

16990    23025    30010    37495    46830    56665    67450    79185    91370    105505

18496    25085    32713    41380    51088    61834    73620    86446    1^311    ffi

19969    27103    35364    44753    55270    66916    79689    93590    108619    124777

120090 135625 152110 131159 148143 166166 142062 160475 180017

118624 133904 150113 128407 144963 162526

169545

185229

200686

1-

138890

153183

1167251

1181098

!S    60580 69146 78920 89002 99692 1110989

III I sSsiis

54380 64614 75736 87746 100044 114430 129104 144666 !161116

7721    10919    14687    19021    23925    29395    35434

8586    12131    16330    21161    26629    32730    39464

9408    13331    17954    23777    29299    36022

10207    14479    19516    25217    31883    39213

11003    15621    21065    27338    34439    42418

H    E    5    II    Eg    S    iss    El

47307    56166    65789    76178    87330    99247    111928    125375    S

51125    60709    71123    82343    94433    107330    lSo§    13560?    U0Q§8

7284 I    10984    138T3    178A0    99^0    97-««    29348    34792    40702    47078    53919    71225    68997    77235    85938

8086 '    11427    15358    10870    ofnaa    QAßat    33206    39374    46071    52295    61047    69328    78136    87479    07 ««

8865    12540    16865    K    07^?    S    36977    43855    51323    59380    68027    77263    87089    97504    108509

8865 |    12»40    1686»    21840    2746»    33740    40665    48240    56465    65340    74865    85040    95865    107340    119465

6456

300 I 350 I 400

6065

96*9    12915    16688    »nnlo    oHna    on360    32428    37916    43834    50183    56963    64173    71813    79884

7588 I    10703    14361    18564    S    9oaof    30935    36661    42874    49575    66754    64441    72607    81260    90401

8308 I    11730    15735    20375    lllll    q^qa    2!443    40823    47750    55321    63135    71795    80898    90547    100741

8308 |    11730    1573»    2037»    25598    31420    37842    44865    52487    60710    69532    78954    88977    100599    110822

6832

7063

6370

_____ ___ 900 | 950

9945    13326    17206    K    T?⁶³^    33913    39640    45815    52437~la508“67(K?^4094

7735 I    10900    14615    18880    S    ooara    31844    37724    44101    50978    58355 ⁶⁶²⁸² 74608 83483

/V35 |    10900    14615    18880    2369»    29060    34975    41440    48455    56020    64135 72800 82015 91780

83408

92858

102095

450 j 500

550 j 600

650    700    750 j 800 i 850

1000

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der Winkelaußenkanten) in

3:

P*

CD >—•«

IZ2

rf

Pu

<D

»T*

tP

p«r

Ct>

mm

IV. Trägheitsmoment der Nietlöcher in den horizontalen Schenkeln der Gurtwinkel.

Bei einer Höhe des Stehbleches (Entfernung der Winkelaußenkanten) in mm

500 I 550 | 600    650 ! 700 j 750 j 800 I 850 | 900 I 950    1000

200 j 250    300    350 j 400    450

Durch die Nietlöcher in den horizontalen Winkelschenkeln wird J geschwächt um (in cm¹)

11205

12596

14142

15682

17215

18742

12425

14171

15910

17643

19367

21085

23428

8932 9960 10185 11358 11432 12751 12674 14138 13910 15519 15141 16894

10049 11205 11458 12778 12861 14345 14259 15906 15649 17459 17033 19005

11165 12450! 13805 12731 14198! 15745 14290 15939 17678 15843 17673 j 19603! 17388 19399 i 21519! 21117!

17320

19446

21563'

23671;

25771

14004! 15618 15719| 17533 17427! 19440 19127| 21339 20819 ! 23228

7043    7959

8030    9075

9010: 10185 9986: 11290 10957 12390 11923! 13484

CO O I>(M (N 00 OO^OÖHO HOö5NCD*+ © t- 1-» 00 05 O

sssissg

2722    3302    j    3938    4631

3098    [    3761    I    4486    5276

3472    |    4215    5030    5917

3842    |    4666    i    5570    6554

4209    5114    |    6106    7187

4573    |    5558    I    6639    7816

1730 2198 1976 2501 2202 2801 2434 3098 2664 3393 2891 3684

962 i 1318 1092 ! 1498 1220 : 1674 1346    1850

1470 ! 2023 1594    2194

Igfelgl

© N CO 05 o c

rH t-1

mm

O rH Ol H H H

Bei

8954

7924

10210

11458

12702

13938

15170

9949

11344

12731

14113

15487

16855

12478

14004

15524

17036

18541

9033

10137

11235

12326

13414

CO 00 CO GO rH »O »O Ol 05 »O rH CO 05 05 00 co CO 1>-© N CO 05 O H

CI CO CO rH rH »C 05 CC N O CI O CO N »O rH CI CO CO !>

C0 05

O co CO 'rf co CO H CO IO N CO o Ol 05 CO CO O 1 -

wo >o co t- 00 00

Hills

CO CO CO CO lO ^ CO CO O C I CO -H O rH o CO N H CO CO CO -rH rH WO

2473

2813

1947

8804

10037

11263

12483

13696

14904

11041

12389

13731

15066

16394

4923    5789    |    6724!    7729

5608    6595    |    7662)    8809

6287    !    7396    !    8595    9884

6963    [    8193    ;    9523    10953

7633 : 8984 10445 12015 8299 ! 9770 11361 13072

3403 4128 3873 4701 4340 5269 4803 5833 5261 6392 5716 6948

3151

3486

3817

4145

2748

3126

3501

3873

4241

4605

2213

2477

2739

2997

3253

2163

2459

2752

3043

3330

3614

1482

1685

1884

2082

2276

2469

1647

1872

2093

2313

2529

2743

1082

1229

1373

1515

1654

1793

1202

1365

1525

1683

1838

1992

0696

10872

12048

13216

14379

8428!

9455

10475

11489

12497

7255

8136

9012

9882

10747

6169

6916

7659

8396

9129

4260 5171 4774 5796 5283 6416 5787 7031 6288 7643

3439

3851

4260

4665

5065

2705

3027

3347

2059

8998

3975

2302

2544

2782

3017

1502

1678

1851

2022

2191

16

*+ C0 H OD H *f r* rH -H 00 CO Ol 00 05 C H CI

ISSllß

I> C0 Ci

OHCI H H H

einer

Bei

Stärke

der

Gurt-

18

einem

Durch

i> r- co co t> o Ol CO i£0 »O CO 00 Ci

OHC1CO

HHHH

W rH GO CO CO CO io CO CO Ci O H CI CO ^ HHHHH

Ol S fo S5 CO S »O to CO Ih l> CO

Ci C0 U0 CO wo Ol a CO CO.

co i> co Ci

00 C5

O rH 01 H rl H

C0 05

O rH Ol rH rH rH

winkel

in

mm

messer

20

in

UIUI

22

Äußerer

Durch

messer

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in cm²

oo

O    IC

r-H    r—-1    rH

Tabelle zur

gußeiserner runder Säulen

Berechnung

bei 10 fach er Sicherheit.

Höhe der Säulen in m

2-00 I 2-20    2-40    2‘60

Tragfähigkeit f

Gewicht    \

Höhe der Säulen in m

2-80

3-00

3-20

3 40 I 3-60

380    4-00    4-20    4 40

4-60

4-80

500

520

540

jeder einzelnen Säule in kg__

Tragfähigkeit |

Gewicht    (

jeder einzelnen Säule in kg

>0

54

61

64

r,s

71

1185    1057    949

75

78

82

777    708

1324    1181    1060

89

92

85

89

93

867    790

64

68

73

78

83

88

93

1471    1312    1177

101

98

102

107

112

964

105

117

878

122

4837    4171    3633    3193

87

92

98

103

2829

82

88

5518    4758    4144    3643

108

20    427    50-27 10675    8822    7413

101

108

114

120

3227

98

106

114

6317    5446    4744    4170

132

130

138

146

127

3694

154

1854

1689

129

133

140

146

2115

135

1927

3295    2957    2669

162

170

178

152

2421

159

2206

186

194

12    601 40-72

120    15    696 49-48

10434

102

8891    7666    6678    5869

12083

108

114

121

128

5199

20    817    62-83

118

10296    8878    7733    6797

134

4637    4162    3756    3407    3104    2840    2609

134

14184

12086 10421

142

150

6021

141

147

154

161

167

174

180

2404

142

152

162

9078    7979

172

182

158

7067

192

5370    4819    4350    3946    3595    3289    3021

166

174

182

190

198

206

214

6304    5658    5106    4632    4220    3861    3546

202

212

222

232

242

252

262

187

2784

222

3268

272

1167    58-91

20260

17243

140

to to ÜT O

1395    75-40

142

24219

151

14885

12967

20636

161

1564    90-32

173

27153

185

17793

170

11396

179

10095

23136

197

15500 13623

189

9005    8082    7294    6616    6028    5515    5065

l'.'S

202

216

19949

209

221

12067

217

226

236

245

255

4668

264

10764    9661    8719    7908    7206    6593    6055

231

17378 15273

245

259

233

13530

215

257

269

281

293

305

317

5580

329

12068 10283    9775    8866    8079    7391    6788

274

288

303

317

331

346

360

375

6256

389

160

IC    o    io

rH    <N    <N

1815    68-33

2199    87-96

2498 106-03

31510

172

26849

38177

210

43368

243

182

32530

224

36953

260

23150

20167

193

28048

238

31862

277

204

17725

24433

252

27756

294

215

15701

21475

266

24395

311

226

19022

280

21609

328

14005

236

16968

294

19275

344

12569 11344 10289    9375    8579    7878

247

258

280

290

301

7260    6713

312

323

6224

15229

308

17299

361

13744 12466 11358 10392    9544

322

336

350

364

378

8796    8132

392

15613 14161 12903 11805 10842

9992

406

9238

334

7541

420

8567i

378

295

412

I2S

445

462

479

496

180

>o o io I-H <N <M

2668    77-76

46319

39467

34031

29644

26055

3267 100-53: 3751 12T74

205

56719

248

65121

289

217

230

48328 41671

264

55488

308

280

47844

328

242

36300

296

41678

347

254

31904

312

36631

366

23080

267

28261

328

32448

386

20586

18476

16675 15125 13781 12609

11580

279

292

25208 22625

344    360

28943"25976

304

316

329

341

20419 18520 16875 15439

376

23444

392

21264

408

19375

424

17727

354

14180

440

366

405

425

444

463

483

502

16280

522

456

541

__^    00 Kl

9862

9150

378

12082

472

13872

560

391

11204

488

12864:

580

Tabelle zur

gußeiserner runder Säulen

Berechnung

bei lOfacher Sicherheit.

Äußerer

Durchmesser

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in cm⁴

2-40

Höhe der Säulen in m

Höhe der Säulen in m

2 60    2-80    3 00 . 3 20

340

360

3-80

400

4-20

4-40    4-60    4-80 ö'OO 5-20

540

5 60

580    6-00

Tragfähigkeit \

Gewicht    \

jeder einzelnen Säule in kg

Tragfähigkeit \

Gewicht _\

jeder einzelnen Säule in kg _

15    3754

52307

200 20    4637

260

52307

47883 41711 36660 32474 28966 25997

67858

274

288

25    5369

308

67858

316

330

344

358

23463 21281 19390 17741

16293

15016 13883 12874

59145 51522 45283 40112 35779 32112

372

82466

326

344

362

356

79423

380

398

416

434

28981

386

400

26287 23951

414

21914

428

442

456

470

68482 59656 52432 46445 41427 37181

152

470

488

506

20126

524

18548 17149 15902

512

560

578

378

400

422

444

466

488

510

33556 30437 27732 25373

23303

21476 19856 18412

532

554

576

598

620

642

664

686

20    6346

125-66

220 25    7399

153-15

30    8282

179-07

i-O CO r-H

cs p

07 tö GO

75398

75398

385

91892

405

91892

61973 54896

445

465

72256 64005

440

107443

464

512

105638

536

80879 71644

494

523

579

608

ligili

io co

43947

505

51240

585

57355

665

39662 35975 32779

29991

27544

25384 23469 21763

525

545

565

;.s:.

605

625

<•15.

665

46244 41944 38218

34967 32114

29596

27363 25374

609

51763

633

657

46950 42779

706

730

754

778

39140 35946

33128

30629 28402

693

721

750

778

806

835

863

891

20    8432

138-23

82938 82344 71941

491

513

535

240 25    9889

168-86

101316 96572 85545

590

617

30 11133

197-92

123700 108720 96306

632

663

695

00    <1    Ci

■*3 C4 Ci Ci CJT Ol oa #>• tis

er:.    70    cc

OOÖX*l>N

IC.    cd    o

52700

602

61806

697

69581

789

47800 43554

39849

36597

33728

31183 28916 26888 25065

23422

623

645

56060 51080

724

751

63112 57505

810

852

689

711

7:;:;

755

777

799

821

46734 42921

39556

36572 33913 31534 29397

27469

777

52613

883

804

48320

915

831

858

911

938

965

44532

946

41172 38179 35500 33095

30925

977

1009

1040

107-

1103

25 12885

184-57

110141 110141 110141 99421

89231

641

670

699

729

758

80531

260 30 14578

216-77

130062 130062 126107 112485

100956

787

73044

66555 60893

55924 51540

47652 44187

41087 38303

719

753

788

822

857

91113

816

82642

845

875

904

933

962

75300 68894

63373 58312

53913

991

1021

49993

1050

46486 43336

35792 1079 404! )4

35 16035

247-40

148440 148440 138711 123727

111046

891

925

960

994

1029

1063

1097

1132

1166

1201

1235

791

830

869

909

948

100219 90901

82825 75780

69596 64140 59301

54990

51132 47666 44542

987

1026

1065

1105

1144

1183

1222

1261

1301

1340

1379

25 16435

200-27

280 30 18673

235-62

35

20625

269-39

120166 120166 120166 120166 113816

102719 93169

84892

sin'

922

954

116706 105865 96451

M'..-

1035

1073

128906 116922

106535

1106

1149

1192

77670 71332

986    1018

88247 81046

1110 j 1148

97472 89518

1234 ’ I 1277

65740 60780

56361

1050

74692

1082

1185

69057

1114

64036

52408

1146

82500

1320

1222

76276

1260

70730

59544

1297

65768

48856

1178

55508

1335

61311

45653

1210

51869

1372

57292

1363

1406

1448

1491

1534

25

20586

215-99

300 30

23472

254-47

35

26021

291-38

906

128663

116701

106333

984

146700

1108

162631

1224

1018

133061

1052

121240

1148

1189

147511

134406

1270

1316

97287 89349

1089    ! 1121

110926 101875 1229 I 1270 122973112938

1363 i 1409

82344

1155

76132

70597

65644

61195

57183

93888

1310

104084

1455

n.v

1223

1258

1292

1326

86805 80494

74847

69774

65200

1350

96232

1391

1431

1472

1512

89235

1501

1547

82975 77351

1594    1640

72281

1686

Tabelle zur

schmiedeeiserner runder Säulen, welche durch Zusammenstellung

Zwischenlagen

Diese Säulen sind für genau zentrische Belastung und mindestens fünf-

Berechnung

4 Quadrantseiten (siehe diese auf Seite 1012) ohne oder mit gebildet werden.

facher Sicherheit gegen Ausknicken berechnet: (720 kg per 1 cm²).

von

Nummer des Profils nach der Norm des Ing.- u. Arch.-Ver.

Äußerste Breite in mm an den Flanschen gemessen

Zwischen Einlagen der Flanschen in mm

Gewicht per 1 m Schaft in kg

Nettoquerschnitt F in cm ²

Netto trägheits-moment J in cm ⁴

hJ

Höhe

der Säulen in m

2-00 2-20

2-40

Tragfähigkeit

Gewicht

2-60    2-80    3-00

320

340

3 60 ! 3 80    4 00    4 20 ¹ 4 40

jeder einzelnen Säule

der Säule in kg

40    •"■H    CO

t-    00    X

-H    -H    1—I

25-7    29 85 466 9    3'95

19019 18238 17455

94

100

105

16675

15908

15159

14433 13732

13060

12418

11672

10587    9642

40x6    33-2

37-89 686-3    4-25

24832 23923 23000

99

107

114

110

116

121

126

131

138

143

148

153

159

22076

126

21157

20252

19366 18505

17674

128

135

141

149

156

16867

162

16097

15358

14179

170

176

183

40x8    35-7

40-57 766 0    4-35

26775 25827 24864

105

113

120

23893

128

22927

21975

21039

20128

19242

135

142

150

157

165

18387

17567

16777

15828

173

180-

188

195

236

42-8

50-76    1646    5-69

36047 35343 34490

160

169

178

33608

187

32710

31793

30869

29943

29119

196

204

214

223

232

28102

241

27197

250

26306 25432

259

267

15    244

50x8

55-3

64-68 2386    6’07

46674 45735 44748

176

188

200

43723

42667

41589

40495

39392

38286

37182

36085

35000 33930

211

223

234

246

257

269

281

292

304

315

246

50 x 10

58-4

68-16 2589    6'16

49339 48371 47354

183

194

207

46296

45205

44088

42954

41810

40661

■220

232

244

256

269

281

39513 38204

37239

36121

293

306

317

330

298

68-7

8T72 4417    7-35

60910 60007 59080

294

309

323

58131

338

57099

352

56048 54967

53861

52735

51596 50447

49279

47865

366

381

396

409

424

439

453

467

20    306

55x8

82-5

96-76 5786    7’73

72555

293

71612 70607

311

328

69547

68436

346

363

308

55x10

86-3

101-02 6148    7-80

75828

74858 73825

302

320

337

72733

71590

355

374

67282 66091

380 j 397

70382! 69173

64868

63620

62352

61068 59775

58476

415

432

450

467

484

501

67912

66624

65315

63989

62653

61309

392

410

428

447

464

482

500

519

360

101-0

120-80 9922    9'02

92153

91264 90308

472

493

514

89292

88221

536

557

87098 85928

578    599

84718

83471

82191

80885 79555

78207

620

642

663

684

705

726

25    370

65x10

12T2

143-20 12989    9'53

109721

464

108756 107718

490

516

106614

105445

104219 102935

101610

100237

98827

541

566

592    '

617

643

668

694

97383

95908

94409

719

744

770

372

65x12

125-3

147 68 13644    9'61

113421

112263

111211

474

500

526

110008

108902

552

579

107755 106355 605 ,

631

105031

103610

101745

100704 99203

97676

657

684

710

736

762

789

422

139-5

168-80

19835    10-84

130595

723

129699

129131

30    432

70x10

161-4

193-20

24729    11-31

150633

674

752

782

127689

126595

125434

124216

122946

121626

120262

118857

117415

115939

148928

147904

708

741

811

841

870

898

928

957

987

1016

1045

1075

146806 145636

144406

143110

776

81»

843

877

141757

140136

138890

137386

135839 134253

911

945

979

1013

1047

1081

434

70x12

165-7 TJ8-08

25764    11-41

153736

153520

151744

683

718

753

150635

149455

148208

146899

788

822

857

892

145529 144100 142629

926    962

097

141106

139539

137933

1031

1066

1100

Tabelle zur

schmiedeeiserner runder

Berechnung

Säulen. (Fortsetzung.)

Nummer des Profils nach der Norm des Ing.- u. Arch.-Ver.

Äußerste Breite in mm an den Flanschen gemessen

Zwischen Einlagen der Flanschen in mm

Gewicht per 1 m Schaft in kg

Nettoquerschnitt F in cm ²

Nettoträgheitsmoment J in cm⁴

[>—i|Hh

4-60

4-80

Höhe

5-00

Tragfähigkeit

Gewicht

der Säulen in m

5-20

540

5-60

5-80

6-00

7-00

8-00

900

10-00

jeder einzelnen Säule

der Säule in kg

IO    pH

i>    oo

pH    pH

40 x 6

25-7 29-85 466-9    3 95    8826    8106    7471

6906

6405

5955

5551

5188    3812

2918

2305

1868

164

169

175

181

186

191

190

202

229

256

283

310

33-2 37-89 686-3    4-25 12973 11915 10981

10152

9414

8754

8160

191

197

212

218

225

233

7626

5603

4290

3389

2745

239

274

309

344

379

183

40x8

35-7

40-57 766-0    4-35 14482 13299 12257

11332

10505

9772

9109

8512

202

210

218

225

233

240

247

255

6255

293

4787

3782

3064

330

367

405

15    236

42-8

50-76    1646    5-69 24578 23744 22936

21979

21385

20631

277

285

296

304

313

322

19572

18289

330

340

13437

385

10287

8128

6584

429

474

519

244

50x8

55-3

64-68    2386    6’07

32878 31847 30838

29854

28896

27965

27062

26186

19477

14912

11795

9544

327

338

351

362

374

386

397

409

460

524

583

641

246

50 x 10    58-4

68-16    2589    6-16

35023

342

33927 32887

31854

30849

29943

28417

354

367

379

391

403

416

27997

21135

16181

428

489

550

12785

10356

612

673

20    298

68-7

81-72    4417    7-35

46985

482

45840 44703

43578

42045

497

511

525

540

41374

40286

39242

34291

554

508

583

655

27606

728

21812

17668

799

871

306

55x8

82-5

96*76    5786    7-73

57176

519

55878 54587

53304

52034

50778

49539

48319

42545

36162

28572

23144

536

554

570

588

605

623

640

727

813

900

986

308

55 x 10    86-3

101-02    6148    7 80

59154

537

58620 57282

555

574

55953

591

54635

53332

52045

009

627

640

50777

664

44768

38425

30360

754

845

930

24592

1026

25    360

101-0

120-80    9922    9-02

76844 75471

74090

72706

71321

69938

748

769

780

811

832

854

68566

875

67191

60530

896

1002

54317

48656

39688

1108

1214

1321

370

65x10    121-2

143-20 12989

9-53

92890 91355 89807

88243

86690

85125

83567

82010

74379

796

821

846

872

897

923

948

973

1100

67167

60518

1229

1350

51956

1483

372

65 x 12    125-3

147-68 13644

9-61

96127

815

94562

92983

91478

89000

88204

86608

85016

841

868

895

921

947

973

1000

77199

1131

69795

62952

1262

1394

54576

1526

30 422

139-5

168-80

19835

10-84

114434

112903

111350

109779 108192

106614 104985 103371

95300

1104

1134

1163

1191

1221

1250

1279

1309

1456

87424

79937

72954

1602

1749

1895

432

70x10    161-4

193-20

24729

11-31

132700

130982

129435

127603

125945

124143 122392

120570 111771

103039

94657

86769!

1114

1149

1182

1216

(j251

1284

1318

1351

1522

1691

1861

2030

434    70 x 12

165-7 198-08

25764 11-41

136291

134618

132916

131190

129444

127679 125901

124112 115102 106205

97651

89587

1135

1170

1205

1240

1275

1309

1344

1379

1553

1727

1901

2075

Tabelle zur

runder Säulen aus

Berechnung

nahtlosen Mannesmannstahlrohren.

Äußerer

Durchmess.

oben

Wand

stärke

Obere Querschnitts-flächen

Höhe der Säulen in mm

Höhe der Säulen in mm

1600    2000 2400 2800    3000    3200

3600    4000 4400    4800    5000    5200    5600    6000    6500

mm²

Tragfähigkeit in kg für beiläufig 4 b. öfache

Gewicht der Säulen

Sicherheit eegen Zerknicken bezw. 13 kg Maximaldruck per mm²

ohne Gußteile in kg

Gußarmatur dazu in kg

1306    17950

16500 12100 10550    9280

18

22

27

31

33

35

7330

5930    4900    4120    3800    3500

108

1617    22230

20260

14890 12970 11390

39

44

48

52

54

60

22

27

33

38

41

43

9000

7290    6000    5070    4660    4320

3240

40

1922    26400

26

23560

17300 15080 13250

49

54

59

64

67

70

76

• 81

33

39

45

48

52

10470    8480    7000    5900    5430    5020

4330

3770    3030

58

64

70

79

82

88

96

104

1647    22650

23

22200

19040 16590

14580

27

33

39

41

44

11520    9330    7700

121

1823    25060

24600 20980 18270

16060

55

61

25

31

37

43

46

49

10280    8500

66

ip

1996    27900

27

26800 22850 19900 17500

61

68

74

77

80

si;

92

99

33

39

46

49

53

11200    9250

7770    7160    6630    5700    4980    4240

49

2168    29850

29000 24900 21700 19080

67

73

79

83

86

93

100

107

29

36

43

50

54

58

12200 10100

8480    7820    7230

6230    5430    4630

72

79

87

90

93

100

108

117

Ox

2120    29100

28600 28400 28100 25400

29

36

42

50

53

57

20100 16200 13400 11300 10400

9600    8300    7200    6170

5-5

140

2324    31900

31300 30000 29900 27500

64

70

76

84

87

91.

98

105

114

31

38

46

54

58

62

2525    34700

34300 34100 34000 29900

34

42

50

58

62

66

6-5

2726    37400

36800 36400 36100 31100

37

45

53

61

65

69

25100    20300    16800    14100    13000    12000 10300

9000    7800    6680,

108

116

125

9700    8500    7260

116

125

J 36

9000    7700

68

77

85

95

105

110

115

12.,

135

146

w»

O Ül Ci ^

ip

2269    [ 31200

30

36

31000 30800 30800 30750

42

48

52

56

2513    34900

34600

34200 34000 33800

33

41

49

57

61

65

2756    38000

37

45

37600

53

37000 36900 36800

61

65

69

2997    42000

40

50

41600

41000

41000 39800

16320 15100 13000 11330

64

72

80

02

104

26800 21700 17940

73

81

89

101

ior>

114

29150 23600 19500

77

87

97

7450,

121

8220

135

8940

148

78

60

70

75

80

31500 25510 21080

9660

90

100

110

125

130

140

150

161

2718    37300 36800

36000

35500

35200

35000

35

43

51

59

63

67

178

3243    44600 44200

43500

42500

42000

41800

44

54

64

74

79

84

3761    52500 52000

51000

50000 49500

49000

51

63

75

88

95

101

76

86

94

113

105

4237    60400 60300

60000

59600

59500

59000

58

72

86

100

107

114

51960 4'2070 34760 29200 26920 24890 21460 18690 15930

128    142    156 ! 170    177 ' 184    198    213 ; 230

Tabelle zur

runder Säulen aus nahtlosen

Berechnung

Mannesmannstahlrohren. (Fortsetzung.)

Ä ußerer Durchmess, oben

Wand

stärke

Obere Querschnittsfläche

Höhe der Säulen in mm

Höhe der Säulen in mm

1600    2000    2400    2800    3000    3200

3600

4000

4400    4800

5000

5200

5600

6000

6500

mm

mm²

Tragfähigkeit in kg für beiläufig 4 b. öfaclie

Gewicht der Säulen

Sicherheit gegen Zerknicken bezw. 13 kg Maximaldruck per

ohne Gußteile in kg

mm²

Guß armatur dazu in kg

3110 42700 42500 42300 42100 42000 3713 51000 50900 50800 50600 50500

52

62

72

::

203

50

4310    59800

62

74

86

58

59700 59500 59200

92

4900    68000

72

86

100

59000

66

67800 67400 67000

107

66500

82

98

114

122

II i § o § !«!äls!l

Ttt K3    5D

! 41800 41500 34300

28830 26570 24570 21180

18450 15720

'.>2

l"2

112

122

127

132

143

155

168

50000 48850 40370

33920 31260 28900

24900 21700 18500

110

122

l-'.l

146

152

158

171

L85

200

57500 53200 46430 39000

35950 33240 28660

24970 21270

132

142

150

170

177

184

198

213

232

65000 63200 52260 43480 40470

37420 32260 28160 23940

140

162

178

194

210

226

244

•v.l

5-5

3862    53100

51

53000 52900 52800

4203    57800

63

75

87

52700

52500

51800 51000 50000 45200

41690 38540

33230 28950 24660

229

56

57700 57500 57300

68

82

96

4882    67100 67000 67000 66900

5554

65

81

97

113

93

57200

103

66900

121

76300 76300 76000 75500 75000

74

92

110

128

137

99

57000

110

06800

129

75000

140

111

123

I ;5

149

156

163

177

191

201

56000 55000

124

138

54000 48900 45160 41760

36000 31360 26720

152

173

l-n

194

225

66700 66600 66420

55980 51590

47700 41120 35820 30520

148

145

161

177

201

2<".i

225

242

261

74500

164

74000 72000 64080 59060

54600 47080 41000

182

200

218

236

255

275

4675

64300 64100 63900 63700 63600 63500

Cr

5054

62

76

90

104

111

119

69400 69300 69100 68900 68800 68700

63500

135

63400 63300

63200 63000 58300

50260 43790 37300

254

5432

67

83

99

115

123

131

74700 74500 74100 73700 73500 73300

68500

147

151

68300

107

183

68100

191

1011

215

231

250

67500 67200

62100 53600 46680 39780

5808

72

89

107

125

134

143

72900

163

72500

179

72000

196

71700

205

214

232

250

271

71300

66000 56910

49580

203

79800 79600 79200 78800 78600 78400

161

74

92

110

128

138

148

78000

179

168

77600

197

77200

215

76800

224

2:;::

251

269

76400

70600 60930

188

208

228

238

248

268

279

CS <ö 00 Ä

w’

5146

5564

6811

8043

5636

6554

70700 70600 70400 70000 69500 69000

68000

68

84

100

116

124

132

67000

66000

65000

76500 76500 76400 76300 76200 76100

148

74

92

110

128

137

146

75800

164

75400

182

93600 93600 93500 93500 93400 93400

164

92

114

136

158

169

180

93300

182

75000

200

74600

64800 209 -74200

64600 64300

57900 49330

110600 110600 110500 110400 110400 110300

202

110200

93300

200

93200

218

93100

227

93100

218

74000

236

106

132

158

184

197

210

237

224

110100

248

272

284

265

236

72000

254

254

62730

274

275

252

77500 77500 77400 77300 77200 77200

75

90100

93

111

129

138

147

77100

90000 89500 89200 89000 88800

165

77000

76900

76800

76700

76600

76500

76000

88400

183

88000

201

219

228

87600

87200

87000

237

257

277

305

86

7465    102600

106

127

149

160

171

102500 102000 101800 101600 101400

193

101000

215

100600

237

8370

98

115000

122

146

170

182

194

218

110

115000 114500 114000 114000 114000 136    162    190    204    218

113000

246

244

113000

100000

270 |

258

269

321

275

NB. Alle Mannesmannstahlrohr-Säulen erhalten einen gußeisernen

Gewicht mit der Bezeichnung ,,Guß-

und eine ebensolche Kopfplatte (Kapital), und ist deren

Fuß

armatur“ in obiger Tabelle angegeben.

Kartographische Signaturen.

Da es eine besondere Aufgabe j edes leitenden Ingenieurs und Bauunternehmers ist, sich über die geologische Beschaffenheit des Baurayons zu orientieren und verschiedene geographische und Kommunikationsverhältnisse zu studieren, wozu die praktische Handhabung von guten Karten, Mappen oder Katasterplänen unerläßlich ist, so führen wir hier, zum leichteren Verständnisse der in solchen Behelfen enthaltenen Zeichen, die in den offiziellen Kartenwerken der österr.-ungar. Monarchie gebrauchten Signaturen für Generalstabskarten und Katastermappen in jener Weise an, wie sie für Aufnahmen im k. u. k. Militärgeographischen Institute in Wien Anwendung finden.

Signaturen für Karten im Maßstabe = 1: 12.500, 1: 25.000, 1: 75.000.

A. Beschreibung zu den nachfolgenden Abbildungen.

1    Punkte des Präzisionsnivellements, in kol. Pi. rot¹).

2    Trigonometrisch bestimmte Höhepunkte, in kol. pi. rot.

3    Bei der Detailaufnahme gemessene Punkte, in kol. pi. rot.

4j Kirche mit einem Turme als trigonometrisch bestimmter Punkt.

4₂ Nur in der Spezialkarte gebräuchlich.

;>j Kirche mit 2 Türmen als trigonometrisch bestimmter Punkt, in kol. PI. rot.

5$ Nur in der Spezialkarte gebräuchlich.

Sind den Signaturen 1 bis 5 Zahlen beigesetzt, so zeigen sie die absolute Höhe in Metern an, die bei 1, 2, 4, 5 durch stehende, bei 3 durch liegende arabische Ziffern zum Ausdrucke gelangen.

Die Höhenkoten beziehen sich bei Punkten des Präzisionsnivellements auf die am betreffenden Objekte befindliche Eisenplatte, bei Brücken auf die Brückendecke, bei Eisenbahnen auf die Schienenköpfe, in den Flächen stehender Gewässer auf den Normalwasserstand, bei allen anderen Objekten auf den natürlichen Boden. Höhenkoten, den Ortsnamen beigesetzt, beziehen sich auf die Ortskirche, bei mehreren Kirchen auf die durch Fig. 4 oder 5 bezeichnete.

6    Mit einem ,,B“ in der Mitte bedeutet Bezirksbehörde

,,    ,,    ,,K“ ,,    ,,    ,,    ,, Komitatsbehörde

7    Poststation mit Personenbeförderung, in Plänen

,, Spezialkarten ,, PI. u. Sp.-K.

!)

10 Postpferdewechrel, in Plänen

,, Spezialkarten

12    Telegraphenstation

13    Zeichen für wasserarme Ortschaften

14    Alleinstehende Heilbäder

15

16

17 Feldbrunnen.

Gesundbrunnen J Zisternen    j

( wenn sie in Orten Vorkommen

stehen bei Ortsnamen.

Einzeln stehende Fabrik, in kol. PI. rot, die Rauchwolke schwarz²}. Kloster,

<iotitf-wfSHOtDX-4aci

Mit Ausnahme von 38 und 43 dem jeweiligen Grundrisse entsprechend dargestellt.

in kol. PI. rot.

in kol. PI. das Ring-chen rot.

\ in koi. PI., Stein,

wenn von rot.

in kol. PI. rot.

18    Beständige Süßwasserquelle,

in kol. PI. mit saftig blauer Farbe ausgezogen, blaßblau angelegt.

19    Steinbruch.

20    Bergwerk.

21    Hochofen, in kol. PI. rot, Rauchwolke schwarz.

22    Ziegelofen,

23    Kalkofen,

24    Denkmal, in kol pi. rot.

25    Alpenhütten und Alpenwirtschaft, in kol. PI., wenn von Stein, rot.

26    Kreuz,

27    Bildstock, j

28    Bildbaum.

29    Kapelle, in kol. PI., wenn von Stein, rot.

30    Kirche ohne oder mit'

1 Turm,    .

31    Kirche mit 2 Türmen, j

32    Wohngebäude, in kol. Pi. rot.

33    Wirtschaftsgebäude, in kok pi.,

wenn sie von Holz, schwarz, wenn von Stein, schwarz mit roter Einfassung.

34 Häuserinseln, in kol. pi. rot.

Schloß,

Schloß, in einigen Spezialkartenblättern.

Meierhof, in kol. PI. die Darstellung von Nr. 33.

Einzeln stehendes Wirtshaus, in kol. PI. rot, das Fähnchen schwarz. Einzeln stehendes Jägerhaus, ;n kol. pi. rot, das Geweih schwarz. Ruine, in kol. PI. rot.

Ruine, in einigen Spezialkartenblättern.

Friedhöfe.

Lehmgruben.

Schottergruben.

Ziegelschlag.

64

48    Dampfmahlmühle, in kol. pi. Kamin rot, Rauchwolke schwarz.

49    Wassermahlmühle.

50    Windmahlmühle, in koi. pi., wenn von Stein, rot.

51    Tretmahlmühle.

52    Schiffmühle.

53    Sägemühle.

54    Pulvermühle.

55    Leuchtturm, in kol. pi. rot.

56    Hauptkriegshafen.

57    Kriegshafen.

58    Handelshafen.

59    Ankerplatz.

60    Schiffswerftef.Kriegsschiffe.

61    ,,    ,, Handelsschiffe.

62    Dampfschiffahrtsstation.

63    Landungsplatz f. Segelschiffe. ,, Ruderschiffe.

65 Grenzzeichen von Holz od. von Steinind.Spezialkarte. Grenzzeichen von Holz in Plänen.

66    Grenzstein in Plänen, in kol. pi. rot.

67    Grenzhügeln, Hottarhaufen.

68    Grenzbäume.

69    Auffallende zur Orientierung geeignete Bäume.

70    Gewöhnliches Baum Zeichen.

71    Monarchie-

72    Land es-

jU

73    Bezirkshauptmannschafts- oder Komitats-

74    Gemeinde-

100    Im Bau befindliche Straßen.

In kol. PI. sind sie dann Chromgelb dargestellt, wenn sie Hauptverbin- . ■ dungswege, d. i. wenn sie die gangbarste Verbindung zwischen Ortschaften, Tälern usw. sind.

101    Erhaltene Landwege, mindestens 2’5 m breit.

2-5 „    „

weniger als 2⁻5 ,,    ,,

102    Fahrwege I. Klasse,

103    Fahrweg II.

104    Saumwege.

105    Fußsteige.

106    Ausweichplatz (Straßenerweiterung) unter 500 Schritte Länge,

in kol PI. rot.

107    Straßen Verengung unter 500 Schritte Länge, in kol- Pi. rot.

in kol. PI. rot.

75 Eisenbahnwasserstation in Plänen.

76

dann Station ohne Wasserspeisung in

Spezialkarten.

77    Eisenbahnhaltestellen in Plänen und Spezialkarten.

78    Eisenbahnwächterhaus in Plänen.

,, Spezialkarten.

80    Dieses Zeichen steht immer beim Aufnahmsgebäude einer Eisenbahnstation.

81    Eisenbahn mit zwei Geleisen in Plänen.

82    Eisenbahn mit einem Geleise, aber Unterbau mit zwei Geleisen in Plänen.

79

83    Eisenbahn mit einem Geleise in Plänen.

84    Pferdeeisenbahn in Plänen.

85    Im Bau befindliche Eisenbahn für 2 Geleise.

,, 1 ,, 1

Pferdeeisenbahnen.

Inder Spezialkarte ist die Bezeichnung um V₃ schmäler als in Plänen

89    Durchlaß, |

90    Viadukt, /

91    Galerien von Stein, in koi. Pi. rot.

92    Tunnel.

93    Eisenbahnbrücke mit geschlossener Brückendecke,) ,, durchbrochener

95 Durchlaß mit geschlossener Decke, |

„ durchbrochener ,,

97 Straße I. Klasse 1 mit festem Unterbau

od. auf natiirl. festem Boden, in j eder Jahreszeit fahrbar, mit

in kol. PI. rot.

Unterbau für 2.

94

98

99

II.

in kol. PI. rot.

in kol. PI. rot.

mindest 5 m . 2 5 bis 5 ,,    .

( wenig, als 2'5m j

Fahrbahn breite, in kol. PI.

„ HI.

In der Spezialkarte um ¹/₃ schmäler gezeichnet als in Plänen. Fahrbahnbreite ist nur jener feste Teil der Straßenoberfläche, welcher zwischen den Geländern, Randsteinen, Radabweisern oder Schotterhaufen liegt und tatsächlich vom Militärfuhrwerk befahren werden kann.

rot.

108    Straße mit Schutzmauer, |

109    ,,    ,, Futtermauer, j

110    Wegsteilen. Diese Bezeichnung findet da statt, wo Armeefuhrwerke mit regelmäßige! Bespannung unbedingt nicht fortgebracht werden können.

111    Hohlwege.

112    Aufgedämmte Kommunikationen.

113    Erd- oder Faschinendamm.

114    Damm auf einer Seite gemauert, in kol. pi. die gemauerte Seite rot.

115    Damm auf beiden Seiten gemauert, in kol. pi. rot.

116    Trockene Gräben (Ravins).

117 Wassergräben mit natürlichen Ufern,!

in ko). PI. die Wasserlinie blau.

118

,, aufgedämmten ,, J

Bei Dämmen, Rideaus, Gräben bedeuten die beigesetzten Ziffern die relativen Höhen (-)-) oder Tiefen (—) in Metern.

119    Zäune (lebende oder aus Flechtwerk).

120    Planken (Staketen), in koi. pi. Steinpfeiler rot.

121    Mauern mit und ohne Pfeiler, in koi. pi. rot.

122    Steinriegel, in koi. pi. rot.

123    Durchwatbarer Bach, in koi. pi. blau.

wasser-

124    Gieß- und Wildbach, Torrente, in koi. pi. die Wasserlinie blau, freier Bachgrund punktiert.

125    Nichtdurchwatbarer Bach, in koi. PI. Uferlinien dunkelblau ausgezogen, die Wasserfläche lichtblau ausgefüllt.

in koi. PI. blau.

126    Durchwatbare Wassergräben,

127    Nicht durchwatbare Wassergräben,

128    Wasserleitung von Holz, in koi. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

129    Wasserleitung auf einer Seite gangbar, in koi. pi. die mittlere Linie,

Wasserlinie, blau.

130    Unterirdische Wasserleitung, in koi. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie blau.

131    Wasserleitung von Stein, in koi. PI. die mittlere Linie, Wasserlinie blau, die Randlinien rot.

Reservoir, in koi. pi. rot.

132    Kanäle gemauert, in koi. PI. die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung rot.

133    Kanäle mit Holz verkleidet, in koi. PI. die Wasserfläche lichtblau, grenzung schwarz.

134    Kanäle nicht verkleidet (in Erde), in koi. Plänen Wasserfläche lichtblau, Begrenzung dunkelblau.

Be-

140    Wehr von Stein in der Spezialkarte.

141    Schleuse, in koi. PL,

Stein, rot.

142    Furt für Wägen.

143    ,,    ,, Pferde.

144    ,,    ,, Menschen.

145    Schiffbrücke, Floßbrücke, überhaupt Brücken auf schwimmenden Unterlagen.

146    Brücke von Holz ohne oder mit stehenden Unterlagen von Holz.

,,    ,, mit Steinpfeilern, in koi. PI. die Punkte, Pfeiler, rot.

Stein oder Eisen, in koi. pi. rot.

135    Aquädukt, in koi. pi. rot.

136    Wasserfall, in koi. pi. blau.

237 Holzrecben.

138    Wehr von Holz.

139    Wehr von Stein in Plänen,

in koi. die Linie rot.

wenn von

147

148

149    Floßbarkeitszeichen.

150    Schiffbarkeit für Ruderschiffe stromabwärts.

stromauf- und abwärts.

151

)»

152 Überfuhr für Wägen.

,, Pferde. Menschen.

,, mittels Dampfschiffen.

153

154

155

>>

156    Überfuhr mittels Dampffähien.

157    Fliegende Brücke.

158    Regelmäßige Dampfschiffahrt.

159    Stromstrich.

160 Sporen, Buhnen von Holz.

„    ,,    ,, Stein, in koi. PL rot,

162 Uferverkleidung von Holz.

161

163

164

165    Gehsteg.

166    Reitsteg.

„ Stein in Plänen, in koi. PL rot. ,,    ,, der Spezialkarte.

167    Brücken für 1 Wagenkolonne,

168    ,,    ,, 2 Wagenkolonnen, breiten unter 2 5 m sind nicht bezeichnet.

170

169    Durchlaß „ 1 Wagenkolonne, Diese sogenannten Passierbarkeits-„ 2 Wagenkolonnen, zcichcn sindai^ac]T °rtseingängen

171    Felsen, in kol. PI. durch Sepialavierung ersichtlich.

172    Gletscher, in kol. PI. durch Tuschlavierung und blaue Lasur dargestellt.

in kol. PI. braun.

173    Gerolle, Moränen,

174    Sandflächen.

175    Sümpfe, Moorboden, in kol. PI. sind die Wasserstriche blau.

176    Rohrwuchs.

177    Nasser Boden, in kol. PI. sind die Wasserstriche blau.

178    Torfstiche-

179    Lacken, Tümpel, 1 eiche, Seen, in kol. PI. sind diese Gewässer durch licht blaue Flächen, die durch dunkelblaue Linien begrenzt sind, ersichtlich gemacht.

180 Wiesen und Hutweiden, in kol. PI. entfällt die schwarze Bezeichnung, hiefür feine schwarze Linien eingefaßten Flächen lichtblaugrün, außerdem

sind die durch

werden größere Wiesenflächen durch ein an passendem Orte angebrachtes W, Hutweidenflächen durch ein H näher bezeichnet.

181    Ackerland, in Plänen die Kontur eine volle schwarze Linie.

182    Reisfelder, in kol. PI. die Striche blau, die Grenzen volle feine schwarze Linien.

183    Weingärten, in kol. PI. ist die Weingartenflächc anstatt punktiert mit der Weingartenfarbe (gelbrot) angelegt. Weingärten mit Feldbau sind durch gelbfote Streifen dargestellt. Die Grenze ist eine volle feine schwarze Linie.

184    Hopfengärten, in PI. durch eine volle feine schwarze Linie begrenzt.

185    Gemüsegärten, in kol. PI. die Flächen anstatt der Schraffierung mit Gartenfarbe (dunkelblaugrün) ausgefüllt, mit vollen feinen schwarzen Linien begrenzt.

186    Obstgärten, in kol. PI. wie Nr. 185, überdies mit Baumzeichen signiert.

187    Gestrüppe, in kol. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Signaturen mit gelbgrauer Farbe angelegt. Die Grenze bildet eine breite graue Linie.

188    Wald mit (Durchschlügen), in kol. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Zeichen mit der Waldfarbe (grau) ausgefüllt.

Die Flächen sind durch breite graue Linien konturiert.

189    Remisen, in kol. PI. wie Waldflächen, s. Fig. 188.

190    Ort.

Die Bodenp 1 as ti k ist durch die Schraffierung und äqui- ' distante Horizontalschichtenlinien ersichtlich gemacht.

•i

191    Hauptschichtenlinien in PI

192    Zwischenschichtenlinien in PI.,

193    Hilfsschichtenlinien in PI

in kol. PI. sind sie in der Schraffierung durch eine braunrote Farbe (Drachenblut), in Felsen- und Gletscherpartien durch eine orangerote Farbe (Minium) zum Ausdrucke gebracht.

Maßstab

| Hauptschichtenlinien

Zwischenschichten- | Hilfsschichtenlinien

linien

Vertikale Abstände in Metern

1:12.500

1:25.000

50

100

10

20

10

194 Schichtenlinien für 100 m vertikaler Abstand in Sp.-K. ,, 150 „

B. Abbildungen und Beschreibiingsnummern der Signaturen.

17

49

65    6

34

19

21

22    o£0.

23 oO.

35

36

37

38

tä

o*20s.

39 u 3m

40

slVJL

50 äf

51    ©

52 &

54

55

56

66

67    <§>

68

69

70

a i.

Ji.

71

9 si

25 &

41

\sjir.

57

/ 3 »»omsos*

26 t

42

58

74 ----------

11 As

27    1

43

di

75

12 *£ 13

28

CD

44

4*±j

60

0SK

29 $ •

45

61

77

14

'&■

46

62

78

47

63

79

16 n

32 P»5

48

64

80

81

96

111 ‘

S2

97

112

83

98

„/L-JL

#Vi:

84

99

113    w3{- *: • ^ ■

114

85

100

115

+3

86

101

116

87

102

117

88 m— TTTt-TTTI—rrrr~

103

118 "csH

89

104

HO \/V<<

90

105

120

\^'irTvvr'-'

91

106

121

92 mo<::n4r

107

122

8/

93 raMP^ ■—"fai*--m

108

94

109

95

110

^IIEa%?nrn-

124£S^gjJ

126

AAA/\A^WVVN>

141

156

127

MAAAA/VWV

142

iig

157

128

VVWVS/VVWVAV

143 __

158

lg

144

159

130

VVvVWWV\AAA/

145

h!

160

131

146 -j

161

st

132

147

II

162

148-

163

j-

134

149

jf

164

II

135 -C

I!

150

165

Uli

*l'

136

151

166

137

152

In

167

138

153

168

139

154

140

ii

üi

155

169

171

179

187

IMSM

172

188

173

PSi

181

189

174

182

jSi

vzÄ

190

Jß>

175

SStäl

183

v.Y'Y

i.

191

I7CHÜ

1S4

SkYiä

192

193

¹⁷⁷ t¹

W-

S^E3

185 B^lÜl

sai

?rv

f>'S

194

178

YlfY]

j u^-~rLi-..j

180

Wßmm

Signaturen für Katasterpläne.

Im Maßstabe - 1 : 1440, 1: 2500, 1: 2880, 1: 5760.

A. Beschreibung zu den nachfolgenden Abbildungen.

16    Grenzhaufen.

17    Kreuz von Holz.

18    Kreuz von Stein, rot.

19    Ankerplatz.

20    Ruine, rot angelegt.

21    Windmühle von Holz, gelb.

22    Windmühle von Stein, rot.

23    Wohngebäude,

24    Wohngebäude,

25    Posthaus,

26    Wirtshaus,

27    Jägerhaus,

28    Heilbad, rot.

29    Mühle, rot.

30    Kirche,

31    Bethaus,

32    Synagoge,

33    Häuserinsel, rot oder gelb.

34    Christlicher Friedhof.

35    Israelitischer Friedhof.

1    Graphische Punkte.

2    Geometrische Punkte.

3    Trigonometrische Punkte.

4    Brunnen von Holz, blau ausgefüllt.

5    Brunnen von Stein, rote Einfassung, blau ausgefüllt.

6    Feldbrunnen.

aus Stein rot.

aus Holz gelb.

7    Wegweiser von Holz.

,, Stein, rot.

9 Ortstafel, Meilenzeiger von Holz, das Viereck gelb ausgefüllt.

von Stein rot, von LIolz gelb.

10    Ortstafel, Meilenzeiger aus Stein, rot.

11    Hochgericht.

12    Hochgericht.

13    Denkmal,

rot.

14    Bildstock,

15    Grenzstein,

36    Planke, schwarz.

37    Planke mit steinernen Pfeilern, die Quadrate (Steinpfeiler) rot

ausgefüllt.

38    Lebender Zaun.

39    In Mörtel aufgeführte Mauer, der Raum zwischen den Linien rot.

violett oder braun angelegt.

40    Eisenbahn mit doppeltem Geleise,

41    Eisenbahn einspurig,

42    Pferdebahn,

43    Chausseen, der Raum zwischen den Linien lichtrot.

der Raum zwischen den Linien lichtrot.

15

44    Straßen mit Gräben, \ ohne Gräben, /

46 Gewöhnliche Wege (Landwege, Fahrwege 1. und 2. Klasse), der Raum zwischen den Linien lichtbraun.

47    Saumweg gelb.

48    Fußsteig.

49    Prügelweg, braun angelegt.

50    Holzriese, schwarz.

51    Bäche, blau.

52    Stromstrich.

53    Hölzerne Uferversicherung, gelb angelegt.

54    Faschinen-Uferversicherung, braun angelegt.

55    Steinerne Uferversicherung, rot angelegt.

56    Erddamm, Faschinendamm, braun angelegt.

57    Steindamm, die Böschung rot.

58    Wasserleitungen, Kanäle, in Holz gelb, in Stein rot, Wasserfläche

blau.

59    Holzreihen, Plakade.

60    Wehr von Holz, gelb angelegt.

61    ,,    ,, Stein, rot ,,

62 Kettenbrücke, rot.

. 63 Brücke von Stein oder Eisen, rot.

64

ff

,, Holz mit steinernen Pfeilern, Brückendecke braun angelegt, Pfeiler rot.

65    Hölzerne Brücke mit Jochen, Brückendecke braun angelegt.

66    Schiffpontonbrücke, gelb.

67    Kettenbrücke, Kettensteg, gelb, Pfeiler, rot.

68    Reit- oder Gehsteg, gelb angelegt.

69    Fliegende Brücke, ,,    ,,

70    Überfuhr für Menschen, Pferde, Wägen, gelb.

<d Die Grenzlinien sind durch rt doppelfarbige Streifen illu-2    striert.

71    Monarchie -

72    Landes-

73    Kreis-, Komitats-

-J

74    Bezirks-, Bezirkshauptmannschafts-

75    Gemeinde -

76    Acker, Wiesen, Hutweiden, Alpen in älteren Plänen braun.

Mit einem T in der Fläche „Trischacker”.

Mit einem’E in der Fläche ,,Egarten“.

Mit einem'B in der Fläche „Brände”.

Mit einem’KG „kahles Gestein”.

Mit einem Oed „Oed”.

Mit einem Rf. „Reisfelder”.

,,

Ist die Fläche gelbgrün angelegt und mit „Ws” bezeichnet bedeutet es „Wiese”; mit „W” bezeichnet „Hutweide”; mit „A beschrieben „Alpe”.

77    Safranfelder.

78    Krappfelder.

79    Tabakfelder.

80    Gemüsegärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

81    Obstgärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

82    Weingärten, Fläche lichtrot ausgefüllt.

83    Hopfengärten.

84    Anlagen und Ziergärten.

85    Gebüsch, Krummholz, in der Fläche ein „G” Gebüsch oder „KH”

Krummholz angebracht.

86    Waldungen, schwarz angelegt mit Baumzeichen versehen.

„NW” in der Fläche bedeutet „Niederwald”, „HW” bedeutet „Hochwald”.

87    Nasse Wiesen, gelbgrün angelegt, -die Wasserstriche in der Regel

schwarz und mit blau laviert.

88    Sümpfe, gelbgrün, Wasserstriche schwarz, blau laviert.

89    Rohrwuchs, gelbgrün, die Signaturen für den Rohrwuchs schwarz.

90    Torfstich.

91    Sandflächen.

92    Felsen.

93    Eis- und Schneefelder.

94    Wasser, lichtblau.

95    Sumpfiger Teich, lichtblau, die Schraffierung dunkelblau.

96    Salinen lichtblau.

97    Baumzeichen.

ß. Abbildungen und Beschreibungsnummern der Signaturen.

1 (®j [®j-

17

33 H-

49

CM

18    1L

19

34

35

50

51

20

fl

36

P

21 C>Qq

3Y —q—o—o—o—O“

53    —a.

---er

6 ²²

Crfi

38 qg

54

39

55

24 [

40

f)ß uLUUiüUUU TTTTTTTTTmrn

ÜUUiU mmi t

41

57

3 pc

26 L__42

58

-XL—n_TL-rt-A- -TL.

27

43

59

_n_n_n_ri_

12

ri

28°LMj

44

60

-XL-XL-Q-

13

29

45

61

14

15

cc

16

cc

(B <S> ©

CO

4^

00

62

63

in

in

SS. A A

64 ipi

v v

jä_Ck _ A-->

65 iinlilifltlili

->~a % u

66

80

89

67

68

81

90 qiL,

70

82

91

i,r;

71    hj₄—

72

⁸³ A. Ä- !

92

Ä.£.

7.3    -

84

75

mm

⁹³ mmm

76

Je

85

<ß.„SQ~

94

77

[t__I

86

ms

.. * *

78

87

. S⁵" - ^r’ "*r-

96

l__i

8g

WB

>o

r©

fO’

r>^

Adjustierung von Bauplänen.

Der Maßstab eines Planes ist für dessen Deutlichkeit sehr wichtig und wird bei vielen Bauordnungen und Konkurrenzen zwar im allgemeinen vorgeschrieben, ist jedoch noch so verschieden, daß ein leichtes Ablesen und die vergleichende Übersicht erschwert wird.

Wir möchten deshalb empfehlen, alle Zeichnungen nach einem durch 10 teilbaren Naturmaße anzufertigen, wodurch sich mit der Zeit eine gewisse Einheitlichkeit herausgestalten wird; je nach Erfordernis wären also die Pläne im Verhältnisse 1:10.000 bis herab zu 1:10 der Natur aufzutragen, und es ergäbe sich dann, daß bei einem

10

Maßstabe von 1:10.000    1000    500    250    200    100    50

1-00    0-5    0-25    0-2    0-1    0-05 0'01 m

10-00

1 mm ist:

was ein einfaches Abnehmen des Planmaßes mit dem gewöhnlichen, jederzeit zur Hand liegenden Metermaßstabe ermöglicht und den (im Felde) oft beschwerlicheren Zirkelabstich entbehren läßt.

Die Ausstattung sowohl gezeichneter als auch durch Vervielfältigung hergestellter Pläne erheischt sowohl in der Kotierung als auch in der Beschreibung eine besondere Sorgfalt bei Auswahl der Ziffern und Buchstaben, weil hievon oft die ganze Wirkung der Darstellung abhängt, wie dies bei Situationen und Konturzeichnungen leicht ersichtlich ist.

Wir empfehlen also allen^Planverfassern nicht nur deutliche Schrift in Buchstaben und Ziffern, sondern auch eine gefällige Ab-weclislung'der?Alphabete,ümdjstellen für letztere hiemit einige Proben zur Verfügung.

XV    & t/Mj    IVfs X

Vj-'it ß'ITVfVXjv/j vpXxiv ?!, 12 $ 4567&90. ßfosiqaclef.

/Uz/V/iVX

v-

vcx

*V|

v.c,d...c.

Cm

v/vjzz/%, . ?/, ZZ3Z5&fSPO. 'uact*<fc lj!

n b 15 c fa liij (i [ tn no y q r | s t uv w j ii.s.

2t25<&2H&8&£>d£2a}C

suDspnsKei&msMß.

abcdefgliijklniDopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMWOPQRSTUYWXYZ

1234567890

abcbcfö^tjflmnopqrftuow py3 2l3C2><£$<ßf?3:K£2TUt©pa3HS cnr>ir»xr)g 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 B 9 0

ABCDEF GHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ 1234567890

1234567890

<C5

5s-

>1 § bH O

<s

123 4 567890

Griechisches Alphabet

Aoc Bß rT A3 Es Z'C Hy) 0Ö- Ti Kx Aa M|j.Nv

alpha beta gamma delta epsilon zeta eta theta jota kappa

lambda mi ni

xi omikron pi

rho sigma tau ypsilon phi

chi

psi omega

•f

S

a

\

'

-

V

r

\

\

III. ABTEILUNG.

Versicherungswesen im allgemeinen, Yersicherungsvorschätzungen, Real- oder Hypothekarschätzungen, Sicherheitsvorkehrungen.

Das Versicherungswesen im allgemeinen.

Das Grundprinzip des Versicherungswesens entspringt dem Bedürfnisse des Ersatzes materieller Verluste des einzelnen durch die Gesamtheit.

Die Versicherung in ihrer einfachsten Form verteilt die Last eines eingetretenen Schadens (Unglücks) auf eine größere Anzahl von Personen, welche von einem ähnlichen Schaden betroffen werden könnten, wobei die von letzteren in Form der Prämie geleisteten Beiträge zu dem Schadenersätze des einzelnen verwendet werden.

Die Versicherung bildet seit jeher eines der größten Bedürfnisse für den Staatsbürger, indem sie der Schutzgeist geworden ist, der in mannigfaltigen Unglücksfällen — denen Besitz und Leben nach den unwandelbaren Naturgesetzen unterworfen sind — die Folgen derselben so viel als möglich zu beseitigen und zu lindern, dem menschlichen Fleiße eine Zufluchtsstätte zu gewähren und den Sparsinn zu heben und zu unterstützen sucht.

Durch diese vor allen anderen hervorragenden Eigenschaften wirkt das Versicherungswesen direkt auf die Erhaltung und Vermehrung des Volkswohlstandes hin.

Die Einrichtung des Versicherungswesens beschränkte sich früher nur auf die Hafenplätze und da namentlich auf die Schiffsverlustversicherungen, worauf sie in der späteren Entwicklung auch andere Zweige in ihren Wirkungskreis zog und sich über die ganze Erde verbreitete. In Österreich-Ungarn begann die Einführung und der Aufschwung des Versicherungswesens erst im Anfänge des verflossenen j ahrhunderts an und hat sich von kleinen Anfängen bis in die Gegen-wa rt zu einem mächtigen Förderer der VolksWirtschaft aufgeschwungen.

vor-

Wir sehen heute im Privatbetriebe im großen und ganzen nehmlich zwei Versicherungsarten, durch eine Anzahl von Schattierungen vertreten, ihren Geschäftsplan ausüben; es sind dies die auf dem Grundsätze der Gegenseitigkeit ausübenden, sogenannten „Wechselseitigen Versicherungsanstalten“ und die auf industrieller Grundlage gegründeten, sogenannten „Versicherungs-Aktiengesellschaften“.

Der Geschäftsplan der „Wechselseitigen Versicherungs- ■ anstalten“ hebt sich nur gering über die einfachste Art des Versicherungswesens empor, indem für die Schäden (Verluste, Unglücksfälle) eines bestimmten Versicherungszeitraumes (eines Jahres) jener Beitrag ermittelt wird, welchen ihre Mitglieder in Ansehung ihrer versicherten Werte nachhinein an die Anstalt zu bezahlen haben; dieser Beitrag (Prämie) ist demnach stets veränderlich und hängt ganz vom Zufalle der Schäden ab. Um nun hier als Versicherer auch sicher zu arbeiten und dennoch den Zweck des richtigen Schadenersatzes und der Linderung eines Notstandes möglichst zu erreichen, muß in der Auswahl der Versicherungsgegenstände mit Vorsicht und Bedacht vorgegangen werden und es trifft sich sehr häufig, daß der Vollwert des ganzen Versicherungsobjektes nicht zur Versicherung gelangen kann, weil man ein zu großes Wagnis auf sehr viele kleine Versicherungsteilhaber nicht überwälzen darf, ohne den Grund -gedanken der Verteilung der Lasten auf gleichwertige Teilnehmer zu verletzen.

Das von den Aktiengesellschaften angelegte Kapital dient von vornherein als Rückhalt für plötzlich und unvorhersehbare Schäden und bildet ein Wagnis der Unternehmung. Dieses Kapital allein ermöglicht den industriellen Betrieb des Versicherungswesens und gestattet die Übernahme auch minder guter und großer Versicherungsobjekte gegen feste Prämien und bedingt die Beständigkeit, Sicherheit, Vielgestaltigkeit und weltumfassende Verbreitung desselben.

Wesentlich anders steht der Geschäftsplan der auf industrieller Grundlage begründeten „V ersieh erungs-Aktiengesell-schäften“; denn bei diesen wird der Beitrag (die Prämie) im vorhinein festgesetzt und dadurch dem Versicherten eine wesentliche Beständigkeit geboten. Die Festsetzung der Prämie erfolgt teils auf Grundlage von Erfahrungen und der Statistik, teils durch genaue Abschätzung der Gefahr, wodurch ein Maßstab bestimmt wird, nach welchem die Beiträge in bestimmter Form eben auch nur zu dem Zwecke eingehoben werden, um die Schäden (Verluste, Unglücksfälle) zu decken.

Besonders die Versicherung von Industrie-Unternehmungen (F a-briken), Warenlagern, die Seeversicherung u. a. m. wären ohne den Bestand der Versicherungs-Aktiengesellschaften bis heute unmöglich nach volkswirtschaftlichen Grundlagen vollwertig durchzuführen gewesen.

Die von den Versicherungsanstalten derzeit betriebenen Versicherungszweige sind folgende:

1.    Versicherung gegen Schäden, welche den versicherten Gegenständen, (Gebäuden, Maschinen, Waren, Vorräten, Mobilien, Fahrnissen aller Art, ferner Erntevorräten und Vieh), durch Brand, Blitzschlag, Explosion von Leuchtgas und Dampfapparaten überhaupt, sowie das durch solche Ereignisse veranlaßte Löschen, Niederreißen oder notwendige Ausräumen zugefügt werden, soweit der Schaden in der Beschädigung oder in der Vernichtung der versicherten Gegenstände besteht.

Bei Fabriken kann die Versicherung auch auf den Ersatz der nach einem Brandschaden entstehenden Abfuhr- und Aufräumungskosten ausgedehnt werden.

2.    Versicherung gegen Waldbrandschäden.

3.    Versicherung auf das Leben der Menschen in den verschiedensten Zusammenstellungen z. B. einfache Todesfallversicherung, einfache Erlebensfallversicherung, gemischte Kapitalsversicherung auf Er- und Ablebensfall, gegenseitige Überlebensversicherungen, gemischte Kapitalsversicherung mit festem Ziel und Erziehungsbeitrag, gemischte Kapitalsversicherung mit Leibrente verbunden, Kinderversicherungen mit und ohne ärztlicher Untersuchung usw.

4.    Versicherung auf den Erwerb von Renten, Pensionen, Heiratsausstattungen u. dgl.

5.    Versicherung gegen körperliche Unfälle der Menschen in verschiedenen Arten z. B. Einzel-Unfallversicherung, Kinder-Un-fallversicherung, Kollektiv-Unfallversicherung von Arbeitern, Beamtenkörpern, Feuerwehren, Rettungs- und Sicherheitskorps und Vereinen aller Art, dann Versicherung der Insassen von Automobilen und Motorradbeiwägen, ferner lebenslängliche Eisenbahn-Unfall-

Versicherungen mit einmaliger Prämienzahlung, weiters Versicherungen gegen die Polgen körperlicher Unfälle zu Wasser und zu Lande, gültig in allen Ländern der Erde (sogenannte Weltpolizze) usw.

6. Haftpflichtversicherung, durch welche die gesetzliche Verpflichtung eines Schadenersatzes auf die Anstalt übergeht.

Hauptsächliches Interesse an der Haftpflichtversicherung

haben:

a)    Gewerbliche und industrielle Betriebe, welche der gesetzlichen Unfallversicherungspflicht unterliegen.

b)    Berg- und Hüttenwerke und damit verbundenen industrielle Betriebe, welche dem Bruderladengesetze unterliegen.

' c) Kaufmännische und Handelsgeschäfte aller Art, sowie Gewerbetreibende, welche der gesetzlichen Unfall versicherungspflicht nicht unterliegen.

d)    Land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

e)    Haus- und Grundbesitzer, dann Besitzer oder Pächter von Pensions- oder Logierhäusern in Kurorten.

/) Tierhaltung, Fuhrwerksbetrieb und Viehhandel.

g)    Hotels, Gasthäuser, Restaurants, Cafes, Weinstuben und Automatenbüfetts.

h)    Badeanstalten.

i)    Personen der Gesundheitspflege. k) Apotheken und Drogerien.

/) Bahnen.

m) Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt.

11) Theater und Varietes.

o)    Vereine.

p)    Privatpersonen.

c]) Sport, Schützen, Jäger und Radfahrer.

r)    Automobile und Motorräder.

s)    Lehrer, Schulen und Erziehungsanstalten.

/) Gemeinden.

u)    Kirchengemeinden.

v)    Heilanstalten und Sanatorien.

w)    Azetylen-Gasbeleuchtungsanlagen.

x)    Bezirksstraßen.

y)    Vergnügungseinrichtungen.

z)    Waggons.

7.    Krankenversicherung der Arbeiter.

8.    Militärdienstversicherung.

9.    Transportversicherung gegen Schäden, welche Transportmittel, Waren und sonstige Güter beim Verführen zu Wasser und zu Lande erleiden können.

10.    Güter- und Reisegepäckversicherung.

11.    Versicherung gegen Hochwasserschäden.

12.    Versicherung gegen Wasserleitungsschäden.

13.    Chomäge-Versicherung, d. i. Versicherung gegen Verlustschäden durch Betriebsstillstand nach Bränden.

14.    Autoversicherung.

15.    Versicherung auf Valoren, d. i. gegen Verlustschäden bei Sendungen von Bargeld, Wertpapieren u. dgl.

16.    Versicherung gegen Hagelsclilag bei Feldfrüchten und Weingärten.

17.    Versicherung gegen Sturmschäden.

18.    Versicherung gegen Einbruchdiebstahlschäden.

19.    Versicherung gegen Raub in Geschäftslokalen.

20.    Versicherung gegen Beraubung von Kassenboten.

21.    Versicherung gegen Verlust von Zeitkarten.

22.    Garantie- und KautionsVersicherung d. i. Versicherung gegen Entwendung, Diebstahl und Veruntreuung.

23.    Warenkredit-Versicherung.

24.    Versicherung gegen Bruch von Glasscheiben.

25.    Versicherung gegen Glockenbruch.

26.    Versicherung gegen Maschinenbruch.

27.    Viehversicherung gegen Krankheiten.

28.    Pferdeversicherung gegen Ableben und Unfälle.

Die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter hat in Österreich der Staat als verbindlich in seine Verwaltung bezw. unter seine Leitung übernommen.

Bis zum Jahre 1800 bestanden im gesamten Europa nur 26 Privat-Versicherungsgesellschaften, von denen allein auf England (als das Mutterland des Versicherungswesens) 13 Anstalten kamen.

Im Jahre 1900 dagegen besaß Europa beiläufig 1200 Privat Versiclierungsgesellscliaften, welche sich auf die einzelnen Staaten, in Prozenten ausgedrückt, folgendermaßen verteilen:

auf Belgien entfielen ,, Dänemark ,,

,, Deutschland „

,, England ,,

,, Frankreich ,,

,, Griechen!. „

,, Italien ,,

„ Niederlande ,,

auf Öster.-Ungarn entfielen 6⁻0%

1-0% 0-1% 1-7% 3’3%

1- 9%

2- 0% 0-3%

• 2-2%

• 2-1%

. 22-4%

. 21-6%

. 19-6%

. 0-8%

•    4-9%

•    io-i%

Die in Österreich-Ungarn und Bosnien auf industrieller Grundlage gegründeten und nebst dem Feuer- meist noch alle übrigen Versicherungszweige betreibenden inländischen Versicherungs-Aktiengesellschaften sind die

Versicherungs-Gesellschaft „Donau“ in Wien,

1831 gegründete Assicurazione Generali in Triest, 1867

1898

1897

)>

1860

1838

1881

Erste österr. Versicherungs-Gesellschaft gegen Einbruch in Wien,

Österreichische    Elementar-Versicherungs-Aktien

gesellschaft in Wien,

Versicherungs-Gesellschaft „Österreich. Phönix“ in Wien,

Riunione Adriatica di Sikurta in Triest,

Wiener Versicherungs-Gesellschaft in Wien,

Erste Ungar. Allgemeine Assekuranz-Gesellschaft in Budapest,

1864 gegründete Fonciere, Pester Versicherungs-Anstalt in Budapest, Hungaria, Allgemeine Assekuranz-A.G. in Budapest,

Ungarisch-Französische Versicherungs-A.G. in Budapest,

Vaterländische Allgemeine Versicherungs-A.G. in Budapest,

Herceg-Bosna Landes-Versicherungs-Anstalt inSara-jevo,

1911

1879

1895

1910

ferner an im Inlande ausübenden ausländischen Anstalten, die 1909 gegründete North British and Mercandile in London,

1819

Leipziger Feuerversicherungs-Anstalt in Leipzig. Außer den hier genannten großen Versicherungsgesellschaften bestehen in Österreich-Ungarn noch eine bedeutende Anzahl wechselseitiger Versicherungsanstalten und Vereine, welche sich jedoch nur mit dem einen oder dem anderen Zweige des Versicherungswesens befassen und zumeist einen mehr örtlichen Charakter tragen.

Insoferne bei den „wechselseitigen Anstalten“ der internationale Charakter im Geschäftsbetriebe vorherrscht, ist auch das System des industriellen Versicherungswesens (mit festen Prämien) eingeführt.

Von den in der Monarchie arbeitenden „wechselseitigen Anstalten“ nennen wir die

1867 gegründete Versicherungs-Anstalt „Concordia“ in Reichenberg, Versicherungs-Gesellschaft „Dniester“ in I.emberg, Erste böhmische wechselseitige Versicherungs-Anstalt in Prag,

Versicherungs-Anstalt „St. Florian“ in Eger, Versicherungs-Verein für Montanwerke, Maschinen-und Metallfabriken in Wien, Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Graz, Versicherungs-Gesellschaft in Krakau, Landwirtschaftliche gegenseitige Versicherungs-Anstalt in Prag,

Mährisch-schlesischeVersicherungs-Anstalt in Brünn, Städtische Versicherungs-Anstalt in Prag, Versicherungs-Bank „Slavia“ in Prag, Versicherungs-Verband für Papierindustrie in Wien, Versicherungs-Verband österr.-ungar. Industrieller in Wien,

Brandscliaden-Versicherungs-Anstalt in Wien, Nieder-österr. Landes-Brandscliaden-Versicherungs-Anstalt in Wien,

Kärntn.    Landes-Brandschaden-Versicherungs-An

stalt in Klagenfurt,

Landes- Brandschaden Versicherung» - Anstalt im Erzherzogtum Österreich ob der Enns in Linz, Salzburger    Landes-Brandschaden-Versicherungs-

Anstalt in Salzburg,

Tirolisch-Vorarlbergisclie wechselseitige Gebäude-und Mobilien - Brandschaden - Versicherungs -Anstalt in Innsbruck,

„Croatia“, Versicherungs-Genossenschaft in Agram.

1892

1827

1867

1866

1829

1860

1869

1830

1865

1869

1874

1898

1825

1897

1899

1811

1811

1825

¹

In kolorierten Plänen (kol. PI.) sind Terraingegenstände von Holz, einige Kommunikationen, Kultur- und politische Grenzen nebst einigen konventionellen Zeichen schwarz, Wohngebäude sowie Objekte aus Stein, dann die Straßen rot; die Gewässer blau; die Hutweiden, Wiesen und Gärten grün; die Weingärten gelbrot; das Gestrüpp gelbgrau; die Waldungen grau; wichtige Fahrwege, Saumwege, Fußsteige Chromgelb; Felsen mit Sepia romana; Gletscher mit blaugrau; die Schichtenlinien rotbraun (Drachenblut) oder in Fels- und Gletscherpartien orangegelb (Mennig) ersichtlich gemacht.

²

Einzeln stehende Fabriken, Mühlen, Bergwerke und Steinbrüche sind nach ihrem Zwecke oder nach dem gewonnenen Materiale benannt, z. B. Papierfabrik, Kohlenbergwerk, Granitbruch.

Inhalt und Wert der Versicherungspolizze.

Jede Versicherung wird auf Grundlage eines von dem Versicherungssuchenden selbst oder nach dessen Angaben ausgestellten, eigenhändig unterschriebenen und bei der Versicherungsanstalt einzubringenden Antrages ausgefertigt.

Die auf Grundlage dieses Antrages ausgefertigte Urkunde heißt allgemein „Polizze“, bildet aber eigentlich den Vertrag, welchen die Versicherungsanstalt mit dem Versicherungsnehmer abschließt.

Damit nun in diesem Vertrage (Polizze) alle ausschlag- und maßgebenden Einzelnheiten enthalten sind, welche eine klare Auslegung desselben zulassen, ist es vor allem notwendig, daß das Ursprungsinstrument, nämlich der Versicherungsantrag, in kurzer Fassung eine klare, eingehende und sachlich richtige Erklärung erhält.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß in Schadenfällen der Wortlaut des Polizzeninhaltes sowohl, als auch die Höhe der Versicherungssumme oftmals zu Mißverständnissen führen, welche erst nach langwierigen, beiden Teilen zum Mißvergnügen werdenden Verhandlungen (und sogar Prozessen) ihr Ende erreichen.

Der Versicherte glaubt nahezu in allen Fällen durch die eingezahlte Prämie ein Recht erworben zu haben, entweder für einen bloß allgemein benannten Gegenstand samt Zugedachtem von der Anstalt auf Entschädigung rechnen zu können oder aber den in der Polizze als Versicherungswert ausgedrückten Betrag als Schadenersatz ansprechen zu können, während keiner der beiden u. a. hervorgehobenen Fälle tatsächlich eintritt, weil eben durch die oftmals leichthin genommene Ausfertigung des Versicherungsantrages nicht die wirkliche Absicht des Versicherungssuchenden zum vollen Ausdrucke gekommen ist.

In die Versicherung erscheinen nämlich nur alle jene Gegenstände auf genommen, welche im geschriebenen Wortlaute der Polizze klar und deutlich angeführt Sind; alles was nicht besonders benannt ist oder nicht einen vollständig untrennbaren Bestandteil eines unter einem Sammelnamen bezeichneten Gegenstandes bildet, wird als nicht versichert angesehen.

Der in der Polizze angesetzte Versicherungsbetrag ist mit Ausnahme der Lebens- und Rentenpolizzen, nicht in allen Fällen auch der Entschädigungsbetrag im Schadenfalle, sondern er bildet bloß die Grundlage zur Bestimmung der Prämie und zeigt jene Höhe an, bis zu welcher im Schadenfalle die Größtentschädigungssumme ansteigt.

Aus diesen beiden Tatsachen ersieht man, daß es unumgänglich notwendig ist, der Ausfertigung des Versicherungsantrages die größte Aufmerksamkeit zu schenken, da alles, was im Antragsbogen steht, in der Polizze Aufnahme findet und in allen Fällen der Inhalt der Polizze allein maßgebend ist.

Die von den Versicherungsanstalten an ihre Geschäftsträger hinausgegebenen Antragsschema enthalten alle Fragen, welche der Anstalt zur Beurteilung einer Versicherung wichtig erscheinen und^geben dem Versicherungssuchenden genaue Auskunft, wie diese Erklärung zu halten ist.

Zunächst beachte man, daß eine kurz gefaßte, möglichst deutliche, formgerechte und sachkundig gehaltene Beschreibung des zu versichernden Gegenstandes platzgreife; man hüte sich, allgemeine Ausdrücke, wie ,,u. dgl.“, ,,u. s. f.“, ,,etc.“, „ähnliche Sachen“ u. a. m. zu gebrauchen, sondern bezeichne jedes der Versicherung zu unterziehende Stück mit besonderen Namen; auch wird es sich empfehlen, ausgedehntere Besitzstände oder Sachen nach Räumlichkeiten zu trennen.

Nachher* lege man ebenso großen Wert auf die Richtigkeit bei Bestimmung der Versicherungssumme, denn § 13 der allge meinen Versicherungs-Vertragsbestimmungen lautet:

„Haben die versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadenfalles einen geringeren Wert als die darauf versicherte Summe, so wird die Ersatzberechnung nach dem geringeren Werte vorgenommen.“

„I-Iaben die versicherten Gegenstände zur Zeit des Schaden-falles einen höheren Wert als die darauf versicherte Summe, so wird der Schade im Verhältnisse dieses höheren Wertes zur versicherten Summe vergütet; wenn nur ein im voraus bestimmter Teil des zur Versicherung angegebenen Wertes von der Gesellschaft versichert worden ist, so ist auch nur ein gleich hoher Teil der ermittelten Entschädigung zu leisten; wenn die versicherten Gegenstände noch anderweitig mit Einverständnis der Gesellschaft versichert sind, so wird die Entschädigung nach Verhältnis aller auf die Gegenstände versicherten Beträge zu der von der Gesellschaft versicherten Summe berechnet.“

Die Versicherungsbedingungen.

Nach dem bisherGesagten ist es wohl mehr als selbstverständlich, daß man sich auch mit den von den Versicherungsanstalten verfaßten und behördlich genehmigten Versicherungsbedingungen vertraut machen muß.

Die Mehrzahl der Versicherungssuchenden findet es kaum der Mühe wert, die auf den Antragsformularen und auf der „Polizze“ abgedruckten Versicherungsbedingungen einer Durchlesung und Kenntnisnahme zu würdigen, obzwar in denselben nahezu alle Einzeln-heiten bezeichnet oder vorgesehen sind, welche einem Versiche-rungsabschlusse und deren allfällige Folgen zugrunde hegen oder welche im Augenblicke der Gefahr und des Schadens eintreten können.

Da die Versicherungsbedingungen für die einzelnen Zweige sehr verschieden sind und jedem Bewerber von der betreffenden Versicherungsanstalt zur Verfügung gestellt werden, unterlassen wir einen Abdruck, empfehlen aber deren eingehendstes Studium vor Abschließung des Versicherungsgeschäftes.

Der Feuerversicherungsantrag'.

Wie bei dem Titel; „Inhalt und Wert der Versicherungspolizze“ gesagt wurde, bildet der „Antrag“ die Grundlage des Versicherungsvertrages, und es soll auf dessen Ausfertigung die peinlichste Rücksicht genommen werden. Vor allem sind sämtliche, in den von den Anstalten ausgegebenen gedruckten Antragsbögen enthaltenen Spalten genau und deutlich auszufüllen und die Fragen gewissenhaft zu beantworten, da von der genauen Beschreibung sowohl die Prämienbestimmung, als auch die Kennzeichnung" des Versicherungsgegenstandes abhängt.

Die Gefahrenermittlung bei der Feuerversicherung geht in der Regel von achtPunkten aus, nämlich: 1. der Bau- und Dachungsart, 2. der Benützungsart, 3. der Nachbarschaft, 4. der ferneren Nachbarschaft oder der Brandgruppe, 5. dem Brandkreise, welcher die Stellung der Bevölkerung zu Brandlegungen, die Vorsicht derselben usw. berücksichtigt, 6. der Gefahr des Blitzschlages, 7. dem Zustande und der Art der Feuerungsanlagen, 8. der Einrichtung des Feuerlöschwesens, von denen die beiden ersten den Grundtarif der Prämien, alle anderen Zuschläge oder Nachlässe zu diesem bedingen.

Zur richtigen Beantwortung der Antragfragen dienen folgende Erläuterungen:

1.    Bauart. Die Bauart eines Gebäudes wird durch das Material bestimmt, aus welchem die Umfassungswände vom Ebnererde- bis zum Dachfußboden bestehen und wird hiernach die Bauart der Gebäude bezeichnet.

a) als massiv, wenn die Umfassungswände nur aus Stein, gebrannten Ziegeln, Beton oder Pise hergestellt sind;

5)Jals aus Holz oder gemischt, wenn dieselben aus Holz, Ringelwand, Lehm oder ungebrannten Ziegeln, oder zum Teil aus diesen Materialien und zum Teil aus Stein oder gebrannten Ziegeln hergestellt sind.

2.    Dachung. Für die Bezeichnung der Dachung eines Gebäudes ist das Material maßgebend, mit welchem der Dachstuhl gedeckt ist und es gilt:

a)    als harte Dachung, wenn ein Gebäude mit Ziegeln, Schiefer, Metall, Asbest, Eternit, Asphalt, Zement oder Dachpappe,

b)    als mit Holz, wenn dasselbe mit Schindeln oder Brettern,

c)    als mit Stroh, wenn es mit Stroh oder Rohr eingedeckt ist.

Wenn ein Gebäude — ohne Trennung der verschiedenen Dachungen durch eine über das Dach hinausreichende Feuermauer — teils hart, teils mit Holz oder Stroh gedeckt ist, oder wenn mehrere Gebäude mit verschiedenen Dachungen und von gleicher Höhe, ohne Trennung durch eine solche Feuermauer, aneinander gebaut sind, so werden dieselben hinsichtlich der Prämiierung so behandelt, als würden sie ausschließlich mit dem feuergefährlichen Materiale gedeckt sein.

3.    Feuermauern. Unter Feuermauern werden solche Mauern verstanden, welche vollständig aus Stein und Ziegeln erbaut sind, keinerlei Öffnungen (weder Türen noch Fenster) haben,^mindestens 30 cm stark sind, und 45 cm über das Dach hinausreichen.

Sowohl bei Gebäuden, als auch bei der Versicherung von Fahrnissen ist es unerläßlich, daß man einen annähernd genauen Lageplan auf dem ,,Anträge“ anbringt, und man erreicht diesen, die Begutachtung des Wagnisses in versicherungstechnischer Beziehung

wesentlich fördernden Zweck am besten in nachstehender Form, indem die einzelnen Maße der Gebäude sowohl, als auch ihre Entfernungen untereinander in Metern gemessen angesetzt werden wie folgt:

Lageplan eines Bauernhofes.

In dieser Aufnahme ist vorausgesetzt, daß die Maße aufDezimeter und Zentimeter genau angesetzt werden; wer jedoch in der Aufnahme ungeübt ist, möge die Maße bloß (ohne

der Dezimeter und Zentimeter, also in ganzen Zahlen) ansetzen; dabei wäre aber wohl darauf Rücksicht zu nehmen, daß man das Maß bis zu einem halben Meter wegläßt, dagegen jenes über einen halben Meter als einen Meter annimmt.

Wie dieser Bauernhof in seinem Bilde aussieht, zeigt folgende Ansicht, welche ein halbwegs geübter Zeichner mit einigen Umrißlinien auch auf dem Anträge beibrin-gen kann, da solche Skizzen, auch wenn noch so einfach, für die Beurteilung der Bauart und Konstruktion von großem Werte sind.

Bei dem Abmessen der Gebäude für den Lageplan sind die Maße stets über dem Sockel, d. i. bei ebenem Terrain etwa in Manneshöhe zu messen; niemals darf aber hiebei der Dachvorsprung als verbaute Grundfläche gemessen werden.

»SK

WOHNHAUS

____

in 5 o

64'30

.4-1420--*>

Q~p-

GOPPEL

4116 0—>

r-

STALL

o-->!

NORO

WEST--OST

SUD

DÜN

S*

GER

12'00-~v

immerhin

in Metern Bruchteile

-34'80-

io

zo

30

40

Im

MASSTAB = 1:100 0

St

A'v: i

üau—

'.ir¥äJs

St,

V-

1061 —

Über die Art xmd Weise, wie ein Gebäude zur Versicherung beantragt werden kann, gibt der § 3 der allgemeinen Versicherungs- Vertragsbestimmungen Aufschluß, welcher lautet:

„Bei Gebäuden kann sich die Versicherung erstrecken.

a)    auf das ganze Gebäude (Bauwert),

b)    auf einzelne Teile desselben als: Dach, (Dachwerk), alle Teile des Unterbaues ohne Mauern, die Mauern allein“.

Unter der Versicherung eines Gebäudes oder des Bauwerkes eines Gebäudes werden alle Teile desselben mit Ausnahme der Grund-und Kellermauern verstanden.

Die Versicherung des Daches (Dachwerkes) begreift in sich: den Dachstuhl samt der Eindeckung, die Giebelverschalung und den Dachfußboden, sowie überhaupt alle Gebäudeteile oberhalb des letzteren, mit Ausnahme der gemauerten Rauchfänge und der Feuer-und Giebelmauern.

Unter der Versicherung aller Teile des Unterbaues ohne Mauern wird die Versicherung aller Teile des Gebäudes vom Dachfußboden abwärts, welche einen baulichen Bestandteil des Gebäudes bilden, mit Ausschluß jedoch der Mauern und der Stiegen verstanden.

Sturz-, Wickel- und Rohroberböden werden, wenn dieselben vermittels der Bundtrame konstruiert sind, sowie diese selbst noch zum Dachwerke gerechnet.

Die Versicherung der Mauern allein umfaßt alle Mauern des Gebäudes mit Ausschluß der Grund- und Kellermauern, begreift jedoch die steinernen Stiegen und die Schornsteine in sich.

Mauerbeschädigung (der Betrag der mutmaßlichen Beschädigung des Mauerwerkes) wird nicht versichert, dagegen ist es zulässig, bestimmt bezeichnete Teile des Mauerwerkes, z. B. U Meter Mauerwerk dachabwärts, das Giebel-, Kamin- und Gesimsmauerwerk, das Dachbodenmauerwerk, ferner den inneren Mauerverputz, den Fassüdenverputz, die Versetzarbeiten, Einwölbungen, die Ausmauerung von Tramböden usw., zu versichern.

Wenn es sich also um die Schätzung des Wertes eines Gebäudes handelt, wird vor allem anderen der eben dargelegte Standpunkt im Auge behalten werden müssen und deshalb ist es nötig, daß man das Gebäude so deutlich als nur möglich beschreibt, wobei aber auch das Jahr der Erbauung, der Bauzustand und der Aufwand an jährlichen Erhaltungsarbeiten angeführt werden müssen.

Man mißt nun den Unterbau nach dem'hier folgenden Bilde in seiner Länge und Breite = U. L. und U. B. und ebenso das Dachwerk in seiner Länge und Breite = D. L. und D. B., mit Dachvorsprung, genau ab und erhält z. B. laut dieser Annahme:

174-00 m²

Unterbau lang 17’40 m, breit 10 m, Baufläche

Dachwerk ,,    19-40 m, breit 12 m, Grundfläche 232-80 m²

nach welchen Quadratausmaßen dann jeder Bausachverständige mit ziemlicher Sicherheit den Preis per 1 m² Neubau anzugeben in der Lage sein wird, woraus man nach Abzug eines Teiles für die natür-

10(52

liehe Entwertung durch Alters- und Gebrauchsabnützung den Versicherungswert finden kann.

In den nachfolgenden Tabellen bringen wir einige durchschnittliche Angaben über Neuwerte verschiedener Bauteile für die „Österr.-ungar. chie“

welche naturgemäß nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für Uneingeweihte

bilden können und jederzeit nach den Ortsverhältnissen durch erprobte Bausachverständige richtiggestellt werden müssen.

sr m.m

iÄSÜ

Monar-

30

geltend,

Weiters kommen in Versicherung die Fahrnisse. Unter dem Worte „Fahrnisse“ versteht man alle beweglichen Einrichtungen beliebiger Art und es empfiehlt sich für alle unter einem Sammelnamen faßbaren Gegenstände eine Aufschrift anzuwenden und für jeden dieser Aufschriften eine eigene Versicherungspost aufzustellen, wie folgt: Für Möbeln, Haus- und Küchengeräte, Kleider, Bettzeug, Wäsche (Feib-, Tisch- und Bettwäsche), Teppiche, Vorhänge, Spiegel, Uhren, Schmuck, Gold- und Silbersachen, Porzellan und Glassachen, Bücher, Musikalien, Bilder, Gemälde und Kupferstiche, Instrumente (musikalische, physikalische, astronomische usw.), Brennmaterial, Lebensmittel, Verkaufs waren, Futtervorräte (Stroh, Heu, Hafer), Feldfrüchte (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Linsen, Erbsen, Wicken, Heiden, Hirse, Ölfrüchte, Rüben, Sämereien, Hopfen, Kartoffeln u. dgl.), ferner für Materialvorräte der Industrie, in Arbeit befindliche und fertige Industrieerzeugnisse.

Geld, Wertpapiere, Urkunden, geschriebene Bücher, Schriften , aller Art, Geschäftsbücher und solche Gegenstände die einen Liebhaberwert haben, sind von der Versicherung ausgeschlossen.

Anschaffungspreises und der Bestimmung jedes Modelles, sowie des Abganges geführt und im Schadenfalle vorgelegt werden.

Über zur Versicherung gelangende Modelle muß ein besonderes Verzeichnis mit Angabe und Anfertigungszeit, der Herstellungskosten oder des

Die Versicherung der Modelle wird nur für drei Viertel ihrer Wertes geleistet, so daß ein Viertel ihres Wertes unversichert bleiben muß. Dementspreclind wird der Schadenersatz für Modelle immer nur im Verhältnisse von drei Vierteln des Wertes zur Zeit des Schadenfalles und überhaupt nur für solche Modelle geleistet, deren Wiederherstellung wirklich erfolgt. Für diejenigen Modelle, welche nicht wieder hergestellt werden, kann der Versicherte nur den Ersatz des Materialswertes beanspruchen.

Bei der Versicherung von Maschinenanlagen (Fabriken) sind einzeln zu unterscheiden: Motoren, Transmissionen, Riemen-, Seil-

und Gurtenantriebe, Rohrleitungen, Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Gerätschaften.

Für alle Fahrnisse und Maschinenversicherungen empfiehlt es sich, die Werte nach den einzelnen Gebäuden abzusondern, selbst dann, wenn man aus Rücksichten für den Betrieb die Freizügikeit für alle in einer Gruppe gelegenen Gebäude in Anspruch nehmen muß.

Die Versicherungsbedingungen, welche zumeist auf der Polizze enthalten sind, geben bei der Elementarschadenversicherung darüber Aufschluß, daß für keinen der Abnützung oder Entwertung unterworfenen Gegenstand die Herstellungs- oder Anschaffungskosten vergütet werden, wenn nicht zufällige Umstände diese Kosten aufrecht erhalten. Man hat also darauf besonders zu achten, daß jeder Gegenstand nur mit seinem wahren (gemeinen) Werte auch Zeitwert, Jetztwert, Versicherungswert genannt) in Versicherung gelangt und verhüte tunlichst, eine Über- oder Unterwertung eintreten zu lassen, wobei man sich über den Begriff des „Zugehöres“ eines Gegenstandes die §§ 293, 294 und 297 des „Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Österreich“ vor Augen halte.

Es empfiehlt sich daher, alle der Feuerversicherung zu unterziehenden Gegenstände einer genauen Schätzung zu unterziehen, welche von einem besonders im Versicherungswesen bewanderten Sachverständigen verfaßt sein soll und worin sowohl auf den Neuwert, als auch auf die durch Abschreibung der Alters- und Gebrauchsabnützung und sonstiger die Wertbemessung eines Gegenstandes beeinf lu ßende Verhältnisse gebührende Rücksicht genommen wird.

Die Brandschadenermittlung.

Tritt ein Schadenfall ein, so ist der Versicherte verpflichtet:

a)    so weit es in seiner Macht steht, die versicherten Gegenstände zu retten und für ihre Sicherung und Erhaltung zu sorgen;

b)    die Anzeige von dem eingeti'etenen Schadenfalle (auch dann, wenn kein Entschädigungsanspruch erhoben wird) der Gesellschaft oder deren betreffenden Ortsbevollmächtigten binnen 24 Stunden und

c)    der Ortspolizeibehörde binnen 3 Tagen zu erstatten.

Die genannten Fristen beginnen im Falle eines unüberwindlichen Hindernisses, sie einzuhalten, sobald letzteres aufhört.

Wird ein Ersatzanspruch gestellt, so sind die Nummern des Versicherungsscheines (der Polizze) und alle Postnummern über die vom Brande betroffenen Gegenstände in der schrifliehen Anmeldung anzuführen. Es empfiehlt sich, die schriftliche Anmeldung des Schadens sowohl als auch die mutmaßliche Höhe desselben durch einen Sachverständigen aufstellen zu lassen, damit die Anstalt ein möglichst genaues Bild über den Umfang und die Gegenstände des Schadens empfängt, weil sie danach die Erhebungsvertretung (Abrechner, Sachverständigen) zusammensetzt und jede Verzögerung in der Ermittlung des Schadens entfällt.

Die SchadenerhebungsVertretung besteht in der Regel aus einem Beauftragten oder Bevollmächtigten der Versicherungsanstalt und einem oder mehreren eigenberechtigten, unparteiischen und nicht im Solde der Anstalt stehenden Geschäftsleuten oder Gewerbetreibenden als Sachverständige ferner aus dem Versicherten oder dessen Bevollmächtigten und seiner Sachverständigen, welche ebenfalls unparteiische Geschäfts- oder Gewerbs-leute des betreffenden Zweiges sein müssen. Bei kleineren Schadenerhebungen vereinigt wohl auch der Beauftragte der Versicherungsanstalt die Eigenschaften des Sachverständigen in eigener Person und steht dann zumeist auch nur der Versicherte dem Beauftragten allein gegenüber. Der Leiter der Erhebungsvertretung ist unter allen Umständen der Beauftragte oder der Bevollmächtigte der Versicherungsanstalt.

Wenn für die Abschätzung größerer Schäden sowohl die Gesellschaft wie auch der Versicherte eigene Sachverständige bestimmen wollen, so ist in der Regel der formelle Vorgang hiefür wie folgt:

Jede Partei bestellt schriftlich einen Sachverständigen; zeigt eine Partei, nachdem sie hiezu von der anderen unter Benennung des ihrerseits gewählten Sachverständigen schriftlich aufgefordert ist, nicht binnen acht Tagen nach Empfang dieser Aufforderung die von ihr getroffene Wahl schriftlich an, so geht das Recht, den zweiten Sachverständigen zu wählen, auf die auffordernde Partei über und kann von der säumigen Partei nicht mehr ausgeübt werden.

Beide Sachverständige wählen vor Beginn der Abschätzung einen dritten Sachverständigen als Obmann; können sie sich über dessen Wahl nicht einigen, so wird er auf Antrag der Parteien oder einen von ihnen, von dem Vorsitzenden des ordentlichen Gerichtes, in dessen Sprengel der Schade sich ereignet hat, ernannt.

Der Obmann tritt nach beendeter Abschätzung in dem Falle in Tätigkeit, wenn sich die beiden Sachverständigen über die Abschätzung nicht geeinigt haben, und entscheidet innerhalb der Grenzen ihrer Abschätzung über die strittig gebliebenen Punkte.

Die von den Sachverständigen schriftlich abzufassenden Abschätzungen müssen mindestens enthalten:

a)    den Wert des Gegenstandes unmittelbar vor dem Schadenfalle; bei Gebäuden und Maschinen außerdem auch den Neuwert, beziehentlich Neuanschaffungswert;

b)    den Wert des Gegenstandes nach dem Schadenfalle oder den Wert der übrig gebliebenen Teile und Materialien unter Berücksichtigung ihrer Verwendbarkeit für die Wiederherstellung.

Auf Grund der Abschätzung erfolgt die Berechnung der Entschädigung auf Basis der versicherten Summe.

Die Abschätzungsbefunde sind dem Versicherten auf Verlangen abschriftlich bekanntzugeben.

Die Sachverständigen einer Brandschadenerhebungsvertretung haben demnach eine äußerst wichtige Verrichtung auszuüben, indem sie oft über das Vermögen ganzer Familien oder Anstalten, zumindest aber über einen Teil desselben entscheiden; es gehört zur Ausübung

dieser Tätigkeit eine ganz besondere Befähigung zur Beurteilung von Sachen, ihrer Verwendung und weiteren Verwendbarkeit, ihrer Herkunft und Güte sowie ihres derzeitigen Anschaffungswertes und ihres dermaligen Zeitwertes, weil aus all diesen Einzelheiten sich erst der laut der Versicherungsbedingungen als Ersatz wert zu ermittelnde Schaden ergibt, den ein ganz oder teilweise vernichteter Gegenstand besessen hat. Oft aber tritt noch eine weitere schwierige Aufgabe an den Sachverständigen heran, wenn er mangels genügend ausführlicher Beantragung oder bei nur allgemeiner Benennung des Versicherungsgegenstandes, letzteren nach vollständiger Zerstörung oder Unkenntlichkeit nach dem Brande einer genauen Schätzung unterziehen soll, wozu ein förmliches Gerippe der Gestalt und Ausstattung des Gegenstandes nebst Planskizzen und Kostenberechnungen erforderlich werden, die je nach der Auffassung der Sachverständigen oft sehr verschieden ausfallen können und wodurch der Wert des Gegenstandes ein eingebildeter wird. Außer diesen rein sachlichen Beurteilungen hat aber der Sachverständige auch noch zumeist über mehr oder minder wichtige, rechtliche, aus dem Wortlaute des Versicherungsscheines hervortretende Fragen zu entscheiden, weil die Schadenermittlung in den meisten Fällen ein Akt von kurzer Dauer ist, welcher im Wege des Einvernehmenseingeleitet und zu Ende geführt wird, wodurch selbst bei zweifelhaften Rechtsfragen die Auslegung der Sachverständigen gleichzeitig als Schiedsspruch oder Rechtsspruch angesehen wird.

Aus den hier in aller Kürze genannten Erfordernissen zum Amte eines Sachverständigen ergibt sich, daß ein solcher nicht nur eine genügend fachliche Kenntnis, sondern überhaupt eine allgemeine Bildung und hinreichende Erfahrung im praktischen Leben, ferner volle Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sowie überhaupt einen unbescholtenen Charakter besitzen muß, wenn er seine Verrichtung im Sinne des Versicherungswesens, als einer humanitären Veranstaltung, ohne Verletzung des Rechtes des einen oder anderen Teiles, in tadel- und selbstloser Weise ausüben soll.

Es empfiehlt sich demnach sowohl dem Versicherten als auch der Versicherungsanstalt, nur mit obigen Eigenschaften ausgerüstete Personen als Sachverständige beizuziehen, und wird besonders vor solchen Leuten gewarnt, die sich wegen Erzielung eigener Vorteile oder wegen Wiederherstellung oder Lieferung von verbrannten Gegenständen herandrängen, da ein etwaig erreichter Vorteil den Auftraggeber moralisch schädigt und ihm auch wieder verloren geht.

Wenn der Versicherung beziehungsweise Schadenerhebung bei Gebäuden eine „Vorschätzung“ oder bei Fahrnissen eine „Einzelbeschreibung“ (Voraufnahme durch Sachverständige) zugrunde liegen, so gestaltet sich die Schadenermittlung wesentlich einfacher als dies ohne diese bei der Versicherungsbeantragung auf-gestellten Schriftstücke möglich wäre, weil der Versicherungsgegenstand zum mindestens einer Augenscheinnahme unterworfen wurde, wodurch dessen Eigenschaften in den meisten Fällen festgesetzt erscheinen; diese Voraufnahmen sollen aber ebenfalls nur durch geübte Sachverständige und von diesen gewissenhaft verfaßt werden.

Die Lebens-, Renten- und Pensionsversieherung.

Die Wichtigkeit der Lebensversicherung für den einzelnen und ihre hohe Bedeutung für das Wohl der Gesamtheit wird mit jedem Tage mehr erkannt, gewürdigt und benützt und es beginnt diese segensreiche Einrichtung allmählich Gemeingut des Volkes zu werden.

Die Lebensversicherung verdient aber auch diese ihr allseitig entgegengebrachte Anteilnahme, denn sie allein vermag den in jedes unverdorbenen Menschen Gemüt wohnenden Drang, sein und der Seinen Lebensglück zu gründen, seine und der Seinen Zukunft vor den Wechselfällen des tückischen Zufalls nach Möglichkeit zu schützen, vollständig und sicher zu befriedigen. Wohl fordert sie ein Opfer von der Gegenwart, aber dieses Opfer ist ein kleines, leicht erschwingbares und damit sichert sie die Zukunft, da sie die Sparsamkeit, welche sie weckt und erhält, so erfolgreich ausbildet, daß die Erreichung des Sparzweckes zweifellos verbürgt ist.

Der höhere Wert der Lebensversicherung gegenüber der Sparkasse liegt darin, daß sie unter allen Umständen an Stelle der durch Tod oder Alter vernichteten menschlichen Erwerbskräfte entsprechende Kapitalswerte bildet, deren Zweck es ist, entweder Erziehung oder Versorgung der Familienmitglieder trotz frühzeitigen Todes des Ernährers oder diesem letzteren selbst trotz etwa eintretender Erwerbsunfähigkeit eine selbständiges, sorgenfreies Dasein zu sichern.

Das vorzüglichste Mittel, um Kapitalien in die Familien zu tragen, ist unstreitig die Lebensversicherung.

Der Abschluß einer Lebensversicherung paßt für folgende Lebens lagen:

1. Wenn der Gatte seiner Frau oder seinen Kindern ein Kapital hinterlassen will;

' 2. wenn jemand Schulden besitzt und den Gläubiger für den Fall seines Todes sicherstellen will;

3.    wenn sich die Familie gegen den Verlust jenes Kapitales sichern will, welches für einen studierenden Sohn auf gewendet wird;

4.    wenn ein bereits selbständiger Mann, welcher seine Eltern oder Verwandten materiell unterstützt, diese auch für den Fall versorgt wissen will, als er früher wie seine Eltern oder Verwandten -sterben sollte ;

5.    wenn jemand eine mit Schulden belastete Realität besitzt und diese schuldenfrei hinterlassen will;

6.    wenn jemand nach seinem Ableben Vereinen, Anstalten, Stiftungen, Kirchen usw. ein Kapital hinterlassen will;

7.    wenn Geschäftsleute sich zum gemeinsamen Betriebe von Geschäften vereinigen, um beim Ableben eines Geschäftsteilhabers das angelegte Kapital nicht zu schmälern;

8.    wenn Mann und Frau sich wechselseitig beerben wollen;

9.    wer nur an die Zukunft seiner eigenen Person allein zu denken hat, der wähle die Erlebens Versicherung;

10.    wer Kinder hat, er mag für den Todesfall schon versichert sein oder nicht, und dem an der Versorgung derselben gelegen ist, sei es zum Geschäftsbeginne, sei es zur Verheiratung, der versichere diese Kinder so, daß sie nach Vollendung eines bestimmten Alters ein Kapital als Aussteuerversicherung erhalten;

11.    wenn ein Vater findet, daß ihm die Kosten des Freiwilligenjahren seines Sohnes einstens Verlegenheiten bereiten könnten, so wird er gut darandun, für diesen eine Erlebensfallversicherung abzuschließen;

12.    der Privatmann versichere eine Leibrente für seine Altersversorgung;

13.    der Privatbeamte versichere eine Invaliditätspension, welche bei beginnender Arbeitsunfähigkeit oder spätestens nach Vollendung des 65. Lebensjahres zahlbar wird;

14.    wer niemanden zu versorgen hat und nur ein bescheidenes Kapital besitzt, das ihm verloren gehen kann und überdies nur geringe Prozente ab wirft, der versichere sich eine Alters pension, welche das Zwei-, ja selbst das Dreifache der Zinsen betragen wird (alten Personen ganz besonders zu empfehlen);

15.    der Staatsangestellte, Eisenbahnbeamte, Professor Lehrer usw., welcher innerhalb der ersten zehn Dienstjahre heiratet, also im Falle seines Todes während dieser Jahre eine nicht pensionsberechtigte Witwe hinterläßt, der sollte nicht unterlassen, eine Wit-wenpensoin zu versichern, welche wegen der geringen Prämien jedem möglich sein wird;

16.    wer ein Kind zu versorgen hat, von welchem mit Rücksicht auf Gesundheit oder Fähigkeiten angenommen werden muß, daß es niemals zu wirtschaftlicher Selbstsändigkeit gelangen werde, der versichere demselben eine lebenslängliche Kind er pension;

17.    wer seinen Kindern die Erziehung und Ausbildung auch für den Fall ihrer Verwaisung gewährleisten will, der versichere ihnen aufhörende Kinderpensionen.

Die vorstehenden Beispiele, die leicht vermehrt werden könnten, zeigen, wie sehr die Lebensversicherung in fast alle Lebensverhältnisse liineingreift und berechtigen zu der Behauptung, daß diese Polizze ein so wichtiges Schriftstück ist, daß sie in keinem Hause, in keiner Familie fehlen Sollte.

Die meisten Menschen verstehen nicht die Kunst zu sparen oder gewissenhaft zu sparen. Für diese ist die Lebensversicherung das vorzüglichste Erziehungsmittel zur richtigen Sparsamkeit, weil die Lebensversicherung zur regelmäßigen Leistung von Einlagen nötigt.

Aus den Versicherungsbedingungen für die Lebensversicherung heben wir die wesentlichsten lehrreichen Punkte hervor, und zwar:

a) Wer einer Lebensversicherung beitreten will, hat dies in einer Beitrittserklärung der Anstalt bekannt zu geben und hat die in einem eigenen Formulare (Fragebogen) enthaltenen Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten.

Nach Art der Versicherung wird hierauf der Gesundheitszustand des VersicherungsWerbers in der Regel von zwei Ärzten festgestellt und überdies ein Altersnachweis gefordert. Wer eine Versicherung auf den Todesfall einer anderen Person eingehen will, hat auch die Zustimmung dieser letzteren auf unzweifelhafte Weise nach-zu weisen.

— 1068 —

b)    Versicherungen auf den Todes- und Überlebensfall können je nach Wunsch des Antragstellers so abgeschlossen werden, daß das versicherte Kapital entweder an eine bestimmte Person oder auch an den Inhaber des Versicherungsscheines gezahlt werden soll.

c)    Vor Auszahlung jeder Versicherungs- oder Rückzahlungssumme werden unbezahlte Prämien in Abzug gebracht.

d)    Ändert der Versicherte seinen Wohnsitz oder Beruf, so muß er dieses der Anstalt binnen einem Monate anzeigen.

e)    Beabsichtigt ein Versicherter Land- oder Seereisen außerhalb Europa zu unternehmen, so ist vorher der Anstalt Anzeige zu erstatten, welche darüber zu beschließen hat, ob und unter welcher Bedingung die Versicherung fortbestehen kann.

/) Wenn ein Versicherter nach Ablauf e^ner dreijährigen Versicherungsdauer die weiteren Zahlungen der Prämie nicht mehr leisten kann oder leisten will, so steht es ihm frei, bei Kapitalsver-sicherungen^auf den Todesfall die Auflösung oder Abänderung des Versicherungsvertrages — bei allen übrigen Versicherungsarten jedoch nur die Abänderung des Versicherungsvertrages zu begehren.

Im Falle der Auflösung wird ihm der mathematisch festgestellte Wert seiner Versicherung nach einem 10%igen Abzug zurückerstattet, im Falle der Abänderung jedoch dieser mathematische Wert seiner Versicherung als Grundlage für einen neuen Versicherungsvertrag ohne allen Abzug in Rechnung genommen.

g) Nach erfolgtem Ableben einer auf den Todesfall versicherten Person ist längstens innerhalb dreier Monate nach Eintritt des Todes die Anstalt von dessen Hinscheiden in Kenntnis zu setzen. Auch ist binnen dieser Frist nebst dem amtlichen Totenscheine der genaue Bericht des Arztes über die letzte Krankheit (Krankengeschichte) oder der Nachweis über die sonstige Todesursache einzusenden. Wird diese Frist verabsäumt, so erlischt jeder Anspruch, es wäre denn, daß der Bezugsberechtigte darzutun vermöchte, daß er an der verspäteten Anmeldung oder Einsendung kein Verschulden trägt.

h)    Wird die Auszahlung der Versicherungssumme verweigert und ergreift der Betreffende nicht binnen 3 Monaten deu Rechtsweg, so sind die Ansprüche der Polizze erloschen.

i)    Die aus einer Versicherung auf den Todesfall entspringenden Ansprüche gehen für denjenigen vollständig verloren, welcher den Tod des Versicherten durch eine im allgemeinen Strafgesetze verbotene Handlung herbeiführt.

k) Stirbt der Versicherte infolge eines Zweikampfes oder es wird an ihm eine rechtskräftig verhängte Todesstrafe vollzogen oder tritt derselbe infolge rechtskräftiger Verurteilung zu mehr als drei Jahren Kerker seine Freiheitsstrafe an, so erlischt der Versicherungsvertrag und es wird den Bezugsberechtigten nur der mathematisch festgestellte Wert der Versicherung nach einem 10°oigen Abzüge ausbezahlt.

l) Erfolgt der Tod durch Selbstmord, so wird die Versicherungssumme nur dann ausbezahlt, wenn die Versicherung schon fünf Jahre in Kraft stand. Andernfalls wird den Bezugsberechtigten nur der mathematisch festgestellte Wert der Versicherung nach einem 10%igen Abzüge ausbezahlt.

Bei Versicherungen für den Fall des Erlebens eines im voraus bestimmten Alters tritt die Auszahlung der versicherten Summe nach Erreichung dieses Alters ein.

Bei Versicherungen von aufgehobenen Leibrenten beginnt der Bezug der Rente nach Erreichung eines bestimmten, der freien Wahl des Versicherten überlassenen Altersjahres.

Bei Versicherungen von Überlebungsrenten beginnt der Bezug mit dem Todestage des Überlebten.

Von den erworbenen Jahresrenten kann die erste Jahresrente am ersten Tage des auf die Erwerbung des Bezugsrechtes folgenden Jahres Viertels für die bis dahin verflossene Zeit behoben werden; von da an werden die ferneren Teilzahlungen vierteljährlich nachhinein gegen Bescheinigung und Lebensbestätigung des Bezugsberechtigten sowie gegen Vorweis des Versicherungsscheines ausgefolgt.

Die Unfallversicherung,

Dieser Versicherungszweig befaßt sich mit der Versicherung gegen die Folgen der Unfälle der Menschen, die denselben in Ausübung ihrer geschäftlichen oder privaten Tätigkeiten, oder in industriellen Betrieben, oder auf Reisen zustoßen.

Die Unfallversicherung der Arbeiter ist durch das Gesetz vom 28. Dezember 1887, RGB. Nr. 1 ex 1888, für den Umfang der im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder vom Staate aus in Kraft gesetzt und da diese Versicherungsart für Arbeiter und Betriebsbeamte eine verbindliche ist, so verweisen wir auf die vom k. k. österr. Ministerium des Innern hierüber ausgegebenen ,,Amtlichen Nachrichten“, aus welchen nähere Anhaltspunkte erhalten werden können.

Die letzte Verordnung wurde am 3. August 1909 für die Zeit vom 1. Jänner 1910 bis 31. Dezember 1914 ausgegeben.

Im allgemeinen ist der zu leistende Beitrag in Perzenten des Arbeitslohnes nach verschiedenen Gefahrenklassen der einzelnen Gewerbe festgesetzt, aber auch noch von der örtlichen Lage des Gewerbebetriebes abhä,ngig, wobei aber der Betriebsunternehmer zirka 90% des gesamten Beitrages leistet.

Die Haftpflichtversicherung.

Dieser Versicherungszweig gründet sich im Wesen auf jene Haftpflicht, welche gesetzlich jedermann treffen kann, durch dessen Verschulden oder Versäumnis einem Dritten ein körperlicher Schaden zugefügt wird, für dessen Entschädigung er nach den §§ 1311 und 1318

des österreichischen „Allgem. bürgerl. Gesetzbuches“ haftbar ist¹). Die Versicherungsanstalten übernehmen in diesem Falle bis zu der in der Polizze festgesetzten Höhe die vollen Ersatzleistungen für Ansprüche, welche beispielsweise gegen den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Hausbesitzer bezw. Hauspächter oder Verwalter aus solchen Unfällen auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für die Verletzung oder Tötung von Menschen oder Beschädigung von Sachen rechtlich geltend gemacht werden. Im übrigen wird auf die Punkt 6 (Seite 1054) angeführten verschiedenen Arten der Haftpflichtversicherung hingewiesen.

Die Krankenversicherung.

Die Krankenversicherung befaßt sich mit der Entschädigung eines perzentuellen Lohnbetrages für gewerbliche Bedienstete und Arbeiter und war bis zu dem Zeitpunkte, in welchen der Staat die Arbeiterkrankenkassen ins Leben rief, gänzlich in Händen von Privaten, Industriellen und Vereinen, welche nach den verschiedensten Grundlagen vorgingen.

Die staatliche Einflußnahme durch Bildung der Bezirks- und Betriebskrankenkassen machte diesem Gewirre ein Ende, indem nun nach versicherungssachlichen Gesichtspunkten eine einheitliche Geschäftsführung unter Staatsaufsicht eingeführt wurde. Da auch bei der Krankenversicherung sowie bei der Unfallversicherung der Arbeiter eine bindende Pflicht zur Versicherung eingeführt wurde, so verweisen wir auf den betreffenden Inhalt der vom k. k. österr. Ministerium des Innern ausgegebenen „Amtlichen Nachrichten über die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter“. Der Beitrag wird in Perzenten der Durchschnittslöhnungen bemessen, wovon der Arbeiter ²/₃, der Betriebsunternehmer ¹/₃ zu leisten hat.

Eine Krankenversicherung für einen anderen als den Stand der Bediensteten und Arbeiter besteht nicht, doch bestehen noch Versorgungsanstalten und Pfründen für Invalide, die aber zumeist auf dem Wohltätigkeitssinne der Bevölkerung oder auf Schenkungen größerer Körperschaften beruhen.

Die Militärdienstversicherung.

Diese Versicherungsart bezweckt die Aufbringung jener Kostenbeträge, welche den Eltern oder Vormündern durch den seinerzeitigen Eintritt ihrer Söhne oder Pfleglinge in den Militärdienst erwachsen können. Sie bildet eigentlich einen Zusatz der Lebensversicherung, indem man eine Erlebensversicherung auf die Person des Kindes nimmt, hat sich aber bereits als selbständiger Zweig entwickelt, indem nach deutschländischem Muster eigene Militärdienst-Versicherungsanstalten gegründet wurden.

Die Transportversicherung.

Dieser Versicherungszweig ist die Mutter des ganzen Versicherungswesens und aus ihm bildete sich die ganze Vei'sicherungs-industrie nach und nach hervor.

Die Transportversicherung bezweckt jenen Schaden zu ersetzen, welchen Waren und Beförderungsmittel zu Wasser und zu Lande erleiden können und sie versichert jegliches Beförderungsmateriale sowohl auf gewöhnlichen Frachtwägen, wie auf Eisenbahnen und Schiffen, auf Flüssen, Seen und am Meere. Die Versicherung erstreckt sich auf die Beschädigung oder die Vernichtung des Versicherungsgegenstandes in jeder Form, sie mögen durch irdische Gewalt {Wasser, Feuer) oder andere Verluste, mit Ausnahme des Diebstahls, eintreten.

Bei regelmäßigen Landfrachten zu Wagen (Speditionen), dann bei Frachten auf Eisenbahnen und Dampfschifflinien ist die Versicherung aller eingebrachten Waren in der Regel eine verbindliche gegen feste Jahresgebühr für eine bestimmte Größthöhe der Ersatzsumme. Bei allen anderen und unregelmäßigen Verfrachtungen (per Wagen, Segelschiff, Dampfer) wird die Gebühr nach der Höhe der geschätzten Waren und Fahrbetriebsmittel nach der Kurszeit (Fahrziel) bemessen.

Die Valorenversicherung.

Diese Versicherung richtet sich gegen Verlustschäden bei Sendungen von Bargeld, Wertpapieren usw.

Hiebei werden Postsendungen, die nicht der Postanstalt bekanntgegebene Wertsachen enthalten, gegen Verluste und Abgänge während der Behandlung und Beförderung versichert-

Die Hagelversicherung.

Die Hagelversicherung bezweckt den Ersatz jenes Schadens, welcher durch elementare Schäden an den Feldfrüchten der Landwirtschaft zugefügt werden und ist bereits sehr maßgebend in der Versicherungsindustrie geworden, indem die weitesten Kreise von dieser Einrichtung Gebrauch machen, wie die statistischen Vergleichsziffern erweisen.

Die Sturmschadenversicherung.

Dieser Versicherungszweig wurde in Österreich erst im Jahre 1902 durch eine reichsdeutsche Anstalt (die Kölnische Unfallversicherungsgesellschaft in Köln am Rhein) eingeführt und verspricht in jenem Falle eine gedeihliche Entwicklung, als von ihm durch weitausreichende Beteiligung in den geschäftlichen Kreisen Gebrauch gemacht wird.

Die Einbruchdiebstahlsversicherung.

Die Einbruchversicherung bietet Ersatz für Schäden bei Vernichtung, Beschädigung und Abhandenkommen durch Einbruchdiebstahl und ist daher für jedermannn unerläßlich, der seine Möbel, insbesondere Schmucksachen, Gold- und Silberzeug, Kleider und Wäsche, Wertpapiere, Bargeld und sonstige Wertgegenstände in seiner Wohnung oder im Hause sichern will.

Die Glockenversicherung.

Diese Versicherung richtet sich gegen Schäden durch Glockenbruch und ist naturgemäß auf enge Grenzen beschränkt, indem gewöhnlich auch die Feuerversicherung in diesen Zweig hinübergreift.

Die Glasversicherung.

Bei dieser Versicherungsart werden vornehmlich Fenster-, Tür-und Auslagenverglasungen (sowie Geschäftsauslageräume mit Glasausstattungen) gegen Bruch bei zufälliger oder mutwilliger Beschädigung versichert und wird hievon bereits von den Geschäftskreisen der größeren Städte der weiteste Gebrauch gemacht.

Die Viehversicherung.

Die Viehversicherung bildet für die Landwirtschaft einen wichtigen Zweig der Fürsorge und gleichsam eine tierärztliche Maßregel, da die durch Viehseuchen entstehenden Verluste materiell ersetzt werden und gleichzeitig durch die Versicherungsbedingungen die Krankheiten vorbeugende Maßnahmen eingeführt werden.

Gegenwärtig erstreckt sich die Versicherung auf Pferde, Rinder, und Ziegen und wird durch die von den einzelnen Ländern eingerichteten Versicherungsanstalten oder Vereine oder auch durch örtliche Vereine betrieben und bewegt sich, trotz des äußerst nötigen Bedürfnisses, noch in engen Grenzen.

Die Schätzung für die Feuerversicherung.

Über Schätzungsbeträge, Versicherungswerte, Entwertungsziffern, Tilgungs- und Erhaltungskosten.

Die Schätzung von Realitäten behufs Hypothekargeschäften, Grundbuchsbehandlungen und Käufen, von denen an anderer Stelle die Rede ist, wird gewöhnlich auf die Weise vorgenommen, daß aus dem Betrage der erhobenen Herstellungskosten abzüglich einer Teiltilgung und jenem, welchen eine Kapitalisierung des Zinsenerträgnisses abzüglich der Steuern, Abgaben und Erhaltungskosten ergibt, der Mittelwert gezogen wird und letzterer den Schätzungswert der Realität darstellt.

Bei Schätzungen für Versicheru ngs zwecke kommt jedoch nur der erste Teil von obgenannter Regel, nämlich die Schätzung der derzeitigen Herstellungskosten des Gegenstandes mit einer entsprechenden Abschreibung für Alters- und Gebrauchs-

abnützung in Anwendung, weil der Versicherungswert eines Gegenstandes dahin aufgefaßt wird, daß die Versicherungsanstalt den Gegenstand in seinem knapp vor dem Brande befindlichen Zustande zu ersetzen habe.

Eine Versicherungsschätzung muß daher mit der größten Fachkenntnis, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verfaßt sein, falls sie ihrem eigentlichen Zwecke entsprechen soll, weil es sich hiebei um Geldbeträge handelt, welche einerseits mit Recht angesprochen, andererseits bar bezahlt werden.

Der Schätzmeister hat sich also stets vor Augen zu halten, daß er bei Feststellung aller den Wert des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Einzelnheiten die Pflicht hat, äußerst unparteiisch und unter Aufsuchung und Handhabung aller maßgebenden Gerechtsame vorzugehen und daß er in Anbetracht der guten Sitte und Gerechtigkeit sich weder durch Freundschaft, Feindschaft, Mitleiden, Geschenke, Versprechungen, Hoffnungen oder durch irgend welche Vorteile bestimmen läßt, anders als nach seiner Pflicht, welche in der genauen Beurteilung des zeitlichen Wertes besteht, zu handeln.

Die V er Sicherungsschätzung zerfällt in 3 Unterabteilungen, nämlich: 1. in die tunlichst genaue Feststellung der Massen des Versicherungsgegenstandes allenfals nach Anfertigung von Skizzen,

2. in die Berechnung des Neuwertes, welche unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten zu geschehen hat und 3. in die Bestimmung des Entwertungsbetrages, wonach man dann den Versicherungswert berechnen kann.

Die Massen sowohl, als auch die Berechnung des Neuwertes lassen sich nach dem Vorhergesagten von jedem erfahrenen Fachmanne feststellen.

Wir geben zwar in der nachfolgenden Tabelle den Neuwert ausgeführter Objekte an, bemerken jedoch, daß derselbe nur durchschnittliche Ziffern, auf heutige Verhältnisse bezogen, darstellt und nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für eine beiläufige Beurteilung bilden kann.

Die Dauer, das Alter, der Wert neuer und alter Baulichkeiten in Beziehung zueinander, lassen sich auf Grundlage der von maßgebenden technischen Fachleuten gemachten Erfahrungen in nachstehenden Formeln ausdrücken:

Wenn D die ganze Dauer

A das derzeitige Alter d die künftige Dauer W der Neuwert

E die Entwertung oder Abnützung und w der derzeitige Wert

bedeutet, dann ist unter der gewöhnlich platzgreifenden Voraussetzung, daß die Bauwerte im einfachen Verhältnisse der Zeitdauer abnehmen :

WA

Wd w * D~

Da alle Gegenstände der Welt, also auch die Bauten, zufolge verschiedener Einflüsse des Naturlebens, durch Benützung, zufällige mechanische Beschädigungen und chemische Einwirkungen im Laufe der Zeit gewissen Veränderungen unterliegen, wodurch sie nach und nach in gänzliche Zerstörung übergehen, so ergibt sich, daß man bei Beurteilung des Wertes eines Gegenstandes auf diese Tatsache Rücksicht nehmen muß. Man bezeichnet deshalb mit den Worten: „Entwertung oder Abnützung“ den Wert der vorbesagten ,, eingetretenen Veränderungen''.

Die aus den obigen Formeln sich ergebenden jährlichen Entwertungszahlen sind in der nachfolgenden Normaltabelle enthalten.

Bei Bauobjekten, wenn, wie vorausgesetzt werden muß, eine stets gleichmäßig gute Erhaltung durch Nachbesserungen platzgreift, ist der Grad der Abnützung nicht im proportionalen Verhältnisse der Zeitdauer zur Bestanddauer.

Die in der Normaltabelle enthaltenen „Entwertungsziffern“ verteilen sich daher nicht gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon:

5 „ 10% , II „20% , 1 „ 30% , 1 „ 40% , 41 „ 70% , 71 „ 80% , 81 „ 90% , 91 „ 100% ,

°/s für die Zeitdauer bis 4% der Bcstanddauer

Es muß jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Konservierung stets gut vorausgesetzt wird und daß in Fällen, wo diese Annahme nicht zutreffen sollte, eine Erhöhung bis auf das Doppelte der hier berechneten Sätze eintreten muß. Es ist daher jeweilig dem rechtlichen Ermessen und der Fachkenntnis des Schätzmeisters anheimgegeben, den den Verhältnissen anpassenden Abnützungssatz zu bestimmen.

Die jährlichen „Erhaltungskosten“ eines Bauobjektes sind in Durchschnittszahlen vom Neuwerte berechnet in der folgenden „Normaltabelle“ angesetzt. Sie verteilen sich jedoch nicht ganz gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon:

34 für die Zeitdauer bei 0bisl0% von der ganzen Bestandperiode % „ „

34 „ „

Vi „ „

⁴/₃ „ „

7* „ „

51 „ 80% „

81 „ 100% „

Der Amortisationsbetragist die jährlich zurückzulegende unverzinsliche Summe Geldes, welche nach Ablauf der ganzen Bestand -periode das Anlagekapital deckt. Der jährliche Amortisationskoeffizient wolle aus der Rubrik: „Entwertung und Abnützung“ der folgenden Normaltabelle unverändert entnommen werden, in welcher er in Prozenten vom Neuwerte und für ein Jahr ausgedrückt erscheint.

Normaltabelle

mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerte, Dauer, Entwertung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeführter Bauten

und Maschinen.

Alle in folgender Tabelle angesetzten Beträge sind Mittelwerte und für den Bereich der ganzen Monarchie im Durchschnitte berechnet.

Wenn durch Zeitablauf der Neuwert eines Gegenstandes mit der in der Spalte „Abnützung“ enthaltenen Tilgungszahl bis zu ²/₃ erschöpft wird, muß der Gegenstand einer gründlichen Ausbesserung und Erneuerung unterzogen werden, wodurch er manchmal wieder nahezu den Neuwert erreichen kann.

Es ist daher bei der Bemessung dieser Umstand gebührend in Rücksicht zu nehmen.

Eine für Versicherungszwecke verfaßte Schätzung hat gewöhnlich für die Dauer eines Jahres unveränderte Gültigkeit. Bei mehrjährigen Versicherungen darf die Gültigkeitsdauer der Schätzung im ganzen sowohl, als auch der etwa fortlaufend bestimmten Entwertungsziffern niemals den Zeitraum von o Jahren überschreiten.

Anmerkung.

Die in den nachfolgenden Zusammenstellungen in Spalte W eingetragenen Neuwerte für 1 m² verbauter Grundfläche können ohneweiters auch zur Bewertung von Gebäuden in vorläufigen Kostenanschlägen für generelle Projekte verwendet werden, wenn für Fundamente oder etwa vorhandener teil weiser oder ganzer Unterkellerung die passenden Zuschläge gemacht werden

(*jqBf uiainj u^uozojj ut u9;so^s9unj]Bqi3

(*aq® f «P •¹T!J

US}U3Z01<£ Ut (lioptts P-.

-ijjouiy) Sunz^nuqv •** japo gurqj3M;ug

(lanBQ

azroS) uaiqe f Q ut janttppttB^ssg

250    0-4    0-266

200    0-5    0-375

160    0-625! 0-5

200    0-5    0-332

160    0-625 0*468

120    0-833 0-666

150    0"666 0‘444

100    1-0    0-75

80    1-25    1-0

70    1-43    1-192

60    1-666 P25

40    2-5    2-0

25    4-0    3-333

100    1-0    0-8

70    1-43    1-0

50    2-0    1-5

CO i® O IO l® t— *®    »®

Tt1»0--l-^C35t-<N^C0C0C5i0Ti<l>f010t^O

............... e •    •

OOr—lOOOl—lOOOOOOOOOOl—I

IO io CO

iOOiffOCO>OipOOOOOcp

oohönöohho

SO CO I® (DCOMHIO

® 00 rPt- N O

©> ©> pH ©> pH pH

1-666

0-588

606-0

1-43

UM

0-833

1-25

<N

0-625

r—I

1-333

999-0

1-176

3-333

0-715

TIM

999-1

pH pH pH pH pH pH pH    pH    pH pH ^

O *0 00000000 IQQOIOOCOT^OCO^O

r—I    r-H rH    rH

Neuwert in Kronen für 1 m² verbaute Grundfläche

goqosag azaqoq sapaf anj

Sipw

-ugqa

© >® ©    i® <© co    <© ®i ce © •-* © m^t©

ooio^    ©nfifo    pfniSHHH    nh

>.Q o O    O »-O 50    IO O LO :0 h io 50 =    Ol £0

i- (MO    ^ o CO;    O CO ^ CO (T0 01    ;    £0 01 i—I

14

CO 00 ^    |    |    j    IGOOI    I    50    I    J    CO

0<l r-H r-H    |    I    |    I HH I    [    »“*    I    I

O 1-0 C0 <N CM *0 *C l> G0 rfl O io 05 00 IO l> >-0

^C0ClTtiC0C0(MC0(N^C0C0W^HC0^H

00    I    I ^    I 10H    |    |    I

PH    |    | H    | MN    |    I    I

00 CO M W o 00 io O M I O (MHHOl lO C0 C0 C0 C0

Dachwerk

Bauart

weich

bedeutet die Ein-deckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt

bedeutet, daß teils ,    „    ,

Holz in Anwendung dagegen alle anderen stellt    feuersicheren Deck

materialien

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

Glas und hart

weich

hart

massiv

gemischt

massiv

gemischt

ganz aus Holz

massiv gemischt ganz von Holz

massiv

gemischt

von Holz

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

ganz von Holz

massiv

gemischt

ganz von Holz

massiv

von Holz

massiv

gemischt

massiv

gemischt

in

in

Benennung

A. Wohnhäuser.

Wohnhaus besserer Gattung in geschlossenen Städten . .

„    am flachen Lande ....

,,    in Gebirgsgegenden .    .    .

Wohnhaus mittlerer Gattung    in

geschlossenen Städten    .    .

am flachen Lande ....

,,    in Gebirgsgegenden .    .    .

Wohnhaus gewöhnlicher Gattung in geschlossenen Städten .

,,    am flachen Lande ....

„    in Gebirgsgegenden .    .    .

Kasernen für Arbeitermassenwohnungen

„    ;;    ’’ \TWfw

Bauernhäuser mit angebauten Stallungen, Kammern oder auch Scheuern

Dieselben............

B. Landwirtschaftsgebäuäe.

Ställe für Pferde und Rindvieh

Schale . .

Schweine .

Federvieh

Schlachthäuser in Städten

am Lande

Waschküchen

Molkerei und Milchhäuser

Backhäuser, Obstdarren usw.

Brückenwagen . .

Scheunen mit Dreschtennen

S-g ^ £

O N CO'S

„s

: :m fi

o°>

1s

bßö

0) Hl

<U HH

Heu, Streu usw

r3

in

Dieselben

Wagenremisen u. offene Schupfe

Lagerhäuser für Getreide und Mehl

-

:CÖ *

O

:.S :

<3

ts

:c3

:0

0)

c/)

:aJ

CO

<D

Abtritte, freistehende

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

(* jqfcf UT3 JHJ U3^U3ZOJ(I

ut ua^soqsSun^Bqjg:

(*7qef Up inj ua^uazoJd «I -(uorbs |„ -piouiy) Sunzjnuqy jopo gutpjaApug |

1-25

10C0000 1-0 00 I I-H I ! CIÖHCINOHO» ©

§co co    ioS₀₀2o^

©cooniooiON®??..

•    ••••••••    1(^1 I I ('“"'l ——I

0 05X1' HOOO

1-43

1-25

III

0-1

lOKJO I O CO O l O l 6666

co t- oo

CCffilOlO

6666

SowoSo^oooooHTfffioooo

OHHN rH»ffO 6NHOrtHH6HlNIN<D

1-25

30

1-666

2-5

2-0

5-0

01

2-5

1-43

0-1

1-43

1-67

2-0

1111

1-666

0-2

50

(jauBQ

ozueg) uojqBf nj janeppueisag

:Q

OOOlOOOOOOHttOOO OCOOt'^OOXH O CI X

r—l    (M    l-H i—I

o o o o

t- 00 05 o

r-H

OOlOO

H H H <M

r—i    r—t

Neuwert in Kronen für 1 m² verbaute Grundfläche

goqosso I aiaqoq \ sapat inj

§ipj3

-uaqa

(S

27

18

105

35

16

27

22

CO Tt< O IO CO I-H HO

i-H r—)

O »O IO i> CO O CO CO

i-H rH 1—I

[ ISSSS IS IS5SSS22 I I I

3S3SSSS3S8SSSS3SSSSS

Dachwerk

Ban art

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deckmaterialien

weich

hart

hart

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

gemischt ganz von Holz massiv

hölzerne

gemauerte

eiserne

hölzerne

Holz

Blei

Steinzeug

Eisen

massiv

massiv

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt massiv gemischt von Holz

Benennung

Abtritte, freistehende .......

Kanalisierungen.........

Brücken, befahrbare........

,, für Fußgänger......

Einfriedungen, per Längenmeter . .

Wasserleitungen aus

C. Industriegebäude. Fabrikgebäude im allgemeinen:

d) mit Holz- od. Eisensäulen,1 ,    ,.

Holzdecken, teilw. Wöl- ehen^P • bung u. gemischten Fuß-}ems. böden bei 3-5 bis 4m Ge- zweistöckig schoßhöhe    I dreistöckig

ebenerdig . einstöckig zweistöckig dreistöckig

b) mit Guß-, Schmiede- oder' Betoneisensäulen, Traversenwölbung oder Betoneisendecken und harten Fußböden, bei 5 bis 6m Geschoßhöhe

Fabriken besonderer Zweige, u. zw.:

Abfallspinnereien .......

Achsenfabriken.........

Appreturanstalt für Wollstoff . .

,, Leinen . .

Armaturfabriken . . Asbestfabriken . . . Automobilfabriken . Bandfabriken ....

Baumwollspinnereien Billardfabriken . . . Blech waren fab riken

Bleichen

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

Itf jqef up inj ua}U3zo.ici ui uaisoqsäunqEqjg;

io 00 io io CO io GO OOCJiOCOrHl>^C01>lOiOCO OHIOOOH(MIOIO OhÖhÖÖÖÖÖh^h 6666hhhÖ

6-0

1-3

1-0

2-5

0-65

2-0

0-6

0-85

1-5

1-5

2-0

1-5

1-4

0-55

0-75

0-4

0-25

9-0

1-0

0-95

0-T

1-5

0-5

0-7

0-1

2-0

1-5

9-0

1-5

U-iqef uia jn; ufquszojj ui uoqcs „ ijjouiyj Sunz^nuqy ” japo gunpaM^ug

1-333

2-0

0-1

1-666

0-333

1-25

0-1

0-t

0-67

999-1

2-5

2-5

3-333

1-25

1-43

1-51

© © A Al

1-25

2-0

1-539

2-5

0-83

2-5

0-1

1-43

2-222

3-333

2-5

2-0

1-43

1-25

1-67

2-5

1-25

1-43

999-1

2-0

3-333;

0-T

1-43

2-0

2-5

3-33

1-25

2-0

UancQ

szueS' uajqef Q ui .lanBppucpag

»COOOOOOOOOOO    OOOOOCOIO©

t-10©50©GO©©»0©Tjl-<iH    ©fOOO©t-©<M©

f-^ CO rH rH r—I    i—I    i—1    H

50

Neuwert in Kronen fürl m² verbaute Grundfläche

gouosso owt|oq sopof jnj

Sipja

-U9Q3

28

12

25

25

21

12

220

120

23

21

13

14

18 i 65

-    40

-    120

-    1    40

21 100

70

45

50

30

40

50

70

80

09

40

80

70

09

50

30

100

70

50

40

30

80

50

Io

23

25

16

25

16

12

28

21

12

0«ffl(MOlOl0051ClffllOrt

CCi<NTt<CO!><NfOfO<NTt<JO<N

,    QO Tfl IO r-H r—I io

I-H CO CO <M CO

Dachwerk

Bauart

Unterbau

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, gemischt    Stroh oder Rohr;

bedeutet, daß teils ,    ,,r t

Holz in Anwendung ^aSeSen alle anderen steh-    feuersicheren Deck

materialien

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

hart

weich

hart

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

hart

weich

massiv

bedeutet Stern- und Ziegelbau ;

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv von Blech massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

B enennu ng

Branntweinbrennereien

Brauereien, Sudhaus . .

,,    Kühlhaus .

,,    Keller . . .

Brikettfabriken . . . Brückenbauanstalten . Buchdruckereien . . . Ceresinfabriken . . . Chemische Fabriken .

Dachpappefabriken ........

Dampfrauchfänge mit 1 m Innendurchmesser und 1 m Höhe. . . .

Dieselben.............

Drahtziehereien.........

Druckfabriken..........

Düngerfabriken..........

Dynamitfabriken.........

Dynamomaschinenfabriken . . .

Eisenhütten, Walzwerke, Gießereien

Eisenmöbelfabriken. .......

Eisfabriken............

Elektrizitätswerke........

Essigfabriken...........

Fahrradfabriken.........

Farbenfabriken und Farbmühlen . .

Färbereien

Faßfabriken...........

Fenster- und Türfabriken. . . . .

Fezfabriken............

Furnierschneidewerke......

Gasanstalten, Retortenhäuser. . . .

,,    Gasglocken.....

Gelb- und Glockengießereien. . .

Gerbereien............

Geschirrbrennereien, Porzellan- und

Tonfabriken ..........

Glasfabriken...........

Gummi-und Kautschukfabriken .

Gußstahlwerke..........

Harzfabriken...........

Hochöfen.............

Holzmöbelfabriken........

Holzstoff abriken.........

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

(*jqef ino jnj uojuazojj ui rojsoqsSunueqig;

Iß lß <©    IO IO O    t--

iß >ß >ß ipOiOÖ(NO^®OiOTtl®lM>OX® 66ö 6höhhh66n6oö^öh66

O0l>0p>pt>sc>^'^⁽x>''*£o0!>0*005wc?5pf-01>ic000l>»0⁻^

66hö6ö6h666öh6hh6h6ööh6öhnn66o

(* aqüf uro inj uo^uozojq ui (uopes |„ -piouiy) gumqnuqy H japo SunqioAquq |

1-43

1-0

IM

1-25

80-1

1-0

1-666!

1-67

20

1-0

1-0

2-5

0-1

1-0

0-83

1-54

1-25

999-1

1-43

1-6661

iß

o <p © © ©

(N H H rH

P333

1-25

iOO^ONOhNOOIOcOO^OO^OMOIOO®

(jatiBQ

azueg) uaaqBf Q ui janBppuBjsag

OOO O IC O O O O O O O O © O >ß o o o o

hOO) GOI>©©COlß©©Tt<©©<N©GOcC>t>©

rH    pH    r—I pH rH rH pH

1—I I—I    1—1    I—I    '-H

Neuwert in Kronen für 1 m2,verbaute Grundfläche

goqosaf) ojgqoq sapof jnj

Sipja

-uaqo

GO    CO    COJOOO^    ,I>OG©rH    , IC CO    , IC 00

(N    <N    (N (M (N H I-H <N (M C<l <M (N 03 rH

|3 | | S2S | S2 | | S | | | S|

IO pH (M t'ffllOCOfO>OfOMlOH®i<HH(N®iO iß t* >ß OOCOUOtNSOCOCOTtlCOTtl-^-^TtlTtlSOC^fO

Dachwerk

Bauart

Unterbau

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, gemischt | Stroh oder Rohr;

bedeutet, daß teils ,    “ r ‘    .

Holz in Anwendung dagegen alle anderen ö 1 feuersicheren Deckmaterialien

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

steht

hart

massiv

weich

hart

weich

hart

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

gemischt

massiv

gemischt

massiv

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

Benennung

Hutfabriken............

Imprägnieranstalten.......

Insektenpulvererzeugung.....

Ins tr umentenfabriken,    physikali

sche, musikalische und chirurgische

Jutespinnereien .........

Kabelfabriken..........

Kalkbrennereien, Zementfabriken

Karbid werke . . .........

Kartonnagefabriken .......

Kassenfabriken..........

Kattunfabriken....... . . .

Kerzen- und Seifenfabriken . . .

Kistenfabriken..........

Klavierfabriken.........

Kleiderfabriken..........

Korbwarenfabriken........

Kunst wollfabriken........

Lackfabriken...........

Lackierereien........

Lampen f abriken

Lederfabriken

Leimfabriken

Lu st er f abriken

Mahlmühlen, Rollgerstefabriken . .

Mai olikaf abriken

* r< £

« . <u ®

V ^

* --c'C

^ OJ2 -

CO

ri4

r«

c3

sHT

Malzfabriken

tuo o

N ägelf abriken

Nähmaschinenfabriken .

Ölfabriken, Ölraffinerien

Papierfabriken

Pappendeckelfabriken

ß

4H

<u

tut

ft

• pH

SH

cö

Parkettfabriken

Petroleum raffinerien

Pinselfabriken

Porzellanfabriken

q;

<ü

<D

0)

+J

<u

ft

o

io

cö

4->

Pulverfabriken

Quargelfabriken

Reisschälfabriken

Köhrenwalzwerke

*) rür die praktische Anwendung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

v*iqef uia jnj uo^uazo-ij ui uajsoJisäun^eqjg;

IO IO    IO

KjTfiOOOffi^cOOOTtirtlOlMOSlOOOOO

c ~IU pH    <^> p-H pH rH pH rH IO pH pH rH rH pH

105

0-7

1-4

10

e-i |

1-0

1-4

I-I

1-5

1-0

Z-\

1-2

1-5

8-0

1-25

6-0

1-1

1-0

1-2

(*«ief up juj uaiuazojj ui (uopes -ijjouiv) Sunzinuqy jspo gurqjaMiug;

(aaaBQ

szueS) uajquf ut laneppueisag

1-33

O O 10 o o

r^H Öl (fl T« Öl

1-25

1-25

CS CO 0-1 CO CO (M

ipipocooioo>po

1-67

1-25

1-666

0-1

999-0

999-1

2-0

2-0

lOOOOiOOOOOiOOOiOOOOSOOOOO

t-OlOTj<<MlOaOOO'^COOCO'^0<N'^COCOGOCOO

r—I    r-l    l—I

09

150

50

50

60 1-666 80    1-25

50    2-0

60    1-67

20

50

1-25

so

40 i! 2-5

2-5

1 2-222

1-0

1-67

1-25

1-67

1-3331

1-43

0-1 ¹ 0-T

0-7

0-1

1-5

0-1 I

0-75

g-l

1-1

1-2

1-5

1-0

1-0

3-0

2-0

1-25

1-25

2-0

4-0

25

20

143

^O)

rf

40

45

001

09

80

09

Neuwert in Kronen für 1 m² verbaute Grundfläche

goqosao oraqoq sapat jnj

Sip.I9

-uaqa

©5 S5 | | | | <n ©J | | | w §5 öl | ]

<MOC110C0l0'^l>051000CDl0l>INC0C005lt5i-(O rfl eo Tjl 03 <M CO Ttl eo <M io <N ^ CO CO CO Ol <N Ol ffO >0

i—H

50

135

23

30

35

41 [    25

28

25

39

23

21

25

21

28

25 |i 75

70

17

001

100

33

50

80

80

50

25

40

50

70

~h

41

35

37

55

32

30

||    29

21

46

41

23

46

39

28

25

29

10

12

30

23

ü3

s-<

35

46

ff

23

35

42

18

98

35

29

55

41

©

Tf

Dachwerk

Bauart

Unterbau

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr;

bedeutet, daß teils ,    hf.rt ,

HC, » Ajpxta,

3 teni    , • t •

matenalien

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

hart

hart

rt

:>

.©

•o

4->

.59

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemi;c h i

massiv

gemischt von Holz gemischt massiv massiv gemischt massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

massiv

gemischt |

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

73

Cb

i/i

Benennung

Rollgerstefabriken . Säckefabriken. . . . Sägewerke (Brettsägen)

Schamottefabriken........

Schuhfabriken..........

Seidenzeugfabriken .......

Seifensiedereien.........

Shedanlagen ...........

Spiegelfabriken..........

Spinnereien............

Spiritusfabriken.........

Spodiumfabriken.........

Stärkefabriken ..........

Steinholzfabriken........

Tapetenfabriken.........

Teigwarenfabriken....... .

Teppichfabriken.........

Theatergebäude s. fester Ausstattung

Theatergebäude s. fester Ausstattung! Teer-, Ceresin- u. Asphaltfabriken

Tischlereien............

Tonöfenfabriken.........

Tuch- und Wollzeugfabriken . . Tüll-Anglais- und Bobinettfabriken . Tür- und Fensterfabriken . . . .

Uhrenfabriken..........j

Ultramarinfabriken ........|

Vaselinfabriken .........j

Vernicklungsanstalten......

Verzinnungswerkstätten.....

Wachsleinwandfabriken.....

Wagen- und Gewichtsfabriken . . Wagen- und Waggonfabriken. . .

Walzwerke...... |

Wattefabriken..........j

Webereien............

Werkzeugfabriken........

Wollwarenf abriken........

Xylographische Anstalten ....

Xylolithfabriken.........

Zellulosefabriken.........

Zementfabriken .........

Zichorien- u. Schokoladefabriken

Ziegeleien, Ringöfen........

„    Feldöfen........

Zinngießereien

Zuckerfabriken

Zwirnfabriken

0)

' r 1.'

bl

'O

«<

-!

"Ö

U n[Ef «ra zip uspigzozg ut uajsoqsSunpBqiujr

«O IO CO 00 C0 oo t- i> oo oo co 0 0 0 0 0-9

io io    IO

© <M -tfl © CO r-i o ® ® io

-9r9öö-9ö-9-9c>ö-9

IC 00 ic

ic o o

IC >c »c

00 ^1 O O CO Q (M O O O O 6hhö6öhöhinö666

io io

ic l> iO l> ^ cp o 6666 6oh

9 9

pH rH

0-5

0-65

(*aqBf ura zip j tigjuszoJcI uj (uopes L.. -p.iou.iy) Sunzjnuqy . W zapo SutpzgMjucr

. . «5

OHftOOO

»—(    I --H r-H rH C'l

1-25

2-5

0-67

0-1

2-0

1*58

2-2

2-0

1-25

1-33

2-0

999-1

2-5

5-0

1-25

1-583

2-0

2-0

0-5

2-5

3-3

0-83

0-1

0-5

0-4

1-25

2-5

1-25

25

0-8

1-25

2-0

1-33

1-33

1-25

1-25

(MtlBQ

szubS) uazqef Q ut jgnBppuBjsgg

O O O O O O O 05 00 O O io

rH    rH rH

OOOOOOlOOOOO

OOTHlQOlOCOrfllOGOaOlO

rH rH

09

40

20

80

65

50

50

200

40

30

120

100

200

250

80

40

80

40

125

80

50

75

75

80

80

Neuwert

>n Kronen

für 1 m² verbaute

Grundfläche

j goqosao azaqoq sapaf znj

Sip-io

-ugqg

O O O O 00 , GO t- IO r- IO

O IO M IO o »O

tT —I 05 pH OO io

pH rH rH

O lH OHhOCOiONOO GOCOGOlCCOGO^HGirf^

rH rH

160

92

46

85

58

46

18

92

35

12

5800

115

1500

2600

7600

6400

10600

4600

80

46

35

80

57

5800

4200

Dachwerk

weich

Bauart

bedeutet die Ein-

deckung mit Holz-

So

f³⁵

hart

dagegen alle anderen

feuersicheren Deck-

hart

weich

hart

weich

hart

hart

hart

weich

hart

hart

offen

hart

hart

hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung steht

massiv

von Holz

massiv gemischt von Eisen gemischt von Holz gemischt von Holz gemischt massiv gemischt

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz

massiv von Holz

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz

Axssmu

Benennung

D. Eisenbahnhochbauten.

Aufnahmsgebäude in Hauptstationen in Zwischenstationen ,, Haltestellen . . .

Wohngebäude. Wächterhäuser

Nebengebäude

Aufnahms- u. Wohngebäuden b) Wächterhäusern .... Veranda . . .

zu:

Wartehallen

Schilderhaus Signalhütte . Blockstation Eiskeller . .

Passagieraborte, freistehende . .

Arbeiteraborte........

Kehrichtgruben .......

Güter- oder Materialmagazine

Flugdächer für Material . .

Verladerampen, per 1 m Länge

Kohlenschupfen

r.

• <V

* CU

bx>

Kohlenbühnen

0)

CD

(U

Jh

<D

CD

Wasserstationsgebäude

Wasserkrane, per Stück

Entleerungsgruben, per Stück .

Lokomotivremisen, per Stand

a)    in Rechteckform ....

b)    ,, Halbkreisform. . . .

Wagenremisen

Montier ungs Werkstätten:

a)    für Lokomotiven......

b)    ,, Waggons.......

Waggonbrückenwage, per Stück:

a)    ununterbrochen.....

b)    unterbrochen ......

*) Für die praktische Anordnung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

(* iqef uia jti| a.ijnozo.rj nt «ajsoqsiungBqajf

(* Jq®f nta

n3}U3Zojg ui (aopns __ -pjouiy) Sunzjniiqy W ■tapp gnipJ3M}U7r

»o    »o >o

© »p    CO    CM    <N <M

C'Q    <0    rH    r-H r—1

©

co

o Q w lo io o iq o 9 9 900699^^00

ooiqco o o

<M Tfl O rH Öl Öl

CD ffO

co eo

Oiptpo«®oooo iböi^öiaoc^Ttöi"

o w

CI CI

1-3331    1-0

O Ö IO O © © © © © © © © © © ©    ©

-9<co9Hiöibäböi4Hiböirö4t<jb©

o    10

r-H    rH

5-882

4-0

2-5

6-25

8-5

5-5

0-8

999-9

0-01

5-0

4-166

5-0

4-0

6-67

20-0

20-0 II

(.lanBQ

azuuS) usjquf ui JsnuppuBjsag j

OIOOO O O >OCTOCO IO IO

CI

OOOOCIOIOO ClTticOiOi—i tH Cd io

io tu

K5

MCOffiMOOMlDOO^OiOiOiO IO

Neuwert in Kronen für 1 m² verbaute Grundfläche

goqosao

3.101(01} sopaf jrij

StpJ3

-uaq0

1300

160

5000

09

5600

2000

•traraqaujua nz saqong sasaip Sunpa^qy -j Jap sne purs 3}»A\ assiQ

•uainqatpro nz saqong

■sosgip Surijrajqv q lap sne puis apoAV ssotq

Dachwerk

Bauart

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deck-materialien

II

offen

hart

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau;

gemischt bedeutet, daß teils Holz in Anwendung

steht

Holz

massiv

ganz von Holz von Eisen und Holz ganz aus Eisen

Benennung

Straßenbrückenwage, per Stück,

mit Tarierhäuschen .....

Ladeprofile, per Stück.....] ‘

Desinfektionsstation mit Dampf .'

Depotmagazine..........

Drehscheiben für Lokomotiven

per Stück...........

Drehscheiben für Waggons, per St.

E. Maschinen,

Wasserräder.

Turbinen......*

Dampfkessel . . . . Dampfmaschinen. .

Lokomobile......

Transmissionen . . . .

Riemen........

Gurten.....

Rohrleitungen

Arbeitsmaschinen, u. zw. für:

Appretur, Bleiche und Färberei . . .

Brauerei und Brennerei......

Buchdruckerei ..........

Chemische Artikel.........

Elektrische Licht- und Kraftanlagen.

Gaserzeugung ........' . . .

Holzbearbeitung von Eisen . .

• „ •    „ Holz

Landwirtschaftliche Zwecke.....

Metallbearbeitung . . . . . ■

Müllerei..............

Papiererzeugung..........

Spinnerei, Weberei und Zwirnerei . .

Zellulosefabrikation........

Zuckerfabriken..........

Werkzeuge und Requisiten . . . .

*) Fur dlc Praktische Anwendung dieser beiden Spalten ist die vorangehende Erläuterung nachzulesen.

¹

„§ 1311: Hat jemand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt, hat er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen sucht, übertreten, so haftet er für allen Nachteil, welcher außerdem nicht erfolgt wäre;“

„§ 1318: Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich aufgehäugten oder gestellten Sache oder durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer Wohnung beschädigt, so haftet derjenige, aus dessen Wohnung geworfen oder gegossen wurde, oder die Sache herabgefallen ist, für den Schaden.“

Da die vorstehende „N o r m altabelle" über die Entwertung oder Abnützung in der Spalte E nur Durchschnittsziffern für ganze Gebäude angibt, dürfte sich bei manchen Schätzungen das Bedürfnis heraussteilen, solche für einzelne Bauteile zu benützen. Die Daten der nachfolgenden Spezialtabelle über Abnützungen sind auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und enthalten sowohl die jährlich anzuwendenden als auch die sich im Maximum für eine erhobene Bestanddauer summierenden Prozentsätze, wobei die Restwerte der von einem Bauteile verbleibenden Materialien in Rücksicht gezogen werden.

Besondere Gegenstände der Schätzung

j Entwertung oder Ab-nützung in Prozenten I vom Neuwerte

.    im Ma-

fur ein Jahr ximum

SooSiSSIiS % 'Xe?e?hrt?'r⁶?,?c?t? ooooo^h-woh-o 000000.0.0 o 00000S0S00 SSKooSÜSSS

“ooooooo § ssssssssss gggggggsgsg

Mauerwerk ohne Verputz berechnet.....

Wand verputz in Kalkmörtel.........

,,    ,, Zementmörtel........

Weißigung und Fassadierungen.......

Plafonds von Holztramen mit Dielung . . . .

,,    ,,    Stukkaturdecken........

,,    ,,    Traversenwölbungen......

,,    ,,    Eisenbetonkonstruktion.....

„    ,,    massiver Wölbung.......

Dachwerksatz ganz aus Holz samt Einschalung .

,,    aus Eisen- und Holzkonstruktion .

Dacheindeckung mit Schindeln, Brettern, Stroh, Rohr...................

Dacheindeckung mit Pappe, Ruberoid, Filz . .

„ Ziegeln, Schiefer, Eternit.

,, Blech..........

,, Holzzement.......

Blecharbeiten an Dachung oder Fassaden . . .

Holzfußbäden in Wohnungen........

,,    ,, Fabriken .........

„ Stallungen u. dgl......

Pflasterungen Wände aus Eisenbeton, Rabitz- oder Moniersystem ..................

Wände aus Riegelmauern, Holzstukkatur, Gips-

Wände aus Brettern oder Latten Türen, Fenster, Glaswände von Holz ,,    ,,    „    ,, Eisen

Stiegen    und    Treppen    aus    Holz

,,    ,,    ,,    Stein

,,    „    Eisen

Eisensäulen und Eisentraversen

Die Hypothekarschätzungen.

Der Wert einer Realität ist das arithmetische Mittel zwischen dem Bau- und dem Ertragswerte.

Unter Bau wert ist der bauliche Wert des zu schätzenden Gebäudes zur Zeit der Vornahme der Schätzung, somit unter Berücksichtigung der gewöhnlichen und ungewöhnlichen Abnützung und unter Einrechnung des Grundwertes, unter Ertrags wert der Wert des Gebäudes gerechnet nach dem Reinerträge, d. h. dem Gesamterträge nach Abschlag der Steuern und Abgaben, der jährlichen Erhaltungskosten, der Versicherungsprämie, der Auslagen für die Kaminfeger und Senkgrubenarbeiten usw. sowie des Tilgungsbetrages zu verstehen.

Die Schätzung muß daher mit aller Fachkenntnis, Genaugkeit und Gewissenhaftigkeit verfaßt sein, wobei sich der Schätzmeister vor Augen zu halten hat, daß er bei Feststellung aller den Wert des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Einzelnheiten verpflichtet ist, völlig unparteiisch und unter genauer Berücksichtigung alles Maßgebenden vorzugehen.

I.    Zur Bestimmung des Bauwertes dient

a)    die Wertermittlung des Baugrundes selbst und der zum Schätzungsgegenstande zugehörigen Gründe;

b)    die Berechnung des Neuwertes des zu schätzenden Gebäudes und

c)    die Ermittlung der gewöhnlichen und ungewöhnlichen Abnützung d. h. die Entwertung des Gebäudes durch seine Benützung.

zu a) Für die Schätzung des Baugrundes ist die Lage desselben, die Güte, die Beschaffen heit des Bodens in geologischer Hinsicht, die Höhenlage, die herrschende Windrichtung, die Art der Umgebung usw. maßgebend; für die ziffermäßige Schätzung lassen sich keine festen Anweisungen aufstellen und muß es dem Schätzmeister überlassen bleiben, diesen Wert durch Vergleich mit anderen gleichartigen Grundflächen und Abwägung nach dem Werte der Gründe in der nächsten Umgebung festzustellen, zu b) Die Bestimmung des Neuwertes des Gebäudes hat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten entweder unter Berechnung der Massen oder nach der tatsächlich verbauten Fläche zu erfolgen.

Wir gaben in der vorstehenden Normaltabelle in der Spalte W den Neuwert - ausgeführter Baulichkeiten an, bemerken jedoch, daß derselbe nur durchschnittliche Ziffern darstellt.

rn nur

Nachdem die Herstellungskosten sowohl von der Lage des Gebäudes, als auch von den Materialeinheitspreisen und Löhnen abhängig sind, können diese Ziffe einen allgemeinen Anhaltspunkt für die beiläufige Beurteilung abgeben, keineswegs aber zur genauen Danachachtung dienen.

zu Cj Die ungewöhnliche Abnützung ist ohne Schwierigkeit durch Aufstellung eines Kostenvoranschlages zur Behebung der sichtbaren Mängel des Gebäudes bestimmt.

Rücksichtlich der gewöhnlichen Abnützung oder der sogenannten Entwertung des Gebäudes durch Alter und Gebrauch wird auf das bei der Versicherungsschätzung darüber Gesagte und auf den Wert E der „Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze“ hingewiesen.

II.    Zur Bestimmung^des⁻Ertragwertes istfdie Kenntnis bezw. Schätzung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben notwendig.

Die Einnahmen werden größtenteils dem der Steuerleistung zugrunde gelegten Zinsbekenntnisse entnommen. Wo ein solches Bekenntnis aber nicht vorliegt oder unzuverlässig ist, wird die Schätzung der Einnahmen nach ortsüblichen Zinsen vorgenommen.

Die jährlichen Ausgaben umfassen:

g)    Auslagen für den Hausbesor

ger;

h)    Auslagen für die Hausverwal

tung;

i)    Tilgungsbeträge;

k)    sonstige Auslagen wie Portal

zins, Telegraphenbestallung, Wasserbeschaffung usw.;

l)    Gebührenäquivalent.

a)    Steuern und sonstige Abgaben ;

b)    Gewöhnliche Erhaltungs

kosten ;

c)    Kaminfegerarbeiten ;

d)    Kanal- und Senkgrubenräu

mung;

e)    Kosten der Beleuchtung und

Reinigung;

/) Versicherungsprämien;

Zu diesen Ausgabsposten ist zu bemerken: zu a) Bei dem Ansätze Steuern ist darauf Rücksicht zu nehmen, ob und wie lange das Gebäude die zeitliche Steuerfreiheit genießt. Der Wert des Gebäudes ist nach der vollen Besteuerung zu berechnen, aber um die anläßlich der steuerfreien Jahre ersparten und zum bankmäßigen Zinsfüße kapitalisierten, auf den Schätzungstag diskontierten Steuern zu erhöhen.

zu b) Die jährlichen Erhaltungskosten einer Baulichkeit sind in Durchschnittszahlen vom Neuwerte (ohne Grundwert) berechnet, in der vorhergehenden „Nor malt ab eile“ unter E angesetzt, sie verteilen sich jedoch nicht ganz gleichmäßig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon:

V₄ für die Zeitdauer bei Obis 10% von der ganzen Bestanddauer

*u    .

v₂ „ ,

1/

⁴/!    >'

⁷/V” :

.    .    120 bis    130    Jahre

.    .    80 „    100

.    .    60 „    80

zu i) Bei Blypothekarschätzungen ist der Tilgungsbetrag die jährlich zurückzulegende Summe Geldes, welche zum bankmäßigen Zinsfüße Zins auf Zins angelegt, nach Ablauf der ganzen Bestanddauer bezw. nach Ablauf eines Zeitraumes, nach welchem das Gebäude aus irgend welcher Ursache, allenfalls wegen alter, den Anforderungen nicht mehr entsprechender Bauart, zur Niederreißuhg und Neuherstellung gelangt, auf den , vollen Neuwert anwächst, somit die Kosten des Neubaues deckt. Aus dem vorangeführten ist ersichtlich, daß die Bestanddauer eines Gebäudes in den meisten Fällen eine weitaus größere sein wird, als jener Zeitraum, während welchen die Kosten des Gebäudes getilgt sind. Daraus erklärt sich, warum in größeren Städten ganze Stadtteile zur Niederlegung gelangen können, obwohl die Bestanddauer der Häuser noch lange nicht erreicht ist, weil die heutigen Anforderungen an die Wohnungen rücksichtlich der Bequemlichkeit usw. den Neubau erfordern und die Tilgung bereits erfolgt ist. Abweichend von der Bestanddauer (ganzen Dauer) des Gebäudes, wie sie in der Normaltabelle unter D angeführt ist, wird für die Tilgung ein kürzerer Zeitraum zu wählen sein. Man wird für die Tilgung eines Wohnhauses besserer Gattung in geschlossenen Städten. ..........

am flachen Lände .......

und in Gebirgsgegenden . . . anzunehmen haben.

Für die Tilgungsberechnungen pflegt man die' Formel:

_K (b—1) b —1

anzuwenden, "wobei eine vom Kurse unabhängige Einlage vorausgesetzt ist und

K — das zu tilgende Kapital,

b ~ i¹ + 10o)’

r = jährliche Tilgungszahlung, p = Prozentsatz,

n = Anzahl der Jahre, innerhalb welcher das Anlagekapital zur Tilgung zu gelangen hat, bedeutet.

Das zu tilgende Kapital umfaßt nur den Bauneuwert des Kapitales, somit ohne Grundwert.

Zur Berechnung der Tilgungsbeträge geben wir für die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Fälle in nachstehender Tabelle die Werte bekannt, aus welchen sich ergibt, welche Summe am Ende einer Reihe von Jahren anwächst, wenn man am Anfänge eines jeden Jahres eine Krone (Francs, Mark) Zins auf Zins anlegt, so daß man durch eine einfache Division den Tilgungsbetrag erhält.

Am Beginn des Jahres

3V₂% m% 4%    414%    4y₂%

5%

1- 035

2- 106225 3214943 4263466

1-04

1- 0425

2- 129306

1- 045

2- 137025

3- 278191

4- 470710

5- 716892

7- 019152

8- 380014

9- 802114

11- 288209

12- 841179 14-464032 19.784054 30-371423 43-565210 60007070 80-496618

106-030323

137-849965

177-503028

226-917959

288-497954

365-237831

460-869680

580-044362

728-557699

913-632336

1- 0375

2- 113306    2-1216

3- 230678    3-246464    3'262302

4- 389328    4-416323    4-443450

5- 550152    5-591428    . 5’632975    5 674796

6- 779408    6-838607    6'898294    6'958475

8- 051687    8132554    8-214226    8-296710

9- 368496    9-475025    9'582795    9'691820

10-731393    10-867838    11'006107    11'146223

12- 141992    12-312882    12-486351    12-662437

13- 601962    13-812116    14025805    14-243091

18-295681    18-655654    19'023587    19’399660

27-279682    28'017387    28'778078    29-562501

37-949857    39-271123    40-645908    42-076482

50-622677    52-799237    55-084938    57-485530

65-674013    69-061381    72'652224    76'459408

83-550278    88-610100    94-025516    99'822829

104-781673 112-109612 120029392 128'591298 129997910    140-358371    151'667084    164'015255

159-946890 174-316198 190 159173 207634424 195-516883 215-136896 236-990685 261'344740 237-762877 264-207449 293'968380 327'480755 287-937865 323-195151 363-290459 408-917113 347-530011 394-104256 447631366 509193496 418-308787 479-344078 550‘244977 632-668480 502-367394    581-810851    675'090123    784-708983

602-205027    704986139    826'983334    971-923540    1144-269007

j ,720780816    853 055128    1011-784648 1202-449550    1431-684259

! 861-611657 1031-518832 1336 623705 1486-306971    1789-855956

1228-5145    1503-2214    1843-9726    2267’245

|l744-6570    2184-0890    2741'5338    3449777

12472-7585    3168 2666    4070-1440    5242755

|3499-7972    45897253    6036'8060    17961'289

2815-662

4350-416

6768-353

10523334

1- 0475

2- 144756

3- 294132

4- 498103

5- 759263

7- 080328

8- 464144

9- 913691 11-432091

13- 022615

14- 688690

1-05

2- 1525

3- 310125

4- 525631

5- 801913

7- 142008

8- 549109

10- 026564

11- 577893

13- 206787

14- 917126

20-176958    20-578564

31-205635    32-065954

45-114559    46-727099

62-655936    65-438848

84-778419    89‘320307

112-678406    119-799774

147-864753    158-700156

192-240462    208'347996

248-205102    271-712618

318-785589    352-583718

407-798869    455-798011

520-058850    587-528511

661-636637    755-653718

840-188868    970'228821

1065-371783 1244'087069 1349-363450 1593 607301 1707-522356 2039'693529 2159-218011 2609-025157 3448-284 5497-011 8755-546 15285-119

4264-033

6958-242

11346-821

18505-351

So ist beispielsweise der Tilgungsbetrag r, wenn ein Kapital von K 80.000 in 85 Jahren zu 4%% getilgt werden soll, nach der vorliegenden Tabelle 80000:913-632336 = K 87-563.

zu l) Das Gebührenäquivalent ist auch bei Schätzungen von Gebäuden, die Eigentum von Körperschaften, humanitären Fonds usw. sind und nicht im Wege des Erblasses oder Vermächtnisses an andere Besitzer übergehen (Güter in toter Hand) in Rechnung zu ziehen.

Zur Vervollständigung dieser Post wird dem Schätzmeister auch die nachfolgende Tabelle erwünscht sein, aus welcher der gegenwärtige Wert einer nach einer Anzahl von Jahren fälligen Forderung von einer Krone (Francs, Mark) bestimmt werden kann. Für diese Tabelle ist die Formel gültig:

K = Kn .

f¹ + ioo)

dabei ist K = der gegenwärtige Wert der Forderung,

Kn= die Forderung fällig nach n Jahren, n = die Zahl der Jahre, p = der Zinsfuß.

Diese Tabelle kann auch bei der Berechnung des derzeitigen Wertes der während der Steuerfreiheit in Ersparung gebrachten Steuern mit Vorteil benützt werden.

Jahre

Ml

®00<!OSÜu^Mt5H

OH^cCrti

hhhhh

hhhh

00 <J Os Ol

0-97087379 0-96618357 0-94259591 0-93351070 0-91514166 0-90194271 0-88848705 0-87144223 0-86260878 0-84197317 0-83748426 0-81350064 0-81309151 0-78599096 0-78940923 0-75941156 0-76641673 0-73373097 0-74409391 0-70891881 0-72242128 0-68494571 0-70137988 0-66178330 0-68095134 0 63940415 0-66111781 0-61778179 0-64186195 0-59689062 0-62316694 0-57670591 0-60501645 0-55720378 0-58739461 0-53836114

0-96153846 0-95693780 0-95124851 0-92455621 0-91572995 0-90487373 0-88899636 0-87629660 0-86075980 0-85480419 0-83856134 0-81879648 0-82192711 0-80245105 0-77887893 0-79031453 0-76789574 0-74090743 0-75991781 0-73482846 0-70478709 0-73069021 0-70318513 0-67042767 0-70258674 0-67290443 0-63774332 0-67556417 0-64392768 0-60665239 0-64958093 0-61619874 0-57707718 0-62459705 0-58966386 0-54894381 0-60057409 0-56427164 0-52218199 0-57747508 0-53997286 0-49672484 0-55526450 0-51672044 0-47250876 0-53390818 0-49446932 0-44949326 0-51337325 0-47317639 0-42756077 0-49362812 0*45280037 0-40671655

Beispiel: Wenn bei einer 18jährigen Steuerfreiheit durch diese 18 Jahre an Steuern K 12-500 erspart werden, so stellt dies einen heutigen Wert zu 4% von 12500x0-49362812 = K 6170-35 dar.

Wertschätzung

des Hauses in Wien.................

bezeichnet und auf der

erbaut.

Das Haus besteht im Gemeindebszirke ist mit der Grundbuchseinlage Nr Katastralparzelle Nr

Dieses Haus besteht aus einem Gassendoppeltrakte mit 14 einfachen und 2 Doppelfenstern, die letzteren in je einem Endrisalite.

An diesem Doppeltrakt schließt sich rechts und links im Hofe je 1 einfacher Hoftrakt mit einem Fenster an. Alle diese Trakte sind unterkellert, haben Souterrain, dann Parterre, Parterreunterteilung, Mezzanin und 3 Stockwerke.

Außerdem bestehen in dem tiefer liegenden Hofe, an die letztgenannten Trakte angebaut, ein linksseitiger und ein rechtsseitiger einfacher Trakt mit 8 Fenstern in der Frontlänge und einem Querdoppeltrakt mit 15 Fenstern in der Frontlänge gegen den Garten. Die Trakte sind teilweise unterkellert, haben Parterre und 4 Stockwerke.

Von der

Garten

Es erübrigt nunmehr zur Verdeutlichung dieses Kapitels das Beispiel einer Schätzung anzuführen und wird hiezu eine bestehende, einem Fond gehörige Realität in Wien nach nebenstehender Grundrißfigur gewählt:

Hoftrakt

Quertrakt

Hof

Hoftrakt

Gassentrakt

-Straße führt eine mit Randsteinen versehene Einfahrt in das Vestibül und von da über eine breite Abfahrts-rampe abwärts in den an allen Seiten von eigenen Gebäuden eingeschlossenen Hofraum. In diesem Hofe bestehen 2 Schöpfbrunnen. Außer diesem Hofraume befinden sich in dem Gassendoppeltrakte zwei bis herunter in das Souterrain reichende Lichthöfe und ein im Mezzanin beginnender dritter Lichthof.

Bei dem Zusammenstöße der beiden Hofseitentrakte mit dem Haupttrakte bestehen weiter zwei von eigenen Gebäuden und Mauern eingeschlossene Lichthöfe und rückwärts des Quertraktes ein zweiter Hofraum und ein großer Garten, welcher rechts und links vön eigenen Mauern und rückwärts von einer nachbarlichen Mauer, einem Gitter und einer nachbarlichen Feuermauer eingeschlossen und durch einen breiten Durchgang durch den Querdoppeltrakt zugänglich ist. Im Garten befindet sich ein Brunnen und ist derselbe vom übrigen Hofraume durch ein auf einer Parapettmauer aufgesetztes Gitter abgeteilt.

In dem Gassendoppeltrakte bestehen zwei Steinstiegen auf Traversen und in den zwei Hoftrakten zwei Steinstiegen mit gemauerten Spindelpfeilern, alle vier Stiegen auf den mit Ziegeln gepflasterten Dachboden führend. Die Bodenräume sind durch Brandmauern abgeteilt.

Die Souterrainräume im Gassentrakte sind mit weichen Fußböden, jene im Parterre und Parterreunterteilung mit teils weichen Fußböden, teils mit harten Brettelböden ausgestattet; auch in den anderen Stockwerken des Gassentraktes bestehen in den Wohnräumen harte Brettelböden, in den Nebenräumen weiche Schiffböden. Die gegen die Gasse gerichteten Parterreöffnungen sind mit eisernen Rollbalken verschließbar.

Im Hause ist Gas und Hochquellenwasser eingeleitet. Die Gasleitung erstreckt sich auf die Stiegenhäuser, Gänge und sämtliche Wohnräume des Gassentraktes; die Stiegenplatzeln sind mit Terrazzo belegt.

In dem Gassentrakte bestehen Windspaletten, Flügeltüren, verkachelte Herde und Aborte mit Wasserspülung; die Badekabinen sind mit Terrazzo belegt.

In den Hofseitentrakten und im Hofquertrakte sind die Ausläufe der Wasserleitung auf den mit Kehlheimerplatten gepflasterten Gängen angebracht; die Wohnräume sind mit Kreuztüren und weichen Fußböden, mit Ausnahme des I. und II. Stockes im Quertrakt, versehen, in welch letzteren Parketten und Flügeltüren angebracht sind.

In diesem Trakte bestehen schwedische Öfen und gemauerte unverlcachelte Kochherde; die Aborte sind hier teils offen, teils mit Einsätzen versehen.

Die Dachreschen des Gassentraktes und der kürzeren Hoftrakte sind mit englischem Schiefer, alle anderen Dächer mit Ziegel eingedeckt; die letzten sind durch zwei Brandmauern abgeteilt.

Zur Abführung der Abfälle sind teils gemauerte Kanäle, teils Kanäle aus Steinzeugröhren ausgeführt.

An Räumlichkeiten bestehen im Hause:

A. In dem Gassentrakte und den beiden an denselben anschließenden kurzen Hoftrakten.

U nter der Erde: Die überwölbten, über eine Steinstiege, abwärts zugänglichen, links’der Einfahrt gelegenen Kellerräume, welche durch Mauern auf Parteien-Holzlagen abgeteilt sind.

Im Souterrain: 2 Geschäftsräume mit je 6 einfachen und 2 Doppelöffnungen auf die Gasse, 2 Geschäftsräume gegen den Hof mit je 3 Öffnungen, 2 Geschäftsräume mit je 1 Öffnung, 1 Geschäftsraum mit 2 Öffnungen und die Waschküche. Sämtliche Geschäftsräume sind mit Platzein zwischen Gurten überwölbt.

Im Parterre bestehen 4 Geschäftsräume mit je 2, 2 Geschäftsräume mit je 1 Doppel- und einfachen Öffnung, sämtlich gegen die Gasse gerichtet, ferner: 1 Geschäftsraum 3 Fenster groß, 1 Geschäftsraum 2 Fenster groß, 3 Geschäftsräume kabinettgroß, die aus einem Kabinette und einer Küche bestehende Portierswohnung und der Portiersloge.

In der Parterreunterteilung: 8 Zimmer, 2 Kabinette, 4 Vorzimmer, 4 Küchen, 2 Badekabinen, 2 Speisekammern und 2 durch Glaswände von den Küchen abgeteilte Passagen.

Im Mezzanin: 9 Zimmer, 2 Aborte, 4 Vorzimmer, 4 Küchen,

4 Badekabinen, 4 Dienerkabinette, 2 Speisekammern und 2 durch Glaswände von der Küche abgeteilte Passagen.

Im I. Stockwerke bestellt dieselbe Einteilung wie im Mezzanin. Von den gegen die Gasse gerichteten Zimmern haben drei Ausgänge auf die offenen Baikone.

Im II. und III. Stocke besteht'dieselbe Einteilung wie im I. Stocke mit dem Unterschiede, daß hier keine Baikone angebracht sind.

f'Sl

Sämtliche Räume in der Parterreunterteilung, im Mezzanin und den 3 Stockwerken haben stukkaturte Holzdeckenkonstruktionen.

B. In dem Hofquertrakte und den beiden an diesen anschließenden Hofseitentrakten.

Unter der Erde: Die überwölbten über 2 Steinstiegen abwärts zugänglichen Kellerräume, in welchen außer den erforderlichen durch Mauern abgeteilten Holzlagern noch ein großer, 3 Zimmergrößen umfassender Keller und eine Waschküche bestehen.

Zu ebener Erde befinden sich: 1 Geschäftsraum mit Doppelichte und Doppeltiefe mit 10 Fenstern in der Länge, 1 Werkstätte mit 4 Fenstern in Verbindung mit einem Zimmer und einer Küche,

1    Geschäftsraum mit 4 Fenstern in der Länge, 1 Geschäftsraum mit 5 Fenstern, 1 Küche, 1 Zimmer und 2 Kabinette.

Im I. Stocke l2 Zimmer, 4 Kabinette, 5 Küchen, 3 Vorzimmer und

2    Kammern.

Im II. Stocke besteht dieselbe Einteilung wie im I. Stocke.

Im III. Stocke bestehen 12 Zimmer, 4 Kabinette, 9 Küchen, wovon 4 durch Holz wände auf Vorzimmer abgeteilt sind, 2 Vorzimmer und 1 Kammer.

Im IV. Stocke besteht dieselbe Einteilung wie im III. Stocke.

Sämtliche Räume zu ebener Erde sind mit Platzeln zwischen Gurten, alle Räume in den Stockwerken mit stukkaturten Holzkonstruktionen versehen.

Die Trakte, u. zw. der Gassendoppeltrakt und die beiden sich an diesen anschließenden Seitentrakte befinden sich im neuen guten Bauzustande; die anderen Teile, u. zwar der Hauptquertrakt und die beiden Hofseitentrakte sind 30 Jahre alt.

Die Gesamtfläche beträgt 5405-7 m², wovon 769-6 m² auf den Gassentrakt, 863⁻2 m² auf die Hoftrakte und der Rest von 3772-9 m2 auf die Höfe und den Garten entfallen.

Der jährliche Mietzins ist nach der vorliegenden Fassionsliste mit K 122570-00 präliminiert.

Auf Grund der vorstehenden Beschreibung berechnet sich der Wert des ganzen Besitzes wie folgt:

I. Bauwert einschließlich des Grundwertes.

= K 396418-00

Vs d. i. 1801-9 m² zum Preise von K 140-00 . . = ,, 252266-00

„ „    70-00 . . = „ 126133-00

a) Die Gesamtfläche hat 5405-7 m², % hievon, d. i. 1801-9 m², wird als zur Gassenfront und Hof gehörig zum Preise von K220⁻00per 1 m² angenommen, d. i..................

Vs d. i. 1801-9 „    „

Grundwerte K 774817-00

Übertrag . . K

774817-00

b) Bauwert des Gassentraktes:

derselbe hat 769-6 m² verbaute Fläche per 1 m2 K 415.00................

— IC 319384-00

Der Gassentrakt ist neu erbaut und 12 Jahre steuerfrei.

c) Bauwert der Hoftrakte:

Die Hoftrakte bestehen seit 30 Jahren und sind normal erhalten; sie haben eine verbaute Fläche von 863-2 m², deren Neubaukosten betragen per lm²

K 310-00, somit..........

Die mittlere jährliche Entwertung beträgt nach der Normaltabelle 0-5% des Neuwertes, sonach IC 1337-96.

K 267592-00

Wird die ganze Bestanddauer mit 120 Jahren angenommen, so beträgt die Entwertung oder Abnützung:

1337-96 (7₈x5+⁹/i₀x7+⁶/₇x12 +

+⁵/₆x6)= K36406-85

somit derzeitiger Bau wert der Hoftrakte . . . . K 231185-15

I. Bauwert inkl. Grundwert zusammen , rund: IC 1325400-00.

K1325386-15

II. Ertragswert.

Einnahmen: Der Bruttozins beträgt laut Fassionsliste

per 1914.............

hievon ab für allfällige Leerstehungen 5%, d. i..............

IC 122570-00

6128-00

Somit der der Berechnung zugrunde liegende Bruttozins ....

(hievon entfällt auf das steuerfreie Gebäude ..........

Ausgaben: a) In den ersten 10 steuerfreien Jahren:

Steuern: Grundsteuer .......

Gebäudesteuer samt Umlagen vom steuerfreien Gebäude .........

vom steuerpflichtigen Teile ,, Gewöhnliche Erhaltungskosten 0-266% des Neuwertes per K 586976-00 =

Kaminfegerpauschale........

Kanalräumung...........

Kosten der Beleuchtung: 30 Gasflammen ä K 31-50 =.......

Hiezu Gasmesserrente.......

K 73000-00)

30-40

„    15746-10

16199-52 „

945-00 80-00 „

116442-00

31976 02

1561-36

100-00

80-00

Versicherungsprämie.......

Tilgung des Bauwertes (ohne Grundwert) zu 4% und in 120 Jahren . .

IC 586976-00

K 2741-5338 " .Fürtrag . . K

1025-00

293-48

214-10

35249 96

Übertrag . . K 36249’96 Entlohnung und Wohnung für den Hausbesorger. . ,,

Verwaltungskosten.........

Sonstige Auslagen: Portalzins . . . K T elegraphenbe-stallung ....

W asser gebühren Wassermesserrente .

Unvorhergesehenes und zur Abrundung ...............

600-00

1200-00

40-00

30-00

200-00

40-00 „    310-00

40-04

Summe . . K 37400-00

b) In den zwei folgenden steuerfreien Jahren:

Die Auslagen sind die gleichen wie bei a.....

Hiezu: Gebührenäquivalent vom Bau- und Grundwerte 0'3% von K 1326400-00 nebst einem 25%igen Zuschläge für 10 Jahre, somit für ein Jahr ,,    4970-00

Summe . . K 42370-00

„    37400-00

c) In allen steuerpflichtigen Jahren:

Grundsteuer...........

Volle Steuern vom einbekannten Zinse

ab Leerstehungen per K 116442-00 . ,, 43421-22 ,,    4345P62

10394-00

Alle übrigen Ausgaben wie bei b Zur Abrundung........

K 30-40

4-38

Somit Reinertrag:

bei ä) In den ersten lOsteuerfreien Jahren:

K 116442-00 — 37400-00 = 79042-00 bei b) In den folgenden 2 steuerfreien Jahren:

K 116442-00 — 42370-00 = 74072-00 bei c) In allen steuerpflichtigen Jahren:

K 116442-00 — 53850 00 = 62592-00

Summe . . K 53850-00

Hienacli berechnet sich der Wert der Liegenschaft auf Grund eines 4%%igen Erträgnisses:

Das Reinerträgnis in der vollen Steuerpflichtig-keit per K 62592-00 mit 4%% kapitalisiert ergibt .    1317726-00

Während der steuerfreien Jahre betragen die ersparten Steuern: a) in den ersten 10 Jahren:

43451-62 — 31976-02 = 11475-60 per Jahr in 10 Jahren zum bankmäßigen Zinsfuß von 4% Zins auf Zins = K 137778-00, welcherBetrag

einen heutigen Kapitalswert hat von.......,,

b) in den 2 letzten steuerfreien Jahren mit Rücksicht auf die Gebührenausgleichung:

43451-62 — (31976-02 + 4970-00) = 6505-60 per Jahr und in diesen 2 Jahren zum bankmäßigen Zinsfuß von 4% Zins auf Zins = 13291 -80, welcher Betrag einen heutigenKapitalswert repräsentiert von ,, Es ist somit der heutige Ertragswert der Liegenschaft ................

93078-00

8314*00

rund: K 1419100-00

K 1419118.00

— iioo —

Der Wert der Liegenschaft ist das arithmetische Mittel zwischen dem Bauwerte und dem Ertragswerte, somit:

=1372250-00

1325400-00 + 1419100-00

womit also die gesamte Liegenschaft auf den Betrag von K 1372250-00 schreibe: Eine Million Dreihundertsiebenzigzweitausend und Zweihundertfünfzig Kronen geschätzt ist.

Der Schatzmeister.

Wien, am 8. August 1914.

Diese Schätzungsaufnahme "gestaltet sich wesentlich einfacher, wenn demselben Pläne angeheftet werden können, weil dann ein großer Teil der Ortsbeschreibung entfällt.

Da bei den Realschätzungen in den verschiedenen Kron-ländern Österreichs, bei den verschieden vorgebildeten Sachverständigen im Schätzungsfache weitauseinandergehende Ergebnisse zu Tage getreten sind, hat sich die österreichische Regierung zur Anordnung von Richtlinien für Realschätzungen entschlossen, welche hier wörtlich angeführt werden, wie folgt:

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. Juli 1897, RGB. Nr. 175,

über die Schätzung von Liegenschaften (Realschätzungsordnung).

Auf Grund des Artikels XLI des Einführungsgesetzes zur Exekutionsordnung (Gesetz vom 27. Mai 1896, RGB. Nr. 78) werden in Gemäßheit des § 144 der Exekutionsordnung (Gesetz vom 27. Mai 1896, RGB. Nr. 79) über die Art der Bestellung und Auswahl der Sachverständigen für Schätzungen von Liegenschaften, über die bei solchen Schätzungen zu beobachtenden Grundsätze und über das hiebei einzuschlagende Verfahren nachfolgende Vorschriften erlassen:

I. Bestellung der Schätzleute.

§ 1.

Die ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von Häusern und von mittleren und kleinen land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen nebst den auf solchen bestehenden industriellen Anlagen werden durch die Bezirksgerichte bestellt, welche als Exekutionsgerichte einzuschreiten berufen sind.

Die Bestellung der ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von größeren land- und forstwirtschaftlichen Gütern, von Realitäten des montanistischen Betriebes oder solchen mit größeren industriellen Anlagen erfolgt durch die Oberlandesgerichte.

Die Zahl der nach Absatz 1 und 2 zu bestellenden Sachverständigen (Schätzleute) ist nach Maßgabe des Bedarfes so festzusetzen, daß in allen Teilen des Gerichtssprengels hinreichend viele, dort wohnhafte Sachverständige zur Verfügung stehen und namentlich bei Schätzungen der in Absatz 1 bezeichneten Liegenschaften die Beziehung von Sachverständigen, die nicht in der Nähe der zu schätzenden Liegenschaften ihren Wohnsitz haben, möglichst vermieden werden kann.

Zu Sachverständigen dürfen nur eigenberechtigte, vollkommen vertrauenswürdige, durch Körpergebrechen an der Ausübung ihres Amtes nicht behinderte Personen bestellt werden, welche die erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.

§ 2.

Bei Bestellung der im § 1, Absatz 1, bezeichneten Sachverständigen ist insbesondere darauf zu sehen, daß sie mit den Verhältnissen, die auf den Wert der Liegenschaften in der Umgebung ihres Wohnsitzes Einfluß nehmen und mit den daselbst bei Verkäufen und Pachtungen gangbaren Preisen vertraut sind.

In Gegenden, wo häufig auf kleinen oder mittleren landwirtschaftlichen Gütern zugleich landwirtschaftliche Industriegewerbe betrieben werden (z. B. Müllerei, Brennerei), ist nach Tunlichkeit dafür zu sorgen, daß sich unter den für den Bezirk bestellten Schätzleuten auch einer oder mehrere befinden, die vermöge ihrer Berufsstellung die Eignung zur Bewertung der durch solche Gewerbe bedingten Einrichtungen besitzen.

Zu Sachverständigen für die Schätzung von Gebäuden mit höherem Werte sind nach Tunlichkeit nur Personen zu bestellen, die gemäß § 9 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893 (RGB. Nr. 193) den Befähigungsnachweis zum Antritte eines zur Ausführung von Hochbauten an dem betreffenden Orte berechtigenden Gewerbes besitzen.

§ 3.

Die Bezirksgerichte und Oberlandesgerichte haben im August 1897 die erforderlichen Einleitungen zu treffen, damit für ihre Sprengel die nach Maßgabe der §§ 1 und 2 zu bestellenden Schätzleute mit 1. Jänner 1898 ihre Tätigkeit beginnen können.

Zu diesem Zwecke haben die Gerichtshöfe erster Instanz eine Liste der bei ihnen bisher ständig beeideten Sachverständigen für die Schätzung von Liegenschaften der im § 1, Absatz 1, bezeichneten Art den Bezirksgerichten ihres Standortes mitzuteilen, welche berufen sein werden, als Exekutionsgerichte einzuschreiten.

Die Bezirksgerichte haben unter Benützung der mitgeteilten Liste ein Verzeichnis der in ihren Sprengeln für derartige Liegenschaften bisher bestellten Schätzleute, welche sich als solche bewährt haben, anzulegen. Ist deren Zahl kleiner, als die nach § 1, letzter Absatz für die Zukunft festzusetzende Zahl, so sind die Vorsteher der Gemeinden, in deren Gebiet neue Schätzleute zu bestellen sein werden, aufzufordern, innerhalb 14 Tagen Vorschläge für die Bestellung zu erstatten. Hiebei sind ihnen die für die Bestellung maßgebenden Momente (§ 2), ferner wenn im Umkreise großer Gemeinden an mehreren Orten Schätzleute zu bestellen sind, die Gegend bekanntzugeben, in welcher der Schätzmann seinen Wohnsitz haben soll.

Wenn der Vorsteher des Bezirksgerichtes gegen eine von einem Gemeindevorsteher vorgeschlagene Person Bedenken trägt, hat er auf geeignetem Wege weitere Nachforschungen zu pflegen.

Das Verzeichnis der beizubehaltenen Schätzleute mit den allenfalls eingeforderten Vorschlägen der Gemeindevorsteher ist, und zwar soweit es angeht, gleichzeitig mit den Akten, betreffend die Verwalterliste (§ 128 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz) der landesfürstlichen politischen Bezirksbehörde. zu übersenden.    jgf

Diese hat darüber ihre gutächtliche Äußerung unter sinngemäßer Anwendung der Absätze 2 und 4 des § 4 der Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 5. Mai 1897 (RGB. Nr. 116) spätestens bis 1. November an das Bezirksgericht abzugeben. Die Einholung des Gutachtens forstwirtschaftlicher Vereine oder fachkundiger Vertrauensmänner entfällt hinsichtlich der zur Schätzung forstwirtschaftlicher Liegenschaften vorgeschlagenen Forstwirte, wenn diese im Sinne der jeweils geltenden Vorschriften die Befähigung für den forsttechnischen Staatsdienst oder jene zur selbständigen Wirtschaftsführung erlangt haben.

Auf Grund der eingelangten Gutachten ist unter sorgfältiger Würdigung der für oder gegen die Eignung vorliegenden Gründe mit der Bestellung der Sachverständigen in der erforderlichen Anzahl und mit deren Beeidigung vorzugehen. Wird auf diese Weise die festgesetzte Zahl der Sachverständigen noch nicht erreicht, so ist sie durch nachträgliche Einholung von Vorschlägen der Gemeindevorsteher und Begutachtung derselben zu ergänzen.

In Städten mit eigenem Statut ist der Vorsteher der Gemeinde um einen Vorschlag und gleichzeitig um sein Gutachten über Eignung und Vertrauenswürdigkeit der von ihm vorgeschlagenen sowie der beizubehaltenden Sachverständigen zu ersuchen.

Ob eine zum Schätzmanne für Gebäude vorgeschlagene Person den Befähigungsnachweis nach dem Gesetze vom 26. Dezember 1893 RGB. Nr. 193) besitzt, hat die begutachtende politische Behörde (der Vorsteher der Gemeinde in Städten mit eigenem Statut) dem Bezirksgerichte bekanntzugeben. Die Art des gelieferten Befähigungsnachweises ist in dem Verzeichnisse der Schätzleute ersichtlich zu machen.

§ 4.

Die bei den einzelnen Gerichtshöfen ständig beeideten Schätzleute für Güter der im § 1, Absatz 2, bezeichneten Art sind dem Oberlandesgerichte mit dem Gutachten bekanntzugeben, ob der betreffende Schätzmann sich als solcher bewährt habe und zur Wiederbestellung vorgeschlagen werde.

Das Oberlandesgericht hat die Zahl der nach § 1, Absatz 2, zu bestellenden Schätzleute und die Gegenden, wo diese nach Tunlichkeit . ihren Wohnsitz haben sollen, festzusetzen und samt dem Verzeichnisse der zur Wiederbestellung geeigneten, u. zw. soweit es angeht, gleichzeitig mit dem Ersuchen um Benennung von Zwangsverwaltern, der politischen Landesbehörde, in Ansehung der Realitäten des montanistischen Betriebes aber der Berghauptmannschaft bekanntzugeben.

Die politischen Landesbehörden und Berghauptmannschaften haben ihre Vorschläge unter sinngemäßer Anwendung der Absätze 2 und 3 des § 6 der Verordnung vom 5. Mai 1897 (RGB. Nr. 116) spätestens bis 1. November an das Oberlandesgericht zu übersenden. Die Einholung des Gutachtens fachlicher Körperschaften und Vereine entfällt hinsichtlich der Forstwirte bei Vorhandensein der im § 3, Absatz 6, bezeichneten Voraussetzung und hinsichtlich der zur Schätzung von Bergwerken vorgeschlagenen Montanistiker, wenn diese nach Vorschrift des Gesetzes vom 31. Dezember 1893 (RGB. Nr. 12 ex 1894) die Eignung als Betriebsleiter von Bergbauen besitzen.

Wegen der Bestellung von Sachverständigen zur Schätzung industrieller Anlagen hat die politische Landesbehörde aich mit der Handels- und Gewerbekammer ins Einvernehmen zu setzen.

Das Oberlandesgericht hat mit der Bestellung der Schätzleute nach Absatz 7 des § 3 vorzugehen.

Die Beeidigung der bestellten Schätzleute erfolgt bei dem Bezirksgerichte ihres Wohnsitzes.

Das Verzeichnis der von dem Oberlandesgerichte bestellten Schätzleute ist allen Gerichten erster Instanz mitzuteilen.

§ 5.

Schätzleute, welche sich als solche nicht bewähren, die Vertrauenswürdigkeit einbüßen, die Eigenberechtigung verlieren, auf ihr Ansuchen von der Bestellung enthoben werden oder deren weitere Verwendung wegen Kränklichkeit, hohen Alters, Wohnsitzänderung oder aus anderen Gründen untunlich wird, sind aus dem Verzeichnis der Schätzleute auszuscheiden.

Wenn sich dadurch, oder weil die festgesetzte Zahl sich als unzureichend erwiesen hat, die Notwendigkeit der Bestellung eines Schätzmannes in Zukunft ergibt, so sind hiefür die Vorschriften der §§ 3 und 4 sinngemäß anzuwenden.

§ 6.

Kommt ein Gericht in Kenntnis, daß bei einem vom Oberlandes⁻gerichte bestellten Schätzmanne ein Ausscheidungsgrund eingetreten ist, so hat es hievon sogleich dem Oberlandesgerichte Mitteilung zu machen.

Das Oberlandesgericht hat die durch Ausscheiden oder Neubestellung eintretenden Veränderungen in dem Verzeichnis der Sachverständigen von Fall zu Fall der Redaktion des Verordnungsblattes des k. k. Justizministeriums bekanntzugeben.

Die Gerichte erster Instanz werden angewiesen, die durch das Verordnungsblatt (Rubrik: Mitteilungen) kundgemachten Änderungen sogleich in ihren Listen durchzuführen.

Das Oberlandesgericht hat das Verzeichnis mit Beginn des Jahres 1900 und sodann jeweils von 5 zu 5 Jahren, ohne Einholung neuerlicher Gutachten der Verwaltungsbehörden über die beizubehaltenden Schätzleute, zu revidieren und zu ergänzen und den Gerichten erster Instanz neu mitzuteilen.

§ 7.

Die Ausschreibung eines Konkurses für die Bestellung eines Schätzmannes oder die Bestellung eines solchen über die nach § 1, Absatz 3, festgesetzte Zahl hinaus ohne Feststellung des Bedürfnisses nach Erhöhung dieser Zahl ist unstatthaft.

Auf das Bedürfnis des zu Bestellenden, sich durch die Beiziehung als Schätzmann eine Einkommensquelle zu verschaffen, darf keine Rücksicht genommen werden. Ebensowenig darf die Bestellung von der Bekleidung eines öffentlichen Amtes (z. B. Mitgliedschaft in der Gemeindevorstehung oder im Gemeindeausschusse) abhängig gemacht werden.

Personen, welche in der Liste der Zwangsverwalter aufge-nommen sind, können zu Schätzleuten bestellt werden.

§ 8.

Die von den Bezirksgerichten für die Schätzung mittlerer und kleiner land- und forstwirtschaftlicher Güter bestellten Sachverständigen sind vor der Beeidigung über die Pflichten ihres Amtes zu belehren. Nach Bedarf können sämtliche für den Bezirk bestellten Schätzleute dieser Art oder einige derselben zeitweise zu gemeinsamen Besprechungen über den Vorgang bei der Schätzung und die anzuwendenden Bewertungsmethoden vorgeladen werden.

II. Auswahl der Schätzleute.

§ 9.

. Bei der Auswahl der einem Schätzungsakte beizuziehenden Schätzleute hat das Gericht zunächst zu beurteilen, ob die Beiziehung eines einzigen genügt oder ob deren mehrere beigezogen werden müssen.

Zur Schätzung von Verkaufsobjekten, auf welchen sich Gebäude nicht befinden, ferner von land- und forstwirtschaftlichen Gütern, deren Wert nach den bereits vorliegenden Gerichtsakten (älteren Schätzungen, Verlassenschaftsakten, Kaufverträgen) oder nach den dem Gerichte bekannten Verhältnissen eine von jedem Oberlandesgerichte für seinen Sprengel oder für einzelne Teile desselben festzusetzende Summe voraussichtlich nicht übersteigen dürfte, ist, sofern nicht nach der Vorschrift des § 143, Absatz 1 der Exekutionsordnung mehrere Sachverständige beigezogen werden müssen oder andere Gründe eine solche Ausnahme als geboten erscheinen lassen, um ein verläßliches Schätzungsgutachten zu erlangen, nur ein Sachverständiger beizuziehen. Die Summe darf den Betrag von 5000 fl. nicht übersteigen.

Dasselbe gilt für Wohngebäude, die mit einem land- oder forstwirtschaftlichen oder Industriebetriebe nicht Zusammenhängen, wenn der voraussichtliche Wert bei einem der Hausklassensteuer unterliegenden Objekte 10.000 fl., bei einem der Hauszinssteuer unterliegenden Objekte 50.000 fl. nicht übersteigt.

Müssen wegen Vorkommens von Grundstücken verschiedener Kulturgattung in einem Schätzungsobjekt oder wegen des Zusammentreffens von Grundstücken mit Gebäuden der unter § 2, Absatz 4, bezeichneten Art oder wegen des Betriebes von Industriegewerben oder Bergwerken mehrere Schätzleute beigezogen werden, so hat jeder derselben das Schätzungsgutachten für die in den Bereich seiner Fachkenntnisse fallenden Gegenstände abzugeben; über den aus der Summierung der einzelnen Werte sich ergebenden Gesamtwert haben sich aber alle zu äußern. In solchen Fällen ist ein zweiter Schätzmann für ein und dasselbe Fach nur dann beizuziehen, wenn besondere Gründe dies geboten erscheinen lassen, um ein verläßliches Schätzungsgutachten zu erlangen, namentlich wenn von den übrigen Schätzleuten eine wenn auch nur oberflächliche Mitbeurteilung des Schätzwertes vermöge ihrer Fachkenntnisse nicht erwartet werden kann und der Wert des Teilobjektes voraussichtlich ein bedeutender sein dürfte.    ...

In allen Fällen, in welchen das Gericht für die Schätzung eines ganzen Verkaufsobjektes oder eines bestimmten Teiles desselben nur einen Schätzmann bestellt hat, können der Verpflichtete; wie der betreibende Gläubiger die Mitwirkung eines zweiten Schätzmannes nach § 143, Absatz 2 der Exekutionsordnung beantragen.

§ io.

Nach Bestimmung der Zahl der beizuziehenden Schätzleute hat das Gericht die Auswahl unter den zur Verfügung stehenden Personen unter Bedachtnahme auf die Entfernung ihres Wohnsitzes von der zu schätzenden Liegenschaft und auf ihre besondere Eignung für den einzelnen Fäll zu treffen. In allen Fällen ist auch darauf Bedacht zu nehmen, ob nicht die aus der örtlichen Lage oder aus anderen Verhältnissen zu vermutenden Beziehungen zu den Parteien Bedenken gegen die volle Unbefangenheit erwecken.

§ 11.

Den Schätzungen kleiner oder mittlerer land- und forstwirtschaftlicher Güter soll als zweiter Schätzmann in der Regel immer die nämliche Person beigezogen werden, der durch Intervention bei Schätzungen in verschiedenen Gegenden die Möglichkeit geboten wird, einen über das Nachbarschaftsverhältnis hinausreichenden Überblick über die Bodenwerte und die darauf Einfluß nehmenden Momente zu gewinnen. Hiezu sind Schätzleute von besonderer Erfahrung, mit rascher Auffassung und geübtem Blicke für die wirtschaftlichen Verhältnisse zu bestimmen. Dieselben sollen nach Tunlichkeit ihren Wohnsitz in der Nähe des Gerichtssitzes bezw. des Mittelpunktes eines Umkreises von mehreren Gemeinden haben, für deren Gebiet sie in der bezeichneten Weise verwendet werden.

§ 12.

Wenn ausnahmsweise die Beiziehung eines ständig beeideten Schätzmannes untunlich erscheint, weil z. B. in der Liste des Oberlandesgerichtes ein solcher mit den für den einzelnen Fall erforderlichen Fachkenntnissen nicht vorkommt, hat das Exekutionsgericht einen Sachverständigen nach vorausgegangener Vernehmung der Parteien und nötigenfalls nach Erkundigung bei fachlichen Unterrichtsanstalten, Körperschaften oder Vereinen für den einzelnen Schätzungsakt zu bestellen und zu beeiden.

§ 13.

Um die Vereitlung der Amtshandlung durch das Ausbleiben eines vorgeladenen Schätzmannes zu vermeiden, kann der Gerichtskommissär gegen nachträgliche Genehmigung durch das Exekutionsgericht einen anderen geeigneten Schätzmann aus der betreffenden Liste (§ 1, Absatz 1 und 2) beiziehen.

Wenn im Zuge der Schätzung einer Liegenschaft von größerem Umfange die Notwendigkeit eintritt, einen Schätzmann mit Fachkenntnissen besonderer Art beizuziehen, welche die vom Gerichte Ernannten nicht besitzen, so hat der Gerichtskommissär rechtzeitig die Ernennung eines solchen zu veranlassen.

III. Bei der Schätzung zu beobachtende Grundsätze.

§ 14.

Wenn die zu schätzende Liegenschaft in einem öffentlichen Buche eingetragen ist, hat die Schätzung stets den Wert eines Grundbuchskörpers anzugeben. Sind mehrere Grundbuchkörper zu schätzen, welche als ein ganzes bewirtschaftet werden, so hat die Schätzung anzugeben, welchen Wert jeder Grundbuchskörper für sich allein und welchen alle zusammen als Wirtschaftsganzes haben.

Ist die Liegenschaft in einem öffentlichen Buche nicht eingetragen, so ist jede Liegenschaft für sich zu bewerten, welche nach dem vom Gericht für zulässig erkannten Anträge des betreibenden Gläubigers ein selbständiges Verkaufsobjekt zu bilden hat. Werden mehrere Verkaufsobjekte als ein Ganzes bewirtschaftet, so ist nach Absatz 1 vorzugehen.

Bergwerke samt Zubehör (§§ 86, 117, 118, 121 des allgemeinen Berggesetzes) sind nach Vorschrift des § 254 des allgemeinen Berggesetzes zu schätzen.

§ 15.

Die Wertermittlung hat regelmäßig zu erfolgen, entweder durch Feststellung des Verkaufs wertes (Verkehrs-, Handels-, Marktwert) nach Flächenmaßeinheiten (bei Gebäuden nach Objekten) oder durch Kapitalisierung des jährlichen Reinertrages.

§ 16.

Die Wertermittlung durch Feststellung des Verkaufs wertes ist vorzugsweise anzuwenden:

a)    bei unverbauten Grundstücken, welche nach ihrer Lage als Baugrund zu verwerten sind;

b)    bei nicht der Hauszinssteuer unterliegenden Gebäuden, mit denen ein land- oder forstwirtschaftlicher oder Industriebetrieb nicht verbunden ist;

c)    bei mittleren und kleinen land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen;

d)    bei einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, welche nicht als Bestandteil eines Wirtschaftsganzen zum Verkaufe gelangen sollen;

e)    bei Grundstücken, welche (wie z. B. Wälder in abgelegenen, vom Verkehre abgeschnittenen Gegenden, Fabriken außer Betrieb, noch nicht in Betrieb gesetzte Bergbaue sowie solche die seit längerer Zeit außer Betrieb gesetzt sind) zur Zeit der Schätzung einen Ertrag nicht liefern können, einen solchen aber voraussichtlich in früherer oder späterer Zukunft liefern werden (Zukunftswerte) .

Die Schätzung durch Kapitalisierung des Reinertrages hat vorzugsweise zu erfolgen bei großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern, dann solchen mit im Betriebe befindlichen montanistischen oder industriellen Unternehmungen.

Gebäude, welche der Hauszinssteuer unterliegen, samt den dazu gehörigen unverbauten Flächen, sind stets einer zweifachen Bewertung zu unterziehen nämlich jener nach dem kapitalisierten Zinserträge und jener nach dem Grund- und Bauwerte. Der Durchschnitt aus beiden Bewertungen ist als Schätzwert anzunehmen.

Bei anderen Liegenschaften sowie wenn von einer der im Absätze 1 und 2 bezeichneten Methoden abgegangen werden soll, haben die Schätzleute die Grunde für die Wahl der angewendeten Bewertungsart anzugeben.

§ 17.

Bei direkter Feststellung des Verkaufs wertes ist auf die in der Gegend gangbaren Verkaufspreise für Liegenschaften gleicher Beschaffenheit, vorkommenden Falles auch auf die üblichen Pachtzinse, bei Wäldern auf den Holzbestand Rücksicht zu nehmen. Der Gerichtskommissär soll sich nicht mit allgemeinen Angaben der Schätzleute hierüber begnügen, sondern darauf hinwirken, daß konkrete Fälle angeführt werden, nötigenfalls sich durch Erkundigungen bei Vertrauensmännern die Grundlage für die Beurteilung verschaffen, ob die Annahme der Schätzleute den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Stets sind dabei die Gebäude und die Grundstücke abgesondert und die letzteren wieder nach Kulturgattungen, nötigenfalls Bonitätsklassen und Flächenmaßeinheiten zu bewerten.

§ 18.

Bei der Schätzung von land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen durch Kapitalisierung des jährlichen Reinertrages ist der Bruttoertrag, den die einzelnen zu dem Schätzungsobjekte gehörigen Wirtschaftsteile liefern, festzustellen; davon sind die sämtlichen mit der Bewirtschaftung verbundenen Auslagen, ferner die auf den Grundstücken lastenden Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben (mit Einschluß der Patronatslasten, Kirchen-, Schul- oder andere Giebig-keiten u. ä.) in Abzug zu bringen. Die mit dem Gute verbundenen Realrechte (z. B. Fischereirechte, verbücherte Bannrechte, Anteile an Alpenweiden oder anderen gemeinschaftlichen Gütern, radizierte Gewerberechte), sind nach ihrem Ertrage dem Gutsertrage zuzuschlagen. Die Gebäude sind, sofern sie zur Bewirtschaftung nötig und wenigstens in mittlerem Bauzustande sind, nicht besonders in Anschlag zu bringen; die einem mittleren Bauzustande entsprechenden jährlichen Erhaltungskosten bilden eine Abzugspost von dem Bruttoerträge; darüber hinausreichende Herstellungskosten, welche durch quantitative oder qualitative Mängel der Gebäude bedingt werden, sind von dem kapitalisierten Reinerträge in Abschlag zu bringen. Andere der Hauszinssteuer nicht unterliegende Gebäude sind nach ihrem Ertrage zu bewerten. Für Gebäude und Grundstücke, welche sich als reines Voluptare darstellen, ist der bei eventueller Vermietung oder Verpachtung zu erzielende Ertrag abzüglich der Erhaltungskosten und sonstigen Lasten in Anschlag zu bringen. Wenn eine Vermietung oder Verpachtung untunlich erscheint, ist der Verkaufswert zu ermitteln und dem kapitalisierenden Reinerträge zuzuschlagen.

Bei Wäldern ist der Wert nach den allgemeinen Grundsätzen der Waldwertrechnung zu ermitteln; der Reinertrag ist stets abgesondert ?u kapitalisieren.

§ 19.

Nach welchem Zinsfüße der für fand- und forstwirtschaftliche Liegenschaften oder für Gebäude ohne land- oder forstwirtschaftlichen oder industriellen Betrieb ermittelte Reinertrag zu kapitalisieren ist, hat jedes Oberlandesgericht für seinen ganzen Sprengel oder für dessen einzelne Teile bis Ende 1897 und sodann alljährlich bis Ende Dezember für das nächstfolgende Jahr festzusetzen und im Amtsblatte der betreffenden Landeszeitung kundzumachen. Die Zinsfußbestimmung hat abgesondert für die Kapitalisierung bei Gebäuden, bei landwirtschaftlichen und bei forstwirtschaftlichen Liegenschaften unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Ertragsfähigkeit jeder dieser drei Gruppen zu erfolgen. Vor der Bestimmung des Zinsfußes ist das Gutachten der größeren Hypothekarkreditinstitute und im Wege der politischen Landesbehörde auch jenes der etwa in dem betreffenden Gebiete bestehenden land- und forstwirtschaftlichen bezw. technischen Vereinen oder Körperschaften einzuholen. Wo kumulative Waisenkassen bestehen, ist auch auf deren Zinsfuß Bedacht zu nehmen.

Eine Abweichung von dem festgesetzten Zinsfüße ist nur zulässig, wenn ihn die Schätzleute übereinstimmend unter Darlegung der Gründe als für den konkreten Fall zweifellos unrichtig erklären.

Für Bergwerke hat die Kapitalisierung nach einem 10%igen Zinsfüße zu erfolgen.

Der.bei Liegenschaften mit industriellen Anlagen — einschließlich von Überproduktionen (z. B. Steinbrüche, Ziegeleien, Erdölgewinnung) — anzuwendende Zinsfuß ist von den Schätzleuten von Fall zu Fall festzustellen.

§ 20.

Der Grund- und Bauwert bei Gebäuden, welche der Hauszinssteuer unterliegen (§ 16, Absatz 3), setzt sich zusammen aus dem nach § 17 ermittelten Verkaufspreise der Grundfläche, auf welcher das Gebäude errichtet ist samt unverbautem Zubehör und aus dem Werte der Baulichkeiten.

In den Zinsertrag ist auch der für derzeit unvermietete Räumlichkeiten zu erzielenden Zins einzubeziehen. Von dem Bruttozinse sind die Jahresleistungen an Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben, die Brandschadenversicherungsprämie und der nach dem Bauzustande zu bestimmende Durchschnittsbetrag an jährlichen Erhaltungskosten in Abzug zu bringen.

Die durch schlechten Bauzustand bedingten, die jährlichen Erhaltungskosten übersteigenden Herstellungskosten bilden eine Abzugspost von dem endgültig ermittelten Durchschnittswerte.

Für, Gebäude, welche die Befreiung von der Hauszinssteuer genießen, ist bei der Ertragsbestimmung auf die noch erübrigende Dauer der Steuerfreiheit entsprechend Rücksicht zu nehmen.

§ 21.

Bei der Schätzung von Liegenschaften ist anzugeben, welchen Wert die Liegenschaft bei Aufrechthaltung der sie belastenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten sowie welchen Wert sie ohne diese Belastung hat; außerdem sind die auf'der Lie-

genschaft lastenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Reallasten für sich zu schätzen und die ihnen entsprechenden Kapitalsbeträge im Schätzungsprotokolle anzugeben (§ 144, Absatz 2 der Exekutionsordnung).

Auf der Liegenschaft eingetragene Miet- und Pachtwerte sind bei der Bewertung der Liegenschaft selbst nicht in Betracht zu ziehen; dagegen ist der Wert des eingetragenen Bestandrechtes behufs Ermittlung der dem Bestandnehmer wegen der vorzeitigen Aufhebung des Bestandrechtes gebührenden Entschädigung zu schätzen.

Eingetragene Wiederkaufsrechte sind bei der Schätzung nicht in Betracht zu ziehen (§§ 133, 150, Absatz 2 der Exekutionsordnung) .

Wenn auf einer Liegenschaft Lasten haften, welche auf den Ersteher von Rechts wegen übergehen (z. B. Patronatslasten, Lasten aus der Mitgliedschaft in einer Wassergenossenschaft, §23 des Gesetzes vom 30. Mai 1869, RGB. Nr. 93, Meliorationsdarlelien, § 5, Absatz 2 des Gesetzes vom 6. Juli 1896, RGB. Nr. 144, Notwegedienstbarkeiten, § 20 des Gesetzes vom 7. Juli 1896, RGB. Nr. 140), so ist nur der Wert anzugeben, welchen die Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der Last hat. Eine abgesonderte Schätzung des aus der Last entspringenden Rechtes entfällt.

Zum Zwecke der Ermittlung des Wertes der Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der vorbezeichneten Lasten ist die daraus sich ergebende Ertragsminderung, wenn die Leistung oder Duldung eine immerwährende ist, von dem Jahresertrage in Abzug zu bringen, wenn sie aber auf eine bestimmte Anzahl Jahre oder auf die Lebensdauer der berechtigten Eerson beschränkt ist, im ersteren Falle nach der Anzahl der noch erübrigenden Jahre (in keinem Falle jedoch nach einer mehr als zwanzigjährigen Dauer), im zweiten Falle nach einer zehnjährigen Dauer zu kapitalisieren und das Kapital von dem ohne Bedacht auf die Belastung ermittelten Liegenschaftswerte in Abzug zu bringen. Bei Schätzungen nach dem Verkaufswerte ist von diesem der Wert einer immerwährenden Last mit dem Zwanzigfachen der jährlichen Ertragsminderung abzuziehen.

Die Bewertung der aus den Lasten entspringenden Rechte hat nach dem Interesse des Berechtigten an der Aufrechterhaltung der Last, kapitalisiert bei zeitlich beschränkten Lasten oder solchen auf Lebensdauer nach Vorschrift des Absatzes 1, bei immerwährenden Lasten nach dem vom Oberlandesgerichte für die betreffende Art von Liegenschaften kundgemachten Zinsfüße, zu erfolgen.

§ 22.

Der Beschreibung des Zugehörs (§ 140 der Exekutionsordnung bezw. § 121 des allgemeinen Berggesetzes) hat eine Feststellung der für die Fortsetzung des ordentlichen Wirtschaftsbetriebes erforderlichen Vorräte, Viehstücke, Werkzeuge und Gerätschaften (§ 296 a. b. G. B.) voranzugehen. Ein Abgang an diesem Erfordernisse ist im Protokolle zu beurkunden. Bei großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern kann eine gesonderte Beschreibung und Schätzung der vorhandenen Stücke unterbleiben, wenn der Anschaffungspreis der abgängigen oder wegen ihres schlechten Zustandes nachzuschaffenden von dem Ertragswerte in Abzug gebracht wird.

— iiio -

Sind mehrere Liegenschaften gleichzeitig zu schätzen, so ist für jede abgesondert zu bewertende Liegenschaft (§ 14) das zu derselben gehörige Zubehör besonders anzugeben.

IV. Verfahren.

§ 23.

Schätzungen von Liegenschaften sind durch Vollstreckungsorgane (§ 24 der ExekutionsOrdnung), mit Ausschluß der Diener, vorzunehmen.

Ob eine Schätzungsvornahme wegen der Wichtigkeit und Schwierigkeit des Falles einem Notar zu übertragen ist (§ 24, Absatz 2 der Exekutionsordnung) hat das Gericht zu bestimmen.

Ausnahmsweise kann, wenn dem Gerichte zur Vornahme einer Schätzung weder ein taugliches Vollstreckungsorgan noch ein Notar zu Gebote steht, vom Gerichtsvorsteher auch ein richterlicher Beamter abgeordnet werden (§ 306 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz).

§ 24.

Zeit und Ort der Schätzung sind dem Verpflichteten und dem betreibenden Gläubiger unter Bezeichnung der ernannten Schätzleute durch das Vollstreckungsorgan bekanntzugeben (§ 386, Zahl 6 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz).

Personen, für welche auf der Liegenschaft Dienstbarkeiten, Ausgedinge oder andere Reallasten haften, können als an der Exekutionshandlung beteiligt, bei der Schätzung zugegen sein (§ 32 der Exekutionsordnung).

Die Beteiligten können durch den Gerichtskommissär den Schätzleuten alle Erinnerungen machen lassen oder mit seiner Zustimmung selbst machen, welche sie zur Feststellung des Schätzungswertes oder der denselben beeinflussenden Momente für wesentlich erachten. Erinnerungen, welche dem Gerichtskommissär unangemessen scheinen, hat er zurückzuweisen.

§ 25.

Der zur Vornahme einer Schätzung abgeordnete Gerichts* kommissär hat sich aus der Mappe über die Lage der zu schätzenden Parzellen, aus dem Grundbuche und dem Kataster über deren Kulturgattung genau zu unterrichten, etwaige Abweichungen des Katasters von dem Grundbuche zu erheben und, wenn es zur Identifizierung der Parzellen an Ort und Stelle nötig erscheint, eine Planskizze mittels Durchzeichnen unter Schonung der Mappe abzunehmen.

§ 26.

Die Schätzung ist mit möglichster Ausnützung der Zeit durchzuführen. Wenn wegen des Umfanges der zu besichtigenden Liegenschaften die Amtshandung an einem Tage nicht beendet werden kann, ist sie ohne Unterbrechung an den darauffolgenden Tagen fortzusetzen. Nur wenn bei der Schätzung von großen land- und forstwirtschaftlichen Gütern oder Liegenschaften mit industriellen Anlagen

oder montanistischen Betrieben wegen der vorzunehmenden umfangreichen Berechnung die “(sofortige Bewertung unmöglich ist, hat der Gerichtskommissär hiefür eine kurze Frist oder eine^besondere Tagsatzung im Gerichtslokale_zu bestimmen.

§ 27.

Die Schätzung hat in der Regel damit zu beginnen, daß die zu Schätzenden Liegenschaften in Augenschein genommen werden. Der Augenschein darf nur unterbleiben, wenn jeder Zweifel darüber ausgeschlossen ist, daß die Schätzleute die zu schätzende Liegenschaft genau kennen und daß der Wert sich auch ohne Augenschein verläßlich bestimmen läßt. Bei Gebäuden und Wäldern darf der Augenschein nie unterbleiben. Machen in Fällen, in welchen von der Augenscheinaufnahme nicht Umgang genommen werden kann, die Witterungsverhältnisse den Augenschein unmöglich, so ist die Schätzung zu verschieben, jedoch nicht für länger, als bis das Hindernis weggefallen ist.

Wenn bei dem Augenschein hinsichtlich einer in einem öffentlichen Buche eingetragenen Liegenschaft eine Nichtübereinstimmung des bücherlichen Standes mit dem Besitzstände oder hinsichtlich einer in einem öffentlichen Buche nicht eingetragenen Liegenschaft ein Streit über den Besitzstand sich ergibt, ist das Streitobjekt durch Vernehmung der anwesenden Beteiligten und dritter Auskunftspersonen festzustellen und wenn sich der Streit nicht beheben läßt, abgesondert zu bewerten.

Den Schätzleuten sind die aus den Akten erhobenen Bewertungsdaten (Katastralflächenmaß, Bonitätsklasse, Katastralreinertrag und jährliche Steuerschuldigkeit jeder zu schätzenden Parzelle; falls bekannt ist, daß die Liegenschaft vor nicht allzu langer Zeit im Exekutionszuge oder um Zwecke einer Hypothekarbelastung gerichtlich geschätzt wurde, der hiebei ermittelte Schätzwert) bekanntzugeben. Wenn auf einer Liegenschaft öffentliche Abgaben lasten, welche nicht als Zuschläge zu den landesfürstlichen Steuern eingehoben werden, z. B. Beiträge zu Wassergenossenschaften, Patronatsleistungen u. dgl., so sind auch diese zu erheben und bekanntzugeben.

•4

§ 28.

Das Schätzungsprotokoll hat die einzelnen Parzellen, deren Flächenmaß und eine Beschreibung der zu schätzenden Liegenschaften nach den auf den Wert Einfluß nehmenden Momenten zu enthalten.

Solche Momente sind:

1.    Bei Gebäuden die Angabe der verbauten Grundfläche, die Art des Gebäudes, Höhe nach Stockwerken, Zahl der Fensteröffnungen, Bau- und Bedachungsmaterial, Einteilung in Wohn-, Geschäfts-, Stall-, Kellerräume, Größe derselben, das Vorhandensein gewölbter Räume, der Bauzustand, die auf Feuersgefahr Einfluß nehmenden Momente, endlich die örtliche Lage (in größeren Ortschaften insbesondere auch in bezug auf Verkehrszentren, Kommunikationsmittel u. dgh).

2.    Bei land- und forstwirtschaftlichen Gütern die Lage der Behausung, von welcher aus die Bewirtschaftung stattfindet (einzelnstehend oder in einer geschlossenen Ortschaft, Kommuni-

kations Verhältnisse, mehr oder minder günstige Absatz Verhältnisse), die Lage der Grundstücke im Verhältnisse zur Behausung und die daraus sich ergebende mehr oder minder leichte Bewirtschaftung, die Bodenverhältnisse der Grundstücke, vorhandene Kulturgattung und, falls diese richtigen Wirtschaftsgrundsätzen nicht entspricht, die Angabe, für welche andere Kultur sich die Liegenschaft offenbar besser eignen würde, Qualität der Bewirtschaftung, allfällige Meliorationsanlagen; bei Wäldern insbesondere der Standort und die Bestandverhältnisse, der Zustand der Aufforstung, die Bringbar-keit der Forstprodukte und deren Verwertung, die auf dem Waldbesitze lastenden Dienstbarkeiten, endlich vorhandene, den Waldbetrieb beschränkende behördliche Verfügungen; bei häufig wiederkehrenden Elementarereignissen deren mehr oder minder schädlicher Einfluß.

3. Bei Grundstücken mit industriellen Anlagen oder montanistischen Betrieben in analoger Weise die vorhandenen Einrichtungen und die für den Betrieb maßgebenden allgemeinen und speziellen Bedingungen (insbesondere auch die Wasserkraft). Bei Bergbauen ist auch auf die geologischen Verhältnisse, Handelslage, Investitionen und auf die Menge des aufgeschlossenen Mineralquantums Bedacht zu nehmen.

In welchem Umfange auf die bezeichneten Punkte im einzelnen Falle einzugehen ist, hat der Gerichtskommissär nach der Größe und dem Werte des Schätzungsobjektes zu beurteilen. Es ist strenge darauf zu sehen, daß das Schätzungsoperat nicht einen Umfang gewinnt, vermöge dessen der Zeit- und Kostenaufwand für die Schätzung außer Verhältnis zu dem Ergebnisse steht.

§ 29.

Das Schätzungsgutachten hat in möglichst leicht verständlicher Weise die angewendete Bewertungs- und Berechnungsmethode und die durch diese bedingten Grundlagen für den ermittelten Wert anzugeben. Nötigenfalls sind die erforderlichen Anleitungen hiezu den Schätzleuten vom Gerichtskommissär zu erteilen.

Trägt der Gerichtskommissär Bedenken gegen das abgegebene Schätzungsgutachten, die durch Erinnerungen an die Schätzleute nicht zu beseitigen sind, so hat er seine Äußerung im Protokolle beizufügen.

§ 30.

Auf Grund des vorgelegten Schätzungsoperates hat das Gericht unter Anwendung der Grundsätze des § 272 der Zivilprozeßordnung den Schätzungswert zu bestimmen, der dem Exekutionsverfahren zu Grunde zu legen ist. Dabei ist insbesondere auch Beschluß zu fassen, ob eine bei Kapitalisierung des Reinertrages vorgenommene Abweichung von dem festgesetzten Zinsfüße (§19, Absatz 2) für gerechtfertigt erkannt wird. Die nach § 21 ermittelten, auf den Ersteher nicht von Rechtswegen übergehenden Lasten sind bei Feststellung des Schätzwertes nur dann in Abzug zu bringen, wenn sie der Ersteher gemäß §§ 146, Z. 3 und 150 der Exekutionsordnung ohne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen muß.

1113

Vor der Beschlußfassung hat das Gericht in kürzester und einfachster Form die ihm nötig scheinenden Erhebungen gemäß § 55 der Exekutionsordnung zu pflegen:

a)    wenn zwei oder mehrere Schätzleute beigezogen wurden und zwischen ihnen eine Einigung über den Schätzwert nicht herbeigeführt werden konnte;

b)    wenn Bedenken des Gerichtskommissärs gegen das Schätzungsgutachten vorliegen;

c)    wenn das Gericht die Beschreibung mangelhaft, das Gutachten ungenügend begründet findet oder sonst Bedenken gegen den ermittelten Schätzwert trägt.

Wenn das Gutachten nur von einem Schätzmanne erstattet wurde, kann ein zweiter, wenn es von zwei Schätzleuten erstattet wurde, ein dritter ein vernommen werden; demselben kann aufgetragen werden, vorher die Liegenschaft ohne gerichtliche Intervention zu besichtigen.

§ 31.

Der von dem Gerichte bestimmte Betrag des Schätzungswertes ist dem betreibenden Gläubiger, dem nach § 145, Absatz 1 der Exekutionsordnung, die Vorlage eines Entwurfes der Versteigerungs-bedingungen aufgetragen wird bezw. den Beteiligten, welche nach § 162 der Exekutionsordnung zur Feststellung der Versteigerungsbedingungen geladen werden, in dem Aufträge oder in der Ladung bekanntzugeben. Um dies zu ermöglichen, sind die allenfalls nach § 29 noch zu pflegenden Erhebungen mit größter Beschleunigung durchzuführen.

Auf Grund der gegen den Betrag des Schätzungswertes etwa erhobenen Einwendungen bezw. auf Grund der in dem Entwürfe der Versteigerungsbedingungen gestellten Anträge ist über den Betrag des Schätzungswertes endgültig Beschluß zu fassen und dieser mit der Verständigung über die Versteigerungsbedingungen (mit dem Versteigerungsedikte, § 171, Absatz 5 der Exekutionsordnung) den Beteiligten bekanntzugeben.

§ 32.

Die Vorschriften der §§ 354 und 355 der Zivilprozeßordnung über die Folgen des Nichterscheinens und der Weigerung von Sachverständigen und über deren Ablehnung sind auch im Exekutionsverfahren sinngemäß anzuwenden.

V. Schätzungen außerhalb des ExekutionsverfahrenS.

§ 33.

wenn

Die vorstehenden Bestimmungen sind, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, sinngemäß auch anzuwenden, Schätzungen von Liegenschaften vom Gerichte im Konkursverfahren vorgenommen werden. Auf sonstige gerichtliche Schätzungen dagegen finden die für dieselben bestehenden Vorschriften Anwendung.

§ 34.

Die §§ 1 bis 8 dieser Verordnung treten mit 1. August 1897, die übrigen Paragraphe mit 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit.

Ledebur m. p.

Gleispach m. p.

Badeni m. p.

Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. April 1900,

betreffend eine Abänderung der Verordnung derselben Minister vom 25. Juli 1897, RGB. Nr. 175, über die Schätzung von Liegenschaften (Realschätzungsordnung).

An die Stelle des letzten Absatzes des § 20 der Realschätzungsordnung (Verordnung der Minister der Justiz, des Innern und des Ackerbaues vom 25. Juli 1897, RGB. Nr. 175) haben mit Wirksamkeit vom Tage der Kundmachung dieser Verordnung die nachfolgenden Vorschriften zu treten:

Bei Gebäuden, welche die zeitliche Befreiung von der Hauszinssteuer genießen, ist zu dem nach den vorhergehenden Absätzen sich ergebenden Durchschnittswerte (§ 16, Absatz 3) der auf den Schätzungstermin berechnete Wert der Steuerersparnis hinzuzuschlagen.

Als Steuerersparnis stellt sich der Betrag dar, um welchen das zeitlich steuerfreie Objekt an Steuern und Zuschlägen weniger zu entrichten hat, als wenn es der zeitlichen Steuerfreiheit nicht teilhaftig wäre.

Bei der Ermittlung des reinen Zinsertrages sind die Jahresleistungen an Steuern in derselben Höhe in Abzug zu bringen, wie wenn das Gebäude eine Steuerbefreiung nicht genießen würde.

Der Wert der zeitlichen Steuerersparnis ist gleich dem auf den Schätzungstermin berechneten kapitalisierten Betrag einer dekur-siven zeitlich begrenzten Rente in der Höhe der jährlichen Steuerersparnis und von der Dauer der noch steuerfreien Jahre. Nach dem Ermessen der Sachverständigen können der Berechnung mit Rücksicht auf die in kürzeren Fristen vorgeschriebenen Steuereinzahlungstermine auch Semestralrenten zu Grunde gelegt werden, in welchem Falle die halbjährige Steuerersparnis und die Zahl der noch steuerfreien Halbjahre die Berechnungsbasis bilden. Der Barwert der Rente

ist zu berechnen nach der Formel W= E

in welcher

zn — 1

bedeuten:

zn (z — 1)’

W den zu ermittelnden Kapitalsbetrag des Zeitwertes der Rente; E die Steuerersparnis für eine Rentenperiode;

z den Kapitalisierungszinsfuß für eine Rentenperiode (das ist bei 4% Kapitalisierungszinsen 1-04 für ganzjährige, 102 für halbjährige Rentenperioden usw.);

n die Anzahl der noch steuerfreien Rentenperioden.

Der Wert des Koeffizienten

zn — 1

kann aus der ange-

zn (z — 1)

schlossenen Tabelle ehtnommen werden und sodann die Berechnung nach den der Tabelle beigegebenen Musterbeispielen erfolgen.

Bei Feststellung der Steuerersparnis ist auf die Verschiedenheit Rücksicht zu nehmen, die aus der Behandlung der Steuerzuschläge sich ergibt. So beschränkt sich die Steuerbefreiung auf Grund des allgemein gültigen Gesetzes vom 25. März 1880, RGB. Nr. 39, und der Spezialgesetze vom 8. Jänner 1891, RGB. Nr. 8, vom 23. Juni 1895, RGB. Nr. 88, und vom 10. August 1895, RGB. Nr. 131, auf die Hauszinssteuer samt Staatszuschlägen, während die Steuerbefreiung nach der Allerhöchsten Entschließung vom 14. Mai 1859 und vom 27. Februar 1861 sowie nach den Gesetzen vom 9. Februar 1892, RGB. Nr. 37, dann bei den Spezialgesetzen vom 11. Februar 1893, RGB. Nr. 23, vom 5. April 1893, RGB. Nr. 54 und 55, vom 14. Juni 1894, RGB. Nr. 117, vom 8. August 1895, RGB. Nr. 127 und 128, vom 13. April 1896, RGB. Nr. 61, vom 8. Februar 1897, RGB. Nr. 52 und 53, endlich nach der kaiserlichen Verordnung vom 21. August 1899, RGB. Nr. 167, in Verbindung mit den betreffenden Landesgesetzen auch die gänzliche oder teilweise Befreiung von den Landes- und Gemeindeumlagen umfaßt. Dabei ist ferner zu berücksichtigen die bei Gewährung der erweiterten Steuerfreiheit manchmal eintretende Belastung der in einigen Ländern sonst umlagsfreien 5%igen Steuer mit Zuschlägen.

Spens m. p.

Koerber m. p.

Giovanelli m. p.

Beispiel 1. Beträgt die jährliche Steuerersparnis K 10.840, besteht die Steuerfreiheit noch 13 Jahre und wird mit 4% bei Voraussetzung ganzjähriger Steuerzahlung gerechnet, so ist der Barwert der Steuerfreiheit

K 10.840 x 9-98565 - K 108-244.

Beispiel 2. Beträgt die jährliche Steuerersparnis K 5700, besteht die Steuerfreiheit noch 9% Jahre und wird mit 4%% bei Voraussetzung halbjähriger Steuerzahlung gerechnet, so ist zu beachten, daß die Steuerersparnis per Halbjahr K 2850, die Anzahl der steuerfreien Halbjahre 19 und der Prozentsatz für das Halbjahr 2J4% beträgt; demnach ist der Barwert der Steuerfreiheit

K 2850 x 15-32290 = K 43.670.

WWWWWWWWOJIOrClOKitSNJMtOtOKiHHMHMHHMMH

GC^JOiÜi^COl'i>h-iOCOQO-^lC2C»f£*-COK>H-‘0<DGC-<r05Uirf^COK;H-‘0

Anzahl der noch

steuerfreien

Termine

0-98765

1- 96312

2- 92653

3- 87806

4- 81784

5- 74601

6- 66273

7- 56812

8- 46234

9- 34553

10- 21780

11- 07931

11- 93018

12- 77055

13- 60055

14- 42029

15- 22992 1602955

16- 81931

17- 59932

18- 36969

19- 13056

19- 88204

20- 62423

21- 35727

22- 08125

22- 79630

23- 50252

24- 20002

24- 88891

25- 56929

26- 24127

26- 90496

27- 56046

28- 20786

28- 84727

29- 47878

30- 10250

%Vu

0-98522

1- 95588

2- 91220

3- 85438

4- 78264

5- 69719

6- 59821

7- 48593

8- 36052

9- 22218 10-07112

10- 90751

11- 73153

12- 54338

13- 34323

14- 13126

14- 90765

15- 67256

16- 42617 17T6864

17- 90014

18- 62082

19- 33086 2003041

20- 71981

21- 39863 2206762

22- 72672

23- 37608

24- 01584

24- 64615

25- 26714

25- 87895

26- 48173

27- 07559

27- 66068

28- 23713 28-80505

%ViT

0-98280

1- 94870

2- 89798

3- 83094

4- 74786

5- 64900

6- 53464

7- 40505

8- 26049

9- 10122 9-92749

10- 73955

11- 53764

12- 32201

13- 09288

13- 85050

14- 59508

15- 32686

16- 04606

16- 75288

17- 44755

18- 13027

18- 80125

19- 46069

20- 10878

20- 74573

21- 37173

21- 98695

22- 59160

23- 18585

23- 76988

24- 34386

24- 90797

25- 46238

26- 00725

26- 54275 27.06904

27- 58628

%%

0-98039    0-97800    0-97561

1- 94156    1-93447    1-92742

2- 88388    2-86990    2'85602

3- 80773    3-78474    376197

4- 71346    4-67945    4-64583

5- 60143    5-55448    5-50813

6- 47199    6-41025    6-34939

7- 32548    7-24718    7-17014

8- 16224    8-06571    7-97087

8- 98259    8-86622    8-75206

9- 78685    9-64911    9-51421

10- 57534    1041478    10'25776

11- 34837    11-16360    10'98318

12- 10625    11-89594    11-69091

12- 84926    12-61217    12-38138

13- 57771    13-31263    1305500

14- 29187    13-99768    1371220

14- 99203    14-66766    14-35336

15- 67846    15-32290    14-98789

16- 35143    15-96371    15-58916

17- 01121    16-59043    1678455

17- 65805    17-20335    16-76541

18- 29220    17-80279    17-33211

18- 91393    18-38904    17-88499

19- 52346    18-96238    18-42438

2072104 10-52311 18-95061

20- 70690    20-07150    19-46401

21- 28127    20-60783    19-96489

21- 84438    21-13235    20-45355

22- 39646    21-64533    20-93029

22- 93770    2214702    21-39541

23- 46833 | 22‘63767    21-84918

23- 98856    23-11753 I 22-29188

24- 49859    23'58683    22-72379

24- 99862    24-04580    23-14516

25- 48884    2449467    23-55625

25- 96945    24'93366    23’95732

26- 44064    25-36299    24'34860

%*

%%*

%54*

0-97087

1- 91347

2- 82861

3- 71710

4- 57971

5- 41719

6- 23028

7- 01969

7- 78611

8- 53020

9- 25262 995400

10- 63500

11- 29607

11- 93794

12- 56110 13T6612

13- 75351

14- 32380

14- 87747

15- 41502

15- 93692

16- 44361

16- 93554

17- 41315

17- 87684

18- 32703

18- 76411

19- 18845

19- 60044

20- 00043 20-38877

20- 76579

21- 13184 21-48722

21- 83225

22- 16724 22-49246

0-96618

1- 89969

2- 80164

3- 67308

4- 51505

5- 32855

6- 11454 687396

7- 60769

8- 31661

9- 00155 9.66333

10-30274

10- 92052

11- 51741 1209412

12- 65132

13- 18968

13- 70984

14- 21240

14- 69797

15- 16712

15- 62041 1605837

16- 48151

16- 89035

17- 28536

17- 66702 1803577

18- 39205

18- 73628

19- 06887 19-39021

19- 70068 2000066

20- 29049 20-57053 20-48109

%54«

0-96154

1- 88609

2- 77509

3- 62990

4- 45182 |

5- 24214 I

6- 00205

6- 73274

7- 43533

8- 11090

8- 76048

9- 38507 9-98565

10- 56312

11- 11839

11- 65230 12T6567

12- 65930

13- 13394

13- 59033

14- 02916 14-45112

14- 85684

15- 24696 15-62208

15- 98277

16- 32959 16-66306

16- 98371

17- 29203 17-58849

17- 87355

18- 14765 18-41120 18-66461

18- 90828

19- 14258 19-36786

4%

0-95694

1- 87267

2- 74896

3- 58753

4- 38998

5- 15787

5- 89270

6- 59589

7- 26879

7- 91272

8- 52892

9- 11858 9-68285

10-22283

10- 73955

11- 23402

11- 70719

12- 15999

12- 59329

13- 00794 13-40472

13- 78442

14- 14777 14-49548

14- 82821

15- 14661 15-45130

15- 74287

16- 02189 16-28889 16-54439

16- 78889

17- 02286 17-24676 17-46101 17-66604

17- 86224

18- 04999

0-95238

1- 85941

2- 72325

3- 54595

4- 32948

5- 07569

5- 78637

6- 46321

7- 10782

7- 72173

8- 30641

8- 86325

9- 39357 9-89864

10- 37966 1083777

11- 27407

11- 68959

12- 08532 12-46221

12- 82115

13- 16300 13-48857

13- 79864

14- 09394 14-37519 14-64303

14- 89813 15.14107

15- 37245 15-59281

15- 80268

16- 00255 16-19290 16.37419 16-54685 1671129 16-86789

Tabelle der Faktoren

die terminliche Steuerersparnis multipliziert werden    den Barwert der Steuerfreiheit

__ zu erhalten.    “ L

T — uZ

Nachtrag.

Awa-Patentmörtelzusatz zur Bekämpfung der Feuchtigkeit in Bauwerken.

Derselbe dient gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Grundwasser), gegen oberirdisch eindringendes Wasser, gegen Kondensationsfeuchtigkeit und zur Abdichtung von Wasserbehältern aus Beton aller Art (Tief- und Hochbehälter), für Baderäume, Fischbehälter u. dgl.

Dieser Zusatz zum Zementmörtelverputz ist natürlich am wirksamsten, wenn das Mauerwerk (der Beton) gegen die eindringende Nässe geschützt wird, daher ist dieser wasserdichte Verputz gegen von außen eindringendes Wasser an der Außenseite, dagegen bei Wassergefäßen und Behältern an der Innenseite anzubringen und ist derselbe immer wenigstens 0'5m höher zu führen, als der zu erwartende höchste Wasserspiegel ansteigt.

Ausnahmsweise, wenn das Isoliermittel an schon bestehenden Gebäuden angewendet werden soll und die Anbringung des Awa-verputzes an der Außenseite zu große Herstellungskosten verursachen würde, wird der Verputz im Innern angebracht, muß aber dem zu gewärtigenden Drucke entsprechend, die nötige Stärke erhalten, wobei zwischen Mauerwerk und Verputz noch „Kosmostafeln“ einzuschalten sind, da durch deren Hohlfalze die Luftbewegung aufrecht erhalten wird.

Ein Gewichtsteil Portlandzement wird mit 2 bis 3 Gewichtsteilen reinem, reschen Sande, womöglich aus ungleich großen Körnern bestehend, trocken gemischt.

Dann wird zu 12 bis 20 1 Wasser 1 kg Awamörtelzusatz derart gemischt, daß das Wasser anfangs nur in geringen, später in reichlicheren Mengen unter stetem Umrühren beigesetzt wird, wobei dann das erhaltene milchige Wasser wie gewöhnliches Wasser zum Anmachen des Mörtels gebraucht werden kann. Der fertige Mörtel enthält etwa 1 bis 2% Awamörtelzusatz, ist völlig färb- und geruchlos, kann demnach außer zum Fassaden verputz auch für Trinkwasserbehälter, Milch- und Haushaltungskeller und zu Räumen für Aufbewahrung von Gegenständen, welche keinen Geruch annehmen dürfen, verwendet werden.

Dieser Verputz verhütet auch die Bildung von Schimmel Fäulnispilzen und Hausschwamm, erweicht nicht durch Wärme (Sonnenstrahlen), auch nicht durch warme Flüssigkeiten.

Bei Abnahme von größeren Mengen kostet Awa-Patentmörtel-putz loco Bahnhof Wien zirka K 95'— für 100 kg.

Bei einer Dicke des Zementfeinputzes von 1 cm verbraucht man von diesem Mörtelzusatz zirka 0⁻25 kg für 1 m².

Beheizung von Räumen.

Verfahren von Prof. Dr. Strache, (Gasheizung).

Statt der Erwärmung der Innenluft einerseits und der Beheizung mit strahlender Wärme von hoher Temperatur anderseits, werden zur Erzielung einer vollständig gleichmäßigen Temperatur im beheizten Raume, ohne Hervorrufung einer Luftzirkulation, große strahlende Flächen gering erwärmt.

Zu diesem Zwecke werden die der Abkühlung am meisten unterliegenden Außenwände auf eine gleichbleibende Temperatur von

durchschnittlich etwa 20° C erwärmt, oder da in diesen Wänden beinahe ausnahmslos auch Fenster Vorkommen, die übrigbleibenden beheizten Wände auf eine entsprechend höhere Temperatur etwa 25 bis 30° C.

Anstatt die Flächen innerhalb des Mauerkörpers zu heizen, kann man mit Vorteil eine Vorgesetzte Verschalung aus Holz, Gips od. dgl. auf den gewünschten Wärmegrad erhalten, indem man zwischen dieser und der Mauerfläche Rohre einlegt und diese z. B. durch eine Gasflamme, welche Art der Beheizung sich besonders zweckmäßig erwiesen hat, er-wärmt, wobei der geheizte Hohlraum ) gegen den zu heizenden Innenraum l möglichst luftdicht abgeschlossen wird.

Jlb<i

tSmernßeb

■ Unterbrecher

Trmperat’irreff/rr

hi

-5

il

Kondensumstier. nbrenncr.

tj Wprost'eh'enlil a>r L’aszulqdung.

ßun

mwm

Die wenig heißen Abgase werden noch derart abgekühlt, daß sich der . " ' •" ■■■.: ..v'A Wasserdampf aus ihnen niederschlägt

_____ und somit der obere Heizwert des

- _C.■ ALA-M Gases zur Ausnützung kommt, wobei ein um 10% höherer Wärmegewinn erzielt wird, als bei sonstigen Gasheizöfen.

Beheizung von Räumen.

Die Flamme eines Gasbrenners (Bunsenbrenners) brennt in ein vertikales Rohr, welches oben abgebogen und schlangenförmig nach abwärts geführt ist, wobei die erzeugte Wärme an die zwischen der Mauer und der Verschalung eingeschlossene Luft abgegeben wird, während der im Schlangenrohre zu Wasser verdichtete Dampf in einem Fortsatze gesammelt durch ein Röhrchen abfließt, dagegen die Verbrennungsgase in ein das lotrecht aufsteigende Rohr umhüllendes größeres Rohr gelangen, wobei dieselben nochmals entsprechend erwärmt werden und durch einen Unterbrecher, welcher Rückstöße des Windes verhindert, in den Schornstein gelangen.

Ein Temperaturregler (Wärmeregler) betätigt ein Drosselventil der Gaszuleitung zum Brenner und außerdem wird das abgeschiedene Kondenswasser in einem in der Nähe der Heizflamme befindlichen

Verdampfer geführt, zur Wiederverdampfung gebracht und durch ein besonderes Rohr für die Befeuchtung der Innenluft verwendet, so daß die Entleerung dieses Kondenswassers wegfällt.

Die im Winter 1914/15 durchgeführten Versuche mit Dauerheizung haben ergeben, daß für einen Raum von 168 m³ Inhalt (Außenfront mit 3 Fenstern 8*15 m lang) in 104 Tagen rund 549 m³ Gas verbraucht wurden, d. h., in 24 Stunden 220 Wärmeeinheiten, entsprechend einem Verbrauche zweier normaler, stehender Gasglühlichtbrenner.

Auf die gegen die Außenluft abschließende Wandfläche gerechnet beträgt der Verbrauch 7'4 1 für 1 m² und Stunde oder 5’33 m³ Gas für 1 m² und Monat, d. i. beim Preise von 17 h für 1 m³ Gas gleich 90 h für 1 m² beheizter Fläche im Monat.

Ceresit-Isolierung.

(Abhaltung von Wasser und Frost).

1.    Als Mörtelzusatz: 1 Teil Ceresit wird mit 10 Teilen Wasser verrührt und mit diesem das trockene Zementsandgemisch, reschen Sand enthaltend, zu einem leichtflüssigen Mörtel vermengt und wie gewöhnlicher Zementmörtel verwendet.

Preis loco Wien:

K 1T0 „ 1-20

Bei Bezug in Fässern zu zirka 200 bis 300 kg, für 1 kg ,,    ,,    ,, Gebinden zu 15, 30, 50 und 70 kg, für 1 kg

Ceresit als Zusatz zu Zementmörtelverputz erhöht den Preis desselben um 45 bis 90 h für 1 m².

2.    Als Isolieranstrich: Mit 1 kg Ceresit können 4 bis 5 m2 Putz,- Beton- oder Steinflächen grundiert, oder Zement-, Maueroder Dachziegel-, poröse Natur- oder Kunststeinwaren gestrichen oder eingetaucht werden, wodurch dieselben vollkommen wasserdicht und frostsicher, ohne Änderung des Aussehens, erhalten werden. Trn² Anstrich kostet je nach der Porosität des Untergrundes 18 bis 20 h.

Eternitplatten zur Verkleidung

von Baracken, transportablen Häusern und Bauten für vorübergehende Zwecke, als: Kranken-, Verwundeten-, Rekonvaleszenten-, Infektions- und anderen Notbauten, welche in sanitärer Hinsicht einwandfrei, waschbar, feuersicher und leicht herstellbar sind.

Die Platten werden in Stärken zu 4 bis 10 mm geliefert und zur Außen- oder Außen- und Innenwandverkleidung, sowie Plafondverkleidung verwendet, auf Bretterlagen oder Lattenrost genagelt oder geschraubt. 5 bis 6 Nägel oder Schrauben entfallen auf 1 m Seitenlänge der Platten, bei einem Randabstand von 3 bis 4 cm.

— 1122 —

Plattengröße, Gewicht und Preis loco Vöcklabruck:

Eternitmaterial

100 Stück

Gewicht, kg j Preis, K

Winkelrinnen 1000 x 100 x 100 x 4 mm

2500

1200

830

60

75

75

600*00

288*00

200-00

20-00

25-00

40-00

1 m² Eternitplatte kostet bei 1 mm Dicke K —-50

Holzerhaltung.

(Konservierung).

Die künstliche Erhaltung des Holzes wird zum Zwecke des Schutzes desselben gegen die verschiedensten tierischen und pflanzlichen Lebewesen und zur Erhöhung seiner Widerstandsfähigkeit durchgeführt und zerfällt in vielerlei Arten bezw. Verfahren, je nach dem anzuwendenden Mittel und der Ausführungsweise.

1. Alte gebräuchliche Mittel.

a) Ankohlen des Holzes. Durch die verkohlte Schichte wird das Eindringen der Keime erschwert und eine dahinterhegende dünne Schichte gebildet, in welcher Teer, Kreosot u. dgl. erzeugt werden, welche Erzeugnisse für kurze Zeit schwach antiseptisch oder Fäulnis verhindernd wirken.

öl'Austrocknen des Holzes. Durch dasselbe werden allen Feindendes Holzes die günstigen Lebensbedingungen entzogen, doch muß das Holz auch dauernd trocken erhalten bleiben, wenn ein praktischer Nutzen erreicht werden soll.

c)    Anstriche der Oberfläche. Dieselben sind nur in ganz wenigen Fällen und für bestimmte Zwecke empfehlenswert, • doch gibt es besondere neuere Mittel, wie später erläutert wird, welche sehr vorzüglich wirken.

d)    Verstopfung der Poren mittels Talg, Fett oder Harzen verschiedener Art. Dieses Verfahren der Holzerhaltung bietet nur ungenügenden Schutz gegen seine Zerstörung.

Zur Verstopfung der Poren werden zwei Salzlösungen eingeführt, welche dann im Innern des Holzes einen festen Niederschlag geben. Dabei besteht jedoch der Übel stand, daß dieser Niederschlag immer nur in sehr dünner, an den Wandungen anliegender Schicht gebildet wird und Hohlräume übrigbleiben, in welche die Fäulniskeime eindringen können.

Alle diese Verfahren, welche eigentlich bloß die äußeren Poren des Holzes verstopfen, wirken eher noch schädlich, weil das Innere nicht austrocknen kann, wodurch die Holzfasern der Zerstörung durch Pilze anheimfallen können.

2. Neuere Mittel.

Die Durchtränkung des zu schützenden Holzes, „ohne Verstopfung der Poren“, hat bis in letzter Zeit als alleinig wirksames und wirtschaftliches Mittel gegolten und fand schon beinahe allgemeine Anwendung, weil man glaubte, durch die der Fäulnis entgegenwirkenden Stoffe, die Keime der Holzzerstörer einwandfrei zu töten.

Als die besten dieser Mittel und Verfahren hatten sich erwiesen:

a)    Das Kyanverfahren (seit 1823), welches in der Durchtränkung des Holzes mit Quecksilbersublimatlösung besteht.

b)    Das Kupfervitriolverfahren von Boucherie (seit 1838), bei welcher die Kupfervitriollösung entweder durch den lebenden Baum aufgesaugt, oder durch hydraulischen Druck in den gefällten Stamm eingepreßt wird und zufolgedessen den Saft des Baumes verdrängt.

Dieses Verfahren hat sich weder in Österreich noch anderwärts besonders bewährt und kam deshalb nicht zu ausgebreiteter Verwendung.

c)    Das Chlorzinkverfahren von Burnett (seit 1838), wobei die Lösung aus einem geschlossenen Kessel in das Holz eingepreßt wird. Dieses Mittel hat sich auch weniger gut bewährt und wird nur noch in Verbindung mit Teeröl, im gemischten oder doppelten Verfahren mit einigem Vorteil zur Anwendung gebracht.

d)    Das Teerölverfahren von Bethell (seit 1888), bei welchem schwersiedende Teeröle ebenfalls aus einem geschlossenen Kessel in das Holz gepreßt werden.

e)    Das Fluornatrium verfahren von Malenkowicz, welches darin besteht, daß das Holz mit einer wässerigen Lösung dieses Salzes durchtränkt wird. Die Versuche wurden erst im Jahre 1907 im großen begonnen und sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen, doch ist schon erwiesen, daß Fluornatrium im Vereine mit Teeröl, im Gemisch- oder Doppelverfahren angewendet, ein sehr gutes Schutzmittel darstellen.

Teeröl- und Kyanverfahren haben sich bis in die neueste Zeit am besten bewährt und gelten auch jetzt noch als vorzügliche Holzerhaltungsmittel. Neuestens hat man die Lebensdauer des kyanisierten Holzes noch durch den sogenannten Stockschutz, welcher ein Schutzmittel für die Oberflächengrenze des Erdbodens darstellt, bis auf diejenige des mit Teeröl getränkten Holzes erhöht.

Die leichte oder schwerere Durchtränkung hängt vom Wachstume oder dem organischen Aufbau des Holzes, aber insbesonders vom Verhältnisse der Masse des Kernholzes gegenüber derjenigen des Splinter ab. Buche besteht fast nur aus Splintholz, läßt sich demnach vollständig durchtränken. Eiche hat nur 3 bis 5 cm starken Splint, Tanne und Fichte noch weniger. Letztere können infolgedessen nur auf zirka 1 bis 2 cm Wandstärke durchtränkt werden.

Durchtränkung des Holzes nach dessen Verwendungsart.

a) Eisenbahnschwellen. Die Verwendungsdauer erstreckt sich bezüglich der bloß mechanischen Beanspruchung bei

Kiefernholz auf 15, bei Eichen -und Buchenholz auf 20 bis 30 Jahre. Der Wert der Durchtränkung ergibt sich aus folgenden Zusammenstellungen:

Tabelle I.

Die Lebensdauer der durchtränkten Schwellen in Jahren,

A. Einfache Verfahren:

Durch

tränkungs

mittel

Feststellung

nach

Eiche

Holzart

Kiefer

Buche

Tanne und Fichte

Lärche

Chlorzink

Dr. Moll . Funk . . . Biedermann Schneidt

14 bis 20 10 bis 16

23

8 bis 10

8 bis 10

15 bis 20 10 bis 15

15

12

10 bis 15

10 bis 15

Durchschnitt

16

15

10

12

Teeröl

Dr. Moll .15 bis 20 Funk . . , Biedermann 25 Schneidt . 24 bis 28

24

15

2*i

20 bis 25

25

30

20 bis 23 30 bis 40

Durchschnitt

23

16

28

Gesamt-Durchschnitt 20 j 16

B. Doppeltverfahren.

19

12

Chlorzink und Teeröl

Dr. Moll

18-5

17

18-7

9-5

13

Tabelle II.

Die Lebensdauer der rohen, nicht durchtränkten Schwellen in Jahren:

Feststellung

nach

Holzart

Eiche

Kiefer

Buche

Tanne u. Fichte

Lärche

Dr. Moll ...    8 bis 13    4 bis 7    3 bis 4

. 15-5 bis 17 6-3 bis 9-5    3 5

.    12 bis 15 6 bis 8 2-5 bis 3

co

Funk . . Biedermann

8 bis 10

Durchschnitt

13-4    |    6-8

3-3

5-5

8-5

— 1125 —

Die Wirtschaftlichkeit der Durchtränkung ergibt sich, wenn von der Arbeit des Einbauens und Herausnehmens der Schwellen abgesehen wird, aus dem Quotienten: Beschaffenswert dividiert durch Lebensdauer, welche für die nachfolgende Zusammenstellung ermittelt sind, wobei Kiefern- und Buchenholz besonders beachtenswerte Ergebnisse liefern.

Tabelle III.

Kosten eines Lebensjahres der Holzschwellen.

Holzart

Behandlung

Eiche Kiefer Buche

Tanne

und

Fichte

Lärche

t)

'S

.3

1.    mit Gemisch¹) durchtränkt

2.    ,, Teeröl    ,,    ,,

3.    roh ...........

o o o

00 © io t- öo 6

o o o io 50 o

4h 4h eb

05

O WOl

o o o

© © © oo © ip

4h 6 öo

Durchschnittliche Lebensdauer in Jahren:

1.    mit Gemisch¹) durchtränkt

2.    ,, Teeröl ,,    ,,

3.    roh...........

co 9 op üt cn öi

OOlO

i—1

to 1—1 CO -3 oo

c4 cii -5

969

OS 1-t IO

9 9 9 co 4h

i—H

00

Kosten eines Lebensjahres in Hellern:

1.    mit Gemisch¹) durchtränkt

2.    ,, Teeröl    ,,    ,,

3.    roh ..........

wom 6 4h 6

<N <M -¹ H

29-5

22-0

103 0

o o o 6 6 © tH tH 50

9 9 9

CO CO tH

Kosten eines Lebensjahres der Schwellen für 1 km Geleise (1500 St. Schwellen) in Kronen:

1.    mit Gemisch¹) durchtränkt | 630-00 398-00    445⁻00[690 00 555-00

2.    „ Teeröl „    „    .585-00 360-00    330-00 675-00 540 00,

3.    roh........... 720 00 698-00 1550-00 900-00 615 00!

Tabelle IV.

Kosten eines Lebensjahres der Holzmaste.

Holzart

Behandlung

Kiefer

Tanne u. Fichte

Lärche

Preis eines Mastes, 10 m lang mit 18 cm Zopf, in Kronen:

1.    kyanisiert oder mit Gemisch*)

durchtränkt........

2.    mit Teeröl durchtränkt oder

kyanisiert und mit Stockschutz

20-0

22-0

190

220

3. roh

14-0

200

130

230

160

Durchschnittliche Lebensdauer in Jahren:

1.    kyanisiert oder mit Gemisch*)

durchtränkt........

2.    mit Teeröl durchtränkt oder

kyanisiert und mit Stockschutz

176

150

17-5

220

3. roh

5-5

20-0

35

19-5

8-0

Kosten eines Lebensjahres in Kronen:

1.    kyanisiert oder mit Gemisch*)

durchtränkt........

2.    mit Teeröl durchtränkt oder

kyanisiert und mit Stockschutz

114

1-26

1-26

1-00

100

3. roh

2*55

3-73

118

2-00

Kosten eines Lebensjahres der Holzmaste für 1 km Leitung (30 Stück Masten) in Kronen:

1.    kyanisiert oder mit Gemisch*)

durchtränkt........

2.    mit Teeröl durchtränkt oder

kyanisiert und mit Stockschutz

34-20

37-80

37-80

3. roh

30 00 76-50

30 00 111-90

35-40

6000

♦) Unter Gemisch ist Chlorzink und Teeröl verstanden.

c) Grubenhölzer. (Schachtzimmerungen, Wettertürme, Kühl-(§ türme, Rampen usw.) Undurchtränktes Grubenholz hält ungefähr 1 bis 2 Jahre.

Die Durchtränkung hat in diesem Falle besondere Eigenschaften zu besitzen, denn sie muß stark wirksam, billig und frei von schädlichen Nebenwirkungen sein. Es wird beinahe ausschließlich nur mit Sublimat und

Natriumfluorit durchtränkt. Bei ersterem Erhaltungs-verfahren wird die Lebensdauer des Holzes mindestens verdreifacht, bei letzterenjnahezu ebensoviel erreicht.

d)    Wasserbaugehölze. Zur|Durchtränkung der HölzerLfür Wasserbauarbeiten, das sind: Piloten, Rost- und Polsterhölzer, Schwellen, Pfosten usw., sind , die Salzlösungen ganz ungeeignet, wogegen die Teeröldurchtränkung mit bestem Vorteil verwendbar ist.

Für 1 m³ Wasserbaugehölze sind zur Erzielung eines wirksamen Schutzes mindestens 0T5 m³ = 1501 Teeröl er-erforderlich.

e)    Holzpflasterstöckel. Bei diesen kommt es auf die richtige Auswahl der Holzart an. Das Hartholz wird durch das Fahren abgerundet, während das Weichholz, die Kiefer, sehr gleichmäßig abgenützt wird und sich verfitzt.

Die Wasseraufnahmsfähigkeit der Holzstöckel muß tunlichst verringert werden, weshalb zum Teer öl noch Pech zugesetzt wird.

Zu 1 m³ Holzplasterstöckel werden mindestens 150 kg mit Pech versetztes Teeröl benötigt.

3. Neueste Mittel.

Zu diesen gehören das „Antimerulion" (Seite 427 mit Verwendungskosten angeführt) und das „Murolineum“.

Umfassende Forschungen haben ergeben, daß durch die zur Anwendung gelangenden Schutzmittel lediglich das gesunde Holz gegen die nur von außen möglichen Angriffe der das Holz zerstörenden Tiere und Pflanzen (Pilze) zu schützen sei.

Zu den tierischen Holzfeinden zählen am festen Lande die Würmer und weißen Ameisen, im Meere der Teredo.

Von den pflanzlichen Zerstörern ist der Hausschwamm (me-rulius lacrimans und leucites) der furchtbarste Feind jeden Holzes.

Während bis vor kurzer Zeit die Ansicht herrschte, daß Pilz-und Schwammbildungen in vermorschter Holzmasse von selbst entstehen können, wurde durch die neuesten Untersuchungen festgestellt, daß es sich hier eigentlich um Pflanzen handelt, deren zahlreiche Sporen durch Luftströmungen weiter verbreitet, nur dort zum Wachs-tume und zur Fortpflanzung kommen, wo sie günstige Lebensbedingungen vorfinden, d. h. ihre Keime auf gutem Nährboden sich leicht entwickeln können, welches durch die Schutzmittel verhindert werden soll.

Der schon genannte Forscher Dr. F. Moll hat sich geäußert, daß das früher hauptsächlich verwendete Teeröl derzeit _durch wi r ksamere Schutzmittel ersetzt werden kann.

Die Teererzeugnisse (Karbolineum) konnten niemals Anspruch auf pilztötende Eigenschaften erheben, ihr widerlicher, lange anhaltender Geruch verhinderte ihre Anwendung für vielerlei Zwecke und außerdem wurde durch sie die Feuersgefahr eher noch erhöht als vermindert.

r* Diese Teeröle, zumeist Abfallerzeugnisse, wurden schon zu jeder Preislage auf den Markt gebracht, so daß jeder Beschaffenheitsbegriff und alles Zutrauen an sie verloren ging.

Die Schutzmittel „Antimerulion und Murolineum“ sind den Teerölen weit überlegen, besitzen keine öligen Bestandteile, verstopfen nicht die Poren des Holzes, verhindern demnach nicht dessen weitere Atmung und geben daher keinen Anlaß zu innerer Vermoderung, haben stark pilztötende Wirkung, sind vollkommen geruchlos, vermindern stark die Entflammbarkeit des Holzes und kommen wegen ihrer großen Ausgiebigkeit sehr billig zu stehen.

Infolge ihrer Dünnflüssigkeit können diese Schutzmittel sehr leicht durch Anstrich, als auch mittels Tünch spritze aufgetragen werden, ebenso kann die Durchtränkung ohne besondere Zurüstungsbehelfe auf kaltem Wege zur Anwendung gelangen und wird damit eine jahrelang anhaltende pilztötende Wirkung sowie nebenbei die Fernhaltung des gefährlichen Holzwurmes erzielt.

Für manche Zwecke ist auch der Umstand sehr günstig, daß auf mit Antimerulion oder Murolineum behandeltem Holze die Ölfarben gut haften und decken.

Diese neuesten Holzerhaltungsmittel sind infolge ihrer günstigen Wirkungen von vielen staatlichen und städtischen Behörden, Gemeindeämtern usw. beinahe ausschließlich zum Gebrauche für den Schutz des Holzes vorgeschrieben worden.

Schnell- und Trockenbauverfahren zum Aufbau von mörtellosen Plattenwänden an hölzernen oder eisernen Gerippen.

Die Vorteile sind:

iss

:T

l{

jÄ

■i

II

1,1

lei

■if

«SS®

RS

ins

ilislSS

Kl

si

IRllSllillM

zirka 25% billiger als bei massiver Bauausführung.

Kürzeste Ausführungszeit ohne Verwendung von Mörtel, daher sofortige Trockenheit, wirksame Isolierung gegen Außentemperatur und Schall, beste Holzerhaltung der Wände und Fußböden, Ersparung jedes Außenverputzes und Aussehen • wie Sandsteinbauten. Fundament und Keller bleiben in üblicher Bauart. Die erstellten Gebäude sind eigentlich nicht mehr ganz provisorisch, dafür aber leicht abzubrechen und neuerlich zu errichten. Alle Teile können fabriksmäßig hergestellt werden.

Die Verkleidungsplatten aus Kunststein sind gegen Bruch durch ihre elastische Verbindung mit der Lattung gesichert.

Die Kosten stellen sich um

Stahlestrich D. K. G.

Derselbe ist ein Zementestrich, welcher durch Behandlung mit einem Pulver außerordentlich hart, staubfrei und wasserdicht wird.

Er ist äußerst vorteilhaft für Räume mit starkem Verkehr.

Der Zementestrich soll zirka 2 cm stark auf einer Betonunterlage hergestellt werden und besteht aus 1 Teil Portlandzement und 2 Teilen scharfen Sand, erdfeucht angemacht, wobei für eine gute Verbindung des Estrichs mit der Unterlage vorzusorgen ist.

Der Estrich wird am besten unmittelbar nach Vollendung der Betonunterlage hergestellt. Andernfalls' muß eine alte Betonunterlage gut aufgerauht, mit verdünnter Salzsäure an der Oberfläche etwas aufgelöst, mit Wasser gut abgespült und außerdem mit einer Zementbrühe bestrichen werden, ehe der Estrich aufgebracht wird.

Der Zementestrich wird gut gestampft, mit einer Kelle abgeglättet, worauf er dann mit einem D. K. G. Stahlestrich-Zementgemisch wie folgt bearbeitet wird:

Das Stahlestrichpulver ist zu gleichem Gewichtsteil mit frischem Portlandzement (je 1 Sack zu 56 kg) gut zu vermischen, und dieses Gemisch mittels eines Siebes, welches auf 1 cm² 100 bis 200 Maschen besitzt, auf dem Estrich gleichmäßig aufzustreuen, derart, daß auf lm2 Fläche zirka 2 kg Stahlestrich-Zementgemisch entfallen. Darnach wird die Oberfläche mit der Kelle unter starkem Druck gerieben und geglättet, zu welcher Behandlung der Zement nicht zu naß verarbeitet werden durfte.

In zirka 48 Stunden ist der Fußboden soweit abgebunden, daß er zur Bestreuung mit nassen Sägespänen betreten werden kann. Diese Lage Sägespäne muß durch 6 bis 8 Tage beständig feucht erhalten werden. Je nach der Jahreszeit ist der Portlandzement in 1 bis 4 Wochen derart erhärtet, daß er der allgemeinen Benützung übergeben werden kann.

1 kg D. K. G. Stahlestrichpulver ohne Farbzusatz kostet K —‘80 bis K P— je nach der Bezugsmenge (5000 kg bis herunter auf 56 kg), bei Farbzusatz je nach der Farbe (gelb, brau, rot und blau) um 5 bis 10 Heller mehr.

Bei Verwendung von D. K. G. Stahlestrichpulver stellt sich 1 m² Fußbodenfläche um K 1.20 höher als bei gewöhnlichen Zementfußböden.

Sachregister.

Seite

686

142

204

358

37, 38, 40

748

790

276, 278, 283

ül '

750

43, 44

842

301

473

36

919

378, 535, 547, 548, 879

16

547

547

467

247

292

103

292

295

292

467

247

46

108

125

99

versetzen . .

377

247

46

247, 377

103

292

793

23

. . 572

Seite

241

335

283

982

43, 96

247, 249

46

540

797

834

122

376

46

. . 135 . . 135

ungen

134, 258, 264, 268, 277, 286 Deckenkonstruktionen . . 134 . 134

47

42

134

40

45

135

258

133

134

42

37

47

134

40

264

134

46

Staketierungen . . Steingewölben . . Verladungen . . . Verschalungen . .

40

47

mannsarbeiten . . 133

A.

Abbiegmaschine für Spengler......

Abbinden von Holzkonstruktionen, u. zw.

mit Verband . . . ........

ohne Verband ..........

Abbrechen von

Eisenbeton............

Mauerwerk .

Riegelwänden Zimmermannsarbeiten .... 133 bis 135 Aberdeens Breitsäemaschinen

Abessinierbrunnen.....

Abfallrohre aus Blech . . .

Abflußröhren aus Blei . . .

Abführwagen für Fäkalien .

Abgekürzte Schreibweise des Metermaßes Abkratzen von Fugen, Weißigung und Tapeten .............

Abladegebühr für Frachten ....

Abladen von Erde und Schotter . .

Ablaßhahn aus Ton........

Ablauftöpfe aus Gußeisen.....

Ablöschen von Kalk........

Abnützung ausgeführter Bauobjekte

1072 bis 1090

Abnützungsbetrag für Pölzungsgehölze . .    21

Abnützung von Bausteinen Aborte

Aboitbestandteile abbiechen liefern .

„ versetzen . . .    99, 103, 108

einrichtungen ........ 535, 544

einsätze .....

gainzen, gußeiserne aus Holz

„    „ Steinzeug

kästen aus Holz versetzen

röhren aus Steinzeug schalen aus Steinzeug schlauch aus Steinzeug Schläuche, gußeiserne

hölzerne anfertigen . . ausbrechen......

,,    „ Eisen versetzen . . .

„ . schlauchaufstandplatte liefern . .

J»    »>

„ Schlauchbekleidung ,,    „ Stöckel von Holz . . .

„ sitzbrett, aufbrechen.....

,,    ,,    herstellen......

„    „    versetzen......

„ zweigung aus Steinzeug ....

Abprotzspritze...........

Abräumen von Erde und Schutt . .

Abreibschaffel, hölzernes......

Abrichthobel und Fügemaschinen .... 67<2

Abschälen von Holzröhren .......

Abscheiden v. Fundamenten mT Asphalt .

Abscheren alter Blechdächer . ”.....

Abscherungsfestigkeit Abschlagen von Verputz Abschneiden von Grundpfählen oder Piloten

Absolute Festigkeit

Absperr- und Ausputztürl ausbrechen .

Absperrschieber...........

Abstauber für Wände........

Abstempelungsgebühr bei Eisenbahntrans

port.............

Abteilungswandplatten für Pissoire . ,

..    ,,    Brücken . .

,, streu Dacheindeck

Einlattungen .... Eisenbestandteilen . . Flechtwandklätschung . .

Fußböden ........

Gewölbungen......

Heuraufen.......

hölz. Dachkonstruktionen Hohlziegeldeckungen . . . Konstruktionsgehölze . .

Lattenzäunen......

Lehmestrich.......

Mauerwerk.......

Öfen......... .

Pfostenschalungen . . . .

f Riegelwänden......

Schiefereindeckungen. . . Schindeleindeckungen . . Schläuchen.......

134

„ ge wölben Zimmerheizöfen

Abtrittapparate abbrechen »    „    liefern .

„    ,,    versetzen

„ einrichtungen . .

„ einsätze, gußeiserne ,, gainze, gußeiserne . . .

46

547

547

547

. • 4.67

. . 99, 103, 108

Seite

247

293

99

378

247

463

103

292 295 239

gußeiserne.......467

hölzerne, anfertigen. . . 239 ausbrechen

aus Eisen liefern ....    467

versetzen . .    108

. 292 . 125

247, 378

si tzdeckel

576

. 1047

480

419

. . 753 . .8, 12 . . 568

534

316, 478

27*

587

200, 892

892

887, 943

488

568

427

753

790

684

362

529

140, 141

579

801

366

,, haken für Fenster ..........

Anhaltstangen für Stiegen, eiserne . . . 399 hölzerne

. . 377

474

107

641

755

22

91, 92

# I «    •    •

Berechnungen

. . 422 bis 427 . . 961

15

425

127

426

237

425

284

.52, 422 . . 423 283, 423

283, 423

427

418

427

. .1058 bis 1063

555

752

549

750

561

chi

710

nen ..........

Approximativangaben der Frachtkosten beim Eisenbahntransport ....

„ Pferdetransport ......

„ Schiffstransport...........

Arbeiten bei Bauten berechnen. . 953 bis 962

863

818

Arbeiterschutzbestimmungen Arbeits- und Lieferungsbedingnisse .... 966 für ein

970

14

16

14

667

„ und Werkseinrichtungen 873 zeit für Holzbearbeitung .... 140

Abtrittgainze aus Holz. . , „    „    „ Steinzeug

„    röhren aus Steinzeug

„    schalen aus Steinzeug

„ schlauche......

„    „ Steinzeug.....

schlauchaufstandplatten liefern ,,    versetzen . .

„    Verkleidung

„ stöckl aus Holz sitzbrett, aufbrechen .

,, hersteilen versetzen

„ Spiegel, Abtrittskasten versetzen . 103

Abwäglatten............ 761, 800

Abwaschschaff, hölzernes........572

Abweiser (Rad-) aua Stein liefern . . . 119, 121 ,,    ,,    ,,    „ versetzen . . . 102

Abzeichen (Embleme) aus Zinkguß . . . 478

Achsengestellbeschläge........

Adjustierung von Bauplänen.....

Adler aus Zinkguß..........

Ätzen von Glas...........

Ahlen, Maschinen-Reib- . .

Aichung.........

Akkordion........

Akkumulatorenbatterie . . Akroterien.........

„ aus Zinkblech.......

Alannsignalapparate für Telegraphie . . . 555

Alarmzeigerwerke..........

Allgemeine Angaben über:

Dachungen Gewölbe und Widerlagsstärken . . .    889

Holzkonstruktionen

Mauerstärken

Allgemeine Vorschriften für die Ausführung

von Bauanlagen ......884 bis 952

Allgemeiner Zolltarif ......846 ,, 851

Alpakableche . . .

Altarglocken . . .

Aluminium, flüssig

Ambosse.....

Amerikanische Brennholzsägen . . . 669, 746 „    Brunnen

„    Expansionskultivator . .    748

„    Friktionskupplung ....    620

„    Holzbearbeitungsmaschine 667

,,    Säulenbohrmaschine . . . 680

„    Schraubenschneidmaschine 683

„    Springhämmer

Amoretten aus Papiermasche Amortisation von Bauobjekten . 1075 bis 1090 Amortisationskoeffizienten.... 1075 „ 1090 Amperemeter ....

Anarbeiten von Hölzern Anbindstricke ....

Aneroidbarometer . .

Angaben, allgemeine, über Dachungen, Decken, Türen, Fenster, Feuerungsanlagen, Ventilation und Wasserbedarf

200, 892 bis 944 Angaben speziell für Hochbauten .... 943

Seite

Angemauerte Sockelstücke und Pfeiler. , 119 Anhängfenster.............

382

Ankereisen liefern

„ versetzen Ankerplatten, gußeiserne Anlagekosten f. Zentralheizungen 462 bis 464 Anlagen, elektrische, Beleuchtung .... 524 „ für Gasbeleuchtung ,, landw., Größenverhältnisse . . . 947 Anreißer für Dreher Ansatz- oder Fußschuhe, eiserne, für Dächer 470 Anschlagwinkel, eiserne . .

Anschüttungen hersteilen Ansichtsflächen in Bruchstein Anstoßung von Erdmassen .

Anstreicherarbei ten

,,    taglohn

Anstrich, flammsicherer

„    für schadhafte Dachpappen . . 422

,,    masse für Asphalt .... 257, 334

,,    „    Holz, Mauern    u. Steinen . 422

„    „    Metall . .

Ansuchen, baubehördliche Anticorrosivum ....

Antike Glasarbeiten . .

Antimerulion.....

„    Morse, Reliefschreib-

,,    pneumatischer,    für    Türen . 384, 386

Appretur-, Bleicherei-, Färberei- und Druck-mas

820 835

Wiener Wohnhaus . ,

Arbeitskraft, mittlere . . .

„ leistung bei Nachtzeit „ lohn für Holzbearbeitung ....    141

„ löhne, Taglöhne ... maschinen für Industrie

Seite

Arbeitszeit, tägliche.......... 14

,, zoll bei Zimmermannsarbeiten . . 142

Architravgesimse ..........84, 318

318

stücke aus Zement

Arben

Argentan .........

Armeefiltei........

,, tragbahren , . . . .

Armfeilen ........

Armierte Kunststeinstufen .

Armierter Beton......

Armleuchter........

Artikel für Riemenverbindungen .... 648

Ärztliche Senkbatterien ....

Asbestfußböden ........

,, schiefer (Kunstschiefer) . . Asphaltabdeckungen bei Baikonen „ arbeiten . . .

,, betonpflasterung „ dachdeckung .

382

565

805

805

757

288

355

534

333

272

usw. . 337 42, 334 bis 338

271

Aufstellen von Öfen . . . Aufwaschen der Fußböden Aufziehen von Radreifen

Seite

. 108, 298, 439 . . . 111, 300

„    ,, Tapeten und Bordüren . 429

Aufzuggurten für Mühlen........647

„ rollen......

„ schaffet ....

„ seile......

Aufzüge, Herstellungen .

„ für Personen, Lasten und Speisen

766

762

579

734, 874

734, 735 729, 734, 775

eichenböden eimer . .

Berechnungsnorm . . 960

. 764

256

filzdacheindeckung. . fugenverguß .... fundamentabscheidung isolierplatten .... mastix, Minerallack, -Bitumen . .    334

Naturöfen .

336

336

mechanische

„ Sicherheitsvorkehrungen .... 874 Ausarbeitung von Falzen und Spundung 240 Ausbohrung von Kieferholzröhren . . .    241

Ausbrechen: von Abortapparaten und Schläuchen, Eisenkonslruk-tionsteilen, Fenstergittern . 46, 47 „    von    Tor-, Tür- und Fenster

stöcken, Fensterbrettern, Futterbarren und Heuraufen . 44, 45 „    von    kleinen Maueröffnungen

und schadhaften Verkleidungsziegeln ..........

,,    von    Quaderstücken . . .

„    „    Zimmertürstöcken . . .

Ausdehnungskupplungen........

Ausführungsvorschriften bei Bauanlagen

883 bis 975

39

40

44

624

pech......

pflaster, aufreißen hersteilen

764

334

323

Ausfütterung hölz. Dachbodenrinnen . .

Zwischendecken mit Kork-

279

,, Überzug ,, wandaufzug ,, wandleisten Assekuranzanstalten

. . 335

336

336, 337

983

prämien für Wasserfrachten . 843 Schätzungen wesen , .

997

981

982

„ zweige . .

Assekuratorischer Wert Atlantenpostament aus Terrakotta . . . 318 Attikverzierungen aus Zinkblech .... 279 Aufbrechen von: Aborteinrichtungen

„ div. Pflasterungen . . 41, 323 „ Fußböden .

,, Randsteinen „ Stiegenstufen Stiegenstufen.

134, 375

44

44

Aufhebe

Aufladegebühr für Frachten .... 828, 842 Aufladen von Erde und Schotter . . Aufnahme einer Gebäudeinven tarisation . . 962

Aufnahmschirm mit Stock.......

Aufreißen bestehender Straßenkörper . . von Pflasterungen

n von

15

802

24

steinen

Ausgangsschild ............

Ausgußmuschel............

Ausgüsse für Küchen, aus Gußeisen    . .

..    „    „    „ Steinzeug . .

Ausheben von Erd- und Stein

„    „ Mantelbäumen, Röspen, Säulen, Sturzträmen ...... 45

,,    von Wassersand . .....

Aushebepflüge für Kartoffeln......

Aus- und Einladegebühr bei Eisenbahn- und Wasserfrachten

Ausländische Versicherungsgesellschaften . 1055 Auslaßhähne aus Messing für Gaseinrichtung 522

„ und Stücke .........

Auslaufbrunnenständer.........

Auslesemaschinen für Raden......

Auslösen: von Balkon-, Deck-, Gesims-,

Ruheplatz- und Sockelplatten . .    42

„ von Eisen- und Steinsäulen . .    45

„    „ Fenster-, Tor- und Türstöcken

Steingewänden, Stiegenstufen und Zargenstücken ........

müssen

307

485

540

295

|s

27

747

828, 842

538

541

744

Aufsatzband

41, 323

,, kamin aus Ton . . .

,, sparherde ......

Aufsätze für Kamine, aus Blech

439

451

283

,, Steinzeug . . . 293

,, aus Zinkguß......

Aufsaugstange für Blitzableiter . . Aufschriften und Aufschriftstafeln .... 482 Aufsetzbänder

17s

. . 415

Ausmalen von Zimmern . . .

Ausmaß der Ziegel .....

Ausmauerung von Riegelwänden

Berech

„ latten...........

Aufsichtkosten bei Regiearbeiten . . Auf spritzwagen ....

Aufstellen von Gerüsten

381

800

16

573, 575, 577

112

nungsnorm ............

Ausnahmetarife bei Eisenbahnen . . . . Ausnahms- und Spezialtarife bei Wasserfrachten .............

Auspichen von Dachrinnen.......

Ausputzen von Öfen .........

„    „ Zahnschnitten .

Ausputztürln herausbrechen

„    liefern.....

versetzen ....

Ausreibbürsten

lg sei *

Ausraubungsversicherung . .

Ausrodung von Wald . . . Ausrückvorrichtungen . . .

Ausschalter........

Ausschußgerüste......

Ausspannstangen zu Jalousien Ausspeiseschaffe, hölzerne Ausspitzen in Bruchsteinmauerwerk . . .

Ausstattung von Bauplänen......

Aussteckschilder ...........

„ stäbe.............

Ausstemmen von Quadersteinmauerwerk .

„    ,, Fußböden ......

Automatische Hochmühlen-F.inrichtung

Seite

1055

35

Balustersockel . , „ aus Stein

128

623, 632, 633 . . 529, 554

115

435

572

39

1047

485

802

40

375

ff    ft

Bailustraden Banddraht „ eisen .

„ Terrakotta Zement .

128

318

319

280

esi

leeren

466, 493 446, 487 . . 1006

85

,, maße.....

„ sägen .....

„ seile aus Draht Bankbohrmaschinen

761

669

643

Hydromotoren . Spannregulatoren Türschließer . .

717, 719 . . 535

529

,, fußsteine ...........

Barackenverkleidung mit Etemitplatten Barren, Futter-, aus Pfosten herstellen

677, 678

128

Automobile . . . . Autoversicherung. . Awa-Mörtelzusatz . Azetylenbeleuchtung

383, 384 reparieren . . 386

.......738

.......1054

. 1121 . 239

„ Steinzeug, Preis . .    300

ausbrechen

,,    ,, versetzen

Barrierestöcke, anstreichen

1119

524

15

107

IT?

ausgraben, versetzen . . 323

B.

Backenbrecher für Schottersteine ....    732

Bäckers Getreideputzmühlen Backsteinpflaster aufheben .

Badeeinrichtungen.....

,, Öfen für Kohlenfeuerung ,, wannen, einfache . . .

„    „    aus    Holz . . .

„    ,,    „    Marmor

„    „    „    Mauerwerk    mit Tonplat

tenverkleidung . . . 296 „    „    „    Steinzeugfliesen    ....    295

„    ,,    „    Zinkblech    ......545

,, Zimmereinrichtungen .... 544, 546, 878 Bänder für Tore u. Türen herstellen . . 380 reparieren

Barometer.........

Bartwische.........

Barytwasserglas.......

Basaltsteine, künstliche . . . Basen, Säulen-, aus Stein. . . Bassinseiher aus Blech . . . . Batteriebestandteile, elektrische füllmaterial.....

Sol

797

425

287

120

286

559

560

744

41

560

535, 544

545

545

545, 570

132

. . 386 . ,f580 673, 674

M    i» »    »    1>

„ Butten- und Trag-Bänke, Dreh- und Hobel-.

Bagger.........

,, schaufeln.....

Baggerung. . ......

Bahnanlagen. ......

„ gesetze, Eisen- . . .

„ höfe........

„ schienen aus Stahl .

Balancewagen......

Balanciermaschinen, Woolfsche Baldachine, Untergesimse aus Terrakotta.    316

Balkenplafonds Baikone aus Eisen Balkonträger und Modelle für . . . 314, 321

,. aus Gußeisen.....

„ gitter ........

, konsolen aus Terrakotta „ platten auslösen . . .

..    ..    liefern.....

787

758

28

812

858

814

466, 1007

788

602

376

402. 403

471

403, 477

„ gläser .....

„ kästen.....t

Batterien, elektrische Bauanlagen, Ausführungsvorschriften . .    884

„ arbeiten, berechnen ..... 953 bis 962

„ aufsehertaglohn. . .

„ aufzüge (Elevatoren)...... 775, 776

„ bedingnisse, Formulare .... 966 bis 975 ,, behördliche Formulare „ beschläge aus Danubiametall .... 391 „ beschreibungsformulare .... 966 bis 975 ,, bestandteile aus Gußeisen „ elevatoren (aufziige) . .

„ gerätschaften.....

,, gesetze ....... .

„ gesuchformulare ....

,, holz, Bearbeitungskosten

,,    „ Preise......

,, kosten für Eisenbahnen .

,, krane.........

„ lampen........

„ libellen........

„ maschinen.......

„ materialien:

Eigengewichte.....

Festigkeitskoeffizienten . zulässige Belastungen Frachtkosten mit Eisenbahntransport . 820 „    ,,    Pferdetransport . . 818

„    „    Wassertransport . . 835

560

14

963

475

775, 776

758

853, 854 bis 859

963

141

136

813

772

512

760, 799, 800 . . . .1758

fl.',

. ."f 988 884, 920

„    „ versetzen . . . .

„ steine aus Terrakotta . . ,, stücke aus Kunstbeton „ trägermodelle für Zinkguß Ballonelemente, elektrische Balusterdecksteine ....

Preise..........

„ meisterkasten.......

42 ! Baumkränze aus Kunstbasalt . .

,, wägen, Beschlagarbeiten

„ komplett.....

„ Wagnerarbeiten . . lltreibriemen und Seile . . . 645, 646 „ spinn.- und Web.-Maschinen. 693, 694 Webereimaschinen

314

123

99

314

348 i 321 j 558 !

128

47

807

287

575

577

573

V. . .

Bauordnungen

704

854 bis 859

Bauornamente aus: Gips .... Gußeisen . . Terrakotta . Zement . . .

Seite

320

471

313 bis 318

319

Wellblechdecken Beleuchtung . . . .

Seite

III

506 bis 534, 865

Azetylen-....... 624, 526

elektrische (Kosten) . 524 bis 534 Fackeln-

Zinkblech . . . Zinkguß . . . Baupläneadjustierung B aupolier taglohn Baupumpen ....

274, 277

477

1047

14

Gas- . Kerzen-Ligroin-

Öl-

... 509 512 bis 524

508

511

mit Benzinbetrieb

791

509

Baurequisiten . . . . Bausand, durchwerfen

792

758

22, 28 20, 27 48, 49

,.    erzeugen

„    liefern .

„    sieben . ,

,,    verführen

Bauschreibertaglohn Baustein, Gewicht u.    Druckfestigkeit . . 918

„    Biegungsfestigkeit ......

Bausteine, verführen..........

Bausteine aus Glas...........

Bauten im Feuerrayon.........

Bauten, Neuwerte, Dauer, Entwertung und Erhaltungskosten.

Bauträger......

Bauträger, eiserne:

Gewicht und '

Preis......

versetzen ....

Bauverträge.....

Bauvertragsformularien Bauvizepoliertaglohn .

Bauvorschriften . . .

Bauwerk, Faschinen- .

Beanspruchungen der Baumaterialien 920 bis 924 „    ,, Gewölbe

Bearbeitung des Bodens

Tragfähigkeit

509

19

14

919

19

420

859

1075 bis 1090

466

1008

466

107

966

966 bis 975

14

853, 859, 884

18

„    reine, von Bruchsteinen    . .    92

„    von Bauhölzern......140

Bearbeitungsmaschinen für Holz .... 667 ,,    „ Metall . . .

Bedingungen für Feuerversicherung . . Bedingnisse für Arbeiten und Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien...............

. 674 . 1058

970

Bedingnisse, Bau-.....

Behauen von Rundholz, Preis Tagschichtenerfordernis .

Beheizung Beißzangen

Bekrönungen von Türen aus Holz....    364

Belageisen ........

Belastung, zufällige:

für Deckenkonstruktionen „ Dächer . ,

Belastung, zulässige

Baugrund........... 884, 924

Baumaterialien aller Art . . . 920 bis 924 Dachgehölze ....

Deckenkonstruktionen Drahtseilen ....

Dtibelböden ....

Eisensäulen .... gewalzten Traversen

Gewölben......

Hanfseilen .....

Holzdecken.....

Mauern.......

141 |

439, 866, 939, 1120 I 758 [

140

1012

207

895

von:

893, 895

208

641

222

1022

1008

923

578

208

922

,,    Petroleum -

„    Spiritus- . ,

,,    Tageslicht-

Bekrönungen von Türen Benzindynamos ....

„ motoren ............

Benützungsbewilligung eines Neubaues . . 965 Benzolmotoren

511

506

364

615, 616 612

. 613 . 1055

Beraubungsversicherung. .

Berechnungen, statische für Dächer .......

Decken.......

Eisenkonstruktionen .

Gewölben......

Holzkonstruktionen. .

Berechnung bei Asphaltierungen ....    960

„    „    Gaswerkeinrichtungen . .

,,    der    Dreiecke, Vierecke u. Polygone ..........

„    der    Festigkeit.......

„    einfacher Holzverbindungen u.

„ Schiffen......

,,    der genieteten Träger ....

Berechnungsformeln für Flächen u. Körper

990 bis 995

„ normen, allgemeine:

für Bauarbeiten . „ Festigkeiten . Berechnungsnormen, spezielle: Anstreicherarbeiten . . . . Dachdeckerarbeiten. . . . . Deckenverputzarbeiten , .

F.rdarbeiten........

Gewölbemauerwerk . . . .

Gesimse .........

Glaserarbeiten ......

Kanäle....... . . .

Mauerwerk........

Pflasterungen.......

Schlosserarbeiten.....

Steinmetzarbeiten.....

Taglohnarbeiten......

Tischlerarbeiten.....

Verputzarbeiten......

Versetzarbeiten......

Zimmermannsarbeiten . . .

Bergdiopter..........

Bergmännische Instrumente . .

Bergsand, erzeugen......

Besamung von Böschungen . . . Besandung von Straßen . . . . Beschlagen von Wagen . . . . .

. 894

899

908

900

513

981

. 1018

953 bis 962 981 „ 989

960

959

960

953

955

80, 83, 955

961

958

953

960

960

958

953

960

956

957

959

801

801

27

32

23

575

„    „ Werkzeugen und Requi-

siten (Gerätschaften)........

Beschläge für Fenster, Jalousien und Spa-letläden........

576

387 bis 391

¹

Unter Gemisch ist Chlorzink und Teeröl verstanden.

b) Holzmaste. Dieselben werden hauptsächlich bei elektrischen Schwach- und Starkstromleitungen (Telegraphen-, Telephon-, Licht- und Kraftleitungen) sowie auch im Hopfenbau verwendet. Es ist Sorge zu tragen, daß die Erhaltungsweise auch andauernd gegen die Zerstörung des Holzes an der Erdzone wirkt.

Die nachfolgenden Zusammenstellungen geben über die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Erhaltungsverfahren Aufschluß.

„ 398 23, 27

795

574, 797

718

466

757

339 bis 358

3511

„ 358 344, 885

.fußböden mit Tragnetzblecheinlage 489 . 350, 900 339 bis 350

349

346

75, 341, 922

779

.42, 323 344, 346 268, 272

761

761

.... 779 .... 807 680, 684, 817 | 919, 920, 982

723

546

418

418

428

15

756

580

531

1011

687, 688

6*7

687

737

mit Eisenblech, verzinkt

268, 282

„ Schwarzblech . . 268, 276 „ Trägerwellblech....    410

„ Weißblech......275

„ Zinkblech . .    277 bis 282

279

284

685

279

286

270

. 268, 276

Wellblech und Wellenschiefer . . 268, 269 Weißblech Zinkblech

275

taschen

277

408

408, 412

(83

280

286

275, 282

278

1006

assung

fenster für Dächer .... 276, 278, 283 Keller

755

messer........

mikrometer .....

nägel, verzinkt ....

nieten ........

preise........

rinnen........

rinnleisten zu Gesimsen

röhren ........

scheiben.......

scheren ........

schlagleisten zu Spaliertüren .... 432

sima . ........

träger, genietete . . .

,, türen .......

„ Verschlüsse, Rollbalken Blei, gewalzt, für Spengler .

„ für Gläser......

,, bleche, Gewicht ....

„ röhren.....- . .

„ schmelzkessel.....

„ Verglasungen.......

313 bis 322 ! Bleicherei-, Appretur-, Färberei- und Druck -

, . . .    15    maschinen.............

. . . . 570 Blindböden, legen...........

„ rahmen, gehobelte, herstellen . . . 369 versetzen

275

274

653

412

416

372

103

372

416

,,    -Ausprobierapparate

„    -Telephonbrücken......803

Blitzschlagschäden, Vergütung . 1058 bis 1063

„ schutzplatten.....

„ Schutzvorrichtungen . .

Blockstufen........

Blumengitter aus Zinkguß .

„ topfe und Spargeltöpfe ,, gehänge aus Zement „ girlanden aus Terrakotta .... 315 „ Ornamente aus Stuck Bobbinettespitzenvorhänge .

Bobinoir für Spinnereien . .

Bockdachstühle .

„ lager ....

„* pfettendächer

„    „ sprengwerke........

„    „ Stühle..........

„ Stuhl mit Zangen und Hängsäulen. .    176

Bockwinden (Baukrane)

286 I Bodenrinnen, hölzerne, ausfüttern .... 279

561

237

301

159

••

175

177

Besehläge für Tore und Türen . . 379 bis 386 ,, aus Danubiametall . . . 391 Beschotterung von Straßen . . . . ,

Besen und Bürsten.........

„ stiele............

Bessemerkrampen.........

„ stahl ... ........

Bestandaufnahme von Gebäuden ....    962

Bestandteile der Glocken.....564 bis 569

,,    eiserne für Kochherde . . . 449

,,    von Fenstern

„    ,, Türen und Toren . . . 363

Bestimmung der Frachtkosten......819

Bestoßfeilen.........

Beton, aus Schlacken und Steinkohlenasche 345

Betonarbeiten.....

eisenkonstruktionen

fundierungen gewölbe . . . industrie . . . kanäle .... kunststeine mauerwerk . . mischmaschinen

mischungsverhältnisse .... 341 bis 345 pflaster, aufheben „ hersteilen steindachdeckungen Stößel......

unterlagen für Asphaltierungen. . . 344

,, walzen........

Betonierungsmaschine . . .

Betteinlagen .......

Biegmaschinen ......

Biegungsfestigkeit.....

Bierbrauereimaschinen . . .

Bidets........    .

Bilder, gemalt.......

„ in Glas eingebrannt .

„ rahmen, vergolden . .

Bildhauerarbeiten.....

,, taglohn .....

Binderarbeiten ......

„ taglohn .....

„ messer.......

Bindespagat........

Bimenlampen, elektrische . .

Birnkopfprofile- Walzeisen . . Blackmannventilatoren . . . Blasbalgfeldschmieden . . .

„ bälge.........

„ instrumente für Orchester Blätterstäbe aus Stuck . . .

Blechabfallrohre und Kinnen 275, 276, 278, 282 „ arbeiten, diverse.........283 ¹

Blecheindeckung, abnehmen

„    anstreichen .... 283, 286

,,    mit:

Eisenblech, verzinkt .... 268, 269, 282 Kupferblech Schwarzblech

277

Blechein fa

,, läden

firmatafeln.....

gesimse......

gitter .......

hängrinnen.....

kessel für Abfallrohre leeren...... .

801 497 275, 279 286

682 279

466, 1017

407 275 1006

649, 650

763 418 710

„ spaleten Blitzableiter ,

83

530 477 319

320, 361

121 707

635

174 772

Seite

Bodenrinnen, hölzerne, hersteilen .... 240 eindeckung

279

Bodentreppen

,, türen, eiserne........

Böcke, Schneide- und Weinböcke .... 575 Bögen aus Holz für Gewölbe

,,    „ Eu.cn .....

Bördel- und Sickenmaschinen

240

Brikettpech Brillen . .

Seite

334

807

407

241

115

685

32

Böschungen besamen Böschungswagen . .

Bogenlampen-Au'zugsvorrichtungcn . . . 531 „    -Beleuchtung

,,    -Ständer. .

Bogenlicht, Anlagekosten

„ pressen.....

„ rohre aus Steinzeug

„ sägen ......

Bohlendächer.....

761, 801

524, 530

524

683

292

755

194

Bronze und Bronzeguß „ firmatafeln . . Bruchstein, erzeugen .

gewölbe, abtragen .. hersteilen

liefern

565

498

25

40

56

47, 324

mauerwerk, abtragen . .

„ durchbrechen „ herstellen . .

„    Schmatzen

brechen

„    zulässige

spruchung. . . 922 pflaster, aufbrechen . . . .42, 323 hersteilen

ein-

Bean-

rführ

37

38

53

39

829

„ rostgriindungen........

Bohren von Faschinenpflocklöchern . . „ Steinlöchern

. 885

30

Brücke

Bohrer Bohrmaschinen, elektrische ,,    für Eisen .

„ Holz

... 108, 130 755, 756 bis 759

681

677, 681

672

,, ratschen „ röhren .

,, tische. .

Bolzen, eiserne

Bordüren zu Mosaikplattenpflaster

„    „    Parketten.....

,,    „    Tapeten .....

,,    „    Terrazzo.....

Borsten-Handfeger.......

Bossierhämmer.........

Bottiche aus Holz.......

Bouilleurkessel ........

Brandmauertüren, eiserne....

„ Schadenermittlung . . .    1063 bis 1065

„    „ -Versicherungsgebühr b.Schiffs-

transporten

„ Schäden, Vergütung Brauereimaschinen ....

Braukessel, Gewicht und Anlage .... 939 Brausebadeinrichtungen....

Brechstangen........

Breitsäemaschinen......

Bremsen (Schleifen) für Krane Wägen

754, 817

655 '

667

. 107, 575 . 290, 296

374

431

361

797

759

570

600

408

842

1057

723

756

749

. . 771

ung........

, Zurichten bei Ansichtsflächen en aus Holz, abtragen . anlagen und Bau . .

bauarbeiten.....

pfeiler-Versenkbrunnen streu........

„ wagen Brücknerheizung Brunnenanlagen

19

91

135

808

204, 251, 808

543

135

462

510

Art der Herstellung und Kosten 541

ausflußrohre......

ausgraben und ausmauern

bestandteile......

bohrer aus Gußstahl . . deckplatten aus Stein, liefern . . 123 versetzen

247

21, 53, 64 246, 247

756

99

einricht

freistehende . . fundierung . . grabungen . . . grände aus Stein

kränze.....

mauerwerke aus Bruchstein ...    53

„    „ Ziegel

„    in Moos .

meistertaglohn . . perpentikelstangen pumpanlagen . . ringformen . . . röhren .....

ungen

535

790

543, 886

21

121

246

64

53

15

576

542

786

Brenner für Gaseinrichtung . Brennereieinrichtung, Spiritus-Brennersägen .......

Brennholz.........

575

790

511, 523

fl

524

„ sägen . . . Brennstempel .... Brettelfußböden . . .

„ jalousien . . . Bretterabteilungswände „ dacheindeckung

252, 334 669, 746 485, 798 372, 374

434

230, 376

Brustleiern

„ aus Eisen mit Gewinde . 656 „    ,, Gußeisen

„    „ Holz . .

rohre einsetzen . . rohr stiefel einsetzen rost aus Holz . . .

Säugventile einsetzen Ständer anstreichen . versenkmethode . .

541

241

241

247

247

423

543

,, hobelmaschinen Brettsägefeilen . . ,

„ schindeldacheindeckung Bretterverschalung, abtragen

Berechnungsnorm . 960

668

157

255

134

Buchdruckereim aschinen . . Buchenscheiter, Preis . . . Buchstaben aus Messingguß „    „ Stahl . . .

„ Zinkguß

754

715

252

499

754

499

„ i hersteilen . . . 230 bis 233 Breymanns forstl. Universalinstrument . . 800 Briefbeschwerer als Taster für Telegraphie 553

,, einwurfrahmen ....■).....

Brikett- oder Leclanche-Elemente , , . . 558

484

Büfettfilter

Bühneneinrichtung bei Theatern ....    736

Bürsten aus Borsten .

„ Piassava.

„ Stahldraht Stangen . . .

805

795

796

574

Seite

Bundträme, Hängwerksstühle . . . 169 bis 172

„ Sägegatter.......

Bureauwandlämpen, elektrische Bussolen..........

571

558

554

1121

433

319

85

1054

481

600

433

Dachbleche.........

Dachbodenfenster aus Gußeisen rinnen aus Holz . .

,, treppen aus Holz Dachdeckerarbeiten. . .

264

134

268, 276 f 268 ¹

275

258

277

. . 254 . . 260 . . 256 . . 255 272, 273

262

256

. 270, 418

272

270

258, 261 270, 271 272, 273

268

272

253

257

264 bis 266 ! ... 254 I . 268, 276 |

250

253

275

268

258

277

209

266

256

134

235

. 261

235

245

263

470

Dachfirstspit Dachgehölze, anarbeiten

zen

142

142

135

893

257

276

256, 257

283

240

275

. 276, 282

2-:

264'

• 784

135

Dachstühle, abtragen .........

,,    Belastung.........

„    Berechnungsnormen .....

,,    Eigengewicht .......

„    für andere Eindeckungen als

Ziegel

,,    herstellen

. . 270 | Dachungen, allgemeine Angaben über . . 892 272, 273 j Dachung oder Dachwerk, Inbegriff und Einteilung bei Feuerversicherungen . . . 1061 Dachverschalungen, Korksteine bei . . . 307 „ Verzierungsvasen Dachwasserabfallrohre

959

669 „ 671 ... 533 560, 801

für geodätische Arbeiten ....    801

„    „ Telegraphie

Butten aus Holz Butzenscheiben oder Kathedralglas . . . 418

C siehe auch K und Z.

Callaud-Elemente.....

Carillons (Signalapparate). .

Ceresitisolierung......

Chagrinlederfelle......

Chambramecken aus Zement

Chambrans........

Chomageversicherung . . . .

Christuskörper.......

Cornwallkessel.......

Crain d’Afrique ......

D.

Dachanstrichmasse, Asphalt .... 257, 334 Dacharbeiten aus Blech 268 bis 271, 275 bis

279, 282 bis 286 274, 488

470

240, 279

240

. . . 253 bis 273 „    Berechnungsnormen . . 959

Dachdeckplatten aus Beton.......359

Dacheindeckung ab tragen, aus:

Schiefer ........

Schindeln....... .

Schwarzblech......

verzinktem Schwarzblech .

Weißblech .......

Ziegel taschen......

Zinkblech........

Dacheindeckung, flache .    270, 275, 276, 282

Dacheindeckung, neue, mit:

Asphalt und Asphaltfilz .... 256, 271

Brettern.......

Dachpfannen.....

Dachpappe......

Dranitzen.......

Eternitschiefer.....

Falzziegeln......

Filz..........

Glas und Gußeisen . .

Gußstein........

Häuslerscher Zementmasse

Hohlziegeln.......

Holzzement .......

Kunstschiefer......

Kunstschotterbetonstein .

Kupferblech.......

Perennit........

Rasen..........

Rohr .........

Ruberoid........

Schiefer ........

Schindeln .......

Schwarzblech......

Steinpappe .......

Seite

Stroh ....

Teersteinpappe verzinktem Schwarzblech .... 268, 282 Weißblech .

Wellblech Wellenschiefer Ziegeln . . .

Zinkblech

„ taschen .... Dacheindeckung reparieren, aus;

Schiefer ........

Steinpappe.......

Ziegeln.........

Dacheinlattung, abtragen . . .

für Schindeleindeckung

herstellen......

für Stein- und Ziegeleindeckung ......

Dacherker ............

Dachfenster aus Eisenblech .....

„    Gußeisen......

Eigengewicht . . . 893 hersteilen . . 142 bis 204 statische Berechnung 892

Dach lack........

„ luken aus Blech . .

„ pappe .......

„ pappenstiften .... ,, rinnenkessel aus Blech ,, rinnen auspichen . .

„ saumhaken .....

Dachsaumrinnen.....

„    anstreichen......

Dachschiefererzeugnisse, Preise . . 265 bis 267 ,, eindecken .

Dachsteinformmaschinen

893

893

200 142 bis 204

161 bis 173

575

415

aus:

verzinktem Eisenblech

Weißblech .....

Zinkblech , . . , ,

283

276

278

Ü4i

Seite

Dachwasserabfallrohre anstreichen .... 283 ,, wasserabfallrohr-Schutzständer . . . 467 Dachwasserrinnen aus Blech . . 276, 278, 283

Dachziegel, eindecken ,, erzeugen Daimler-Motoren . .

Holz

258

35

Seite

D eckeuverputz Berechnungsnorm . . 415, 960 ,,    hers teilen

„    mit Gipsmörtel

„    ,, Lehm und Strohwinden

oder Lattenschalung und Strohumflech-

. 359

738

750

Dämpfapparat für Futter Dampfdurchgangsventile und Hähne . . . 539

„ hähne ........

,, hämmer .......

,, heizung, Anlage ....

„ typen ......

kochherde .......

kunstmühlen-Einrichtung

leitungsröhren.....

maschinen ......

mühlen, Maschinen für . . .

tung .......

und Dachverkleidung mit Korkstein und Gipsdielen

359

684

463, 653, 941

653

807

117

65, 868

599

868

598

458

717

. 653, 869 600 bis 604 ... 716

688

pumpen    . .

rammen . . schiffschropper

schifftarife für Baugegenstände . . 836 Schornsteine . . .

Strahlfeuerspritzen turbinen ....

„ dynamos

„ pumpen.........—„

d Warmwasserleitungen .... 309

„ Wasserheizkörper . .

„ Zylinderisolierung. . Danubiametall-Baubeschläge Darren, Malz- ......

Datumstempel mit Selbstbefeuchtung . . 798 Dauerbrand-Kaminöfeneinsätze

„ Ventilations-Regulierfüllöfen 444bis446 Dauer ausgeführter Bauten und Maschinen

1075 bis 1090

Decken, allgemeine Angaben und Daten für die Berechnung der Konstruktionsstärke ....

Decken aus Beton

„ berechnungen, Zahlenbeispiele . . 927

„ Eigengewicht .........

„ gesimse (Stückarbeit) .... 316, 361

„ gewölbe.......

„ holz ........

Deckenkonstruktionen abtragen

780, 781

117

690, 691

605

607

608

un

309

391

725

416

207, 899

924

. .67, 350 207 bis 224

134

„    mit Korksteinver

kleidung ....

„    Tragfähigkeit 207,

218, 222, 899

307

361

. . 360

522

43, 460

auf Holzleisten, Flachstroh

und Schilfrohr .... 359

Decknägel

Deckplatten aus Kunststein und Zement

,,    ,, Naturstein......

„    ,, Steinzeug......

..    auslösen.........

liefern

,,    versetzen

Deckrasenlegung

. . 272, 307 . . 275, 494

292

123

293

42

123, 292

98

32

127

„ zargen aus Stein ....

Deichgräbertaglohn .....

„ schaufeln.....

Dekorationsfahnen und Flaggen Dekupiersäge oder Schweifsäge Demolierungsarbeiten des

Maurers ........

Zimmermanns......

Demonstrations-Lichtmaschinen

Denarnägel .........

Detail von Glühlichtlampen Dezimal-Brückenwagen ....

Diagonaleggen........

Diaphragma- oder Membranpumpe. . . . 791

Dibbelmaschine, Rüben-......

Dichtungsringe für Rippenrohre . . .

Diebstahlversicherung........

Dielen aus Gips..........

Dieselmotoren...........

Differential-Ketten-Flaschenzüge ....    767

Diffusionsapparate...........

Dillinger Blechleere..........

Dimension der Ziegel .........

Dimensionen der Leitungsröhren für Gasbeleuchtung ...........

14

758

436

672

37

133

534

495

531

788

747

665

1055

311

615

1006

35

513

802

Diopter ....

„ gewind-Gußstahlbohrer . . .

„ hafte für Glaser......

„ injektoren.........

„ leitem..........

„ mantel-Regulier-Füllofen . .

„ mühlen ..........

„ türen,    Tischlerarbeit    ....

„    „    Schlosserarbeit    .    .    .

Doppeltüren-Bestandteile vom Schlosser ....

Tischler . . . . .

Doppeltüren reparieren Schlosser ....

Tischler .....

Doppelwände aus Korkstein

Dornen.........

Dosische Schlösser . . .

Drähte für elektrische Beleuchtung ... 532

vom

575

829

49

324

7"...

416

691

578

. . 444 . . 745

365

383

379

. 364

386

367

305

33

380

Drähte für Haustelegraphen „ Luftleitungen

Seite . 557

Draht . . . Drahtgeflechte

558

493

Drahtgewebe .

,, klammern „ leeren . .

„ preise . .

„ riemen „ schließen zu Telegraphen .. seile ....

.........502 bis 505

für Einzäunungen .... 502 .........500 bis 505

Duritschiefer. . . Dürr- Gehre- Kessel Duschen .... Dynamomaschinen Dynamos ....

Seite

272, 273

600

. 546

527

606

503

1006

. . . 263, 493, 502

K.

558

„ Seilscheiben . . „ seiltransmissionen „ stiften, eiserne .

t, zäune.....

„ ziegelgewebe . .

Drainagerohre ....

Draisinen......

641, 642

641, 642

494

502 bis 505

360

292

805

Dranitzeneindeckung..........

Draperien...............

Drehbänke für Drucker, Gürtler u. Gelbgießer .........

255

432

693

Eckstücke aus Gips (Hohlkehlen u. Friese) 321

Edison-Lampen......

Edisons Lichtmaschine . . .

Egalisierdrehbänke.....

Eggen...........

Eichenholz, absolutes Gewicht

„ bordüren zu Parketten . . . 374 „ fußböden (Parkette) .... 373 „    haustüren

„    piloten

Preis . .

531

527

674

747

916

367

249

136

„ Holzbearbeitung . .

„    „ Metallbearbeitung . .

Drehbank-Bestandteile . .

Dreherherze für Drehbänke

Drehkrane.......

Drehungsfestigkeit ....

Dreiecksformeln.....

Dreifuß winden......

Dreschflegel ......

„ garnituren    ....

„ maschinen    ....

Drillagen, siehe Trillagen

Drillmaschinen .....

Druckereimaschinen, textile Drucker für Türen, Tore und Fenster 379,

. . 673 . . 674 675, 676

754

77::

986

990

770

795

742, 743

742

331

748

710

„    scheiter, Brennholzpreis . . . 252

,,    spezifisches Gewicht .... 996

Eichenstöckel, für Pflasterungen .... 331 Eichene Bottiche und Fässer ....

„    Friese...........

„    Meßgeschirre.......

„ Stiegengriffe .......

,,    Türfußtritte........

Eierstäbe aus Stuck........

Eiförmige Kanäle...........350

Eigengewichte der Baumaterialien ....    916

„ Deckenkonstruktionen . 924 . . 834 821, 844 . 38, 39

570

375

572

377

363

360

Druckfestigkeit......

„ pumpen.......

„ Sortenpreis für Bahnen „ taster ........

387, 396 918, 981

791

835

554

„ turbinen......

Dübelbäume ......

Dübelbaumschrauben . . . Dübelbodendecken, abtragen

593

222, 223 496, 575

135

herstellen . . . 222 bis 224 Tragfähigkeit ....    222

Eilfrachtbriefe

„ guter ........

Einbrechen von Schmatzen Einbruchsichere Kassen Einbruchdiebstahlsversicherung . . 1055, 1072 Eindeckung von Dächern, abtragen aus:

Schiefer .......

Schindeln ......

Schwarzblech.....

verzinktem Schwarzblech

Weißblech......

Ziegeltaschen.....

Zinkblech ......

Eindeckung von Dächern, neuherstellen mit

Asphalt und Asphaltfilz .... 256, 271 Brettern

476

264

134

268, 276

268

275

258

277

254

Düngergabeln „ Streuer

,, und Rübendrillmaschinen . . 748, 749 Dunstaufsätze mit Dachei „ Schläuche, hölzerne „ Schlauchaufsätze aus Blech .... 283 „    „    „ Steinzeug . . 293

748

2.-:;

239

Durchbrechen von Mauerwerk.....

Durchführungsbestimmungen für Fabriksbauten ..............

Durchlässe..............

Durchlaufhähne, Ventile und Wechsel. .

536 bis 540 286

38

880

810

Durchlochte Bleche.......

Durchschlaghämmer für Oberbauarbeiten 817 Durchspitzen kleiner Maueröffnungen . .    39

Durchtränkung des Holzes.......

Durchwerfen von Aushubmateriale . . .

Sand.........

1123

22

28

Dachpappe......

Dachpfannen .......

Dranitzen........

Eternitschiefer ......

Falzziegel .......

Filz...........

Glas und Gußeisen . . .

Gußsteinen.......

Häuslerscher Zementmasse

Hohlziegeln.......

Holzzement.......

Kunstschiefer......

Kunstschotterbetonstein .

Kupferblech.......

Perennit........

Rasen..........

Rohr..........

Ruberoid........

Schiefer ........

Schindeln .......

Schwarzblech......

255

272, 273

262

256

270

272

270

258, 261 270, 271 272, 273

268

270

272, 273

272

253

257

264

254

Seite

256

253

275

268

269

258

269, 277

266

256

261

282

275

278

283

276

279

298

287

346

329

290

383

366

244

936

365

242

558

845

379, 383

301

247

422

134

235

30

241

939

250

631

„ Telephon u. Telegraphen

549

529

555

Einsetzen von Brunnenröhren

337, 885

Einspitzhä Einstemmschlösser . . . . Einziehen von Deckengehölze

769

KH',

995

15

808, 812

gen brücken

frachtsätze für Baugegenstände

825 bis 851 854

568

466, 1007

. . 758

820

47

107

Eisenbe tonkonstruktionen

nung . 908 bis 915

269

269, 275

. . 268, 276 268, 276, 282

198, 199

500

„    verzinkt .    .    .

Eisenfenster, ausbrechen . „    liefern .    .    .

„    versetzen . .

Eisengeländer, liefern . . ,,    versetzen .

Eisengerippe für Gesimse .

Eisengitter, ausbrechen . .

,,    für Luftheizung

,,    liefern ....

„    versetzen.    .    .

Eisengewichte.....

Eisen-Gewichtstabellen .

Eisenkleinmaterial . . .

Eisenmaterial, Engrospreis

Eisenmonteu

503

47

104

107

47

399

789

15

495, 500

47

441

886

.    486

466

„ gr°s

759

651

Preis .

Eisensäulen, auslösen

470

versetzen

Steinpappe .

Stroh ....

Teersteinpappe verzinktem Schwarzblech .... 268, 282

Weißblech ...........

Wellblech ...........

Wellenschiefer .........

Ziegeln.............

Zinkblech u. Zinkblechtaschen Eindeckung von Dächern, reparieren bei

Schiefer ............

Steinpappe...........

Ziegeltaschen..........

Eindeckung von Feuermauern mit

verzinktem Eisenblech .......

Weißblech ...........

Zinkblech ...........

Eindeckung von Gesimsen mit

verzinktem Eisenblech......

Weißblech ...........

Zinkblech ...........

Einfahrtsplatten aus Klinker......

„    gestemmte, vom Tischler .

„    gewöhnliche.......

„    Größenverhältnis.....

Preis .........

Einfahrtstorstöcke aus Holz liefern . . .

Einfriedungsgitter aus Eisen .... 468, 503 Einf ührungs- Isolierrollen

Einfuhrzoll .....

Eingangstore und Türen,

Schlosserarbeit . .

Tischlerarbeit . . .

Eingeschliffene Tonhähne Einlassen eines Brunnenrohrstiefels . .

„ von Fußböden .......

Einlattung von Dächern:

, abtragen ............

hersteilen............

Einlegen von Faschinenbauwerk . . .

„    „ holz. Wasserleitungsröhren

Einmauern von Kesseln.......

Einrammen von Piloten.......

Einrichtung von Bühnen

anlagen

Ein- und Ausschalter . .

Einschläger für Telegraphie Einsätze für Aborte aus Gußeisen . . 467, 547 „    „    „    „ Steinzeug. . . . 292

„    „ Öfen aus Schamotte .... 297

Einschubdecken . . . .'......212, 900

241

„ Brunnensaugventilen . . . 247 „ Rammbeton ämmer.....

379

Einziehen von Rastschließen Eis- und Kühlmaschinen, Kohlensäure 726, 727 Eisbeutel

Eisen, spezifisches Gewicht Eisenarbeiter, Taglohn . . Eisenbahnanla

809

Eisenbaukonstruktionsteile,

ausbrechen .....

versetzen......

Eisenbestandteile für Kochherde .... 450

..... 350 bis 358

statische Berech-

Eisenblech, Gewichtstabelle „ Preis .... Eisenblech-Dacheindeckung,

ab tragen......

herstellen......

Eisenblech-Kochherde und -Regulieröfen 448 Eisenbunddachstühle Eisendrahtgewebe .

Eisendraht, Preise en detail .... 493, 500 gros

405 399 280 461 107

789, 1002 107, 466

re. Taglohn Eisennägel, geschmiedete Eisenöfen, ab tragen . .

„    aufstellen oder umsetzen . 108, 109

„    liefern ....

Eisenpfähle zu Gründungen Eisenpreis en detail . . .

Eisenrechen

Eisenröhren, Anwendung bei Gründungen 886 Gewicht..........651

47

liefern...........

Tragfähigkeit und Gewicht .

1022 bis 1033 107

Eisenschienen ....

Eisenstifte.....

Eisentüren, ausbrechen

466

495

Eisentüren. liefern . „ versetzen

Seite

407

105

Englische Lochmaschinen

Seite

466 bis 477

und Scheren .

682

682

Eisenwaren . . . . .

Eiserne Ablauftöpfe .

„    Aborteinsätze

„    Abortschläuche

„    Anschlagwinkel

„    Brücken . . .

,, Fensterflügel, -Läden u. Rahmen 405 ,,    Futtermuscheln

„    Glocken . . .

,,    Holzschrauben .

„    Jaucherinnen

„    Kanalverschlüsse

„    Kassen ....

„    Kellerlochgitter

„    Klammern . . .

„    Monumente . .

.,    Nieten ....

„    Öfen.....

„    Pilotenschuhe .

,,    Reservoirs . .

Eiserne    Baubestandteile,

ausbrechen ....

473

467, 547

755

474

475, 569

497

473

472

476

408

575

481

497

443

575

Münzen ....

Nutstoßmaschinen Schraubenschneidmaschinen . . 684 676 493 744

677

„ Shapingmaschinen Englischer Gußstahl ..... Enthülsungsmaschinen für Klee Entstaubungsapparate, transportable . . .    693

., pumpen.........

Entree-Türtaster............

Entwässerungspumpen.........

Entwertung ausgeführter Bauten und Maschinen

553

789

1075 bis 1090 Entwertungskoeffizient ....    1075 „ 1090

Erdabräumen.....

Erdanschüttungsarbeiten Erdarbeitertaglohn . . .

Erdarbeiten .....

„ Berechnungsnorm Erdaushebung, bei Brunnen

22

14, 666 18, 666

95::

21

in Fundamenten .... 18, 20 „ Massen

2"

versetzen

47

Eiserne Träger: genietete

104

466, 1003

gewalzte......466, 1017

„    „ zu Tramdecken . . 217 bis 221

Eiskeller, amerikanische . . .

Eiterbecken.........

Elastizitätsmodule......

Elektrische Anlagen, chemische

„    „ und Kosten . . 527, 534

Luster.....

Erdbohrer

Erde, auf- oder abladen, planieren... 22, 23 ,, Gewicht und Verführung . . 18, 19, 995 „ tragen ,, werfen Erdfarben .

Erdleitungsplatten für Blitzableiter . . . 415 Erdreichklassifizierung „ Verdichtung Erdstößel . .

Erdverführung,

734

22

22

52

885

761

. . 918

308

807

981

534

681

530

531

533

19

Durchschnitte . . Eisenbahn . . . Pferdefuhrwerk . . 19, 818 „    „ Schiffen .

Erdrückleitungsplatten .... Erdwachs-Fabrikationsmaschinen

821

561

715

Maschinen für Galvanoplastik. Sicherheitsvorschriften . . . . Telegraphie und Telephone Uhren...........

533

528

871

549

586

420

525

529

558

559

Elektroglas

Elektroiden für Bogenlampen

Elektromotoren......

Elemente für Haustelegraphie

Elementklammern.....

Elevatoren........

Elevator-Mörtelmaschinen . .

Eliteschiefer........

Ellipse, Formeln für die Berechnung . .    993

Emulgit, Korkstein. ....

Engel aus Zinkguß ....

Englische Aborte aufbrechen ..    .. liefern . ,

718, 775

775

272, 273

303

481

46

,, versetzen.......

Bohrratschen ........

Grubber-Eggen........

Gummitreibriemen......

Leere für Draht, Blech und Bandeisen ...........

547

103

754

747

644

1008

Erfordernis für Stampfbetonherstellungen .    341

Erhaltung des Holzes.........

Erhaltungskosten ausgeführter Bauten und

Maschinen ........ 1075 bis 1090

Erker aus Holz, Dach-

„    „ Eisenkonstuktion..........

„    Dachziegeln.....

„    Faschinen......

„    Faschinenpflöcken . .

„    Kalk........

„    Mauerziegeln.....

„    Rasenziegeln    ....

„    Sand ........

„    Schotter.......

..    Steinmetzstein    ....

1122

245

506 ,

is

25

35

29

30

36

34

32

27

27

26

36

Torfziegeln

„    Wippen.........

Eschenholz, spezifisches Gewicht .... 996

Essigfaß.....

Estrich, abtragen .. herstellen

30

571

42

33

Seite

Eternitplatten für Barackenverkleidung . 1121 „ schiefer (Kunstschiefer) . . . 272, 273 Etrurische Verzierungen in Stuck. . .

Exhaustoren ......

Expanded-Metall ....

Expansionskultivator . . . Explosionssicherheitsgefäße

Exzelsior-Luftgas.....

Exzelsior-Schrotmühlen . ,

361

693

488

748

795

519

750

F.

Fabrikbauten .

863, 946

„ -Arbeiterschutzgesetz . . . 863 Fabrikeisenarbeiter, Taglohn „ fenster, eiserne . .

,, geieise......

Schornsteine . . .

15

406

816

Fauteuils.....

„ kappen . .

Favoritschiefer . .

Federdraht und Stahl „ zirkel Fehlbodenle

Feilen und Raspeln.....

Feilkloben .........

Feld- und Schießstättenglocken

„ meßinstrumente.....

„ schmieden........

Felsenklassifizierung.....

„ Sprengung, in Fundamenten . . .

„    „    „ Massen......

Fenster, Angaben über „ eiserne, -Flügel

gung

Seite

432

432

272 273

493

755

206

757

754

561

802

686

18

20

18

936

„ uhren.........

„ winden ........

Fabriken Versicherung .... F'acettenziegeleindeckung . . .

Fachnägel..........

Fackeln...........

Fäkalienabfuhrwagen.....

Fällen von Holz.......

Färbelung..........

Färbereimaschinen ..;...

Fässer aus Holz ......

„    „ Steinzeug.....

,, Kubaturberechnung

Fahnen, Flaggen ......

Fahrbare Kastenspritzen . . . Fahrstraßenpflaster aus Asphalt Fahrstühle.........

117, 118

582

769

1058

270

495

509

751

35

52, 96

710

570

300

994

436

792

337

405, 468 für Stallräume . . . 405, 470 Dachboden-

405

„ Keller- . . . hölzerne (vom Tischler)

,, -Beschläge .

„    Größenverhältnisse . . 936

,,    reinigen

„    „ verglasen . .

Fensterbalken    (vom Tischler) . ,

„    Beschlagteile . .

„    ganzes Beschläge.....388

Fensterbestandteile, Schlosserarbeit . . . 387 Tischlerarbeit

368

386

111

416

371

387

Fensterblei Fensterbretter, ausbrechen ,,    hersteilen .

versetzen

. .    368

416

45

369

103

für Kranke......

,,    „ Personen und Lasten . .

Fallwerke, Vorschriften.........

Falz ausarbeiten, in Holz .......

„    „    ,,    Stein.......

.,    „    „    Türstöcken.....

„ bürsten, einrammen und spunden ; .

,, bürstenschuhe...........

„ maschinen für Spengler ......

„ spreizen für Fenster........

,, Verkleidungen...........

„ ziegeleindeckung..........

,, ziegelerzeugung...........

„ ziegelgewölbe...........

Faschenmittel.............

Faschinenbauwerk einlegen.......

735, 805

erzeugen...........

„ pflöcke bohren und erzeugen . .

Fassadenanstrich ...........

,, berechnungsnormen.......

„ ’ platten für Rohbauimitation . . „ verputz . . .

„ weißigung . .

Faß, Inhaltsberechnung Faßklauen.....

„ nieten.........

,, pipen.........

,. reifeisen........

„ schaufeln.......

„ wagen . ........

Fassonguß .........

„ stücke zu Rippenrohren

Faszikelschnüre.......

Fatschen ziehen.......

Fensterdrücker

„ flügel und deren Teile, eiserne 405, 468 hölzerne , 370

396

„ friese aus Terrakotta 874    ; Fenstergitter, ausbrechen    .

240    j    ,,    glas ....

129    i    ,,    hersteilen

363    j    ,,    versetzen

251 j Fenstergrößenverhältnisse .

575 J „ knaufkonsolen aus Terrakotta. . . 313 686 | Fensterläden, ausbrechen

734

315

47

416

399

104

936

46

387

363

262

35

69

315

30

29

30

52

955

297

75 bis 91

96

995

765

497

301, 538

758

573

474

662

579

85

Fenstermansarden

beschlagen

gehobelte

verstemmte

388, 390 245, 371

371

281, 282

„ parapette..........

„ parapette aus Terrakotta . . „    „    „ Zement . . . .

„ plachen ..........

Fensterrahmen, eiserne, liefern . . .

versetzen . . „ ■    „ reinigen . . .

Fensterreparaturen vom Glaser . . .

„    „ Schlosser . .

Tischler . .

Fensterrollverschlüsse „ rosetten....

scheiben von Glas........

Fenster-Schaustellagen.........

Fensterscheiben aus Weißblech.....

Fensterschutzgitter...........

Fenster-Sicherheitsverschlüsse......

Fenstersteine (Gewände), ausbrechen . . „    liefern.....

verputzen . . versetzen. . .

315

315

319

435

407

105

111

417

391

370

412

397

416

414

286

400

413

44

127

106

100

¹

attika

„ aufsätze (Sauger)

,, biegmaschinen ,, blattornamente .

„ dächer, alte, abscheren..... 283, 28g [

Bleche............ 466, 486, 488 \

gelocht

Fensterstöcke aus Holz ausbrechen . .

„    „    „ liefern . . . 242, 370

versetzen ....    102

Fensterstöcke samt Flügel

Schlosser

Tischler

Fensterstockteile hersteilen , Fenstertriebe......5

vom

368

417

981 bis 989

988

987

362

36, 48

48

. . 996

,,    mörtel . . .

Feuereimer, anstreichen

Feuerhähne .....

Feuerlöschspritzen . .

,,    eimer . . .

Feuermauerschließen .

49

539

580

„ eindeckung mit: verzinktem Eisenblech

Weißblech .....

Zinkblech......

275

859

352

476

352

ii

Feuerwehrleit

. . 556

561

996

418

361

322

22

119

300

728

136, 137

478 bis 481

541, 805

805

256

483

498

481, 482, 485

2<;i

285

347

35

. . . 68 bis 73, 351, 899, 920

487

70

759

757

580

758

990 bis 994

Flaggen, Fahnen Flammenanzahl . .

„ röhrenkessel..........

Flammsicherer Anstrich auf Holz .... Flanschenrohre für Dampf- Luft- und

Wasserleitungen aus Stahlblech . 653, ci’4 Flanschenrohre aus Gußeisen ,,    mit Rippen

Flanschen, schmiedeeiserne Flaschenzüge. . . .

Flechtruten ....

„ Stöcke ............

(•„ wandverklätschung, abtragen . .

hersteilen . .

599

32

33

794

28, 29 27, 48

136

481

853, 990 bis 995

784

784

73

74, 48

783

963

966

966 bis 975 966 „ 975

rung

Eisenbahnen.......

II. Bedingnisse zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien

966

970

801

562

820

834

821

16

. 555

„ gespanne.....

Frachtkosten, im allgemeinen

Seite

15

387

370 387

Fensterverdachungskonsolen 313, 319, 321, 471 Fens terverdachungs trags teine

aus Gips und aus Zement . . . 319, 320

,, Terrakotta.....

Fensterverglasung......

Fernsprechapparate (Telephone).....549

Feste Körper, spezifische Gewichte 996 bis 1000 F es tigkei ts berechnungen

„    koeffizienten........

Festigkeit plattenförmiger Körper .... 987 „ der Gefäßwände . .

Festons aus Papiermache . . .

Fettkalk, Erzeugung und Preis ,,    Gewicht, absolutes

spezifisches

424 683, 792 575 282

278

Feuerrayon bei Eisenbahnen Feuerschäden, Erhebung . . . .1063 bis 1065 Feuersicherer Anstrich Feuersichere Decken .

.. Kassen .

Palliumplafonds Feuerungsanlagen, allgemeine Angaben . 936 Feuerversicherungsanstalten . . . 1052 bis 1056 „    anträge.... 1058    „    1063

Fichtenholz, Gewicht ,, Preis .

Figurale Glasarbeiten Figuren aus    Stuck.

,,    „    Ton .

„    „    Zinkguß

,, schlichten bei Sand und Schotter „ steine . .

Filter für Wasser „ platten „ pressen . -„ pumpen ....

Filzdacheindeckung Fingerzeige aus Metalle

Firmatafeln.....

Firmenschilder . . .

First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung . .

„ pfettendächer........157 bis 159

„ spitzen und -Hähne........

,, steine aus Kunstbeton ......

Seite

Firstziegel Flachdecken

Flacheisen, Gewicht ....

„ Preis .....

Flachgewölbe aus Keilziegeln

Flachmeißel....... .

Flachspitzfeilen......

Flachspinnerei- u. Weberei-Maschinen 708, 709 Flachstahl ....

Flachswerg ....

Flachzangen ....

425

653 661 651

767 32 42

»*    ft

Fleischkochkessel Fliesen aus Steingut mit Emailglasur . . 295 Flügelpumpen Flüssige Körper, spezifische Gewichte . . 1000 Flüssigkeitsmaße aus Blech und Zinn . . 789 Flußbetträumung ......

Flußsand, Preis.......

Flußschottermateriale verführen

Föhrenholzpreis......

Fontänenfiguren......

Formeln..........

Formen für Zementrohrej. .

Formmaschinen......

Formsteinbalkendecke . . .

Formstücke aus Schamotte .

Formtische für Zementwaren Formulare, baubehördliche .

,,    Baubeschreibungen

,, Bauverträge . .

„ Bedingnisse . . .

„    Gesuch um Baubewilligung . 963

,,    J(    „ Benützungsbewilli

gung eines Neubaues . . . 965 „    I. einer Baubeschreibung und

Vorschriften für die Ausfüh-von Wärterhäusem auf

Forstliche Meßinstrumente Fortläuter, elektrische . .

„ pneumatische........

Frachtberechnung der österr.-ungar. Eisenbahnen ..............

Frachtbriefe..............

,, güter..............

818

mit Dampfschiffen .... 835

„ Eisenbahnen.....820

„ Pferdefuhrwerk .... 818

Fräsenschneidapparate . .

Fräsmaschinen .....

Franzisturbinen.....

Französische Drahtleereh .

Lederriemen Schraubstöcke

,,    Windschaufelu ....

Franzosenschlüssel.........

Freistehende Bohrmaschinen ....

„    Brunnenschöpfwerke . . . .

„Frico“, flüssiges Aluminium......

Friedhofmarkierung..........

Friesfüllungen aus Papiermache Zement . .

685

648

758

680

427

372

291

362

319

376

347

367

314

319

620

648

112

48

315

441

672

761

326

43

953

87

„ verbrämen.....

„ vergießen mit Asphalt

„ verkitten .....

„ verstreichen .... Fugleisten anfertigen ....

Fuhrwägen........

Fuhrwerke ........

16,17

16,17

52

441, 449

'.Hl

481

20

54

886

21

21

Wasserschöpfen . .

668

514

10

Reduktionstabelle . .

378, 409

134

hersteilen

hersteilen aus:

333

335

226 bis 229

334

331

330

347

33

330

334

346

333

298, 330

361

333

290, 330

372, 374

373

229, 372

111

375

372

106

333

438

13

470

128

409

378

553

669

679

675, 694

363

368

reparieren

546

wannen

oco^ O CD DM

Futterdämpfapparate. . Futtermauerstärken . . Futtermuscheln, liefern .

,,    versetzen

Futtertröge für Ferkel .

750

672, 684

595

1006 753

754 790 485 347 290

Friesplafonds .

Friesstücke in Naturfarbe oder Färbung

(Kunstbeton)........

„ in Türen neu einsetzen . . . Friesverzierungen aus Terrakotta . . . .

„    ,, Zement......

Friktionskupplungen, amerikanische . . .

„ schmiere...........

Fronteingerüstung...........

Frostsicherer Gips, Zementkalk, Portlandzement ..............

Fruchtgirlanden aus Terrakotta.....

Frühstücköfen .............

Fügmaschinen.............

Fugeisen...............

Fugen, Ausfüllung (Pflaster)......

„ auskratzen ...........

„ Dimensionen (Ausmaße).....

„ Schnitte............

94, 95

98

93,94

234 573

Fuhr werker taglohn Füllmaterial für elektrische Batterien . . 560 Füllmauerwerk, trockenes Füllöfen und Sparherde Füllung der elektrischen Elemente    . . . 560

Füllungen in Türen, neu einsetzen . . . 367 „    und Kassetten in Putz    . .

Füllungsgitter Fundamentabscheidung mit Asphalt . . . 335

„    aushebung.....

..    bruchs teinmauerwerk

brunnen...........

mauerwerk für Maschinen . .    65

pfeiler für Gründungen . . . 885

„ ziegelmauerwerk....... 62

Fundamentgruben, Pölzen

Furniersägen Fuselölgaserzeugung . . Fuß in Meter, Maßtabelle

Fußabstreifgitter . .

Fußböden anstreichen

„    ausgleichen mit Beton .... 346

„    Berechnungsnorm

Fußböden, gedielte, abtragen

,, gepflasterte, aufheben 41 bis 42, 323 226 bis 229, 372

Asbest

Asphalt......

Holz.......

Holzmasse (Portolac) Holzstöckeln . . . Kehlheimerplatten . Kunstbeton ....

Lehm ......

Natursteinplatten . Portolac (Holzmasse) Stampfbeton....

Steinholz.....

Steinzeugplatten . . Terrazzo.....

Xylolith.......

Zementplatten.....

Ziegeln ........

Bretteln .......

Fußbödenparketten .... „    Polsterhölzer für

,,    reiben und    rein'gen

„    reparieren    ....

„    Tafel-......

„    verputzen    ....

„    Xylolith-.....

Fußmatten aus Kokos . . .

„ pfunde, Vergleichungstabelle . .

„ schuhe für Säulen.......

„ stein für Bänke........

„ streifeisen und Rost......

„ streifgitter aus Holz......

„ taster für Telegraphie .....

Fußtrittbandsägen.........

,,    bohrmaschinen.......

,, drehbänke.........

Fußtritte bei Türen, hersteilen . . .

Fußv

Futter bei Türen, hölzerne, reparieren . . 367 „    ,,    „    zu einem Steinstock . 363

Futterbarren    aus Holz,    ausbrechen . . .

888

121, 474 102

475

Cr.

Gabeln für Heu und Dünger.....

Gabelschließen ...........

Gärkellereinrichtung bei Brauereien . .

Gainzen ausbrechen.........

„ eiserne, liefern .......

hersteilen..........

hölzerne, liefern.......

versetzen...... . . . .

OOOÜ<^HK)K)rf».

M rp cn Q rf* CO o ^ -1 CD 00 m 00 CD 00 <1 CD OS D« U« Dl

Gaisfüße

Galvanoplastik......

Garantieversicherung .... Garderoberäume, Vorschriften

Gardners Rübenschneider . .

Gartenleitern.......

,, pumpen und Spritzen

,, walzen.......

Gasbadeöfen .......

Seite

750

578

790

761

544

„ behälter.........

„ beleuchtung.......

„ brenner .........

,, dynamos ........

Gaserzeugung aus Rückständen „    „ Steinkohlen.

Gaserzeugungsmaschinen . . .

,, flammenerfordernis in Räumen . . . 512 „ förmige Körper, spezifisches Gewicht . 1001

„ girandolen......

„ heizöfen.......

„ heizung.......

Gasinstallation, Bestandteile

517

512 bis 524

511

615

514

513

518

..... 447, 448

446, 453, 941, 1120

Seite

Gerätschaften und Werkzeuge . 578, 752, 794 Geräuschisolierung ....

Geradscheren für Spengler Gerüsthämmer . ... .

„ herstellungen . . .

„ klammern.....

„ taschen......

Gerüstertaglohn.....

Geschäftsportale.....

Geschmiedete Nägel (Eisen)

„    Schaufeln...........

Geschwindigkeitsmesser für Wasser . . . 801

Gesenke.....

Gesetze in Bausachen Gesetzliche Bestimmungen für Bauten . . 854 Maße und Gewichte in öster-

686

760

112

763

763

14

378

495

758

758

854

519

Gaskamine

Preis per Flamme .... 519

447

mit Glühkörper

449

Gaskochherde . .

„ kraftmaschinen „ laternen . . .

„ leitung, konstruktive Angaben . . . 512 „ luster .

„ motoren.......

Gasolin .........

Gaspreise aus Ölrückständen „    „ Steinkohlen .

Gasradiatoren.......

„ röhren von Eisen . . .

„ rohrschneidkluppen . . .

„ rohrzangen ......

„ sparkocher........

„ Ständer (Werkstattleuchter)

Gassenspritzwagen......

Gattersägen........... 669, 671

Gebäudeinventarisation (Bestandsaufnahme) 962 Gebäude, Neuwerte, Dauer, Entwertung

und Erhaltungskosten . . . 1075 bis 1090 Gebirgsschlegel- und -rieselschotter . . 49, 324

Gebirgsschotter.....

Gebührenberechnungstabelle bahntransport ....

Gebühren für Abstemplung der Drucksorten

bei Eisenbahnen..........

Gedenk- und Spruchschilder und Tafeln

454

611

519

522

610 bis 614

518

515

513

449

651

753

651

454

520

für Eisen-. .827 bis 830

834

reich

Gesimsbestandteile aus Zinkguß

„ Band-........

,, Zier-.........

Gesimse, Architrav-.....

„    aus    Gips......

„    „ Holz .....

„    „    Stein.....

,.    ,,    Terrakotta . . .

„    „    Zement ....

„    „    Zinkblech . . .

„    „    Zinkguß ....

Gesimshängplatten    aus    Stein:

auslösen.......

liefern........

versetzen .......

Gesims- und Schropphobel .

Gesimsleisten, befestigen . .

Gesimsstirnbleche.....

Gesimstragsteine aus Gips .

477

85

86

84, 128

241

127

316

319

279, 280

477

.80, 955 75 bis 80

283

42

124

98

756

429

279

320

„ Terrakotta .... 313 „ Zement

319

Gefäßwände, Festigkeit der . .

Gehölzarbeiten .......

Gehwege herstellen .....

Gehwerke für Uhren.....

Geländer aus Eisen, liefern . . „    „    ,, versetzen

„ Terrakotta . platten aus Stein „ Säulen und Sockel Gelbgießerarbeiten .

drehbänke

482, 484

987

251

24

582

399, 404

HG

318

125

318

565

'Gesimsziegel Gespanne für Frachten Gespundete Schrotwand

Gespunst, Hanf-............580

Gestänge für Tiefbohrung..... 733, 734

Gestättensand und Gestättenschotter .'48, 324 Gestein zum Kalkbrennen Gesteinsbohrmaschinen .

Gestellschrauben ....

Gestemmte Holzwände .

47

16

224

36

732

496

376

363

Gelbkupfer.......

Geldschränke, feuersichere

Geldverhältnisse.....

Geleiseanlagen......

Geleiseleeren ......

Gemauerte Sparherde . . Gemischtes Mauerwerk . . Genietete Blechträger . . Geodätische Instrumente .

693

565

476

812

449

74

466,1017

„ Türen.....

Gesuch um Baubewilligung .

„    „ Benützungsbewilligung . . . 965

Getreide, Ertrag und Gewicht Getreidebürstmaschinen . . . mäher und Binder . putzmühlen .... putzzylinder .... reinigungsmaschinen scheuern (Scheunen) siebe.......

„ sortierzylinder.........744

ewächshäuser, Größe und Anlage . . . 947

963

950

717

"22-

749

743

717

717

950

763

Seite

1008

466

44

127

106

100

. . 863

1006

643

996

916

918

1012 1011

„ Birnkopfhalbprofilen .... 1011 ,,    Blechen

„    Blech träger

„    Bleiröhren

„    Braukesseln

„    Brettsägen

,,    Bruchstein

„    Buchenholz

„    Caloriföres

„ Dachkonstruktionen .... 893 „    Dachschiefer

„    Dampfkesseln

„    Einlagerungen

,, Eisenbahnschienen .... 1007 „    Eisenfenstern ....

„    Eisentüren.....

elektrischen Maschinen    .    .    527

Erdreich .....

Eschenholz.....

Fenstergittern . . . Fensterprofileisen . .

Fichtenholz.....

Flacheisen.....

997

670

952

595

997

563

997

918, 997

658

Hanfseilen

1008, 1009

998

: . 998 . . 476

916, 997 . . 939

ü:.7

620

916, 997

527

717, 745

917

916

1005

997

614

1016

689

1012

1005

999

: 999

gußeis., unget. 625

661

649

1005

917

917

1004

917

1005

627

620

399

1011

916, 997

411

491

593

.... 1010 .... 1012 1007 bis 1016

939

1001

997

36, 48

4S

. • 660

Gewalzte Traversen:

Anwendung bei Holzdecken 217 bis 221, 900 Dimensionen, Gewicht, Tragfähigkeit und Typen

Gewerbliche Sicherheitsanlagen . .

Gewicht von Ankerplatten, gußeisernen . 641 „    ,,    Bandeisen,

,,    ,,    Bandseilen

„    „    Basalt . .

„    „ Baukonstruktionsteilen . . 1002

„    „    Baumaterialien

„    „    Bausteinen *.

,,    „    Belageisen . .

,,    ,,    Birnkopf profilen

1006 1017 649 939 670 917 916, 997

599

1006

627

916

407, 469

407 996

. . 400 . . 1016 916, 997 . . 1002

Flanchenrohren . . . 654, 658 Friktionskupplungen .... 623 Gaserzeugungsmaschinen . . 516 Gaskraftmaschinen .... 611 Gattersägen .... Getreidearten .... Girardturbinen . . . Glimmerschiefer . . .

Glocken......

Gneis.......

Granit und Grünstein Gußeisenrohren . . . gußeisernen Kugeln .... 1007 Riemenscheiben 625 Säulen .... 1022

...... 628,    641

Holzbearbeitungs-Maschinen 667 I-Trägem Kalkstein Kalktuff

Kassen, eisernen , .

Seite

Gewicht von Kastenträgern, genieteten . 1017 ,, Kiefernholz , Kochkesseln , Korksteinen

, Kugeln, gußeisernen .... 1007 , Kupferröhren , Kupplungen , Lärchenholz.

, landwirtschaftlichen Maschinen 742 , Lehm ....

, Lichtmaschinen , Lindenholz . .

, Mahlmühlen

, Marmor, gemetzt . . . 918, 998 , Maschinenkonstruktionsteilen 1002 , Mauerschutt Mauerwerk .

Messingrohren

Metallbearbeitungs-Maschinen 674 Metallblechen Mörtel . . .

Muffenröhren, gußeisernen . 659

Nieten.....

Pappelholz . . . Petroleummotoren

Profileisen .

Pulsometern Quadranteisen Quadrateisen Quarz . . .

Quarzsand .

Reservoirs, eisernen .... 692 Riemenscheiben

Rippenrohren Rohren . .

Rundeisen .

Säulen, gußeisernen 1022 bis 1025 „ Mannesm.-Stahlr. . 1030 Säulen, schmiedeeisernen . . 1026

Sand .....

Sandstein . . .

Schließeneisen ; Schmiedeeisenrohren .... 652 Schmiedeeisensäulen .... 1026 Schotter

„ Trägem, gewalzten 1008 bis 1011 „ Trägerwellblechen „ Tragnetzblechen „ Turbinen ....

„    U-Trägem    .    .    .

„ Viertelkreiseisen .

„ Walzeisen....

„ Wand trägem . .

,, Waschkesseln . .

„ Wasser ....

916

Gewicht von Ziegeln .

„    ,, Zoreseisen

,,    ,, eisernen Lagerböcken . . . 640

Lagern

11 bis 13

789

115

996 bis 1001 . . . .5, 11

40

350

56

. 889

241

575

889

811

157

275

320, 360

312

360

519

593, 594

17

399, 468

107

378

,”    Holz

„    „ Zinkguß . .

„ eisen, ungarisches „    für Kanäle . . .

Luftheizungen

481

470

461

797

419

423

416 bis 421

416

420

1055

270, 418, 421

283

756

416

15

498

9(7

418

524

364, 366

I"72

. 376

292

596

529

663

86

996

668

566

568

475

565

742

569

569

. 579 . 565

484

433

. 566, 567 1055, 1072

566

526, 531

527

715

996

322

742

742, 743

„    dreschgarnitur    . .    .

Gotische Kreuzblume . .

Goudron........

Grammes Lichtmaschine .

Granit, Arbeiten aus . . .

,, Gewicht.....

334

129

124

119

324, 326

325

749

263

755

128

142, 893

940

892 bis 944

946

887

936

941

943

943

943

747

747

Seite

1012

Gewichte, Vergleichung (Wag-) . .

„ spezifische .

Gewichtseinheit ,

Gewindeschneiden Gewölbegerüstung

,, herstellungen, massive Flachdecken

68 bis 73

,, herstellungen, „System Monier'“ .    350

Gewölbe, mit Asphalt überziehen .... 336 „ verputzen .... Gewölbemauerwerk, abtragen

„ herstellen aus Beton . . . 341 bis 345 „    „    ,,    Betoneisen . . .

„    ,,    ,,    Bruchsteinen . .

„    „    „    Quadersteinen 60    bis    62

„    „    „    Ziegeln ... 66    „    72

„    ,,    Berechnungsnorm . . . 954

,,    ,,    Stärke......

Gewölbeschalbögen aus Holz ....

,, schließen..........

„ stärken ..........

„ stücke aus Zement für Kanäle . 291 Gewölbte Brücken ....

Giebelpfette, Satteldach mit

Gießblei .......

Gipsarbeiten ......

,, dielen ........

,,    „ arbeiterlohn .

„    „ dacheindeckung .......272

„ und Gipsmörtel und -Verputz . 48, 51, 311 „ mörteldeckenverputz . .

Girandolen für Gas ....

Girardturbinen......

Gitter aus Eisen, ausbrechen ,,    „    liefern . .

versetzen

487

Glaserhämmer . . . .

„ kitt

,, taglohn Glasfirmatafeln

„ halter zum Wasserstandsanzeiger . .    540

„ häuser.........

„ malerei und Bleiverglasung „ schalen zu Gaslustern . .

,, türen..........

„ Versicherung.......

„ wände₄ .........

Glasierte Steinzeugröhren . . .

Gleichdruckturbinen.....

Gleichstrommotoren.....

Seite

Gliederöfen für Dampf- und Wasserheizung .............

Gliederungen in Mörtel........

Glimmerschiefer, Gewicht ......

Globen für Planscheiben.......

Glockenakkordion..........

„ aus Gußeisen und Gußstahl . . . 476 „    ,, Legierungen . . .

„    für Bauten, Schulen usw

„    „ Uhren    .....

„    gießerarbeiten ....

„ göpel........

„    Normaltabelle ....

„ preise „ seile .

„ speise ,, schild schnüre

„ typen .....

„    Versicherung . .

„    Zubehör ....

„ züge, gewöhnliche . . . 432, 433, 563 Glühkörper-Gasheizöfen und Einsätze . . 449 „ lampenarmaturen . , .

„ lampen, elektrische . .

„ lampenfassungen . . .

„ lichtanlage, Kosten der. Glyzerinfabrikationsmaschinen Gneis, spezifisches Gewicht .

Gnom aus Ton......

Goldmünzen .......

Goldwährung.......

Göpel ..........

318 527 917, 997 328 324

„ randsteine

„ steinmetzarbeiten......

„ trottoirplatten........

„ würfelpflaster....... .

Grasmähmaschinen ........

Grat- oder Firsteindeckung.....

Greifziegel............

Grenzsteine............

Größenverhältnisse im allgemeinen für: Dachkonstruktionen Deckenkonstruktionen 67 bis 73, 207, 899 Fenster und Feuerungsanlagen . . . 936 Heizanlagen . .

Hochbauten . .

Industriebauten Mauern ....

Neben- und landwirtsch. Bauten . . 947

Türen ..............

Ventilation............

Wasserbedarf...........

Wohngebäude...........

Größenverhältnisse, spezielle Angaben für

Hochbauten............

Grubber oder Kultivator........

Grubberegge .............

Grubenhobelmaschine . . .

Grubenhölzer, Durchtränkung „    instrumente    ....

,,    kalk .........

„    kalkmörtel.....

„    latten.......

„    rieselschotter    ....

„    theodolite .....

Seite

674

1126

801

48

49

801

Gußstahl, Preis.....

„    „    bleche    ....

„    „    glocken,    Gewicht

„    „    „    Preis .

„ steindacheindeckung

Seite . . 493 488,1006

475

272

49

801

H.

884

Gründungen .....

Grünstein, Gewicht .

Grundbau bei Straßen

„ einlösung für Eisenbahnen .... 812 „ läge bei Straßen herstellen ....

,, lagen der Feuerversicherung . . . 1058

„ pfähle ..........247 bis 250

„ rinnen aus Kunstbasalt

,, sägen........

„ ton bei Glocken . . .

Gruppenfilter.......

997

57

23, 24

287

782

567

805

„ Umschalter Güterklassifikation

530

. 821, 836 1054, 1071

„ Versicherung Guirlanden

Gummibetteinlagen und Gummikissen . . 807 ,, lösung als Adhäsionsmittel .... 648

„ treibriemen...........644

Gurten für Maschinen..... 580, 644, 647

„    „ Traggefäße usw...... 433, 580

„ Schaukel............803

Gußbeton........... 340, 342, 343

„ eisenbauteile ausbrechen • versetzen

315

15

Hackelsteinmauerwerk........

Hacken-, Stein-.......... .

Häckselschneider ..........

Hähne, für Rohre..........

„ säurefeste aus Ton......

Hämmer, Dampf-..........

„    Glaser-..........

„    Hand-...........

„    Maurer-..........

„    Schieferdecker-.......

,,    Sattler-..........

„    Spring-..........

,,    Tapezierer-.........

,,    Tischler-..........

„    Vorschlag-.........

Hängarme für elektrische Beleuchtung .

„    „ Gasbeleuchtung ....

„ Ligroinbeleuchtung .... 511 t. 639

Hängebocklager .... Hängeisen für Bauzwecke bei Glocken .

759

749

539

301

683

756

758

756

756

756

682

756

756

. 758 . . 533

521

575

566

,    ,,    bleche

,    „    dacheindeckung.....

,    „    gegenstände liefern,    u. zw.:

Abfallrohr-Schutzständer . . .

108

1006

270

Ablauf topfe......

Aborteinsätze.....

„ Schläuche.....

Ankerplatten.....

Badewannen .....

Brunnenrohre.....

Drahtseilscheiben. . . .

Fenster........

Futtermuscheln    .    .    .    .

Geländer.......

Gitter.........

Glocken .......

Hanfseilscheiben . . . .

* Jaueherinnen.....

Kanalverschlüsse . . .

Kochherde......

Gußglasdacheindeckung . .

„ ofen umsetzen.....

„ Sachen, aus Zink . . . „    „ modellierte . . .

467

473

547

467

461

545

541, 656

407, 469

474

404, 468

168

475

628

473

470, 472 450, 467

1007

634

441

548

625

<••57

470, 1022

540

'•17

540

540

409

418

109

477

467

Hängematten . . .

„ Schalenelevator „ schild ....

Hänggerüst ....

Hänggerüsttaschen .

„ luster- und Lampen 510, 637, 511, 521, 533 „ platten aus Stein, auslösen . .

..    .. liefern.

580

776

485

114, 763

763

637, 639

versetzen

. . 124

98

„ rinnen anstreichen „    „ aus Blech herstellen . . 275, 282

,, Stuhlgerüst ....

„ werksdachstühle .

Härteskala der Mineralien

Häufelpflüge......

Häuslersche Zementdächer Haferquetschmühlen . .

Hafnertaglohn.....

Haftpflichtversicherung . ,

Hagelversicherung . . . ,

Haken für Abfallrohre und Dachsäume . 275

„ nägel...........

Halbguttrottoirpflaster......

Halbsolintafelverglasung.....

Halsspritzen...........

Hammerstiele ..........

Handbagger...........

,, bartwische . ........

„ bohrer für Tiefbohrungen . »

„ flachmeißel............

„ griffe für Stiegen aus Eichenholz .

„ Eisen ....

283

114

178, 185

119

747

270

750

1054,    1069

1055,    1071

503

324, 327

807

574

787

797

734

759

377

,, hämmer . . ,, heupressen . „ langer taglohn „ laternen . . ,, leuchter . . „ meißel . . .

404

758

750

15

509

509

759

Handschöpfwerke . . .

„ sechter, hölzerne .

„ Supportdrehbänke .

„ telephone......

„ wagen.......

„ zugrammen.....

Hanf und Hanfgarn . . .

„ gurten.......

„ riemen.......

,, Schläuche......

„ seile- und Stricke . .

„ Seilscheiben.....

,, „ schmiere.....

„ Spinnereimaschinen. . ,, Webereimaschinen . .

„ werg........

„ wergschläuche . . . .

Hanselbank.......

Harmoniums...... .

Harmonische Altarglocken Hartkautschuk-Schutzrohre Hartstuckornamente . . .

Haselruten.......

Hauben bei Glocken . . . Hauenstiele.......

674,

573,

580,

628,

580

580

575

581

568

558

320

33

575

Hauptbedingungen für Vergebung und

Übernahme von Hochbauten in Wien 976 Haupibühneneinrichtung bei Theatern . . 736

„ gerüster ............

„ gesimse aus Zinkblech.....

>, guß

Hauptgesimskonsolen aus Terrakotta . . 313 „    „    ,, Zement    . . . 318

477

Heizröhren mit Muffen aus Steinzeug . . 29a .... .439 bis 465 439 bis 457, 940, 1120

Heizungsanlagen Heizung . . .

Hellebarden aus Papierstuck......

Hellernägel.......... ... .

Helme aus Papierstuck ........

„ bei Glocken...... . . . .

Herablassen von Schutt und Erde aus Stockwerken ........

„ Stiegenstufen oder Zar

362

495

362

566

23

genstücken

Herausheben von Brunnenröhren .... 241 Herde, Koch-, aufstellen und ausputzen 108,111

„    „ liefern ......450 bis 457

Herdmauerwerk . . .

„ Verkleidungsplatten Herkules-Dachpappe .

Hermen aus Zinkguß Herz, Dreher- ....

,, bohrer für Eisen

„ laub.......

Heugabeln.......

44

65

297

257

479

754

755

315

795

„ pressen .... „ raufen, abtragen hersteilen

749

45

239, 474 . . 749

„ hähne .... „ polier, Taglohn ,, stromrheostat Hausfilter.....

r.-.l

14

529

805

348

„ kanäle aus Beton . . .

„ nummern, anstreichen .

,, nummernschilder . . .

„ Ordnungen aus Zink . . ,

,, reparaturen, Schlosser .

,,    „    Tischler . ,

,, Signalapparate, elektrische

,, taster.........

„ telegraphen.......

,, torglocken .......

„ tore, neue, Schlosserarbeiten .... 380

,,    „    „ Tischlerarbeiten .... 366

„ türstöcke aus Holz, ausbrechen und

pölzen.............

Hausteinmauerwerk (Hackelstein-M.) . .    57

Hebeapparate Hebebäume für Eisenbahnoberbau . . . 817 Hebeeisen für Träger Hebellochmaschinen Hebelscheren . . .

Hebelzangen für Eisenbahnoberbau . . . 817 Hebemaschinen Hebezeuge, Sicherheitsvorschriften .... 874 Heftnadeln und Heftpflaster .

„ spagat .........

Heiratsausstattungsversicherung

Heißwasserheizung......

Heizanlagen (Öfen) .....

„ gas für einzelne Gebäude .

„ öfen, abtragen......

,,    „    aufstellen und umsetzen 108 bis 111

,,    „ liefern

424

484

483

384

367

554

554

557,561 564, 568

44

766

766

681

681

766

807

433, 580

1053

. 462, 941 439 bis 450

517

47

439 „ 449

„ rechen

„ schupfen, Anlage und Größe .... 948

„ wender ........

Hobelbänke........

„ eisen........

„ lochmaschinen ....

„ maschinen, Holz- . . .

„    „ Metall- . .

„    „ Radspeichen-

Hobeln aus Holz, Kosten. .

Hochbauarbeiten in Wien, Vergebung und

Übernahme............

Hochbauten, Konstruktionsangabe und Größenverhältnisse . . . Hochdruckdampfheizung . . , Hochdruckdampfmaschinen . .

„    pulsometer ....

„    wasserfilter ....

Hocheffektturbinenpumpen . .

„ mühleneinrichtung . . .

„ niederdruckmaschinen . .

,, Wasserversicherung. . . .

Höfe, Wirtschafts-, Größe . .

Hölzerne Abtrittschläuche. . .

,,    Bodenrinnen ....

„    Dachbodentreppen

„    Dachgesimse ....

,,    Dachwasserrinnen . .

„    Dunstschläuche . . .

„    Erker.......

„    Fensterläden ....

„    Futterbarren . . « .

„    Gainzen......

„    Gitter.......

„    Heuraufen.....

„ '    Pflasterwürfel . . .

„    Röhren, abschälen und ausbohren 241

„    Steigleitern..........

„    Stiegenstufen und    Wangen 237,    238

„    Zwischenrinnen........240

Hofkanäle ........

„ lieferantenwappen . . .

„ Pflasterungen aus Asphalt „ uhrcn.........

749

673, 891

672

669

674

673

756

976

943 bis 962

464

601

689

541

608, 609 717, 719

602

1054

. . 952

239

240

240

241

240

239

245

245, 371

239

239

376

239

236

348

481

337

582

Seite

756

499

321

81 bis 84 258, 261

73

537

142, 204

252

35

916, 997

136

. . 136, 137 140, 141, 241 . . 422, 423

237

578

672

673

473

1122

22

242

667

104

. 275 . 466

1122

133

Uh

•''72

1125

360

252

757

795

630

240

46

röhren rouleaus . . . sägen . . . . Säulen aüslösen

stiegen.....

stöckel herstellen

stöckelpflaster aufreißen ..... 42, 323 j Isolatoren für Blitzableiter

Leitungen .

331

von

376

236 i Irrigatoren

„    imprägnieren .... 336 j ,, träger ....

stöckelumpflasterungen....... 332 j Isolierplatten aus Asphalt

631

45

. 204

104

tragen wände gestämmte ,, verschalen

578

229 bis 234

252

673

195

671

554, 562

72

495

757

483

694

48

343

,, -(Zement-) Mörtel . .    50

Widder (Stoßheber) ... 535

556

562

667

863, 946, 1075

Inertol

807

>"7

691

1055

493

321

519

435 ! tung

669    Instandhaltung von Schieferdächern . . . 266

45    „    ,, Ziegeldächern .... 262

„ liefern........... 239    Instrumente,    bergmännische .... 702, 801

,, versetzen :........104    „    Feldmeß-......

Schneckenbohrer ......... 755    „    forstliche......

schneidebänke und Böcke..... 578    j    „    geodätische.....

schrauben.......... 497, 577    „ Musik-.......

schrotwände ausschmieren..... 33    j    „    verschiedene.....

,,    herstellen .... 224, 225 j Intermittensspülapparate.....

schupfen, Größenverhältnisse ....    948 j Inventarisation (Bestandsaufnahme)

Gebäuden..........

798

803

807

415

Hohleisen.......

,, guß.......

,, kehlen aus Gips . . ,, kehlgesimse . . . . „ ziegelcindeckung ,,    „ erzeugen . .

„    ,, Flachdecke

Holländer, messingene . Holz, anarbeiten . . . .

,, Brenn-.....

,, fällen .....

,, Gewicht.....

„ Preise .....

„ Schnittmaterialien

,, zersägen .....

Holzanstrich mit Ölfarben ,,    „ Teer . .

„    ,, Wasserglas......425

Holzbearbeitungsmaschinen .... 667 bis 672 ,, bock ....

,, bohrmaschinen „ drehbänke .

,, ein wurf rahmen ,, erhaltung ,, fläche, vergoldet oder versilbert . . 428

„ flechtwände .....

,, gesimse., .......

,, hobelmaschinen ....

,, klötzchen einmauern „ kohlen ........

,, kohlenroheisen ....

,, konservierung . . . . .

,, konstruktionen, abtragen

allgemeine Angaben . 892 bei Theaterbühnen . 736 herstellen mit Verband .... 142 bis 204

hersteilen ohne Verband . . . 204 bis 252 statische Berechnung 892 ,,    zulässige Belastung

d Eigengewicht 207, 208, 222, 891 „ langlochbohrmaschinen „ maste, Durchtränkung plättchengewebe . . preise, Brenn- . . .

raspeln.......

rechen . , .....

riemenscheiben . . . rinnen, anfertigen . . aufheben . .

241

herstellen

Seit«

Holzstoff- und Papierfabriks-Maschinen . 713 „ stoffriemenscheiben ,, träme aüslösen „    ,, anfertigen

versetzen

376

„ wasserdichte Wollemaschinen . zementdächer . .

,, dacheindeckungen .... 195, 271 ,, masse und -Papier .... 257, 335

,, zugjalousien......

Horizontalgattersägen . . . Hotelsignalapparate ....

Hourdi, Flachdecken aus . .

Hufnägel.........

Hufraspeln........

Hundesteuermarken ....

Hydraulische Pressen . . .

Hydraulischer Kalk (Zement)

„    „ beton . .

Hydromotoren Hypothekarschätzungen .... 1091 bis 1100

I.

I-Träger, Gewicht u. Tragfähigkeit 1008, 1009

I-Träger-Hebeeisen...........766

Imprägnieren von Holzstöckeln . . . 336,1127 Indikateure, elektrische „ pneumatische Industrie arbeitsmaschinen bauten ....

426

Inhalationsapparat...........

Inhalt und Wert der Versicherungspolizze 1057, 1058

Injektionsspritzen...........

Injektoren ..............

Inländische Versicherungs-Aktiengesellschaf-

tcn

Inländischer Gußstahl Innendekorationen aus Hartstuck .... 320 ,,    „ Papierstuck . . .

Installationsartikel für Gas- und Petroleumbeleuchtung ...........

Installationsartikel für elekrtische Beleuch-528

798, 802

SOI 737 548 962

558

558

Seite

532

558

335

337

Wl^U)W05COOWlf*.Htt».ifikCOtOHOHl^

Beschlagarbeiten . .

J auchenabzug

Jutegurten

579

450

450

110

939

411

111

297

337

433

939

36

782

43

36

,, Luftheizungs-Kamelhaar-Treibriemen

Kamine, Anlage

>»    tf

Kamintürenschlösser

„ . türstöcke aus Stein, liefern . . .

versetzen . .

46,

472,

459,

rinnen aus Stein

,,    „ Zementstein .... 291,

röhren „ Steinzeug.......

Steigeisen............

überlegplatten aus Stein.....

„    „ Zement ....

chlüsse, eiserne, liefern . . 470, versetzen . . .

Kanevas.........

Kannelierte Säule aus Stuck

Kannelierung.......

Kanonenmetall.......

Kanthölzer, anarbeiten . . .

„ Ankaufspreis . .

•    ™    „ guß . .

90, 359 ) Kappen für Eisenrohre . .

Gasrohrgewinde

. 36, 48 I Karabinerhaken .36, 997 I . . 997 459, 665 459, 665

anstrich

Isolierrohre

„ rollen..............

„ schichten aus Asphalt (Fundament-absc.heidung) ..........

Isolierte Lage

„ Kupferleitungsdrähte und Kabel . 532

Isolierung mit Ceiesit.........1121

„ Korksteinen .... 308 bis 310 von Eiskellern usw. . . 308 „ 310 ,,    „ Maschinen-Fundamenten . 616

Isolierplatten von Kachler

J.

Jalouartig verschalte Türen J alousiefensterbalken

„ brettel „ fenster

,, gurten ............

Jalousien aus Leinwaud.......

„ Holzzug-....... . . .

Jalousieverschluß zu Ventilationen . . Walzenmaschinen.......

„ pumpen.....

„ rinnen......

Joche bei Glocken ....

Jonvalturbinen.....

Junks feuersichere Plafonds Sheddächer ....

K.

Kabel für elektrische Beleuchtung .... 532

,,    ,, Telegraphie.........

,, seile...............

Kachel für Herd- und Wandverkleidung .

„ kochherde...........

,, cfen aufs teilen..........

„    „ ausputzen und verschmieren . 111

„    „    fülleinsätze aus Gußeisen . 441, 446

,,    „    Größen Verhältnis

„    ,,    liefern ....

„    ,,    umsetzen . . .

,, platten ....

Kachler, Isolierplatten

Kälberhaare.....

Kämme (Vorgelege) .

Kämmereieinrichtung von Monforts . . .    704

Kämpfer für Fenster und Tore . . . 368, 370 Kaliwasserglasfarben ....

Kalk, Ablöschkosten ....

„ ablöschapparate ....

„ deckenverputz abschlagen ..    hersteilen

erzeugung

„    „ Preis

,, stein, Gewicht „ tuff,

Kalorifer.....

644

440

aus Porzellan und Ton .... 440 für Fabriken, Anlage

Kamine, für Gasbeheizung .

,, Kavalier-.....

Kaminaufsätze aus Blech . .

,,    „ Steinzeug

deckplatten aus Stein

„    „ Steinzeug . .

einsätze aus Schamotte . . .

Steigeisen..........

stürze aus Stuckmarmor . . . türen, eiserne, anstreichen . . ..    ausbrechen . .

liefern

versetzen

Kammgarnspinnerei-Maschinen ....

Kanäle aus Beton..........

Kanalaufbruchstock........

Kanaldeckplatten aus Stein, liefern . .

„    ,,    „    versetzen .

,,    „ Zement, liefern . .

Kanaleinfassungsstock aus Stein, liefern . .

versetzen

Kanalformen......

„ gitter aus Gußeisen

„ heizung.....

„ herstellungen . . .

,, mauerwerk, Berechnungsnorm . . ..    ..    aus Bruchstein . . .

Ziegel.....

„ vers

„ vorkopfstücke aus Stein

Kanäle aus Beton......

„ Norm zur Berechnung

„ Profile.......

Kandelaber aus Ton . . . .

„    für Beleuchtung .

..    kreuz.......

565, 140, 136,

477,

Karbolineum

Karbolpulver.............

„ säure .............

Karillon (Signalapparat)........

Karniese...............

Karren für Ziegel und Stein .... 762, „ Kleesäe- ...........

Karrenpumpen und Spritzen Wagnerarbeit . . .

Seite

791

573

Karriol

Karststeinarbeiten...........

Kartatschnägel.............

Kartoffelaushebepflüge.........

Kartographische Signaturen (Zeichen)

1034 bis 1042

578

129

495

747

362

Karyatiden aus Papiermache ,,    ,, Stuck . . .

„    „ Terrakotta .

„ kapitäle und Postamte . . 317, 318 Kassen, eiserne, feuersichere Kassetten herstellen in Putz „ Stein

360

318

Kipptrogmischmaschinen . . .

Kirchendächer........

„ kunstglasarbeiten . . . „ orgeln und Reparaturen

„ uhren ........

Kisten, Pack-........

Kitte für Glaser.......

Kitten von Stemfugen .... Kittfalz freimachen ....

hobel . ........

annen ........

Seite ... 777 190 bis 192

418

581

584

797

416

98

418

756

476

90

: 124

Klärpf

Klafter, Vergleichsmaßtabelle ,, stab oder Doppelmeter Klammern, schmiedeeiserne, liefern . 575, 763 versetzen . . 107

730

802

,, plafond . .

Kastenspritze, fahrbare

„ träger, genietet.........1017

Katasterplansignaturen (Zeichen) 1043 bis 1046 Kathedralglas oder Butzenscheiben . . . 418

Kattun......

Kautionsversicherung Kautschukschutzrohre

376

792

1055

I Klassifizierung gemetzter Steine.....

,,    der Erd- und Felsenarten

Klassifikation der Baugegenstände beim Transport mittels

Dampfschiffen...........

Eisenbahnen .......... .

119

18

836

,, zement Kavalierkamine . Kegel für Türen. „ dächer . .

558

335

439

380

194

325

41

671

Kehlmaschinen.

Kehrbesen . .

Kehrichtwagen Kellen, Maurer-Kellerfenster mit Blech überziehen . . . 391

„ gitter ......

,,    reparaturen . . .

„    türchen .....

Kellerfenstergewände, liefern .

versetzen

795

573, 575, 577

7.

405

391

108

127

101

Kellerlochgitter

,, mauerwerk aus Bruchstein. . .

„    „    „ Ziegel ....

„ türen aus Holz anfertigen .... 244 Kerzenbeleuchtung und Kerzenleuchter 508, 509 „ lampen, elektrische Kesse] für maschinelle Anlagen . . . 598, 599 „ bleche

„ dorne, Korksteinverkleidung .... 600 „ einmauerungen „ nieten ....

Ketten, eiserne . .

408

54

63

531

188

65, 939

497

577

747

„ eggen

,, flaschenzüge (Differential-) .... 767 ,, matten . . .

Kiefernholz, Gewicht Preis .

Zimmermannsarbeiten aus 133 bis 252

438

997

136

Kiesleisten „ mehl, Preis Kilogramm . .

Kilometerdistanztabelle für Eisenbahnen 832, 833 Kilometertafeln Kinderschaukeln Kippschalter „ karren . .

277

49

11, 12

485

804

529

578, 763

Klaviere..........

Klee-Enthülsungsmaschinen . .

,, säekarren .......

Kleiderbürsten .......

Klemmen..........

Kleine Gasbeleuchtungsanlagen

Klettertaue.........

Klingeln..........

Klistiersprit Klober, Feil-

zen

für Türen

,, Universalfeil- . . Klöppel bei Glocken .... Klötzchen aus Holz versetzen Klosetts, moderne . ; . . .

Klysopumpen .......

Knickfestigkeit.......

Kniehebelpressen .....

„ steinzangen .... Kniestücke zu Röhren . . . Knöpfe aus Gips. .....

„    „ Zinkguß . . . .

„ bei Stiegengriffen Kochapparate für Gasheizung . Kochherde.........

Bestandteile

822

581

744

749

797

559

517

804

563

41

. 298 . 323 . 299

299

. 807

382

. 382

754

566

.    104

. 547

807

. 982 . 784

765

651

. 321

479

377, 480

450 bis 458

450

450

„    gemauerte

„    mit Kachelverkleidung    .... 453

„    transportable .

Kochherdverkleidungsplatten Kochkessel, Größe und Anlage ... 794, 939 Koeffizienten d. Festigkeit v. Materialien 988 Köpfe aus Zinkguß ....

Körper, spezifisches Gewicht

,, Festigkeit plattenförmiger . . .    987

Kohlenbohrer......

,, faden-Glühlampen .

„ für Spengler . . .

„ durchwurfgitter . .

,, pole für Telegraphen „ schaufeln ....

,, säuremaschinen für Eiserzeugung .    726

„ Stäbchen (Flektroide)

451 bis 452

297

322

995

7;; 1

531

275

763

560

759

525

763

763

275

650

665

713

. 1122

637

320

470

121

319

281

478

i";

943

■.•16

943

107

133

554

556

651

549

477

717

717

302, 600

302

272

303

303

303, 600

600

63

Kotbürsten Kotkrückens tiele Kraftanlagen, Wasser- . . . 588, 590 bis 592 „ gasmotoren

„ maschinenanlagen, Vorschriften . . 870 Krampen, liefern . .

stiele . . .

772

S2S

805 bis 807 1054, 1070

566

48

571

993

994

7 bis 9

294

540

300

482

995

194

522

531

732

1007

591

748

747

334

287

„ marmor .... Kunstmühlenmaschinen Kunstschiefersteine

716

„ steinindustrie „ stein aus Kork „    „    und    Tonwaren

,,    ,,    stufen.....

Kupferblecheindeckung . .

„ dacheindeckung bleche, Gewicht . .

kessel ......

legierungen .... pole für Telegraphen rohre, Gewicht . .

„ Preis .... seile für Blitzableiter

564

Seite

Kokosfußmatten und Kokosbürstenmatten 438 Koksheizkörbe „ Öfen Kolophoni

Kompositionsbleiröhren.........

Kondenstöpfe.............

Konfektionsmaschinen für Papier- und Holzstoff-Fabriken.........

Konservierung des Holzes. . Konsolen, Hängelager . . .

„    liefern    aus    Gips . ,

,,    „    ,,    Gußeisen

,,    „    „    Stein . .

,, Terrakotta .... 313 ,, Zement .

„ Zinkblech „ Zinkguß

versetzen

Konstruktionsangaben für

Bauanlagen im allgemeinen ....    884

Hochbauten .

Industriebauten landwirtschaftliche Gebäude .... 947

Wohngebäude......

Konstruktionseisen versetzen . Konstruktionsgehölze abtragen

Kopftelephone.....

Kopierpressen, gußeiserne Kopperei.......

„ maschinen Korkkunststeine . „ stein ....

,, dacheindeckung „ isolierungen „ platten ....

„ Verkleidungen .

„    „ Wölbungen . .

Kornwallkessel Kosten von Eisenbahnanlagen und Bauten 812 „    „ Gaswerkseinrichtungeu . 513, 514

Kanalmauerwerk 797

57 4 614

. . . 503, 574, 757

Krane .

Krangeld bei Bahnen.

Krankenpflegeartikel .

„ Versicherung .

Kranz bei Glocken

„ mit Bandschleifen aus Terrakotta . 315 Kraterzement, Preis ....

Krautfässer........

Kreisformeln........

„ rosetten aus Terrakotta

„ sägen ........

„ Sägeblätter......

„ sägespindein .....

Kreosot..........

Kreuzblumen aus Terrakotta

„ latten........

„ oliven........

,, stifcke.........

Kriegerembleme.......

Krippen aus Gußeisen ....

Kronen bei Glocken.....

„ Währung.......

Kronhämmer........

„ hacken .........

Kropfräder.........

Kubikinhalte......, .

„ maße, Vergleich .... Küchenausgüsse, aus Steinzeug „    gußeiserne . .

Kühlfässer aus Stein zeug . . .

,, maschinen, Kohlensäure .... 726, 727

,, schiff bürsten.....

Künstlerische Monogamme . Kugelberechnungsformeln . .

„ dächer.........

„ kniee für .Gasinstallation „ lampen, elektrische . . .

,, mühlen . . . •    ....

Kugeln, gußeiserne, Gewicht

Kulisseneinlauf.......

Kultivator, amerik. Expansions-„ oder Grubber . . .

Kunstasphalt .

„ basaltsteine „ betonmauerwerk und Fußböden .346, 347

„    „ steine........ 346 bis 348

„    „ steindacheindeckung.....268

„ glasarbeiten, antike........418

... 360 273 „ steineindeckung .... 272, 273

„ schotterbetonsteine...... 268, 346

eindeckung . . .    268

.....287 bis 312

...... 302, 600

287, 292 . . 288

270

. 270 . 1006

drähte für elektrische Beleuchtung 352 • . 794 560

415,657

661

Kuppeldächer ....

Kupplungen.....

Kurrentmaße, Vergleich

In

415

194

616 bis 625

Sigggäg

Lack, Asphaltmaterial- ........

Laden bei Fenstern, Beschläge.....

,,    „    ,, vom Tischler . . . .

. . 317 I „    „    „    „ Zimmermann .

668, 782 Ladegebühr bei Dampfschiffen . .    669    |    „    ,, Eisenbahnen    .

. .    668    i    Lärchenholz,    Preis......

Seite

Lärchenholz, spezifisches Gewicht .... 997 „    Zimmermannsarbeiten aus . 133

Läutewerk für Uhren..........583

634 bis 640 634 „ 640

877

750

842

828

Lambrien

433

525

für elektrische Be-

leuchtung ........ 526

,, für Ligroine und Petroleum . . 509 Landbauten (Zimmermannsarbeiten) 135 bis 247 Landesbaugesetze Landschaften und Figuren in Stuck . . . 361 Landwirtschaftliche Gebäude .... 749, 1074 Maschinen

742

651

681

112

361

735

916

573

575

738

577

lo 7

751

139

495

236

134

134

235

321

775

377

437

774

571

vollständig fertig

509, 520

. . 236 . . 134

773, 774

605 bis 608

ii'-n

Latrin

,    zäune abtragen . . .

,,    „ hersteilen . . .

Lattung für Dächer abtragen herstellen

730

804

1124

1053, 1066 . . . 558

720

644

133

„ Schubleeren . . .

„ Betonfußböden „ Fehlböden . .

„    gepflasterten    Fußböden . . . 346

,, Holzdscken

Seite

226

323, 331

23

241 325 206

Trottoirpflaster aus Granit . 327

19

359

42

33

„ fußböden „ mauerwerk

65

65

43

31, 75

578

42

580

579

428

257

113

579

573, 575, 577

578

557

557, 563

5::u

128

316

280

„ Zinkguß-Lettenstampfen Leuchtapparate, elektrische .

Leuchter, gewöhnliche . . . Leuchtgasei zeugung ....

.. für einzelne Gebäude

Konstruktionsangaben für Hei-

445

Lichtmaschinen, elektrische Lichteinheit.......

844

970

135

41

431

755

437

Lochbeutel .

,, maschinen

756

Lagerböcke......

Lager für Maschinenteile

,, keller, maschinelle Einrichtung . . .

,, räume, Vorschriften........

„ streuschneider..........

„ zins bei Dampfschiffen......

,, Eisenbahnen.......

376

Lambrequins............

Lampen, Bogen-, für elektrische Beleuchtung

Glühlicht

855

Langgewinde

Langlochbohrmaschinen .......

Landennengerüst ..........

Lapis lazuliartige Herstellung aus Stuck

Lastenaufzüge............

Lastenermittlung ..........

Lastwägen fertig vom Wagner ....

„ beschläge'.........

,, mit Motor.........

Later: sheddach

enwagen Latten, Preis „ nägel türen

„ Verschalung abtragen . . „    „    herstellen . .

Laufgesimse aus Gips „ katzen für Krane

,, krane .....

,, Stangen für Stiegen „ teppiche ....

,, winden.....

Laugenbottiche . . . Lavaldampfturbine . . Laveur .......

Lawn-Tennisspiel . .

Lebensdauer des Holzes Lebensversicherung Leclanche-Elemente Lederfabrikation . . .

„ riemen .....

„ tapeten und Tuch Leeren für Bandeisen, Blech und Draht . 1006

... 755 ... 135 153 bis 156 ... 334 . .    346

... 206

Legung von Holzfußböden „    .    ,,    „ Stöckel .

„    „    Klinkerplatten

,,    „    Kunstbetonfußböden    ....    346

„    „    Rasen . . .

„    ,,    Staubläden

„    „    Straßenpflaster

.. Sturzböden

Lehm, Preis

,, decken verputz . ., estrich, aufreißen hersteilen

33

mauerwerk-Stampfbau (Pise) . . 65, 75 mörtel, Preis . ,

patzen.....

pflas.ter aufhacken stampfen . . . frühen.....

„ wandverklätschung abtragen . . Leibgurten Leindein

Leisten, Gold . .

,, Holz . .

Leitergerüst . . ,

„ leine . . .

„ wägen . . .

Leitern anfertigen Leitungen für pneumatische Telegraphen .    563

Leitungsdrähte für elektrische Beleuchtung und Telegraphen Leitungsmaterial . .

,, röhren für Gasbeleuchtung . . .    513

,, Sicherung......

Lesenenkannelierung.....

„ kapitale aus Terrakotta ,, Zinkblech

. .    479

. 31, 75 . .    524

. . 519 . . 512 . . 517

zung

„ Preis .......... 446, 513

Libellen, Wasserwagen . . .754, 760, 800, 802

527, 334 . .    508

„ maß von Fenster und Türen . . 936, 960

„ Verlust ..............

Lieferfristen für Schiffe ........

Lieferungs- und Arbeitsbedingnisse für

ein Wiener Wohnhaus.......

Liegende Dachstühie, abtragen.....

„    „    herstellen 150, 183, 184

Liegendes    Ziegelpflaster,    aufbrechen    .    .

,,    ,,    herstellen    .    329,    330

Liegenschaften, Schätzung . . . 1072 bis 1089 Ligroinbeleuchtung und Lampen. . . 511, 512 Lincrusta-Waltontapeten Lineale aus Stahl . .

Linoleum

Linoleum teppiche und Läufer .... 437, 438 Vorlagen

49

36

763

768

275

14, 15

855

602

759

286

562

941

458,    940

459,    665

433

519, 533

l->

361

419

362

523

949

725

771, 772 732, 745

748

729

744

428 bis 430

17.

572

725

488

725

1030 bis 1033

660

Manilahanfseile .

Manometerhähne

Mansarddachstühle

646

. . 153, 193 281, 282, 284 . . .45, 133 . . 137, 142

„    versetzen

Mantelbaumschrauben „ Öfen, eiserne Marmor.......

442

49

361

107,7.

600

527

757

710

734, 735

704

758

777

723

. 710

668

715

673, 693 . . 715

726

710

708

709

518

693

id.:

708

709

704

. 716

720

725

792

674

777

716

713

673

672

672

706

7:;-.

667 r

731

673

706

708

709

731

65

616

611

502

503

643

456

600

.... 534 583, 722. nuö

Lochmaschinen und Scheren .... 681, 682

Lösche, Preis.....

Löschen von Kalk . . .

Lötöfen........

Lötzangen ......

Lötzinn........

Lohn für Tagarbeiten .

Lokalbahngesetz ....

Lokomobile......

Lokomotivkohlenschaufeln Lokomotivwinden . . .

Luftbedarf verschiedener Räume ....    942

Luftbleche, durchlochte Luftdrücktelegraphen . .

Lufterneuerung in Räumen

Luftheizung.......

Luftheizungskalorifer . . .

Luftradeln aus Blech . . Luftzugverschlußzylinder .

Luster für Beleuchtung Lusterweibchen, Zinkguß .

Lustrowandbekleidung . .

Luxferglas und Prismen .

Lyren, Papierstuck . . .

Lyrahähne und Oberteile .

M.

Mähmaschinen...........

Mälzerei, maschinelle Einrichtung . .

Magazinskräne...........

Mahlmühlen............

Maisdrillmaschinen.........

,, maschinen..........

„ rebler Malerarbeiten Malerarbeiten, Berechnungsnorm .... 961 „ taglohn ....

Malterschaffeln, liefern Malzdarren.....

„ dörrbleche . . . „ quetschmühlen Mannesmannrohrsäulen Stahlrohre

540

„ fenster. . . . Mantelbäume, abtragen ,,    liefern .

104

575

130

„ mehl . .

„ stuckarbeit „ zementplatten und Friese .... 291

Maschinenbruchversicherung.....

Maschinen, Dampf-..........

Maschinen, Dauer, Entwertung und Erhaltungskosten .... 1088, 1089 ,    Dynamo- . .

„    feilen . . .

„    für Appretur

„    „ Aufzüge .

„ Drucker (Metall-)

Druckerei (textile) .... 710

Eisenarbeiter

Eisfabrikation

Erdwachsfabrikation . . . 715 Färberei . . .

„    Flachsspinnerei

„    Flachsweberei

Gaserzeugung „    Gelbgießer . .

Konfektion, Papier und Textil 713

Kühlung.......

Kunstmühlen.....

landwirtschaftliche Zwecke 742 Lederfabrikation ....

Mälzerei........

Maische.........

Metallbearbeitung.....

Mörtelmischung.....

Müllerei.........

Papierfabrikation .....

Pfeifenarbeiter .....

„ beschlager.....

„ Schneider.....

Schafwollspinnerei und Weberei .........

Schindelerzeugung ....    673

Seifenfabrikation.....715

Spengler ...... 685, 686

Spinnfabriken . . . 094 bis 708 Spiritusfabrikation .... 721 Spodiumfabrikation . . . 715 Teppichfabrikation .... 708 Theater

Tischler . Tonwaren Wagner . Webereien

Wergspinnereien Wergwebereien .

Zementindustrie . . . 731, 783 Ziegelerzeugung

„ Zuckerfabrikation .... 728 fundamentgemäuer. fundamentisolierung

Gaskraft-.....

gef lech t......

geflechtgitter . . .

gurten......

herde.......

kalorische ....

Licht-......

Motor-......

753

Maschinenreibahlen . . .

„    riemen.....

,,    Schilder ....

,,    transmissionen .

Maschinerie, Theater- . . Maschinistenwerkzeuge . .

Maschinnägel......

Maße und Gewichte . . .

Maßgeschirre, hölzerne . .

„ Stäbe........

„ tabellen, Vergleichungs- . . . 7 bis 10, 13 Maß- und Gewichtstabellen für Bau- und

Maschinenkonstruktionsteile.....

Maste aus Holz durchtränken.....

644

485

616 bis 625

735

752

494

7 bis 13, 789

572

802

Mauerwerk, Kessel- und Maschinenfundament- ....

„    Quaderstein- . . ,

„    Schamottematerial-

„    Ziegel- ......

Mauerzementplatten ....

„ ziegel erzeugen .....

„    ,, normale Dimension .... 35, 954

Maurerarbeiten..........37 bis 118

756, 760

65

.60 bis 62

66

66 bis 73

291

34

1002 1125

Materialienfestigkeitskoeffizienten . . 918, 988 Materiallieferung . . 47 bis 52, 311, 324, 649 „ Verführung bei Erdaushebung . 18, 19 Matrazengradl Matreidecke .

Maueranstrich

355

,, hämmer und Kellen.....

„ geselle- und Poliertaglohn . .

„ pinsel ............

Mechanische Aufzüge ........

Medaillon aus Stuck.........

„    „ Zinkguß........

Mehlmagazine, Größe und Anlage . . .

Mehlmüllerei............

Mehrfache Taster für Telegraphie .... 533

. 350

14

797

734

361

480

. 948

716

4-2

„ asphaltüberzug (Trockenlegung) 336, 337 ,, bohrer

„ deckplatten aus Steinzeug .... 293 „ eckenschutz . .

,, zementplatten .

Mauerfriese aus Holz

„ Zement

759

UM

291

372

290, 291 .22, 575

Mauerschließen

„ schutt abräumen und anschütten 22, 38 „ schutt liefern „ stärke, allgemeine Angaben .... 887 „ Verkleidungsplatten . . .

Mauerverputz abschlagen . . .

„    Berechnungsnorm

,,    herstellen . . .

Mauer werk abbrechen ....

:'.2 1

2X,

43

87 bis 90

37

„    ausstemmen und durchspitzen,

klein.Öffnungen u.Schmatzen einbrechen

„    Berechnungsnormen    .    .    .    953, 955

„    erforderliche Stärke    .    .    .

Mauerwerk,gerades herstellen, u. zw.:

„    Beton-.........

,,    Bruchstein-.......

,,    Brunnen-........

„    gemischtes.......

,,    Gesims-........

„    Hackelstein- und Haustein- .    57

,,    in Moos (Bruchstein)    .    .

„    Kanal-.........

„    Kessel-.........

„    Kunstbeton-......

,,    Lehm- und Lehmpatzen-

,,    Sockel- .

„    trockenes

„    Ziegel- .

„    Zyklopen-

„    Gewicht    und zulässige Be

lastung ........

Mauerwerk, gewölbtes herstellen, u. zw. •

„    Bruchstein-

„    gemischtes

Kanal- . .

38, 39

887

75

53 bis 55 . 53, 64

71

75 bis 80

53

63

65

. . 346 . 53, 65

117.

75

58 bis 60

74

66

58

63

72

62 bis 64, 74

7-

916

56, 57

74

66

Melansystem für Gewölbeherstellungen

Meidinger, Ballonelemente.....

„    Doppelmantelöfen . . . .

„    Membranpumpen . . . .

Meißel, Hand-Melangewülbe

558

444

791

759

351

„ konstruktion........351

Membran- oder Diaphragmapumpen . . . 791

802

Meßbänder . .

Messerfeilen . .

„ für Blech.......

Meßgeräte .........

Messing, Mischungsverhältnisse ,, Preis für verarbeitetes Messingbleche .

„ gewichte Messingdraht .

755

755

800

565

565

488 789 493

,,    ge webe für Zuckerfabriken . 501

Messingröhren, Gewicht „ röhren, Preis .

Meßinstrumente . . .

„ ketten........

„ latten.........

„ tischapparate und Blätter Metalle, Eigengewichte . . . Metallanstrich ....

arbeiten.......

arbeiter, Taglohn . . beärbei tungsmaschinen ,,    Werkzeuge.

blechgewichtstabelle .

buchstaben.....

fadenglühlampen . . lager zu Transmissionen

Schilder.......

Vergoldung.....

657

661

798

802

801

802

916

423

482

15

674

752

1006

482, 498

531

634

482

427

,, waren .......... 477 bis 486

Metermaß, abgekürzte Schreibweise . . .4,7 „    Umrechnung alter Maße ...    10

„    und Vergleich mit Wiener Maß 7 bis 9

Meterstäbe aus Holz und Eisen • , . . .    758

Metzsteinpflaster aufbrechen Mezzanindachstühle 164, 167, 180, 181, 184, 185

. . 801

Mikrometer......

,, telephon.....

Militärdienstversicherung

323

33(1

1054, 1070

Seite

334

Mineral Goudron ...........

Mineure, Taglohn...........

Ministerialverordnung über die Schätzung

von Liegenschaften .... 1100 bis 1116 Miniumkitt

14

N abenbohrm aschinen

Seite

673

416

889

Mischmaschinen, Mörtel- und Beton- . .    777

Mischungsverhältnisse für Stampfbeton

341 bis 344

„ Verhältnisse von Legierungen ,    564

Mittelknopf zu Rosetten aus Terrakotta .

,, pfette, Leerdach mit .......

,, schlächtige Wasserräder......

Modelle, Herstellungskosten Modellierte Gußsachen . .

„ kosten......

Möbeltapezierung.....

Mörtel, Materiale und Arbeit . .49 bis 51, 263 Mörtelaufzugschaffeln „ hauenstiele. .

,. kästen....

; ,, kvücken . . .

„ kübel ....

,, macherlohn .

„ mischmaschinen „ pfandein . .

,, schaffein. . .

.. scheren . . .

017

157

561

486

322, 477 322, 486

432

;-j

574

762

760

762

15

777

760

572, 762

760

„ Schöpfer .............

„ zushtz „Awa“..........

Moniersystem für Gewölbeherstellungen .    850

Monogramme ....

Montagefeldschmiede .

Montage von Maschinen

„ Telegraphenanlagen .... 579 ...............729

Nachmauerung, Höhe derselben

Nachnahmeprovision.....

Nachtarbeiten, Entlohnung . .

Nachtrag für Bauanlagen .... 1117 bis 1129 Nägel, Deck-, Denar-, Fach-, Heller-, Huf-, Kartätsch-, Latten-, Rahm-, Schindel-, Schloß-, Stukkatur-Nägel, Drahtstifte Nähriemen . . .

„ spagat. . . .

Nagelbohrer . . .-„ eisen....

Naturasphalt . .

„ schiefersteine,

Nebengebäude, Größenverhältnisse . . .    947

,, gebühren bei Bahnen . .

Neigungstafeln für Eisenbahnen Neueindeckungen mit Schiefer.

„ herstellungen bei Laudbauten 52, 135, 259

„ Pflasterungen............

Neusilber, Mischungsverhältnis.....

,,    Preis für verarbeitetes ....

„    spezifisches Gewicht.....

Neuwert ausgeführter Bauten u. Maschinen

1075 bis 1090

Preise

1119

686

588

842

10

494

494

648

433, 580 . .    755

466

334

267

831

485

265

565

565

999

464

Montejus Monteure, Taglohn . . . , Monumente aus Gußeisen

Moos, Preis.......

,, sammeln.....

Moosmauerwerk abbrechen

15

475

242

35

38

53

„    herstellen

Morse-Relief-Schreibapparat .

Mosaikarbeiten in Stuckmarmor.....361

Mosaikfond- und Friesplatten „ platten legen, reinigen platten, weiß ....

561

298

299

Moto Motorbahnen

296

i'i ] i

588 bis 618, 869

816

„ maschinen .... 588 bis 618, 722, 738 ,, Omnibusse .    . ,

s traßenfahrzeuge

739

Mühlen.....

,, gehänge, elektrische . . Müllereimaschinen

738

745

. . 533

717

Münzeinheit.......

„ metall.......

,, Währungen ..... Muffenkupplungen ....

„ rohre........

Mundstücke für Sprachrohre

Murolineum.......

Muscheln für Küchenausgüsse u. Pissoire aus Gußeisen

565

5, 6 618

657, 661

563

1127

Niederdruckfdampfheizung Nieten, Gewicht ....

Nippel

Nivellierinstrumente........

,, latten...........

Norm für die Berechnung von:

Anstreicherarbeiten .......

Bauarbeiten..........

Betonmauerwerk........

Dachdeckerarbeiten.......

Deckenverputzarbeiten.....

Erdarbeiten..........

Gesimsen...........

Gewölbemauerwerk ......

Glaserarbeiten.........

Kanalherstellungen.......

Lichtmaßen b. Türen und Fenster .    960

Mauerwerk ....

Pflasterungen . . .

Schlosserarbeiten Steinmetzarbeiten .

Taglohnarbeiten . .

Tischlerarbeiten . .

Verputzarbeiten . .

Versetzarbeiten . .

Zimmennannsarbei ten Normalarbeitszeit . . .

„ klassen (Frachttarifklassen) . . . 839

548

1005

Preis

497

651

800

800

960

953

960

959

960

953

955

955

960

958

953

960

960

958 -

953

960

956

957

959

14

klosett

Musikinstrumente

Steinzeug

475, 548 . . 295

581, 737

750

Musmaschine für Rüben Muster für Planschriften . . .    1047 bis 1049

„ von Parketten Muttern zu Schrauben

496

maßstab.......

profile der Eisenbahnen ,, für Kanäle . . . regulatorpendeluhren tabeile für Glocken . .

802

817

348

. 586

569

„ mittl. Erfahrungssätze. . . 839 typen gewalzt, eisern. Traversen . 1007 tabelie über Neuwerte, Dauer, Entwertung und Erhaltungskosten

ausgeführter Bauten und Maschinen 1075 bis 1090 Northonbrunnen

790

Seite

Nummeranzeiger für Telegraphen . . 556, 562

Nummerntafeln..........

Nußschrauben für Gaseinrichtung . .

Nuthobeln ............

,, schindeleindeckung .......

,, Stoßmaschinen.........

Nutschmaschinen.........

523

Ortstafeln . . . Osmoseapparate

Seite . 484 . 728

756

255

677

P.

731

*>.

Oberbau für Eisenbahnen .......

„ Schlüssel ............

,, stahlschienen .........

„ Werkzeuge ...........

Oberfläclien-Berechnungsformeln.....

lichte ..............

,, lichten zu Fenstern und Türen liefern ,, lichten zu Fenstern und Türen versetzen

814

817

817

817

994

506

366

104, 105

,, lichtfenstergitter........

,, schlächtiges Wasserrad.....

Ochsenaugen aus Terrakotta ...

,, gespann, Taglohn......

,, wagen...........

Öfen, Abmessungen und Anlage . . .

„ abtragen ..........

,, aufstellen und umsetzen.... 108, 109 .. aus Blech

592

315

16

573

. . 939

47

112

für Asphaltschmelzungen „ Gasheizung . . . -

,, Teer ......

,, Zentralluftheizung, Kalorifer . . 665

Gasbade-............544

Preise für......... 439 bis 448

zum Löten

764

446, 454

764

Packfässer ...........

Packfong, Mischungsverhältnis. . .

„ Preis.........

„    bleche.........

,, draht.........

Packkisten ....

,, leinwand . . . Palliumpflafonds . . Panzerrollverschlüsse

Papiermachestuckarbeit

„    dekoration

571

. . 565

565

488

493

. 797

433

352

412

361

361

Papier- und Holzstoffmaschinen . . .

„ stuck ............

„ tapeten...........

Parallelopiped, berechnen ......

,, Schraubstöcke ........

Parapettfüllungen aus Terrakotta .... 314 „ Zement

713

361

429

994

753

319

Parapettstöcke Parketten ....

Parkettreparatur .

Parkweg hersteilen Patentausreibbürsten (Schropper) .... 796

795

363

373

375

24

„ besen (Piassava) ,, falzziegel . . . „ fenstertriebe . . „ holzschrauben . „ kamintürin . . .. ölurinoir. . . .

„ schrauben, eiserne walzenmaschinen

35

395

497

408

548

497

Öhre

Ölfarbenanstrich für Bleche

bei Glocken

763

536

283, 286

Patschokie Pech,

. . 434

Asphalt-, präpariertes, Schiffs- und Schmiedepech

Brikett-,

431

334

596

„    .. Preis........

Ölbeleuchtung........

,, gasanlage.........

,, kitt ...........

,, kuchenbrecher.......

,, laternen .........

,, urinoir..........

österr. Baugesetze......

„ Wappen ......

Ofenaufsatz in Stuckmarmor . „ Bestandteile aus Eisen . .

„ Ton . . . Schamotte

einsätz

e aus

509

514

275, 416

750

509

548

854

362, 480

361

441, 450

439

297

Peltonräder..............

Perkail........

Perkins Heizung ....

Perlstäbe aus Terrakotta

462

315

heizung...............

türchen, Notherde oder Putztürchen

versetzen ............

„ untersatzsteine..........

Oktaeder, berechnen..........

Oliven für Schlösser .... Omnibusautomobile. ....

,, getreidemaschinen .

Opalkugeln für Gaseinrichtung Orchesterinstrumente ....

940

105

125

994

379

739 bis 741

749

Perpendikelstangen für Brunnen .... 576 Perpetualpressen für Heu und Stroh . . 749 Perronuhren . .

Persiennes . .

Personenaufzüge Perspektivlineale Perspiration, wegen Luftemeuerung . . . 941 Petroleumbeleuchtung

„ beleuchtungsinstallation .... 519 „ fackeln „ lampen.

,, laternen

584

434

734

MO

r.f io

610

510

510

612

„ motoren Pfähle aus Eisen zu Gründungen ....    886

380

524

737 j Pfannen für Tore und Türen

433 j Pfannenöfen........

Pfannensteine.......

Organ tin

Orgelbauerarbeiten und Orgelwerke . . . 581 Orientierungstafeln und Schilder ....    484 | Pferdebahnen

Ornamente aus Hartstuck

441

128

816

„ Papierstuck

321 |

„ eisenbahngesetz . . . fuhrwerk, Frachtkosten

855

818

Pferdefuhrwerk

, gespann............

, hacken, schottische.......

, Ställe, Konstruktionsangabe . . . , stärken, Schätzungswert , Stärkenvergleichung „ Versicherung Pfeiler aus Stein

1055,

Pfettendach . . . Pflaster ritzen . . Pf las tererarbei ten

Pflasterertaglohn Pflasterplatten aus Granit

........323 bis

Berechnungsnorm . . .

SÜlQülOlfkCOÜlOWWCOOoaCJOiS’

Pianinos...........

Piassavabesen und Bürsten . .

Seite

581

. . 796

Pilaster oder Lesenen aus Gips . . . .320, 360 Pilasterbahnen aus Zement .

„ basis aus Stuck . .

Pialster- oder Lesenenkapitäle

„ kapitale aus Terrakotta .... 316 Zement

319

360

280 360

Pilebrechm aschinen Piloten abschneiden „ einrammen „ herrichten Pilotenroste schuhe

810

730

249

. 250, 251 247 bis 251

886

„ Kalkstein......

„ Kunstbeton.....

„ Kunststein.....

„ naturfärbigen od. färbi-

gen Kunstbeton. . 347

287

Pilotier

575

ungen . . Pinsel (Weißwedel) Pipenhähne . . .

248

797

537

Pflasterstein Pflasterungen .

,, Schiefer „ Stein „ Steinzeug „ Zement polygonale . e reinigen . . . schlichten . .

823

122

294

287

347

323

323

„    aus Ton ....

„    messingene . . .

Pisemauerwerk abtragen . .

„    herstelien . .

Pissoir, Wand-, aus Steinzeug schein......

301

538

38

75

294

548

„    aufreißen    . . .

,,    liefern.....

Pflasterungen neuherstellen aus:

Asphalt .........

Beton .........

323

41, 323

335, 337

gußeiserne . . „ aus Steinzeug platten aus Stein .

Steinzeug

n n

Postamente rinnen aus Stein

„ Steinzeug „ Zinkblech

Verschlüsse

548

295

125

294

128

125

293

286

Eichenstöckeln Granitsteinen . . . Holzstöckeln . . . Kehlheimcrplatten . Kunstbeton ....

Lehm ......

Steinwurf oder Talus

Terrazzo.....

Weißkalkmörtel . . Werksteinplatten Zement ......

Ziegeln......

332

325

331

330

347

31

52, 328

8«; I

330

331

330

329

329

„ bei Hochbauten .

Pflasterwürfel aus Granit liefern

„    „ Holz herstelien .... 230

ii    ii ii legen

imprägnieren 336, 1127

324

wandmuscheln

Plachen .......

Plackarbeit.....

Pläne zu Baugesuchen Plafondblech.....

Plafonds

malerei

473

295

414, 435

31

963

490

428

376

351

„ aus Rabitzputz „ konstruktion mit Tragnetzblech .    490

PI afondverkleidung mit Kunstschiefer . . 279

Plandrehbänke ......

Planierung von Anschüttungen Planscheiben-Universalkloben ,

Plateauwagen .......

Plattenformtische......

Platten, Festigkeit für ....

aus Kork......

675

23

754

573, 575

783

987

Pflasterziegel, Preise . .

Pflöcke, erzeugen .    .    .

„    Faschinen-    .    .

,, für Rasenziegel Pflüge aller Gattungen .

Pfosten, Ankaufspreis .

„    fußböden abtragen.....

„    ,,    herstelien ....

„    futterbarren ausbrechen . .

„    „    liefern.......

„ Stöcke für Türen und Fenster 342,

„    „ ausbrechen........

,,    ,, liefern..........

47

32

30

746 bis 747

139

134

226, 227

17.

239

370

44

242

102

umpflastern

303

287

347

122

293

290, 292

325

41, 323 326, 330

Pfropfen

„ versetzen ......

stufen liefern.......

Verschalungen abtragen . .

„    herstelien . .

zu Wasserbauten. .    251

237

. . 134 . . 251

»>    tf

„ trottoir ........

Platzei, gewölbt, Preis.....

Plombierzangen........

Plutzer aus Steinzeug.....

Pneumatische Telegraphen ...

„    Türöffnungsapparate . . .

Podestplatten (Ruheplatzplatten) auslösen ii    ii    liefern

827

327

67

758, 798

301

562

563

42

651

523

123, 124 versetzen 99

Pole aus Kohle, Kupfer, Zink Polier (Bau-), Taglohn . . .

Polizze, Inhalt und Wert . .

Polonceaudächer......

Polsterholz für Fußböden Polygonale Stöckel und Platten für Pflasterung .........

Polygone, berechnen ....

Ponceleträder.......

Portale, Geschäfts- ....

Portalköpfe........

Portlandzement, Preis . . .

„    mörtel . .

Portlandzementstampfbeton,.

559

14

Quetschmaschinen für Sand mühlen.....

781

. 1057, 1058 . 198 bis 200 . . 229, 372

Quintöfen

750

441

332, 347

B.

590

378

413

48

50

Rabitzkonstruktion (Gewölbe u. Wände) . 351 Radabweiser aus Stein, liefern . . . .119 121 versetzen .... 102

.........756

........744

Festigkeit . .

341

920

Positivs...............

Postamente aus Ton.........

Postamentsteine...........

Prager Kalk,|Preis .........

Pratzenwinden ...........

Preistabelle, Zimmermannsarbeiten . . Pressen, Heu ............

581

322

119

48

770

141

749

694

„    hydraulische,    Preßpumpen . . .

„    Kniehebel-..........

„    Spindel-............

Prima-Trottoirpflaster.........

Prisma, berechnen...........

Privatversicherungs-Aktiengesellschaften im

Inlande..............

Probierapparate für Blitzableiter ....    803

„ hähne.............540

Profileisen .......... 1007 bis 1013

Profilierte Baluster Prügelholz . . .

Pulsometer . . .

Pultdächer . . .

Pumpen

784

682

326

993

319

252

Radbohrer......

Raden-Auslesemaschinen

Radfelgen .....

Radialbohrmaschinen Radiatoren für Gas .

Radnaben .....

Radreifen aufziehen und liefern

„ reifeisen............

„ Schubkarren..........

„ schuhe ............

„ speichen............

„ Speichenhobelmaschinen.....

Räder, Transmissions-.......

,, Wasser-..........

„ und Schnürboden bei Theatern ,, teil und Fräsmaschinen . . .

Räume, Erleuchtung der......

Räumung der Flußbette (Baggerung) . . Raffinierte Zinkbleche.........

481

680

449

482

576

487

577

576

482

673

625

590

. 737

684

506

28

274

„ Brunnen-, Anlage Putzmühlen, Getreide-Putztürln, ausbrechen „ liefern . .

. 688, 689 144 bis 153 789 „ 792

542

743

46

Rahmeisen........

Rahmen für Bilder, vergolden „    „ Indikateure . .

Rahmlehreisen. j......

„ nägel .'.......

Rajolpfliige........

Rammen.........

Rammbeton........

Randsteine, aufbrechen . . .

'aus Granit liefern

486

427

. . 556

486

495

747

780

885

44, 323

„ versetzen.....

Putzwerk für Dreschmaschinen Puzzolanerde stoßen und sieben Pyramide, berechnen ..... Pyrofix-Masse und Ziegel . . .

408

105

743

36

994

49

<1

„    „ versetzen .... 327

,, Kunstbeton .... 287 406 „    „ Steinzeug liefern . .

Randsteinformen .........

Rasendacheindeckung, hersteilen . .

„ legung . . /.........

„ ziegelerzeugung........

Raspeln und Feilen........

Rastschließen . .’.........

294

787

272

23

32

757

208

einziehen (hölzerne) . . .

92

Quaderförmige Bruchsteinflächen . .

,, steine ausstemmen.....

„    „ erzeugen.......

,, steingewölbemauerwerk ... 60 bis 62 hersteilen

40

26

Ratsche Rauchfänge für Fabriken . . Rauchfangsaufsätze aus Blech

m-,

Bohr-

106

754

117

283

60 bis 62

>>    » Steinzeug . . .

Rauchfangdeckplatten, auslösen . . .

aus Stein . .

293

42

40

„ mauern, gerade, abtragen . .

herstellen .... 59, 60 119 bis 121

„ Preis „ versetzen .

„ stücke, einzeln ausbrechen .- .

Quadranteisen........

Quadrateisen, Gewicht ....

„    Preis.....

Quadratmaße, Vergleich der .

„ rosetten aus Terrakotta Quadrierung, Putzarbeit . . .

Quasten. . . ........

Quetschkontakte für Telegraphie ....    553

99

40

1012

1105

486

317

91

434

„    „ Steinzeug . .

„    versetzen.....

einfassungen aus Blech . . . .

putztürin anstreichen.....

„ ausbrechen .....

,, liefern.......

„ versetzen ......

,, türln aus Eisen........

Rauchrohren oder Schornsteine.....

,, verbotschilder..........

Rauhbankhobel........... •

Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen . .

Raumbedarf für Viehbestände .....

Raumbeheizung............

123

293

98

283

423

46

408

105

408

936

485

756

91

948

Seite

Rautenziegeleindeckung Reaktionsturbinen, Nutzeffekt und Preis . 593 Realitätenschätzungen Rebsc.hnüre ....

263

1100 bis 1116

Rechen aus Eisen oder Holz Stahlblech . . .

580

Seite

Retiradschläuche, gußeiserne, liefern . . . 467 „    „ versetzen .

,,    hölzerne, aufstellen . .

..    ausbrechen . .

. 108 . 239

795

46

Rech

Heu- . Schnee-

759

759

283

,,    „ verfertigen . . 239

Retiradschlauch-Aufstandplatten, liefern . 125 versetzen 99

85;

nungsnormen Reduktion der Münzen, Maße u. Gewichte 9 bis 12 Reduktionstachymeter . .

Reflektor- Gaskamineinsätze

448

Regenerativgaserzeugung Regiearbeiten, Berechnung . . . 252, 263, 264 Regulator-Pendeluhr, elektrische .... 586 Regulierfülleinsätze aus Gußeisen .... 441 Regulierfüllöfen . .

Reibahlen......

Reiben von Fußböden

517

441, 443, 444, 517

753

111, 299

Reibkellen

Reibungskupplungen, deutsche . . 621 bis 623

Reichsadler ..........

Reichsgesetze im Bauwesen . . .

Reifbiegmaschienen......

Reihensäemaschinen......

160

. . 854

684

748

Retiradsitzbretter, aufbrechen hers teilen versetzen

Rettungskasten Rheostat . . .

Riegel für Tore und Türen Riegelwände abtrageu . .

46

247

103

806

529

382

40

74

,, ausmauern........

Riegelwandgehölze anarbeiten .... 142, 143 „ Verkleidungen aus Korkstein .    306

566 644

Riemen für Glocken

,, Maschinen . . . .

ausrückung......

kitt (Universal) . . . .

scheiben......

schrauben und Spanner Schlüssel . . .

632, 633

625 bis 627, 630

<ijs

648

Reiher mit Blattpflanzen .......

Reinigung von Fußböden, Türen u. Fenstern

481

„    ,, Pflastersteinen

Reisegepäckversicherung . .

Reisigbündel .......

Reitstöcke für Drehbänke Relative Festigkeit .... Reliefs aus Terrakotta . . .

Zement.....

299, 422

:;2 :

1054

252

675

982

314

Reliefköpfe Remisen, Konstruktionsangaben .. tore hers teilen . . .

aus

Zinkguß

,, Größe , . . nversicherung . . . Reparaturen an Beschlägen

Rente

319

... 482 ... 948 ... 244

. .    938

1053, 1066 ... 385

„ Dacheindeckungen . 259, 266 „ Fässern und Wasserbottichen

Rieselschotter Rindviehställe, Größenverhältnisse .... 949

Ringelwalzen......

Ringformen.......

„ lager ........

,, Spinnmaschinen . . .

„ Zwirnmaschinen ...

Rinnen    aus    Kunstbasaltstein

,,    „    Kunstbetonstein

„    ,,    Stein .....

„    „    Steinzeug . . .

„ bleche

324

747

786

640

701

702

287

348

128

291

275

für Dachwasser aus Blech 275, 282, 283 „ Holz

. . 240 275, 575 . 348

570

Fensterbeschlägen . . . 391

Fenstern

Fußböden

hölzernen Badewannen . 571

Möbeln

Orgeln

Pflasterungen. . . 326 bis 328 Toren und Türen . 367, 385 Türbeschlägen Wagen....

,, Wasserbottichen u. Fässern 570 nd Werkzeuge . . . 578, 752, 794 .48, 324 .48, 324 309, 600 . . 692

Respiration, Lufterneuerung wegen . . . 941 Retiraden, englische, Abbildungen    . . . 548

ausbrechen emaillierte liefern . . versetzen .

Requisit Rescher Donausand Rescher Sand . . Reservoirisolierung Reservoirs . . .

en u

370

375

432

581

385

573

!<'•

407 ! 547 > 103 ¹

Retiradgainzen

Retiradschläuche, aus Steinzeug . .

gußeiserne, ausbrechen .    46

467

. . 292

„ hacken

,, muschelsteine aus Kunstbeton

Rippenheizglieder.........

„ rohre...............

Ritterhandschuhe und Stiefel aus Papierstuck ...............

Ritzen von Leseneu und Säulenkannelierung 128 „    ,, Pflaster

Röhren aus Beton

„ Blech . . .

„ Blei ....

„ Eisen . . .

„ Gußeisen. .

,, Kieferholz .

,, Messing . .

,, Schmiedeeisen „ Steinzeug .

,, Zement . . , „ Zink.....

664

661, 662

362

128

348

276, 278, 283 . . 649, 650

SSO

541

241

657

651

292

291

286

660

„    ,, Zinn

Röhrenbrunnen „ kessel .

„ reiniger ............755

Rohbauimitation mit Fassadeplatten . . 297 ansichtsflächen hers teilen . .

790

599

Roheisen . . Rohölmotoren

74

466

Rohr in Stangen gewinnen .

„ bleche........

„ bodenverschalung . . . ,,    „ verputz abschlagen

615

35

488

206

Rohrbodenverputz hersteilen „ dachemdeckung hersteilen

„ formen.........

„ former.........

,, haken .........

,, isolierung........

,, legerlohn........

„ leitungen........

,, manometer.......

,, schilf .........

,, theken.........

,, zangen .........

Rohziegelmauerwerk.....

Roleaux ..........

Seite

206

253

785

784

651

309

15, 536, 666

649

540

35

360, 672

64

Sägen, Band-.....

,, Bogen-.....

„ Zirkular-.....

Sägespäne .......

„ spindein.......

Sämereiquetschmaschinen . Säulen aus Eisen auslösen

Seite .    669

755

669

668

671

669 bis 671

240

668

252

668

. 750

45

,, schnüre......

Rolettenschnüre......

Rollbalken........

Rollen..........

Rollensteinpappedeckung . . Rollschutzwände aus Holz . Romanzement.......

435

433

433, 579

37-->

766

. . 256 . . 378

„ liefern . 470, 1022 bis 1029 ,, versetzen Holz auslösen

107

45

-Stampfbeton

48

343

Rosettenausläufer

aus Gips . . . „ Stückarbeit „ Terrakotta ,, Ton . . . „    „ Zinkguß . .

Roßhaarhandfeger ,, kehrbesen „ sessel . .

Rost für Brunnen

318, 362

::.:u

362

317

322

480

796

797

432

246

,,    „    liefern. .

,,    ,,    versetzen.......104

,, Mannesmann-Stahlrohrenl030 b. 1033 ,,    Stein auslösen

„    ,,    liefern .

„    „    versetzen

„ Stückarbeit bankbohrmaschine . bohrmaschine . , . kannelierung in Stein konsolen .....

239

45

120

99.

360

678

680

128

642

„    ,, Feuerungen

,,    ,, Fundamente

Rotgußfirmatafeln . Ruberoideindeckung

936

885

498

360 442

639

257

Rüben-, Diebel- und Drillmaschinen . . . 748 ., Mus- und Schneidemaschinen 728, 750 Rückwirkende Festigkeit . .

Rührapparat zum Kalklöschen Ruheplatzplatten auslösen

liefern . .

981

782

42

„ versetzen Öfen aus Eisen

„ Ton . .

439

,,    versetzen

Rundeisen, Gewichtstabelle ,, Preis .... Runde Körper, Berechnung Rundholz anarbeiten . . . ,, Preis.....

124

99

1005

486

994

140, 141

136

Tagschichten zum Anarbeiten . 141

Rundkellen........

„ laufleitern und Kurbeln

,, Schotter.......

„ scheren und Rundmaschinen .... 685 „ Stäbe vergolden . .

„ Stabhobelmaschinen Rustiken anarbeiten . .

76i)

804

49,324

427

672

verputz

120

91

Saalfenster aus Schmiedeeisen

Saatpflüge.........

Sackzangen ........

Säekarren .........

,, maschinen.......

Sägeblattschleifmaschinen . . gatter.........

406

746

766

748, 749

748

671

Sägen

669 bis 671 668 „ 671

„ Preise

,, schaftsmantel aus Zinkblech. . . . 477 „ Stuhlung (Pultdach)

,, Tragfähigkeit . .

Saffianlederfelle ....

Sagebienräder.....

Sakristeiglocken ....

Salmiak .......

Salzmagazine, Konstruktion und Größe . 948

Salzsäure...............275

Sammeln von Waldmoos Sand durchwerfen . . .

„ durchwurfgitter . .

,, erzeugen .....

„ in Figuren schlichten „ liefern ......

„ Pflasterungen in „ Preis .......

„ quetschmaschine ,, sieben ......

„ siebe und Wurfgitter

,, Schüttung bei Gründungen.....883

„ stein, brechen......

,,    „ gemetzt .....

„ wurfgitter.......

Sandeln alter Steinpappedächer

Sanitätsapparate.......

„ kästen........

Satteldächer ..........

Sattlerhämmer .......

Saugerapparate für Latrinenwagen . . .    751

Sauggasmotoren „ körbe. . .

120, 360, 470

144

1022 bis 1033

433

591

562

275

35

22, 28 . 763

27

22

48, 324

48

781

28

763, 795

25

119

. 763, 795 ... 256 805 bis 807

806

157, 158, 160

75 6

614

540

Säugpumpen.......

„ spitzen für Blitzableiter ,, ventile in Brunnen einsetzen .... 247 Saumsteine aus Steinzeug

„ rinnen......

„ streifen aus verzinktem Eisenblech . 282 ,, Weißblech „ Zinkblech

790, 791

415

276, 282

275

Schieferplatten liefern . .

„ steindacheindeckung Schienenbiegemaschinen „ bohrapparate. . . nagelhämmer . . nen, Eisenbahn- . .

325

. . 264 bis 267

817

817

817

279

Saturateure

Schablonen zum Signieren ... Schachtdeckplatten aus Stein

728

485

123

Schaffel, hölzerne.....

. Schaflederfelle.......

Ställe, Anlage und Größe

wolldamast ......

„ Wollspinnerei-und Webereimaschinen. 706

Schamottemauerwerk ........

„    mehl...........

„    mörtel ..........

„    ofeneinsätze, Abbildung und

Preis .........

„    ziegel...........

„    ziegelpreise........

Schalbogen bei Gewölben ......

Schalenkupplungen .........

Schalter, elektrische.........

Schalttafeln.............

Schardächer............ .

Scharnierbänder...........

4:;::

49

49, 51

297

47

47

241

619

530

630

179

381

648

„ riemenverbinder........

Schauben- oder Scheibelndachdeckung. .    253

Schaufeln

räder

- „ stiele.............

Schaukeln ..............

Scheiben, Decken- und Wand-, zur Gasinstallation . ^.......

758, 759

'•Ml

574

803

522

Schie

Schießstätten- oder Feldglocken, elektrische 561 Schiffsfrachtkosten Schiffspech . . .

*17

841

334

835

,, transport, Frachtkosten beim . . . Schilder (Firmatafeln) aus Blech, Glas, Holz,

Wappen-, aus Zinkguß . . . 483

485

379

•ic;

>>    t> • '

Schilduhren . Schilfrohr . .

5*7

35

„ rohrhohltafeln......

Schindeleindeckung bei Dächern:

abtragen.........

Berechnungsnormen . . . .

herstellen.........

Schindelmaschinen.......

„ nägel.........

Schirme für Feldaufnahmen . . Schlackenbeton........

311

134

893

254 bis 256

673

495

802

345

zement-Stampfbeton . . . 342, 344 Preis........48, 54

Schlagbohrer

„ glocken für Hotels .

„ krampen.....

Schlagleisten bei Fenstern „    ,, für Türen

„ ring bei Glocken . . „ schließen ausbrechen „    „ liefern . .

61

556

758

370

367

566

47

575

„ versetzen .......108

rke, elektrische .... 555, 561, 874 „    „ und Rammen

Schlammsauger aus Blech Schläuche aus Hanf. . .

we

780

286

580

draht ........

für Fenster aus Blech „ Glas

493

286

46

,, kupplungen . Scheibtruhen .... Scheidemauern, Stärke „ wände aus Korkstein Scheinhaken zu Fenstern .

stifte ....

416

619

762

887

304

387

494

Scheiterholz Scheren für Metalle

Scheuern (Scheunen), Anlage u. Größe 950, 951 Scheuerntore, Größe . . .

,,    liefern . . .

Schichtenmauerwerk . . .

„ Schreiber, Taglohn Schieberventile

Schiebkarren oder Schiebtruhen . . . 577, 762 beschläge

252

«Vsl

244

57

14

531

„    ,,    „ versetzen . ,

Schlauchaufstandplatten liefern . . .

„    „    versetzen....    99

hähne für Gasleitung „ wage (Wasserwage)

Schlegelschotter,

erzeugen

liefern

„ stiele .............

Schleifen für Wägen..........

Schleiftröge..............

Schleifung von Schornsteinen, zulässige . Schlichten von Sand und Schotter . . . Schlichthobel und Schlichthobeleisen . .

Schließen, ausbrechen.........

„ liefern.............

L25

523

761

27

49, 324

574

576

686

937

22

756

47

Schieferdächer

576

deckerhä

......... 264 bis 267

Berechnungsnormen . . . 893 Gewicht .

sw.

...ammer ■ „ taglohn

756

15

„ versetzen..........

Schlitz- und Zapfenschneidmaschinen . . Schlösser für Türen und Tore hersteilen . . . reparieren . . .

Schloßbleche.....

. ,, nägel.....

Schlosserarbeiten *. .

„ bohrmaschine

575

108

672

379

385

488

495

379 bis 415, 468

677

Schlossertaglohn.....

Schlüsselschilder.....

„ Zeichen.....

Schmalzständer aus Holz .

Schmatzen einbrechen in Mauerwerk . .

Schmelzkessel.............

Schmidtsche Wassermotoren......

Schmiedearbeiten...........

15

379, 398

183

320

312

319

312

571

38

763

597

Schotter anschütten, auf- oder abladen .

„ betondacheindeckung......

„ brechmaschinen ........

„    durchwerfen, äufschlichten    . . .

„ durchwurfgitter......

„ erzeugen ...........

,, liefern.............

,, mörtelsteine..........

„    straßen hersteilen.....- .

,, unterlagen...........

22

268

732

22

763, 795

26

324

346

24

324

eisen unverarbeitet. . ,, bleche, Gewicht Preis . ,

575

486

1006

478

„ nägel

„ rohre ........

eiserne Bauteile auslösen . .

,,    ' „ versetzen . . . 107

Diagonaleggen.....

Fenster........

Gitter........ .

Klammern, Schließen usw.

495

651, 661

747

405

399

575, 763

Reservoirs Riemenscheiben .... 627 . . . 1026 bis 1029

(95

„ wagen.....

„ walzen.....

„ wurfgitter . . . Schottische Pferdehacken Schragengerüste . . . . Schrauben ......

573, 575, 577

762

763, 795

74*

115

496, 675

Dachstuhl- und Diebelbaum- . 490 768,769

,, Säulen „ Stiegen „ Türen . „ Wellen gesellentaglohn pech . . . . .

410

408

617

15

334

758

,, zangen . .

Schmieden, Feld- .

Schmierbüchsen .

„ bürsten . .

Schmiere, Friktions-Schmirgelmaschinen Schnabelbähne und Pipen aus Messing . 538 „ Ton ... 301

686

619

797

648

671

flaschenzüge.....

für Riemen......

Gestell-........

Gewicht.......

muttem........

Patent-........

Schlüssel für Riemen . .

„ Franzosen- . . schneidmaschinen ....

versetzen......*

winden........

zieher.........

Oi.s

496

1005

496

497

. . 648

754

683

107

770

756

753

Schneckenbohrer .

755

Schraubstöcke Schreibapparate (Relief-), elektrische . . 561 Schriftenmuster Schropper für Bäder und Fabriksanlagen 796 Schropphobeleisen ....

Schropp- und Gesimshobeln

Schrotmeißel......

„ mühlen......

„ wände abtragen . .

hersteilen . .

zu Wasserbauten . . . 251, 252

1047 bis 1049

756

756

758

745, 750

135

224, 225, 251

„ stiegen aus Eisen Schneedruck auf Dächer .

409

tt    tt

Schubfenster

369

894

„ rechen, eiserne . . .

Schneidbänke.......

„ kluppen......

„ maschinen, englische. „    „    für Papier

283

575

752, 753

0-1

712

landwirtschafthche . . 749

„ Werkzeuge.......

Schnell- und Trockenbauverfahren Schnittmateriale (Holz), Preis . . 136 bis 139

Schnitzbänke............

Schnür- und Räderbodeneinrichtung bei

Theatern............

Schnüre, Faszikel-, Rouletten- und Reb- 579,580

,, zu Vorhängen.......

Schnürlglaseindeckung........

Schöpfer, Mörtel-..........

Schöpfwerke (von Hand).......

Schornsteinaufsätze aus Blech ....

7 -2

1128

575

434

418

760

790

283

293

117

927

42

98

383

Beschläge . . . Stockbestandteile Tischlerarbeit .

Schubfestigkeit . . .

.. karren ....

„ leeren.....

„ riegel für Fenster

390

370

369

982

762

755

387

„ ' „    „ Tore und Türen .... 382

„    „ knöpfe und Griffe

„    „ reparaturen . . .

„ torbeschläge .....

„ tore .........

Schüsseln aus Kunstbasalt .

Schüttböden, Anlagen und Größe .... 951 Schuhe für Piloten und Falzbürsten . . . 576 Schupfen für Heu und Holz, Größe . . 948

. 244

395

385

383

367

2*7

tore, gewöhnliche „ Größe . . verstemmte

936

. 367

Schußleitern

Schutt abräumen, anschütten, tragen . .

„ werfen.............

Schutzanstriche............

„ behelfe, Vorschriften.......

„ brillen.............

„ plachen.............

„ rohre für Kabel.............

,, Ständer für Dachabfallrohre .... 467

578

23

22

427

877

807

436

Seite

Schutzwände bei Brückenköpfen und Wehren 251 Schwartenverschalungen Schwarzblecharbeiten

Seite

SignalappäratefürLuftdrucktelegraphen . 562

____ , Signaleinrichtung bei Eisenbahnen    . . . 814

268 ;! Signale für Eisenbahnen........813

dacheindeckung abtragen . . 268 Signalglccken.....

hersteilen . . 268    Signaturen (Zeichen) für Karten 1034 bis 1042

...... 275    ,,    „    ,, Katasterpläne

...... 803    1043 bis

preise

Schweberecke Schwedische Öfen, aufstellen und umsetzen 110 „    „ Fülleinssätze zu diesen

aus Gußeisen . . . 441 „ Schamotte . . . 297

„ liefern

Schweifsägen Schweifung bei Glocken Schweinställe, Anlage und Größe .... 590

Schweintröge.......

Schweizerdachstühle abtragen

672

;,c:

475

135

Signierschablonen...........

Simaverkleidung aus Blech.......

Simshobelmaschinen..........

Siphons für Aborte, eiserne versetzen . .

„    „ Kanäle aus Stein liefern . .

Siphonzungenplatten ,,

Sitzbretter für Aborte . wannen und Schaffein

546,

Schwellenbohrer ,, dexel

hersteilen . . . 182, 185

817

einschneidschablonen

817

817

Skala

Sockelmauerwerk aus Bruchsteinen . . .

„ Ziegeln......

Sockelplatten aus Stein auslösen . . . .

liefern .... herstellen und ver-

wagen

„ rostgründungen

Schwingungsfänger...........617

Verhältnisse der Glockentöne .    566

885

setzen

Sockelsteine liefern

Seccolyth Sechtelschaffel ■ Seegras . . .

„ höhenschilder.....

338

571

433

486

992

327

715

286

540

Seilbohrung

Seile und Seilerarbeiten . .

,, aus Draht......

Seilerarbeiten .......

„ -taglohn.......

Seilflaschenzüge......

Seiltransmissionen.....

Seitenblenden für Jalousien „ konsolen aus Terrakotta ,, pfosten „    „

Selbstbefeuchtungsstempel .

Selfaktors.........

Sellersche Kupplungen . . .

Sembrich-Kassen .....

Senkbatterien, ärztliche . .

Senkel, Senklote......

Senkgrubenfutter aus Holz . ,

Sesselleisten aus Holz ....

Setzlibellen ........

.. ünge..........

Shapingmaschinen......

Sheddächer.........

Sicherheitsgefäße......

„ laternen......

„    rollgitter.....

„    Schlösser,    Vorhängeschlösser . . 380

..    taster

286

733

579, 644 641, 642

579

15

767

641

435

314

314

798

701

619

476

534

760

247

372

800

33

676

196, 197, 354

795

509

413

552

,, Verkleidung aus Steinplatten . . Sohlbänke aus Stein

rH rH CO CO ^ t*

„ bankkonsolen...........

„ banktragsteine aus Terrakotta . . .

Solintafelverglasung..........

Sommerplachenmaschinen .......

Sonnenschutzplachen..........

Sonntagsarbeit ............

Sortierzylinder und Siebemaschinen . 744,

780 bis 782 433, 580

Spagate Spagatgurten Spaletknöpfe „ läden- und Kästen beschlagen . 388, 390 herstellen . . . 371

Spalierdraht . .

„    türen, Tischlerarbeit .

„    ,, Tapeziererarbeit

Spaltschindeldacheindeckung Span in Fußböden einleimen

Spannkopf ........

Spannregulator, automatischer

Spargeltöpfe .......

Sparherde,........

gemauerte, ausputzen ,, hersteilen

„    transportable . . .

„    verkachelte . . .

Sparrenkopfkonsolen aus Stein

648

398

500

366

432

254

375

764

529

301

450 bis 457

111

450

451

453

121

„    Ventile.....

„    Weckuhren ....

Sicken- und Bördelmaschinen

Siebe...........

Sieben von Sand.....

540

587

685

763, 795 . 22, 28

Puzzolanerde, Traß und Ziegel-

mehl

Signalapparate für elektrische Telegraphie . 554

36

Speerhome ....

Speichen für Wägen Speisen auf züge . . Spenglerarbeiten . .

„ m aschinen .

,, taglohn......

Sperrketten........

„ Vorrichtungen bei Wägen Spezialmaschinen für:

Appretur........

Aufzüge ........

Baumwollspinnerei . . . .

,, weberei . . . . Bauzwecke

„ Terrakotta . . . 311 „ Zement .... 318 versetzen

107

753

574

735

274 bis 286

684

15

576

576

710

734, 735

694

704

758

Beleuchtung, elektrische Betonmischung ...

Bierbrauerei .....

Bleicherei......

Brettsägen.....

Buchdruckerei . . , . .

Drechsler.......

Drucker (Metall-) . .

Druckerei (textile) . .

Eisenarbeiter .....

Eisfabrikation ......

Erdwachsfabrikation . ,

Färberei.......

Flachsspinnerei ....

„ Weberei ....

Gaserzeugung ....

Gelbgießer......

Glyzerinfabrikation

Gürtler........

Hanfspinnerei ....

„ Weberei .....

Hochmühlen ......

Holzbearbeitung ....

„ stoffabrikation . ,

Kämmerei ......

Kammgarnspinnerei . ,

Konfektilon (Papier- und Textil-) . .

Kühlung.............

Kunstmühlen...........

Landwirtschaftliche Zwecke.....

Lederfabrikation..........

Mälzerei.............

Maischeerzeugung.........

Metallbearbeitung . . . . . . . . .

Mörtelmischung...........

Müllerei .............

Papierfabrikation und -konfektion . .

. Pfeifenbeschläger.........

Pfeifenschneider..........

Schafwollspinnerei und -Weberei . . . Schindelerzeugung Schotterbrechung Seifenfabrikation Spengler .....

Spinnfabriken . .

Spiritusbrennereien Spodiumfabrikation Teppichfabrikation

Theater.....

Tischler.....

Tonwaren ....

Wagner......

Webereien ...

Wergspinnerei . . ,

„ Weberei . . .

Zementindustrie . ,

Ziegele rzeugung .

Zuckerfabrikation Spezialtarife für Eisenbahnen und Dampfschiffe .......

Spezifische Gewichte . .

Spiegelbretter für Aborte ,, stufen.....

527

777

Spinnereimaschinen, Baumwoll-

691

723

710

668

715

673, 693

. . 715

710

693

726

715

710

708

709

518

693

715

693

708

709

. 717, 719 667 bis 673

713

704

708

113

726

716

742

720

725

792

674

777

716

713

672

672

706

673

732

715

. 685, 686 694 bis 708 ... 721 ... 715

708

735

667

731

673

706

708

709

731, 783

731

728

841

996 bis 1001

377

„ .piader, profilierte, herstellen ...    92

Spieltisehleuchter ....

„ türen....... .

Spindel) für Zirkularsägen

Spindelpressen......

„ stock für Drähbänke

.'ID

366

668

683

675

,,    Schafwoll-

Spiralfedern für Tapezierer . .

„ Schläuche.......

„ turbinen........

Spiritusbeleuchtung.....

„ brennereimaschinen

,, gaskocher......

Spitzbogenfensterschluß . . ,

Spitzenvorhänge.......

Spitzhähne für Gasleitung . .

„ hämmer........

„ zirkel..........

Spodiumfabrikationsm aschinen.

„ maschinell......

Sprachrohre ......

Sprengwerkdachstühle .

Spreutafeln......

Springbrunnenhähne . .

»    „ figuren

„ hämmer.....

Spritzen, fahrbare Kasten hähne ....

457

312

434

523, 540

759

755

715

731

563

177, 185

311

540

322

. 684

792

Spritzfä

„ wagen..............

„ wurf herstellen..........

Sprossen, eiserne in Essen oder Rauchfänge verse tzen ........

sser

für Fenster „ taue .... Spruchschilder .... Spucknäpfe, anstreichen

540

570

795

88

106

370

804 482 425

„ emaillierte, gußeiserne . 425, 475 Spüleinsätze versetzen Spundung, ausarbeiten

Spurlager......

Stabeisen......

„ gesimse aus Gips „ jalousien . . . , Starhelwalzcn

zaundraht

Städtebauordnungen.....

Ställe, Anlage und Größe . . Ständer, Streitbäume liefern .

versetzen

108

240

639

466

321

413

747

503

857

948

239

104

Stärke bei Mauern Stadtbeleuchtungskosten

Stahl .........

Stahlbadewannen ... bahnschienen . . . bandriemenverbinder Bessemer-, Stab- und Flacheisen- . . 466

466

. 887

506

466, 493 . . 545 466, 817

öts

blech

„ gewelltes buchstaben draht . .

,, bürsten . . . erdbohrer ....

estrich......

meßbänder ....

rohre ......

roll Verschlüsse . .

schienen.....

,, stacheldrahtzäune . Staketengitter, gußeiserne Staketierung abtragen .

herstellen .

412

754

466, 493

7: >6

734

1129

802

660

412

436

503

648

134

326

Seite

Seite

Stallfenster aus Gußeisen .

„ laternen ......

„ steine aus Kunstbasalt Stammholz fällen . . . .

,, Preis . . . . Stampfbeton.... Stampfbetonfußboden

469, 470

287

35

136

340 bis 346, 920

mit Portlandzement . . 341 „ Romanzement „ Schlackenzement 342, 344

. . 343

Stampfer

Stampfung von Anschüttungen .....

Stampiglien aus Kautschuk.......

Standtelephone . ...........

ventile .............

Stangenrohr gewinnen.........

„ liefern ..........

Stationen der Donau, Frachtsätze nach . 839 Stationstelephone .

,, Schilder . .

Statische Berechnung Dächern....

Decken ....

Eisenbetonkonstruktionen

Gewölben.......

Holzkonstruktionen. . .

Mauern........

Säulen........

Traversen.......

Stative zu geodätischen Instrumenten . .    799

Statuen aus Ton Staubbesen . .

von

„ laden........

Stechen von Torf.....

Stefansdach........

Stegreif eisen .......

Stehende Dachstühle abtragen

Stehl

40

Steingewölbe abtragen .

„ Berechnung

„ herstellen . . 55 bis 57, 60 bis 62 ndbau aufreißen .

954

„ gru

„ härteskala ,, holz- oder Xylolithfußböden .... 333 . 578, 762

119

761

31

798

549

539

35

359

549

486

894

899

908

889

892

887

1022

1007

796

241

36

195

487

135

herstellen 154,166 bis 178 ....... 634 „ 637

ager

lampen, elektrische ,, Petroleumrohre anstreichen

,, aus verzinktem Eisenblech . . 283 „ Weißblech „ Zinkblech

;.:n

510

283, 423

276

278

Steigeisen ,

,, leitern............ 239, 578

Steine zu Steinmetzarbeiten erzeugen . .

„    „ Taluspflastei ungen......

Steinanstrich ,, arbeiten

763

„ karren.......

„ klassifizierung . . . . „ kohlenasche-Beton ,    ,, gas-Beleuchtung

Öfen . . . . .

, krampen......

löcher bohren . . . . massenaushub . . . mauerwerk abbrechen berechnen herstellen

hl”

18

345

514

439

758

108, 130

37, 40

887

54 bis 62

334

metzarbeiten, Berechnungsnorm . . 958 „ herstellen . . . 119 bis 132 metzgesellen taglohn müllerkessel . . ,

600

öl

334

pappeeindeckung anstreichen u.sandeln 256 Berechnungsnormen .    960

herstellen

256

120

pfeiler lief

„ mauern.......... 59

pflaster von Asphalt reinigen . . . 323 ... 122 122 bis 126

„ platten . . . . platten liefern . . . . „ pflaster aufreißen ",    „ herstellen

„ Sockelverkleidung Postamente liefern . .

323

326

98

119

„ für Pissoire liefern . . . 128 quader ausbrechen

„ liefern „ versetzen rinnen liefern . rustiken „ Säulen auslösen . liefern . . versetzen

„ scheren . . ,, schlegel . . „ sockel liefern

40

121

99

128

120

45

120

99

764, 765

760

119

aus Beton.........

baluster..........

bohrmaschinen.......

brechen ...........

brechertaglohn.......

bruch . ..........

deckplattcn auslösen ....

,,    liefern.....

„    versetzen ....

färben für Fassaden.....

flächenbearbeitung zu Fassaden flächen vergolden oder versilbern . . fugen verkitten . .

gesimse .....

gewände ausbrechen „    liefern .

„    verputzen

..    versetzen

122

„    ,, platten liefern

„ Sohlbänke liefern .

„ Sprengung . . .. .

„ wölfe......

,, wurf.......

„ zangen ......

„ zeugfässer, Steinplutzer für Wein . . 300 „    „    p'.attenpflasterung ....

„    „    rinnen.........

„    „ röhren........ .

„    „    sohlen.........

„    „    waren.........

Steirisches Eisen .........

Stellagen für Schaufenster.....

Stellringe.............

91 bis 95 j Stemmarbeiten bei Rohrlegungen . .

. .    99    .. eisen............

26

324

422

127

119 bis 132

346

128

732

25

14

25

123 ;

98

. . 481 . 91, 92 427

98

127

44

127

18

44

126

101

127

121

764, 765 .52, 328 . . 765

330

iiSslSIII

Stemmaschinen

Seite

672

Seite

Stempel und Stampiglien

,, gebühr für Baugesuche und Pläne 963 Stichschaufel

Stiegen aus Eisen liefern.......

„    „ Holz „    .......

„    „ Stein „    .......

„ anhaltsstangen, aus Eichenholz . . 377 „    „ Eisenschiene und

Stützen hinzu 399, 409 399, 404

798

759

409

376

126

gitter und Geländer griffe aus Eisen . .

Holz . .

109

377

riffsstützen ruheplätzchen aus Kunstbeton . . 348 „    ,, Stein liefern . . 123

..    ausbrechen

409

versetzen

42

S trohd acheindeckung ,, lehmschindeln oder Streichschindeln. 253 „ perpetualpressen „ Sackleinwand . .

,, schüttler ....

,, windendeckenputz . . Stromgeschwindigkeitsmesser ,, messer für Telegraphen ,. regulatoren für elektrische Anlagen . 528 „ Wechsler für Telegraphen

Strudelfeilen . .......

Stuck- und Stuckmarmorarbeiten ....    361

„ flächen vergolden . .

,, lustroarbeit ....

,, marmoriertaglohn . .

Stützpfähle.......

Stufen aus Holz ausbrechen

253

749

433

743

359

80 t

560

757

428

361

15

32

99

Schilder

stufen aus Holz, ausbrechen . .

„    ,, liefern . . . 237, 376

,,    „    ,, versetzen ....    103

,, Kunstbeton ....

,, Stein, ausbrechen . .

..    .. liefern ....

483

45

347

44

,,    „ hers teilen.....

,,    ,, versetzen.....

,, Kunstbeton, armiert . . „ Stein ausbrechen . . . .

liefern......

versetzen .....

45

237

103

288

44

126

101

126

Wangen aus Holz

versetzen .... 101

238

Stuhl liegender

„ säulen, Bockpfctten-Dach.....

,, stehender für Ziegeleindeckung 154,

166 bis 173

150, 183, 184

175

Stiele

Stifte, aus Eisen und Messing Stiften-Dreschgarnituren und Maschinen . 743

Stirnradgöpel.............

Stöckel und Klinkerplatten .......

Stöcke, Schraub-............

Stössel................

Stcsselstiele..............

Stockwerkschilder...........

Stoffmeßbänder............

Stopfbüchsen für Gas.........

Stoßbohrer..............

Stoßen von Ziegelmehl, Traß und Puzzo-lanerde..............

575

495

742

298

753

761

574

483

802

523

760

36

535

Stukkaturarbeitertaglohn . .

„    blechdecken . .    .

„    draht ......

„    gerüste    aufstellen .

„    haken ......

,,    nägel......

„    rohr .......

„    stifte......

,,    tonknöpfe ....

„    verputz    abschlagen

„    ,,    berechnen

„    „    Brettschalung für . . .    206

„    -Verputzarbeiten    .... 359 bis 362

herstellen. . . 359

Sturmb

15

900

493

115

503

496

35

494

360

43

961

511

Stoßheber oder Widder......

Stoßmaschinen ..........

Stränge..............

Straßen aufreißen ........

„    beschottern ......... 23    „    ,, legung . .

,,    besanden .......... 23    „    decken abtragen

,,    herstellen .......... 24    „    ,,    berechnen

„ bahnen............816 j ,,    „ herstellen

„    bau.............. 808    j    Sturzträme    anfertigen

„    fahrbahn    ........... 24    „    auslösen .

„ fuhrwerke......573 bis 577, 738 |    ,, versetzen .........104

,,    grundlage    aus Bruchstein    ....    23    j    Sudhauseinrichtung in Brauereien ....    723

,, kanäle aus Beton...... 349, 350 I Supportdrehbänke . . .

,,    laternen für    Gas UDd    Petroleum    .    520    j    Supporte.......

Ligroine......511    Supraporte    (Türaufsätze)

renner

677

579

24

„ Schadenversicherung .... 1055, 1071

Stundenschlagwerke..........586

Sturzboden ....

206

206

134

959

206

204

45

674

676

” hähne.........523

Pflastersteine aus Granit .... 325 „ Kunstbasalt . . 287

320, 342

„ Pflasterungen ,, Schilder . .

„ spritzwagen

„ walzen ......

Streifkugeln aus Stein liefern

„ wagen........

Streuschneider.......

Stricke..........

Strickleitern........

Stroh für Deckenverputzarbeiten .... 359

T.

323

795

762

121

573, 575, 577

75"

579

804

996 bis 1033 Tabakscheuern, Anlage und Größe.... 951

Tachymeter......

Tafelfußböden, ab tragen herstellen reparieren

Tabellen

7'. *

.    134

. 372

Tafelglas, Preis......

Tafeln, Aufschrift- und Firma-Tagfuhren ........ ,

375

417

482

16, 189

328

596

136 bis 139

757

. . 44, 431 ... 431 431 bis 438

756

433

15

522, 562

755

534

237

334

764

. . 764

256

758

14

549    bis 564

550    ,. 564

803

497

804

708

409

398

337

313 bis 318

361

994

735

735

798

801

734

733

747

478, 479

318

321, 478

321

. . 449

511

363 bis 378

hämmer . hobelbänke

756

„ maschinen, Universal-

„ taglohn......

Tischleuchter

671

15

509

521

674

565

. 301

360

322

47

439

111

292, 322

392

Torfmull-Klosetts . . . . „ stechen und Torfziegel

Torglocken.......

Torlaufsteine liefern . . . „ Schilder „    ...

„ Schnapper ......

,, steine versetzen . . . „ stocke ausbrechen . .

Torsionsfestigkeit.....

Träger, eiserne.....

Trägerhebeeisen.....

„ wellblecharbeiten . .

36

568

393

100

44

466

410

805

805

104

22

1017

959

.■•77

'.'1*

410

488

321

121

311

318

135

209 bis 217

209

45

210

104

528

619, 871

451, 452

791

843

18

992

51

36

. . . 67 bis 73, 217 bis 221 ........ 466, 107

166

466

Taglöhne und Taglohnarbeiten 14 bis 17, 539

Taluspflastersteine........

„ Pflasterungen........

Tangentialturbinen........

Tannenholz, Preis........

Tapersägef eilen.........

Tapeten, abkratzen.......

,,    liefern und aufziehen . .

Tapeziererarbeiten .

„    hämmer .

materialien

,, taglohn...........

Taschennivellierinstrumente und Diopter . 800 Taster für Telegraphen . .

Tasterzirkel.......

Tauchbatterien, elekrtische

Teeranstrich.......

„ asphalt und öl ...

„ kübel ..........

„ Öfen ........

„ steinpappeeindeckung Teichgräberschaufeln . . .

„ taglohn .... Telegraphenbestandteile

,, einrichtung . .

Telegraphie im Hause . .

Telephone und deren Einrichtungen . . . 549

Telephonbrücken .....

Tendernieten.......

Tennisspiel........

Teppichfabrikationsmaschinen

„ Stangen ......

„ Stangengriffe ....

Terassenplaster......

Terrakottawaren......

Terrazzo.........

Tetraeder, berechnen ....

Theatermaschinen.....

Theatermaschinerie ....

Theodolithe........

Thermometer.......

Tiefbohrer ........

Tiefbohrmaschinen.....

„ kulturpflüge......

Tierköpfe, Abbildungen . .

„    aus Terrakotta .

„    „ Zinkguß . .

„ Modellpreis . . .

Tischherde. . .

„ lampen für Ligroine Tischlerarbeiten

674

,, für Gas . . . Tischpiatten-Hobelmaschinen

Tombak.........

Tonhähne, eingeschliffene . . „ knöpfe zur Stukkaturung „    ,, Preis......

„ öfen ab tragen...........

„    ,, liefern............

„ „ umsetzen, aufstellen oder ausputzen ...........

„ waren

„ Warenindustrie und Maschinen .... 731 Tordrücker

547 128 382

986 760

„ zangen.............766

Trägheitsmomente . 983 bis 985, 1019 bis 1021

Tragbahren für die Armee.......

,,    „    ,, Kranke ........

Tragel aus Holz versetzen.......

Tragfähigkeits (Festigkeits)-berechnungen

1008 bis 1026

Tragnetzblech (Expanded-Metall)

„ Belastungstabellen . . 491, 492 „    steine    aus    Gips    liefern

„    „    „    Stein

Transformatoren, elektrische

missionen......

parentzifferblätter für Uhren . . . 585 piration für Lufterneuerung .... 941 portable Enstaubungsapparate . . . 693 Herde

„    Kochherde .

,.    Maschinen .

,,    Säugpumpen

,,    Taster für Telegraphie . . 553

porteinrichtungen, Vorschriften . . . 876 „ gebühren (Kosten) . . . 827 bis 851 „    kosten für    Baugegenstände

„ Versicherung .... 842, 1054, 1071 ,, versicherungsgebühren bei Dampfschiffen „    „ weite . .

Trapezformeln . . .

Traßmörtel ....

„ stoßen und sieben T ra versendecken „    genietete

„    gewalzte

„ Preis

Traversenschließen

unterlagsteine versetzen

men .....

121

107

644 bis 646

240

575

757

744

378

1128

558

335

337

338

789

mauerwerk abbrechen „ herstellen

57

472

618

1000

41, 323

327

327

aus

324

287

346

290

107

„ aufsätze (Supraporte)

„ aussichtstürin . . .

„ bandeisen.....

„ drücker aus Danubiametall . . . 391, 392

„    „ rosetten.......

„ eiserne, mit Rahmen versetzen

,, füllungsgitter........

„ fußtritte .........

„ futter . ..........

363

367

105

483

:;-r,

„ schilder „ stocke aus Stein ausbrechen „ Verkleidungen herstellen . . „    „    reparieren. .

„    „    verputzen

367

936

364

Seite

Türen und Tore Bestandteile aus Eichenholz , 363

. 243

364

111

367

44

. 936

aus-

. 382 .    386

. 379 . 385

243

102

44

§oSoo§S^O§mKWÜ,,M o

S w tl»- o\    § oJ S § ca

Tunnels und Tunnelb

Turbinen.....

Turmdächer herstellen

284,

■v.'l

225

16

336

336

328

624, 625

. . 475, 585 . 582 bis 587

585

266

281

326, 332

10 bis 12

Seite

575

Treibrie

Treppen, Bundtram-Treppenwagen . . .

Trichter-Tellermischer für Beton u. Mörtel 779

Triebfeilen............

Trieurs ä alveoles........

Trillagen............

Trockenbauverfahren.......

„    elemente, elektrische. . . .

„    legung feuchter Mauern mit

Asphalt........

Kachlerplatten ....

Seccolyth.......

.. maße aus Holz und Blech

38

Tröge

Trommelmischer für Beton und Mörtel. . 775

Trommeln bei Transmissionen .....

Tropfbar-flüssige Körper, spezifisches Gewicht ........

Trottoirpflaster, aufheben.

„    „    herstellen

„    „    Preise für    Asphalt- . . 337

„    „    reparieren    .

„    „    umpflastern

Trottoirpflasterplatten liefern

Granit........ .

Kunstbasalt ......

Kunstbeton......

Zement........

Trottoirsteine versetzen . .

Truhenwagen......... 573, 575, 577

Türalarmsignale für Telegraphie .... 555

320, 362 322 487 3t 18 . 105, 244 400 363

„    „ reparieren

„ kegel versetzen „ nummerschilder .

„ Öffnungsapparate, pneumatische. . . . 563

„ Schließer, automatische..... 383, 384

reparieren

393, 483

44

363 107 j

„ züge ...............382

Tür- und Fensterstöcke aus Kantholz 242, 363 ,, oder Sicherheitskonfaktleitung .... 555 Türchen für Kellerfenster . .

Türen, Angaben über.....

Flügel, ordinäre . .

„ bessere . . . Größenverhältnisse .

reinigen......

reparieren.....

Riegel herstellen . .

„ reparieren . . Schlösser herstellen .

„ reparieren Stöcke aus Holz,

brechen .....

Stöcke aus Holz, liefern

242, 363

Stöcke aus Holz, mit Falz versehen .......

Stöcke aus Holz, versetzen ........

Stöcke aus Stein, ausbrechen .......

Stöcke aus Stein, liefern 121 Stöcke aus Stein, verputzen ........

Stöcke aus Stein, versetzen ........

Taster, elektrische . . . vom Tischler ..... Zimmermann . , .

593 bis 201 bis

„ mit Wellblech eindecken . .

Turmgesimse aus Rundholz „ glocken . . .

„ spitzen, Kreuz-,, uhren ....

Turngeräte ....

„ ringe.....

IT.

Überstunden .............

Überzug aus Asphalt .........

Überzug von Gewölben und horizontalen Mauerflächen Uferversicherung .

Uhlhorn-Kupplung

Uhren für Höfe, Fabriken und Türme 682

„ zeigerwerke......

Uhrglocken oder Schellen . .

„ macherarbeiten......

,, Zifferblätter.......

Umdecken von Schieferdächern

„    „ Ziegeldächern.........

Umfassungsmauern, statische Berechnung 887

Umlegen von Asphaltpilaster......335

Umlegung bestehender Ziegeldächer . . .    261

Umpflasterungen .........

Umpflasterung in Straßen.......

Umrechnung vom alten Maße und Gewicht ins metrische Maß

Umrechnung von Münzen in österr.-ungar.

Währung........

Umschalter, elektrische ....

Umsetzen von Öfen.....

Unfallversicherung......

Ungarisches Eisen......

Universalbohrmaschinen . . .

„ dampfpumpen ....

„ kloben.......

,, instrumente, forstliche.....

„ mischer für Beton und Mörtel . 778 ,, -Nivellierinstrumente

530

109

1053, 1069

487

677

690

754

802

Vergebung und Übernahme von Hochbauten

in Wien..............

Verglasung, Berechnungsnorm......

,    Preis .••••••••••

Vergleich verschiedener Belastungen , . , Gewichte ... 11,

Maße......

Münzen.....

Pferdestärken . .    13

...... . 429, 430

976

961

41C

CN <N

pH rH

»•

Oi CO

pumpen .... riemenkitt . . . -Tischlermaschinen

800

690

648

Vergolderarbeiten

,, taglohn .........

Verkittung von Steinfugen.....

Verklätschung von Flechtwänden . , Verkleidung von Aborten .....

r.

98

42

671

378

760

-Wasserwagen . ,

-Zement-Fugeisen und Straßenkanäle aus Beton . . 350 812

Unrats-

Unterbau bei Eisenbahnen.......

Unterbau, Begriff desselben bei der Feuerversicherung ...........

Unterbühnen bei Theatern.......

761

1059

„    „    Baracken    mit Eternit-

platten ......

,,    „    Sockeln .     .....

„    zu    Türen........

Verkleidungsplatten, für Mauern .... 303 „    ,,    Ton und Steinzeug . 296

..    rahmen für Fenster

1121

98

363

370

736

316

39

Untergesimse, Terrakotta Untergrundpflüge . . .

Unterlagen bei Asphaltfußböden . . 335, 344

Unterlagsscheiben.....

Unterlagsteine für Öfen liefern

747

125

Unterleibsitzbad Unterschlächtige Wasserräder

Unterzündspäne......

Urinflaschen .......

Urinoir und Urinol .... Urnen aus Ton......

Traversen liefern . . .    121

546

590

252

807

548

322

,, ziegel, ausbrechen . . . Verladekosten bei Dampfschiffen . .

. . 842

359

89

,,    „    „ herstellen . . . . 87 bis 91

„    der Türverkleidungen

„    neugelegter Fußböden.....106

Verputzarbeiten, Berechnungsnorm. 102 bis 104 ,, flächen weißigen Verschalungen abtragen

107

96

134

V.

Vakuumapparate

Vakuum-Cleaner

729

Val de travers-Naturasphalt Valorenversicherung .... Vasen aus Stuckmarmor . .

ii ii Ton .....

Ventilationsanlagen ....

„    heizung.....

,,    klappen, Preis. .

versetzen

693

337

. . 1054, 1071

361

322

867, 941

459

461

Berechnungsnorm.....961

herstellen aus Brettern . . 206

.....230 bis 233

aus Latten . . . 235 „ Pfosten . . 234 Schwarten . 229 Stukkatur-

für

206

Ventilato Ventile .

106

ren

687, 941

247

„ für Brunnenrohre Verarbeitungseisen und Bleche Verband, Holzkonstruktion mit . . 142 bis 204

„ kästen............

„ mittel............

Verbleiungen bei Kunstglasarbeiten . . .

Verbotstafeln ............

Verbrämung von Fugen........

Verbrennungskraftmaschinen......

Verdachungskonsolen aus Terrakotta . . 314 Zement

verputz........

Verschlußläden aus Wellblech Versenkbohrmaschinen . . .

,, brunnen ......

Versetzarbeiten......

„ stücke für Gaseinrichtung .... 523 ' Versicherung von Fabriken .... 1055, 1056 Versicherungs-Aktiengesellschaften . 1052, 1055 anstalten

412

678

. . . 327, 543 98 bis 109, 957

486

800

807

418

483

94

610

. 1055, 1056 1058 bis 1063

an träge bedingungen

gebühren bei Dampfschifftransport

gebühren bei Eisenbahnentransport .......

vertrage oder Polizzen . . . 1057 werte

1058

842, 843

828

Verdichten des Erdreiches Verführung von Erd- und Steinmassen m.

Kähnen ..............

Verführungskosten, allgemeine......

bei Erdaushebungen . mit Dampfschiffen . . „ Eisenbahnen . . . ,, Pferdetransport

318

885

29

819

19

835

820

818

. 1057

wesen im allgemeinen 1052 bisl056 zweige

1058 bis 1072

Versilberung

Verstreichung von Fugen . .

Vertikalsägen .......

Verträge, Bau-.......

Verwaltung von Eisenbahnen Verzapfen von Rahmstücken bei Fenstern 370 Verzierungen, Etrurische aus Stuck . . .    361

Verzinkte Bleche

430

93

. 669, 671

813

268, 274

Verzinkte Drahtseile ....

,,    Eisendrähte . . .

„    Nägel......

Vestibulstufen aus Karststein ,, taster für Telegraphie

Vibrationsisolierung.....

Viehöl (Steinöl)......

„ Ställe.........

„ stand, Raumbedarf . .

Viehversicherung .....

Vierecke berechnen ....

,, scharige Schäl- und Saatpflüge . .

Viertelkreiseisen......... . . .

Vizebaupoliertaglohn.........

Vogelzungenfeilen..........

Voltmeter..............

Seite

. . 646

503, 557

275

129

554

616

334

949

948

Wagenfederstahl.....

„ heber .......

„ remisen, Konstruktion „ schupfent ,, spritzen .

„ Standgeld für Bahnen Waggebühr bei Dampfschifftransport . .

Eisenbahntransport . . .

Seite

. . . 493 . 576, 578

048

1055, 1072

992

. 746

1012

14

757

529

ore

367

792

828

842

Vorgelegtüren für Kamine

Vorhänge.......

Vorhängschlösser . . .

939

434

380

385

„    reparieren

Vorhangstangenhalter Vorlegstufen ....

Vorköpfe und Röhren zu Ausgußgränden.    286

Vorkopfstücke, Kanal-.........

Vorschriften über die Ausführung bei Bauanlagen .......

Vorschriften zur Ausführung der

Aborte..............

409

126

128

854, 883 bis 975

Arbeitsmaschinen..........

Arbeitsräume...........

Aufzüge .............

Baderäume........... .

Dampfkesselanlagen........

Eisenbahnbauten ...... . . .

Fabriksbauten...........

Fallwerke..............

Garderoberäume..........

Hebezeuge.............

Kraftmaschinenanlagen.......

Lagerräume............

Maschinenanlagen.........

Schlagwerke............

Schutzbehelfe...........

Transmissionnen..........

Transporteinrichtungen.......

Waschräume............

Wasserbeschaffung (Trink- und Waschwasser) ............

Werkseinrichtungen........

Vorstehendes Quadergewölbe......

Vorsperre für Wägen .........

879

873

863

874

878

868

859

863

874

878

874

870

877

870

874

872

871

876

878

878

873

62

576

Waggonbleche

„ dachbleche.........

„ federstahl und Flachfederstahl „ schilder . . .

Wagnerarbeiten . . .

„ bänke ....

,, maschinen . .

„ taglohn....

Waldausrödung . . .

„ brandschaden . .

„ moospieis . . .

„ moossammeln . .

Walzeisen aller Sorten Walzen für Gärten .

„ Straßen . hobelm aschinen

828

488

488

493

486

573

673

673

15

35

1053

252

35

1007 bis 1016

761

762

667, 668

maschinen, patentierte für Jalousien 434 „ Stachel- . . .

Walzwerke für Zement Wandabstauber . . .

arme, Abbildungen, elektrische . . .    523

„ für Gasbeleuchtung .... 521 ,,    „ Ligroinbeleuchtung . . . 511

armlampen, Retroleum-bekleidung, Stucklustro-bohrer ........

707

732

797

. 510 . 361

759

672, 679

bohrmaschinen ....

drehkrane ......

kegel für Gaseinrichtung

kniee........

konsolen mit Stehlager

konsollager......

kugeln........

lampen, Petroleum- . .

malerei.......

pissoirs und Muscheln .... 294, 295 scheiben . . schutzbretter tapeten . . taster . . . terrazzo . . träger . . . verkleider .

772

522

' 637

638

522

510

428

377

431

552

361

640

15

w.

Verkleidung mit Kunstschiefer . . . 279 295 bis 297

433

Wachsbarchent Wachsfabrikationsmaschinen, Erd- ....    715

Wächterhäuser

„ kontroleuhren, elektrische .... 587 ,, lohn Währung . . .

Wände aus Holz

966

14

376

„    „ Korkstein....... 304, 305

Wärterhäuser, Ausführungs-Vorschriften . 966 Wagen (Fuhrwagen) ...

,, für Ochsengespanne ,, und Gewichte . .

verkeidungskäcbeln . .

winden........

Wangenstiegen ......

Wannenpipen.......

Wappen, Stückarbeit ....

„    österr. aus Zinkguß

„    schilder aus Zinkguß

Warenklassifikation.....

„ kreditversicherung . . Warmwasserheizung ....

leitung.....

771

238

538

362

480

478

822, 836 . . 1055 460, 940

OI2

573, 575, 577

573

„ beißer.

„ beschlag

788

576

575

Warnungstafeln Waschbürsten

„ kessel, Größe und Anlage . . 794, 939 „ leinen

„ maschinen für Kies und Sand . . 780 „ räume, Vorschriften

486

796

578

878

Seite

548

276, 278, 283

132

541

943

570

572

580

252

eimer fässer aus Holz

570

300

541, 804

425

460 bis 463

278

588, 590 588, 589

572

7 lü

540

535 bis 541 535 ,. 541

536

541

347

650

241

motoren . . .

räder.....

rinnen .... Säulenmaschinen sand.....

590

1054

572

, . 21, 22

. . 754, 760

. . 709 „ Schafwolle .... 706

470

587

24

812

485

499

578

274

275, 488

44

96, 97

43

36

Seite

49

565

797

797

410

268

408

72

269

269

618

48, 324

766

523

22

580

708

813

533

512

331

674 „ 687

493

574

r.vs

415

889

983 bis 985

976

49

970

894

769 bis 772

366

605

001

004

415

894

755

466, 1013

1,;,;

634

30

592

Wolf bei Glockeu . . . für Steintransporte

Waschtische

Waschen von Fenstern und Türen . . .    111

„    „ Fußböden........111

Wasser, Vorschriften für Trink- und Nutz- 878 .. abfallrohre

ampcr......

auslaufmuscheln auslaufständer . .

bauarbeiten des Zimmermanns . . 247 baugehölze, Durchtränken .... 1127 bauten, Steine für bedarf im allgemeinen bottiche, hölzerne . .

büttein ......

dichte Hanfschläuche

Holzwände Taster, elektrische .... 552 .............572

„    „ Steinzeug

filtrierapparate fracht ....

glasanstrich und Kitt

heizung ......

kessel aus Zinkblech kraftanlagen ....

„ wert......

kübel, hölzerne ... kunstmühlen-Maschinen läufe aus Kunstbetonstein .... 348 laufmuscheln, gußeiserne

leitung........

leitungsanlagen ....

„    artikel ....

„    laufständer. . .

,-,    röhren    aus    Beton

„    „    „    Blei

„    „    „    Holz

„    „    „    Schmiedeeisen    .    651

„    „    „    Steinzeug    .    .    .    292

. . 588, 590, 597

292

. . 597 j . 27, 48

„ Schadenversicherung .

„ schaffein, hölzerne „ schöpfen .......

„ standshähne ....

„ wagen (Libellen) . .

„ wannen liefern und versetzen. 106, 794 Webereimaschinen für Baumwolle . . .. . 704 „    „ Hanf, Flachs und

Werg . .

Wechselkästen Wechselseitige Versicherungsanstalten 1052, 1056 Weckuhren, Sieherheits- .

Wegherstellung.....

Wegübergänge ......

Wegweisertafeln, Preise für

Weichguß........

Weinböcke .......

Weißbleche...... .

Weißbl echdaeheindeckung Weißigung abkratzen . .

„ hersteilen . . .

Weißkalk, Preis für . . .

■ erzeugung

Weißkalkmörtel Weißkupfer . .

,, pinsel . . , ,, wedel . . , Wellblech arbei ten

,,    dacheindeckung . . .

„    türen .......

Wellenfalzziegelgewölbe ....

Wellenschiefer........

Wellenschieferdacheindeckung .

„ Transmissions- ....

Wellsand, Donau-......

Wendeltreppen aus Eisen . . .

Wenderinge.........

Wendungen für Gasbeleuchtung Werfen von Erde, Schotter und Schutt .

Werg.................

„ Spinnereimaschinen........

„ Webereimaschinen.........709

Werkseinrichtungen, Vorschriften .... 873

Werkstätten .......

Werkstattgehänge, elektrische

stattlampen.....

Steinplattenpflaster . .

stücke aus Stein.....121, 125, 128

zeuge, diverse- . 752 bis 760, 794 bis 797 zeugmaschinen zeugstahl . .

„ zeugstiele ...............

Wert der Versicherungspolizzen . . 1057, 1058 Westons Flaschenzüge . .

Wetterfahnen ......

„ Schenkel für Fenster..... 370, 371

Widder oder Stoßheber, hydraulische . . 535 Widerlagsstärken Widers tandsmomente

Wiener Hochbauten, Vergebung und Übernahme ...........

„ Maße und Gewichte, Vergleich . .

,, weiß, Preis ...........

„ Wohnhaus, Arbeits- und Lieferungsbedingnisse ..........

Wienflußrieselschotter und Sand . . .48, 324 Winddruck gegen Dächer . . .

Winden...........

Windfänge..........

„ leistung und Preis . . .

„ motoren........

„ räder..........

„ rosen .........

„ stoßbelastung bei Dächern Winkel aus Eisen und Stahl .

„ eisen.........

„ eisen, Gewichts tabeile .

„ hähne für Gaseinrichtung .... 523

,, kniee .......

„ konsolen für Stehlager „ rohre, Spiegel    und    Trommeln    .    .    802

Wippen erzeugen.......

Wirkungsgrad der Wasserräder Wirtschaftshöfe, Größenverhältnisse . . . 952

„ pumpen ........ 789, 790

„    requisiten (Gerätschaften)    .    .    794

„    Werkzeuge    .........794

Wohngebäude,Konstruktionsangaben 944 bis 945 Wohnhäuser, Entwertung usw. . 1075 bis 1090

Wohnhaus in Wien........ 970. 976

.....566

764

Seite

438

433

602

801

807

325

324

722, 763, 795

758

324

333

. . 619, 620 . . 320, 360

::o;

319

87

770

7.5s

44

127

500

Zeigerwerke für Uhren Zei tkarten Versicherung Zellenräder.....

„ Umschalter Zementbeton-Eisenkonstruktionen . . 350, 937 bildhauerwaren

761

346

290

48

50

290

48

. . 330

steingegenstände

-Erzeugungsmaschinen . . .    783

48

..... 982

Seite

241

648

47

35

731

258

15

33

40

731

. . 954 hersteilen . . 66, 67

578, 762

37

. . 62 bis 64 . Schmatzen einbrechen . ohne Verputz .... 63, 64

mehlpreis .

,, stoßen und sieben Pflasterungen, aufheben herstellen

263

14

731

686

. 668

80

499

321, 481 363, 481

om

. . 258

. . .583 bis 585 ......754

Ziffern aus Stahl . . . .

Zimmerbesen......

„ glocken.....

„ heizofen, abtragen „ liefern . .

564

. . 439

108

. . 439 .15, 428 . .    551

......133 bis 252

beim Demolieren .    133

„ Landbau . . 135 Wasserbau . 247

nungsnor-

. . 252, 959

15

431

Zinkblech arbeiten

„    dicheindeckung abtragen    .    .    .    277

hersteilen    .    277,    286

........274

........274

WollbordmntteD . . . . Wollene Glockenschnüre Woolfsche Maschinen Woltmannmesser . . .

Wundspritzen Würfel aus Holz (Holzstöckel) erzeugen . 236 berechnen

(Holzstöckel) Pflasterung ....    325

oder Holzstöckelpflaster aufheben42, 323 Pflasterungen mit Granit „ steine aus Granit

Wurfgitter......... . .

„ schaufeln........

,, steine für Wasserbauten

X.

Xylolith- oder Steinholz- und Asbestfußböden

z.

Zackengewölbe ............68, 71

Zahlenbeispiele für Deckenberechnungen .    927

Zahnkuppelungen ....

„ schnitte aus Gips . .

„    „    „    Terrakotta

„    „    ,,    Zement.......

„    „    in    Verputz hersteilen.    . .

„ Stangenwinden Zangen.....

„ dachstühle mit Mezzanin . . 180, 181 Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen . .    672

Zargenstücke, auslösen ,,    liefern . ,

Zaun- oder Spalierdraht

„ pfähle erzeugen .........

Zeichen für Karten u. Katasterpläne 1034 bis 1046

583, 587 . . 1055

592

530 319

dacheindcckung, Häuslerschc . . . 270 friese . . fugeisen . fußböden . gegenstände gips . . . industrie und Maschinen . . . 731, 783

kalke.....

mörtel .... platten . . .

Portland-, Preis ........

pflaister, aufreißen . . 41, 323 hersteilen

291

Zemente, Preise.......

Zentesimalwagen .......

Zentralluftheizung......

Zentralumschalter für Telephone Zentrifugal-Sichtmaschinen . .

Zentriermaschinen......

Zentrumbohrer .......

Zerkniekungsfestigkeit ....

Zersägen von Hölzern........

Zickzackriemenverbinder.......

Ziegel aus Kalk und Sand......

Ziegelausmaße (Dimensionen).....

Ziegeleimaschinen..........

Ziegeldacheindeckung ........

„ deckertaglohn..........

„ erzeugung...........

„ gewölbemauerwerk, abtragen . . . „    ,,    Berechnungs

normen

industriemaschinen karren

mauerwerk, Berechnungsnormen . .    953

. ,,    gerades, abtragen . .

..    hersteilen

36

41, 323

„ Regiearbeiten „ schlagertaglolm ....... . . .

„ tascheneindeckung......

„ tonzementindustrie......

Ziehbänke für Spengler......

Zirkularsägen und Zirkularsägespindeln Ziergesimse . . .

•„ guß.....

,, leisten . . .

„ Verkleidungen „ verputz . .

Zifferblätter . .

797 47

,, umsetzen und aufstellen „ heizung, direkte „ maierarbeiten . telegraphie . . Zimmermaansarbeiten

Berech

men

„ taglohn.........

Zimmertapozierung...........

.. türstöcke aus Holz ausbrechen . .    44

„ hersteilen . . . 243 ,, versetzen . . . 102 ...... 276 bis 282

Zinbleche, Gewicht

„ raffinierte . . Zinkblech tascheneindeckung

Zinkgußaufsätze.....

., buchstabcn . . . .

„ figuren......

„ kapitale.....

,, konsolen.....

,, Modellkosten

waren......

269

478

Zinkpole

•J7:,

669

668, 669

758

846 bis 851

844

1012

565

728

728

207

649

981

434

780

766

571

254

579

553

770

591

91

986

759

758

648

615

758

611

580

307

920 bis 924

58

559

687

598, 599

Zinkzylinder für Callaudclemente ....    560

Zinn, Löt-

„ geschirre zu Flüssigkeitsmaßen . . .    789

„ rohren............ 660, 661

Zirkel ......

Zirkularsägeblätter .

„ sägen . . .

„ sägespindein ....

Zollstäbe.........

„ tarif ..........

„ wesen..........

Zoreseisen .........

Zubehör zu Glocken . . . . ,

Zuckerfabrikation......

Zuckerfabrikationsmaschinen .

Zufällige Belastung für Decken Zuflußrohren aus Blei ....

Zugfestigkeit.........

,, Jalousien ........

„ rammen.........

„ rollen..........

„ schaffein, hölzerne ....

„ schindelndachdeckung . . .

„ seile und Stränge ....

„ taste! ..........

Zugwinden..............

Zulässige Belastung verschiedener Baumaterialien Zuppingerräder Zurichtung von Bruchsteinflächen . . .

Zusammengesetzte Festigkeit.....

Zweispitzhämmer. . .........

„ krampen..........

„ nieten . . . ........

Zweitakt-Rohölmotoren........

Zwickzangen ............

Zwillingsgasmotoren.........

Zwirn ...............

Zwischendecken mit Korksteinen . . .

„ hähne für Gasbeleuchtung . . - 522 Zwischen- oder Zwuselrinnen .... 240, 282 ,, wände aus Korkstein Zyklopen-Mauerwerk ....

Zylinder aus Zink......

„    blasbälge.......

Zylindrische Kessel

Bezugsquellen-Auskunftei

Dieses Verzeichnis ist ein Auszug aus unserem Haupt-Archiv als Anhang zu jung-Müller: Wiener Bauratgeber, 7. Auflage.

Auf Wunsch wird ein unverbindlicher Anmelde

Einschreibungen in unser Haupt=Archiv, das für die Auskunftserteilungen benutzt wird, erfolgen jederzeit bedingungslos und kostenfrei.

bogen zugeschickt.

Unser Archiv wird sehr häufig in Anspruch genommen, weil wir Auskünfte über empfehlenswerte Erzeugnisse oder Bezugsquellen, ferner von technischen Unternehmungen oder Sachverständigen und Adressen über Materialien oder Spezialartikel, auf Grund der weitreichenden Verbindungen unseres Verlages, beiderseits ohne Verpflichtung und kostenlos zu geben imstande sind.

Anfragen jeder Art erbeten an:

Waldbeim=Eberle A.=G., Technischer Verlag, Wien, VII.

Abhaltung

Abbauhämmer, Preßluft-:

—    Ingersoll Rand Co. m. b. H., Wien, IV., Wiedner Gürtel 26.

—    Maschinenfabrik Oberschöneweide A. G., Berlin-Schöne weide.

Abbeizmittel:

—    Fritze 0., Wien, XII.

—    Reichhold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran (Anzeige Seite 28).

Abdampfanlagen:

—    Balcke & Co., Wien, VII.

—    Hübner & Mayer, Wien, XIX.

Abdichtung, Grundwasser-:

Siehe „Ceresit“.

Abfall-Verbrennungsöfen:

—    Osten⁻. Abwasser-Reinigungs-Gesell-schaft, System Dittler, G. m. b. H., Wien, IV., Schönbrunnerstraße 36.

Abflußrohre:

—    Hahn Albert, Wien, I.

—    Exz. Graf Waldsteinsehe Berg- und Hüttendirektion Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Abflußrohre, leichte, gußeiserne:

—    Exz. ftnist Graf Waldsteinsche Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz hei Pilsenetz, Böhmen.

Abfriedungen:

Siehe Einfriedungen oder Drahtwaren.

Abfuhrwagen:

— Fügert Anton, Karlsbad-Fischern.

der Grundfeuchtigkeit siehe „Stearit“.

Abortanlagen:

—    Eranz Otto, Bodenhach a/Elhe.

—    Euchs Alois, G. m. b. H., Mähr. Ostrau.

—    Maluschek & Co., Wien, IX.

—    Wagner-Birö-Kurz A. G., Wien, V.

Abortbestandteile aus Steinzeug:

—    Schattauer Thonwarenfabrik, A. G., Wien, I.

—    Tonwarenabteilung der Xiederösterr. Escompte-Gesellschaft, Wien, I.

—    Vereinigte Chamottefabriken vorm. C. Kulmitz, G. m. b. H., Halbstadt. (Anzeige Seite D.)

Abortbestandteile, gußeiserne:

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

—    Juhos & Co. Jul., Wien, H., Kordbahnstraße 44. (Anzeige Seite 18.)

Abortbestandteile, hölzerne:

—    Dambachwerke, Oberösterr. Holzindustrie G. m. b. H., Rosenau bei Windischgarsten, O.-Ö.

Abteufpumpen:

Manfai. Das Reservierprinzip für Städtekanalisationssysteme Reinigungsfrage städtischer

ichte der neueren Auffassungen.

1911. K 2.30. Verlag (Anzeige Seite 40.) I — Herold Richard, Komotau, Böhmen.

Abortrohre, gußeiserne:

Exz. Ernst Graf Waldsteinsche St.iahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Abraumarbeiten:

—    Berndt Robert, Brüx.

Absorptionsöle:

—    Rütger Julius, Angern, N.-Ö.

Absperrvorrichtungen:

Siehe Ventile.

Abteilungswände:

—    Aktiengesellschaft für patentierte Korksteinfabrikation und Korksteinbauten vorm. Kleiner & Bockmayer, Wien, VI. (Anzeige Seite 20.)

—    Simon Oswald, Gipswändelieferant, Asch, Böhmen.

—    Putsch Anton, G. m. b.PL, Wien, IX.

— Vogel Ernst, Maschinenfabrik, Stockerau hei Wien.

Abwaschanlagen:

Siehe Gesundheitstechnische Anlagen.

Abwasser-Desinfektions-Anlagen:

—    Dampfapparatebaü-Gesellschaft m.b.H., Wien, VI., Wallgasse 39. (Anzeige Seite 20.)

—    Österr. Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft, System Dittler, G. m. b. G., Wien, IV., Schönbrunnerstraße 3G.

Abwasser - Kläranlagen:

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m.b.H., Wien, VI., Wallgasse 39. (Anzeige Seite 20.)

Abwasserreinigung:

—    Hofer Thomas, beh. aut. Ziv. - Ing. f. techn. Chemie, Baden bei Wien.

Abwasser-Reinigungsanlagen:

—    Dortmunder Abwasser - Reinigungs-Anlagen-Gesellschaft, Ingenieurbüro Posseyer, Dortmund.

—    Erste nordböhmische Wasserbaugesellschaft m. b. H., Aussig.

—    Österr. Abwasser-Reinigungs-Ges. System Dittler, G. m. b. H., Wien, IV.

—    Rella N. & Neffe, Wien, IX.

Abwässerreinigungskunde:

und die Abwässer

Abweisende Mittel:

Siehe Antirost, oder Ceresit,oderEisen-schutz, oder Fassaden-Edelputz, oder Stearit, oderWasserabdichtungsmittel.

Achsen:

S. Wagenachsen, od. Waggonachsen.

Achsen- und Wagenfedern:

— Wiener Eisenhandelsgesellschaft m. h. H., Wien, VII.

Adaptierungen:

—    Bublik J., Architekt und Stadtbaumeister, Wien, XII/,, Ruckergasse 4.

Adler u. Wappen, plastische:

—    Tutti Heinrich, Wien, VII., Lindengasse 2.

Ahornhoiz:

—    Brüder Wettstein, Brüx i. B.

Akkumulatoren:

—    Akkumulatorenfabrik A. G., Wien, I.

—    Österr. Varta - Akkumulatoren,

Wien, IV.

—    Stabenow Rudolf, CelakowitzbeiPrag.

Alarmsignalapparate:

—    Deckert & Eomolka, Wien, IV.

—    Leopolder & Sohn, Wien, III.

Alpakawaren:

—    Musterlager der n.-ö. Landes-Gewerbeförderung, Wien, I.

Altäre, Holz-:

—    Erste Produktivgenossenschaft der Erzeuger von kirchl. Kunstgegenständen, r. G. m. b.H.,St. Ulrich, Tirol.

—    Hanel Robert & Sohn, Neutitschein, Mähren.

Altäre, Kunststein-:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X. Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

Altäre, Stein-:

—    Seiche Josef, Teplitz i./B.

—    Urban J. L., Olmütz.

Alteisen und Metalle:

—    Alteisen-Handelsvereinigung, Wien, I.

—    Drab Moritz, Wien, XVI.

Aluminiumfarbe, hitzebeständig:

—    Reichhold, Flügger & Boecking, Laek-fabrik, Wien, XXI.. Kagran (Anzeige Seite 28).

Aluminiumguß:

Ampein:

Anschlußgeleise, normal und schmal:

Apparate aller Art:

Ambosse:

—    Böliler Gebr. & Co., A. G., Wien, 1.

—    Phönix - Stahlwerke J. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Amerikanische Hölzer:

Siehe Holz.

Amerikanische Rohrbrunnen:

—    Pumpen- und Maschinenfabrik A. Füratseli, G. m. b. H., Troppau. ( Anzeige Seite 17.)

Ammonal - Sprengstoff:

—    Aktien - Gesellschaft G. ttoth, Felixdorf, N.-Ö.

Siehe Lampen und Luster.

Amperemeter:

Siehe Instrumente.

Analysen, chem.:

—    Förster Oskar, Chemiker, Bielitz, Österr. Schlesien.

—    Welwart AI., Ing.-Chemiker, Wien, IX., W^asagasse 31.

Anhaltestangen:

Siehe Stiegengeländer.

Anhängeseile:

Siehe Drahtseile, oder Seilfabriken.

Ankereisen, Ankerplatten:

—    Eisen-Industrie A. G. Ferrum, Friedland bei Mistek.

—    Skodawerke A. G., Pilsen.

—    Ternitzer Stahl- und Eisenwerke von Schoeller & Co., Wien, I.

Ankerschienen:

—    Deutsche Kahneisen-Gesellschaft Jordahl & Co., Berlin W 35, Potsdamerstraße 103 a.

Ankündigungen:

Siehe Anhangseiten 1—IS.

Anrichtetische:

mit Gas- und Kohlenfeuerung.

—    Friedrich Siemens, Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

— Boessemann & Kühnemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen u. Waggonfabrik, Prag, VII., Osadnigasse 793. (Anzeige Seite 4.)

Anstalts-Küchenherde:

— Siemens Friedrich, Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Anstreichen:

maschinelles und manuelles.

—    Österreich.-Ungarische Eisenschutz-Gesellschaft, G. m. b. H., Wien, IX., Schubertgasse 22.

Anstriche für Eisen:

—    Österreich.-Ungarische Eisenschutz-Gesellschaft, G. m. b. H., Wien, IX.

Anstrichfarben:

Siehe Farben.

Anstrich, wasserabweisend:

—    Österreich. Ceresit - Ges. m. b. H., Wien, XIX. (Anzeige Seite 10.)

Anticorrosivum :

—    Frischauer & Co., Wien, VI.

Antiferuginfarbe:

—    Leuchtag & Co., Wien, III.

Antikesselsteinanstrich Corrix:

—    Hauk Hubert K., Wien, IX.

Antimerulion:

—    Barthel Michael & Co., Wien, X.

Antiquitäten :

—    Ausstellung Kuss, Inhaber Josef A. Buss, Wien, V., Bacherplatz 2, Tel. Nr. 55130.

—    Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, HL, Ungargasse 59—01.

Antirostfarben:

—    Ferrool-Hocksit-G. m. b. H., Wien, VI.

—    Zonca G. & Ci., Triest.

Antiseptischer Holzanstrich:

Siehe Imprägnierwerke.

— Borsig A., Berg- und Hütten-Verwaltung, Borsigwerk, Oberschlesien.

Aquarellfarben:

—    Wagner Günther, Wien, X.

Arbeiteranzüge, wasserdichte:

—    Eisinger M. J. & Söhne, Wien, I.

Arbeiterfürsorge:

Siehe Kleiderschränke, oder Waschanlagen für Fabriken.

Arbeiterhäuser:

—    Kraft, Arbeiterhäuser, Arbeiterkolonien und Wohlfahrtseinrichtungen. Mit 91 Illnstrationen. 1891. K 2.40 Verlag-Anzeige Seite 40—43.

Allgemeine Bauzeitung. Gegr. von Prof. Chr. Ludwig Förster. Österreichische Viertel,iahrsschrift für den öffentlichen Baudienst. H rausgegeben vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. 1916.81. Jahrgang. Ganzj. K 24.—-. Verlag siehe Seite 31.

Asbestplatten:

Arbeiter-Kleiderschränke, eiserne:

—    Wagner-Biro-Kurz-A.-G.,' Wien, V.

Arbeiterwaschanlagen:

Siehe Gesundbeitstechnische Anlagen.

Arbeiter - Wascheinrichtungen, emaillierte :

—    Exz. Ernst Graf Waldsteinsche Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Architekten:

—    Bublik J., Architekt und Stadtbaum.. Wien, XII/i, ßuekergasse 1.

—    Fellner & Helmer. Wien, IX.

—    Jaksch Hans, Wien, VIIT., Tigergasse 35.

—    Brüder Wettstein, Architekten und Baumeister, Brüx, Böhmen.

Architekt für Gartenanlagen:

—    Maxwald F. J. jun., Wien, IV.

Architektur :

—    Klein, Die architektonische Formenlehre. Handbuch zum Studium und Unterricht der Renaissance-Formen. 3. Auflage. 1899. Heft I: Horizontalgliederungen. Mit 79 Figuren und 1 Tafel, Heft II: Vertikalgliederungen. Mit 75 Figuren und l Tafel. Heft III: Maueröffnungen. Mit 70 Figuren und 1 Tafel; jedes Heft K 2.40. Verlag siehe Anzeigen-Anhang Seite 40.

—    Österr. Ingenieur- und Archi-tekten-Kalender. Ein Taschenbuch und Notizbuch für Bau- und Maschinenbauingenieure, Architekten. Baumeister,Studierende antech.Hochschulen etc. Gegründet 1867 von Dr. R. Sonndorfer. Herausgegeben von Prof. Dipl.-Ing. J. Melan. 1916 (48. Jahrgang). 2 Teile. Gebunden in Taschenformat K 4.80. Verlag siehe Seite 43.

—    R edtenbacher,Tektonik.Prinzipien der künstlerischen Gestaltung. Mit 251 Illustrationen. 1881. K 7.20. Verlag siehe Beite 40—42.

—    Schubert, Die Baudenkmale von Sarmakand. Architektonischer Reisebericht. Mit 19 Abbild, u. 12 Tafeln. 1898. Geheftet K 3.—. Verlag siehe Anhang Seite 41.

—    Schubert, Bochara. Architekton. Reiseskizzen. Mit 24 Abbildungen und

. 12 Tafeln. 1899. Geheftet K 3.—. Verlag siehe Seite 31, 40, 41, 42, 43.

Architekturarbeiten :

—    Thieme F. & Co., Leitmeritz a. E. (Anzeige Seite 29.)

Architekturkonkurrenzen :

Verlagsanzeigen Seite 32 und Seite 36.

Architekturpapiermodelle:

—    Dimter Franz, Braunau in Böhmen.

Archiveinrichtungen:

—    Jerry-Bureauanlagen Co , Wien. I.

—    Wagner-Biro-Kurz-A.-G., Wien, V.

Armaturen :

Siehe Gas- und Wasserleitungsarmaturen, oder Maschinenarmaturen usw.

Armaturmodelle:

Siehe Modelle.

Artesische Brunnen:

—    ßabl’s Anton Nachf. (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-. Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII.,. Theresiengasse 42/44.

Artillerie- und Geniewesen:

—    Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens,herausgegeben vom k. u. k. technischen Militär-Komitee. 1916(47. Jahrgang). GanzjährigK24.—. Verlag siehe Seite 40.

Asbesterzeugnisse:

—    Asbest- und Gummiwerke Calmon, Wien, XIII.

—    Josefsthaler Gummi- u. Asbestwaren-fabriks-Ges. m. b. II., Wien, IX.

—    Union-Asbestwarenfabrik G. m. b. H., Wien, II.

Asbestfußbörfen:

—    Cooper & Co., Wien, VII.

—    Stäuber & Co., Wien, IX.. Währinger-straße 61.

Asbestgewebe und Matratzen:

—    Burgmann Feodor, Bodenbach a Elbe.

—    Torrid-WerkeL.H.Schindler, Troppau. (Anzeige Seite 1.)

— Klinger Rieh., G. m. b. H., Gumpoldskirchen, N. Ö.

Asbestschiefer:

—    Jung Johann. Vertreter der All gern. Asbestschieferwelke, Wien, XVIII., Anastasius Grüngasse 11. Tel. 3814, Stelle 6.

—    „Perennit“. Asbestschieferwerke, Ges. m. b. II.. Wels.

Asphalt:

zeige

—    Eelsinger Hans, Wien, V.

—    Gräfes Xachf. Otto, A. G., Wien, I.

Asphaltierungen:

Asphaitlack:

Asbestschieferfabriken:

—    ,,Elite“-Asbestschieferwerk Salomon Grätzer, Olinütz.

—    Erste Nord böhmische Äsbestschiefer-Fabrik Falkenau-Kittlitz.

—    Olmiitzer Asbestschieferwerke, Obransky & Prucek, Olmiitz. (Anzeige Seite 15.)

Asbestzementschiefer:

—    Eternit - Werke Ludwig Hatsehek, Wien, IX/l, Maria.Theresienstraße 15, Vöcklabruck, Ob.-Österr., Budapest u. Xyerges - Uj falu, Ungarn. (Anzeige Seite 23.)

—    Firmitwerke, G. m. b. H., Weissen-bach a/Triesting, X.-Ö.

—    Olmiitzer Asbestschieferwerke Obransky & Prucek, Olmiitz. (Anzeige Seite 15.)

Asbestzementschieferfabrikation:

—    Verlag M. Krayn, Berlin, W. 10. (Anzeige Seite 33.)

Asol:

— Asolfabrik Union, Krochwitz bei Bodenbach a. Elbe.

—    Adria-Asphaltges. m. b. H., Spalato.

—    Xeuchatel Asphalt-Unternehmung Josef v. Bresslern, Wien, I., Giselastraße 6.

—    Österr. Asphalt-A.-G., Wien, IX.

—    Taussig Adolf, Pilsen.

—    Umlauft Jos. & Co., G.m.b.H.,Bodenbach a. Elbe. (Anzeige Seite 13.)

Asphaltarbeiten:

— Büsseher & Hoffmann, Teplitzer Asphaltwerke, Teplitz-Schönau. (An-Seite 11.)

—    Hruza & Rosenberg, Olmiitz.

—    Rütgers Jul., Angern, X. Ö.

—    Umlauft Jos. & Co., G. m. b. R Bodenbach. (Anzeige Seite 13.)

— Weber C. F.. Aktiengesellschaft, Kratzau in Böhmen. (Anzeige Seite 7.)

Asphaltierungsgeräte:

—    Jasehka St. & Sohn, Wien, XII. •

Asphaltindächer, Spezialität Weber:

—    Weber C. F.. Aktiengesellschaft, Kratzau in Böhmen. (Anzeige Seite 7.)

Asphalt-Isolierplatten:

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I.

—    Dürschmidt Karl, Aussig, Böhmen»

—    Lutz Ed. & Co., Wien, X.

—    Zankl A. & Söhne, Graz.

Aspaltplattenpressen:

—    Rheinhütte Ges. m. b. H., vormals Ludwig Beck & Cie., Biebrich a. Rh

Asphaltunternehmung:

—    Neuchatel Asphalt-Unternehmung Josef von Breßlern, Wien, L, Giselastraße 6.

Assanierung:

—    Erste österr. - ungar. Assanierungs-Ges., Wien, IX.

Ätzkaii und Natron:

—    Österr. Verein für chem. u. metallurg.. Produktion, Aussig, Böhmen.

Aufbereitungsanlagen, Kies- u. Sand-:

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Älleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

Auf bereitungsmasohinen:

Siehe Bergbaumaschinen.

Aufbewahrungsanstalten:

—    Portois & Fix Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59—61.

Aufsätze für Kamine:

—    Westböhm. Caolin- und Chamotte-werke, Oberbfis i. B.

Aufschriften, Buchstaben u. Schilder:

—    Rammel Theodor, Wien, VITI., Lederergasse 23 a.

—    Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 17.

—    Tutti Heinrich, Wien, VII., Lincfen-gasse 2.

Aufschriften jeder Art:

—    Oppelt Rudolf Xachf. Anton Stöhr, Wien, IVT.

Aufschriftentafeln, Glas-:

—    Mühlig Max, Glashütte, Wien, VI.

—    Flack&Weiss, G.m.b.H., Wien,X"VI.

Aufschrifttafeln, Metall-:

—    Lovrek W., Wien, VII.

—    Stegmann Job. Söhne, Budweis. (S.

Anzeige Seite 30.)

Aufspritzwagen:

—    Parsche & Weisse, Liesing, N.-Ö.

1184 —

! Ausstellungshallen:

— Bukg-, Bogendacli- und Hallenbau-Gesellschaft. G. m. b. H., Wien, IV. — Höfler L. & R., Gr. m. b. H., Mödling bei Wien.

— Ö. Stephansdach-Gesellschaft, m. b. H., Wien, XIII. (Anzeige Seite 3.)

Ausstellungswesen:

— Gally, Das Ausstellungswesen und sein Wert für Handel, Gewerbe und Industrie etc. 2. Auflage. I9n. K 5'—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

Austrocknung nasser Mauern:

— Knapen Gesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse S. (Anzeige Seite 5.)

Auswindemaschinen :

— Gärdtner & Knopp, Wien, XIII. (S. Anzeige Seite 9.)

Autogene Metallbearbeitung:

— Kager er. Das autogene Schweißen und Schneiden mit Sauerstoff. Mit 56 Textfiguren und 20 Tabellen. 1909. (Techn. Praxis, Bd. 1.)

K 4.—. Verlag siehe Seite

Autogenes Schweißen:

— Sauerstoff- und Stickstoff-Industrie Hansmann & Co., Wien, VI.

— Wiener Sauerstoffwerke, G. m. b. H., Wien, XIII.

Autohallen-Betonbelag:

Automatische Anlagen:

—    Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-und Waagenfabrik, Wien, II., Hancfels-kai 130/147. (Anzeige Seite 21.)

Automatische Waagen:

—    Commichau Gebr., Nestomitz a/Elbe.

—    Russ Ferd., Wien, VI.

Automatische Wasserreinigung:

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, Wien, XV1IT.

Automatofen:

— Automatofen-B augeselisehaft Alois Swoboda & Co., Wien, XVI1I., Theresiengasse l. Tel. 19081. (Anzeige Seite 13.)

Aufzüge:

Siehe auch unter Bauaufzüge, oder Lastenaufzüge, oder Personenaufzüge. — Alscher A. & Sohn, Bielitz.

— Aufzüge- und Maschinen-Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollard-gasse 51.

— Gesellschaft für moderne Bauausstattung m. b. H., Wien, IV., Schwindgasse 19.

— Seyffert & Co., Röchlitz bei Reichenberg.

— Schliegls Nfg., Eduard, Eduard Beek, Brünn, Dornichg. GG.

Wertheim F. & Comp., Kassen- und Aufzugsfabrik Aktiengesellschaft, Wien, IV/2, Luisengasse G.

Aufzüge für Bauten:

— Ing. Emil Plewa, Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVll/y, Wattgasse 78/80.

Aufzugseile:

Siehe Drahtseile, oder Seilfabriken.

Aufzugsprüfung:

—    Moucka Jaroslaw, beh. aut. Ziv.-Ing., Prag, VII., Kamenicka ul. 7.

Aufzugsrevisionen:

—    Stange Max, Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Ausgußmuffeln:

—    Gödinger Ziegelwerk, Brüder Redlich, Göding, (Anzeige Seite 15.)

—    Radkersburger Ziegelwerke Radkers-burg, Steiermark.

Sedlak Anton & Comp., Blansko, Mähren.

—    Wienerberger Ziegelfabriks- u. Bau-gesellschaft, Wien, I. (Anz. S. 24.)

Auslageneinbau:

Siehe Schaufenster-Einrichtungen.

Auspuff-Dampfheizungen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

Ausschachter:

—    Ing. Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

Aussichtswarten, eiserne:

—    Gridl lg., Wien, V.

Gebunden 40.

— Norddeutsche Vorsatz-Beton-Centrale, Luigi Rizzotti, Bremen, Ilemelinger-straße 5.

Automat:

Geschützte Wortmarke, siehe Dauerbrandöfen.

e io.

17.

und Wild-. H., Draht-

Automobilbestandteile:

—    Allgemeine Autowerke,, Gr. m. b. H., Wien, X.

—    Fiatwerke A. G., Wien, I.

—    Poldihütte, Tiegelgußstahlwerk, Wien, III.

Automobilbetrieb:

—    Blau, Chauffeurkurs, Leichtverständ-liche Vorbereitung zur Chauffeurprüfung. Mit 81 Illustrationen, 1914. 2. Auflage, (Techn. Praxis, Bd. i0.) Geb. 3.—. Verlag siehe Seit

Automobilgaragen, eiserne:

—    Maschinenbau-A. G., vorm. Breitfeld, Danek & Co., Prag - Karolinenthal.

—    Walilberg Max, Wien, XX.

Automobil-Konstruktionsstähle:

—    Gebr. Böhler & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabothstraßc 12.

Automobiireparaturen:

—    Auto-Palace Halphen & Co., G. m. b. H., Wien, II.

Automobilsteinbrecher:

—    Ingenieur Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G. Neustadt a. d. Haardt.

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ingenieur M. Luzzatto(, Wien, X., Quellenstraße 149.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs &Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut

Automobilvermietung:

—    Österr. Fiaker-Automobil-Gesellschaft m. b. H., Wien, XX.

—    Wiener Automobil-Taxameter- und Verkehrsgesellsch. m. b. H., Wien, III.

Autostahlmaterial:

—    Gebr. Böhler & Co., Aktiengesellsch., Wien, I., Elisabethgasse 12.

Aviatik:

—    Siehe Flugwesen, oder Luftschifferei.

Awa, Zusatz zum Zementmörtel:

—    Andernach A. W., Beuel a. Rhein. (Siehe Anzeige Seite 2.)

Äxte:

—    Siehe Grobzeug, oder Werkzeuge.

Azetylen :

Österr. Azetylen-Verein, Wien, IV.

— Haar Wilhelm & Co., Wien, V.

Azetylengasanlagen;

—    Neuwirth, Vincenz, Kupferschmied, Wasser- u. Gasinstallateur, Iglau, M.

—    Österreich.-ung. Sauerstoffwerke G. m. b. H., Wien, IV., Gußhausstraße 20.

Azetylengasapparate:

—    Allgemeine Beleuchtungs-Unternehmung Bothe F. & Co., Wien, IV.

—    Hausmann & Co., Wien, VI.

—    Krükl Franz & Co., Wien, VI.

—    Salomon Leopold, Reichenberg.

Azetylenlampen:

—    Böll Alois, Wien, XIV.

—    Brikettid-Licht, G. m. b. II., Wien, VI.

—    Weiß & Hufsky, Prag, VIII.

Bachregulierung :

S. Flußregulierung od. Melioration.

Bach - Uferschutz:

—    Unternehmung für Bergbachverbauung, Ges. m. b zug, Post Hirt, Kärnten; Geschäftsführung : Wien, I., Ebendorferstr. 2.

Bäckereimaschinen:

—    Langen & Wolf, Wien, X.

—    Munk Friedrich, Johannisthal bei Reichenberg.

—    Werner & Pfleiderer, Wien, XVI.

Backofenanlagen:

—    Werner &Pfleiderer,Österr.-Industrie-werke., Komm.-Ges., Wien, XVI.

Backofenarmaturen :

—    Kröner August, Metallwarenerzeuger, Oberaltstaat, bei Trautenau, Böhmen.

Backöfen, elektrische: .

—    Elektra-G. mv b H., Spezialfabrik elektr.Heiz-u.Kochapparate, Bregenz.

Backofenplatten:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat. - Slav. Ton- und Chamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.

Backtröge:

—    Waagner-Biro-Kurz, A.-G., Wien, V.

Baculagewebe:

—    Österreich. Bacula-Werke, Henn & Ehrlich, Bruck a/Mur.

Badeanlagen:

—    Glogau D., Wien, I., Fichtegasse 5.

—    Hable Hans, Wien, IV.

—    Limberg & Necas, G. m. b. H., Poln. Ostrau.

Badebatterien :

— Armaturen- u. Maschinenfabrik A. Gr. vorm. I. A. Hilpert, Wien, X.

Baggerketten:

— Walter Hebezeug-Ges. m. b. H Inzersdorf bei Wien.

— Siemens Friedr., Wien, IX., straße 20. Siehe Anzeige Seite

7.

Bagger:

G. m. b. H. Linz a. II.

Balken- u. Geländerträger, gußeiserne:

— Mannesmannröhren-Werke in Ko-motau, Böhmen.

Bade-Einrichtungen:

—    Bacon I. L., Wien, Y., Schönbrunnerstraße 31.

—    Effenberger Max, Wien VII.. Zieglergasse 67. und Schottenfeldgasse 78. (Anzeige Seite 13.)

—    Fuchs Alois Ges. m. b. H., Mähr. Ostrau.

—    Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Teplitz, Böhmen.

Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesundheitstechnische Anlagen, Klagenfurt.

—    Maluschek & Cie., Etablissement für Gas-und Wasserleitungen, Wien, IX.. Glasergasse lj.

—    Wlassack & Hadwiger, Wien, III.

Badeofen:

— Nestler & Breitfeld, G. m b. H. Breitenbach bei Karlsbad, Böhmen.

Alser-

Bade und Kiosetanlagen:

—    Hilscher A., Ingenieur, Bauunter-nehmung und Installationsgesehäft. Graz, Annenstraße 14.

Badewannen, Blech-:

—    Glogau D., Wien, I., Fichtegasse 5.

—    Hofmann Otto, Hofowitz.

—    Maluschek & Co., Wien, IX.

—    Metallwaren-Industrie, A.-G. f., Prag-Smichow.

Badewannen, Gußeisen-:

—    Osterr. Berg- und Htittenwerks-Ges., Wien, I.

—    Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Badewannen, Keramik-:

—    Erste Schattauer Tonwarenfabrik A. G. Wien, 1.

—    Wienerberger Ziegelfabrik und Baugesellschaft, Wien, I. (Siehe Seite 24.

—    Ferrovia, Bahnbedarfs- und Feldbahnwerke G. m. b. H., Wien, 1.

—    Orenstein & Koppel, G. m. b. H.. Wien, III.

—    Ing. Eugen Pilz, Technisches Büro, Wien, IV., Luisengasse 35.

Baggerarbeiten:

- Müller H. R.,

Bagger-Unternehmung:

— Redlich Brüder & Berger, W ien, IX.

Bahnaufschriften:

Siehe Schilder.

Bahnbaii:

Siehe bei Eisenbahnbaukunde, Bergbahnen, Bremsberge, Elektrische Bahnen, Brückenbau, Feldbahnen, Industriebahnen, Seilbahnen, Tunnelbau, Untergrundbahnen usw., dann auch Eisenbahnbetrieb.

Bahnbau-Gutachten:

—    Brüll Alfred, bell. aut. Ziv.-Ing., Teschen. Österr.-Schles.

—    Lederer S., beh. aut. Ziv.-Ing , Prag,

II., Juugmannstr. 26.

—    Roth Emil A., beh. aut. Ziv.-Ing., Wien, I., Börsegasse 1.

Bahnen, transportable:

—    Bahnbau-Bedarfgesellschaft, G. m. H., Prag.

—    Feld- und Industriebahnwerke

Dr. Bruckner & Pollitzer, Wien. 1., Biberstraße 9.

Bahnhofbaukunde:

— Reitler, Über Anlage und Einrichtung nordamerikanischer Bahnhöfe. Mit 22 Abbild, im Text. 1895. Geb. K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

Bahnhofhallen:

—    Gridl lg., Eisenkonstruktionswerk. Wien, V.

—    Prager Maschinenbau-A.-G., Prag-Smichow.

—    Zöptauer u. Stefanauer Bergbau- u. Eisenhütten-A.-G., Zöptau, Mähren.

Bahnschranken:

—    Südbahnwerk, Wien, X.

Balken:

Siehe Tragkonstruktionen.

Balken, imprägnierte:

—    Säge-, Imprägnierungs werke und Holzhandelsgesellschaft m. b. H. vormals Aug. Möllers Söhne, Reinowitz bei Gablonz a/N.

Siehe Gitter.

17.

Bauguß:

Baikone, eiserne:

—    Bondy S., Eisengießerei, Prag, VII.

—    Ettmayr P. & Comp., Wien, XV.

—    Wahlberg Max, Wien, XX.

Balkone, hölzerne:

—    Hopferwieser Stefan & Alfred, Ani-stetten, N.-Ö.

Balkongitter:

Balkonplatten und -träger:

Siehe Bauguß oder Träger.

Balkonträger, gußeiserne:

- Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsclie Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz. Böhmen.

Balkonziegel:

—    Gödinger Ziegelwerke Brüder Redlich, Göding. (Anzeige Seite 15.)

Bandeisen:

—    Brankaer Eisenwerke-A.-G., Troppau.

Bänder, eiserne, für Türen:

Siehe Baubeschläge.

Bänke, Dreh- und Hobel-:

Siehe Dreh- u. Hobelbänke.

Baracken:

—    Christoph & Unmack, Bunzendoi'f b. Friedland, Böhmen.

—    Höfler L. & R., G. m. b. H., Mödling bei Wien.

Bauaufzüge:

—    Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumasehinenfabrik A.-G., Neustadt a Haardt.

—    Aufzüge- und Maschinen-Fabrik Ferd. Grün, Wien, VI., Mollardgasse 51.

—    Ing. Plewa Emil, Maschinen- und Motoienfabrik, Wien, XVII, 3, Wattgasse 78/80.

Bauaustrocknung:

—    Goldzier Hans, Wien, III., Strohg. 9.

Bauberatung:

—    Wanke, Ratschläge für Bauherren. Mit mehreren Abbildungen und einer Tafel. ■>. Tausend. Preis geb. K 6.—. Verlag siehe Seite 44 im Anhang.

Baubeschläge:

—    Brankaer Eisenwerke-A.-G.. Troppau, Österr.-Schles.

—    Gretseh & Co., Gr. m. b. H., Wien

XIV.

—    Kreil Heini'., Gaming, X.-Ö.

—    Xehr Alex., Wien, IX.

Baudienst:

—    Österreich. Wochenschrift für den öffentlichen Bau dien st. Amtliches Fachblatt, herausgegeben vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. 1916: 22. Jahrgang. Ganzjährig K 24.—, Mk. 29.—. Verlag siehe Seite 31 im Anhang.

Rezegh, Praktische Einführung in den technischen Dienst bei Stadt-gemeinden, mit besonderer Berücksichtigung für den Gebrauch von Gt meindeausschüssen kleinererStädte. Mit 25 Abbildungen,l!) jo. Brosch. K i .60. Geb. K 2.10. Verlag siehe Seite 12.

Bauglas, glatt und geriffelt:

—    Aktiengesellschaft für Glasindustrie, Neusattel bei Karlsbad.

—    Engels & Co., Bilin, Böhmen.

Baugrubenaufziige:

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Rädinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut

— Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Bauholz:

—    Baiersdorf & Biacli, Wien, I.

Bok St. & Rother Paul, Kgl. Weinberge.

Gerstl Karl, Holzgroßhandel, Graz.

—    Österr. Holz-Import-Komm.-Gesellschaft, Wien, XII.

Weißbacher Simon, Stadtzimmermeister, Laibach.

Bauholzimprägnierung:

—    Kommanditgesellsch. Guido Rütgers, Wien, IX/1, Liechtensteinstraße 20.

Bauinstallationen:

(Siehe auf Installateure.)

—    Neuwirth Vincenz, Kupferschmied, Gas- und Wasserinstaliateur, Iglau, Mähren.

Baukeramische Artikel:

Siehe Ofenbau, oder Tonwaren.

Baukrane:

—    Ing. Pilz- Eugen, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A. G. Neustadt a. Haardt.

vom k. k. Ministerium für

Verlag siehe

Reich. Vierendeelträger mit paraj leien Gurtungen. Mit 1 Tafel. 1911. K 1.50. Verlag siche Seite 41.

—    Roth, Der praktisbhe Baumeister. Technisches Hilfsbuch für angehende und geprüfte Baumeister. Mit vielen Abbild. 3. Auflage. 1895. K 4.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Titsche r, Baukunde. 2. Auflage. 1910. Broschiert K 25.—, gebunden in Halbleinwand K 26.50, gebunden in Ganzleinwand K 28.—, gebunden in 3 Teilen (Schulausgabe) K 27.50. Verlag siehe Seite 41 im Anhage.

gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a/Haardt.

der Bauneueren

—    Brand Emanuel, Prag, Jerusalemg. 15.

—    Janesch & Schnell. Wien, IV.

—    Orglmeister Gustav, Neubaugasse 1.

—    Rella N. & Neffe. Wien. IX.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV.. Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Köi’ut 17.

—    Weiss Rud., Prag, Graben 13.

Baukunde:

Siehe auch unter den Schlagwörtern: Eisenbahnbau, Eisenbeton, Hochbau. Technische Behelfe, Wasserbau usw.

—    Allgemeine Bauzeitung. Gegr. von Prof. Chr. Ludwig Förster. Österreichische Vierteljahrschrift für den öffentlichen Baudienst. Herausgegeben

öffentliche Arbeiten, 1910. 81. Jahrgang. Ganzj. K 24.

Seite 31 im Anhänge.

—    Birk, Hilfsbuch für Bau-Ingenieure. Mit 8.8 Textfiguren. 3. Auflage. 1903. Broschiert K 4.50, gebunden K 5.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Gabriely, Grundzüge des Hochbaues (Baukonstruktionslehre). Mit 74 Illustrationen und io Tafeln. 12. Auflage. 1892. K 0.—, geb. K 7.—. Verlag siehe Seite 40—42.

—    G u z m an n, Über Knickfestigkeit. 1889. K 2.40. Verlag siehe Seite 40 usw.

—    Hess, Eisenbeton, seine Art, Berechnung und Ausführung. Mit vielen Illustrat. u. Tabellen. 2. Auflage. 1912-K 6.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Ö s t e r r. Ingenieur- und Archi-tekten-Kalender, Ein Taschenbuch und Notizbuch für Bau- und Maschinenbauingenieure, Architekten, Baumeister, Studierende an techn. Hochschulen etc. Gegründet 1867 von Dr. R. Sonndorfer. Herausgegeben von Prof. Dipl. Ing. J. Melan. 1916: IS. Jahrgang. 2 Teile. Gebunden in Taschenformat K 4.80. mit Porto K 5.10. Verlag siehe Seite 43.

Bauleitung:

—    Ing. Richard Holländer, Prag, 11., Stephansg. 55,

Baulokomobilen:

—    Wolf R., Magdeburg-Buckau.

Baumaschinen:

—    Gaspary Dr. & Co., Markranstädt b. Leipzig.

—    Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

—    Ing. Plewa Emil. Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVII/3, Wattgasse 78/80.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung : Ebbs & Radinger. Wien. IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

Baumaschinen-Antrieb8lokomobilen:

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest. VI., Terez-Körut 17.

Baumaterialien:

—    Basch Richard, Prag-Kgl. Weinberge.

—    Brandl Peter, Kunststein-, Beton- u. Cementwaren-Fabrikate Baden. Wienerstraße 28.

—    Frey Wilhelm, Puchberg a. Schneeb.

—    Hintz Ludwig, Bruck a. d. M. Stmk. (Siehe Anzeige Seite 29.)

—    Hübner E., Wien, IV., Schleifmühlg.

—    Kaden L. & G., Krakau.

—    Kaleium, Prag, Pflasterg. 6.

—    Rüll Paul. Schilfrohrindustrie-Ges. m. b. H., Wien u. Eszterhaza (Ungarn). Umlauft Jos. & Co., G. m. b. H. Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

- Volland & Erb., Innsbruck.

Baumaterialienkunde:

—    Prüde. Das Konservieren der Baumaterialien sowie der alten und neuen Bauwerke und Monumente. Mit 108 Illustrationen. 1910. (Techn. Praxis, Bd. 5.) Gebunden K 7.—. Verlag siehe ■ Anzeigenseite 41.

—    Plenkner, Beanspruchung stoffe in Staumauern nach Forschungen. Mit 21 Fig. und 4 Taf. 1913. Broschiert K 7.20, geb. K 8.80. Verlag siehe Seite 40—43.

Baumeister:

—    Krug Robert, Brünn, Neustiftg. 22.

—    Lebwohl & Absenger, Graz.

—    Mikscli Gust. & Ferd., Reichenberg. Wien. VII.,

Richter A., Prag, Goldschmiedg. 1. Urbanitzky Rudolf, Linz.

Widmann, Franz & Josef, Innsbruck.

*?

17.

Pumpen - und Wien, XVIII.,

Alser-

Bauornamente:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Anzeige Seite 24.)

Baupumpen:

—    Pumpen- und. Maschinen-Fabrik A. Füratsch G. m. b. H.. Troppau. (Siehe Anzeige Seite 17.)

—    Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a/Haardt.

—    Garvenswerke Maschinen-, Pumpen-und Waagenfabrik W. Garvens, Wien.

II., Handelskai 130 147. (Anzeige S. 21.)

—    Rabl’s Anton Nach!. (Inhaber Röhrer Oswald), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

—    Gasch Karl, Chodau 71, b. Karlsbad.

Baupumpen, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Bau-Requisiten:

—    Leutner & Riedl, Wien, IV., Hauptstr.

Bausäulen, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Bauschlosser:

—    Schemmel Karl, Bielitz.

—    Ruß Otto, Mähr. Ostrau, Spensg. 30.

Bauspengler:

—    Haiwachs Anton Wwe. & Sohn. Wien. XIX.

—    Kempter Ludwig, Bregenz, Vorarlberg.

Baustelleneinrichtungen:

—    Ing. Pilz Eugen, Wien. IV.. Lyiser|' gasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A. G.. Neustadt a/Haardt.

Bautechnische Artikel:

—    Schramm Karl, Mähr.-Neustadt.

Bau- und Schnittholz:

—    Lehner Jos. Inhaber Weisbacher Simon Stadzimmermeister und gerichtlich beeideter Sachverständiger, Laibach.

Bau-Unternehmungen:

—    Janesch & Schnell. Wien, IV.. Wied-ner Hauptstr. 45.

Körte C. & Comp., Wien, TV., Frankenbergg. 9.

—    Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft Gr. m. b. H., Reichenberg, Tegetthoffstr. (Anzeige Seite 13.)

—    Porr A., Betonbau-Unternehmung Ges. m. b. H., Wien, I., Schenkenstr. 8/10. (Anzeige Seite 25.)

—    Brüder Redlich & Berger, Wien, VII., Lerchenfelderstr. 131/133.

Bau- u. Wasserleitungsartikel:

—    Hof'mann Otto, Horowitz.

Bauverglasung:

-- Geylings Erben, Karl, Glasmalerei u. Ätzerei, Wien, VI.

—    Pschierer Franz, WTien. XIX., Bara-witzkagasse 2(i.

Bauwerkzeuge:

—    Teplitzer Eisenwerke Gr. m. h. II., Prag. II., Goldschmiedgasse 3.

—    Rienesl, Wien, II., Kronprinz Rudolfstraße 11.

Bauwinden:

—    Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G Neustadt a/Haardt.

—    Aufzüge- und Maschinen - Fabrik Grün Ferdinand, Wien, VI., Mollard-gasse 51.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung : Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut

Becherwerke:

—    Machold Ernst, Mähr. Ostrau.

—    Polilig J. Gesellsch. m. b. H., Wien, V. Hamburgerstr. 10. (Anzeige Seite 6.)

Beleuchtung, elektrische:

—    Bergmann-Elektrizitätswerke, Österreichische, Wien, III., und Bodenbach.

Beleuchtung f. Städte u. kleinere Orte:

—    Rabls Anton Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Maschinenbauanstalt,

Theresiengasse 42/44.

Beleuchtungsapparate:

—    Siemens Friedr , Wien, IX Straße 20. (Anzeige Seite 7).

Beleuchtungskörper:

—    Ditmar R., Gebrüder Brünner A.-G., Wien, X.

—    Gesellschaft für Beleuchtungskörper vorm. Zeisser, Habiger & Co., Wien, VII-, Neustiftgasse 72.

—    Mtitz J. & Comp., Wien, I.

Beleuchtungsobjekte:

—    Hoffenbachs Neffen, E. & F. Richter, Wien, VIII.

Beleuchtungswesen:

Riehe auch Azetylen, Elektrizitätswerke, Gas, Petroleum usw.

—    St rache und Eisler. Beleuchtung mittlerer und kleiner Städte und Ortschaften.Mit 23 Figuren und 7 Tabellen. 1913. (Techn. Praxis, Bd. 13.) Geb. K 4.—. Verlag siehe Seite 40.

Benzin:

—    Böhmische Petroleum - Raffinerie A.-G., Kolin.

—    Aktiengesellschaft für Mineralöl-Industrie, Wien, I., Börseplatz 7.

Benzinfänger:

—    Komm.-Ges. Rosenthal & Co., Wien, XX.

Benzinlokomobile f. Bauarbeiten:

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest; VI., Terez-Körut 17.

Benzinlötapparate:

Nöstler Franz, Wien, XVI.

Benzinmotoren:

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut

—    Rabl’s Anton Naclif. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42 14.

Benzin- und Benzol-Lagerungen:

Müller, Ing. J. J., Wien, III.. Strohgasse ß.

und Wild-H. Wien,

, Schilfrohrindustrie-Ges. Wien und Eszterhäza Ung.

17.

Beratung:

Siehe Sachverständige.

Berechnungstabellen :

Siehe Technische Behelfe.

Bergbahnen:

—    Conrad, Dr. Walter, beh. aut. Ma-schinen-Ing.. Wien, XIX.

Bergbaukunde:

—    Aigner, Die Mineralschätze Steier-marks, Hand- und Nachschlagebuch. 31it einer Übersichtskarte über die Bergbaue Steiermarks, 1907. K 8.—. Verlag siehe Seit 40—43.

—    Treptow, Über die Verhütung von Schlagwetter-Explosionen. Mit 7 Illu- j strationen. K 1.20 Verlag siehe die Anzeigen Seite 40 u. f.

— Treptow, Grundzüge der Bergbaukunde einschließlich Aufbereitung und Brikettieren. Mit si4 Abbildungen. 4. Auflage. 1907. K 14.20, gebunden K 15-40. .letzt Neuauflage. Näheres vom Verlag, siehe Seite 40 u. f.

Bergbaumaschinen :

— Hopf Job. & Co., Wien, X l, Siccards-burggasse 4.

Bergbau-Zeitschriften:

— Verlags-Anzeigen Seite 38 und Seite 43.

Berg- und Wildbachverbauung:

— Unternehmung für Bergbachverbauung G. m. b.

I., Ebendorferstraße 2.

Bergwerkeinrichtungen:

— Erste Brünnen Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn.

Bergwerkseile:

— St. Egydyer Eisen- und Stahlindustrie-Gesellschaft, Wien, I.

Betonbau:

— Dubsky Jos. & Co., Bauunternehmung, Zagreb.

— Hintz Ludwig, Bruck a. M. Stink.

(Siehe Anzeige Seite 29.)

— Hruza & Rosenberg, Prag.

— Neeas Johann, Kremsier,

— Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft, G. m. b. II., Reichenberg, Tegetthoffstraße 10. (Siehe Anzeige Seite 13.)

— Pittel & Brausewetter, Wien. IV., Gußhausstraße 16. (Anzeige Seite 30.)

— Porr A. Betonbauunternehmung, Ges. m. b. II.. Wien, I., Schenkenstr. 8,10. (Anzeige Seite 25.)

— Rella N. & Neffe. Betonbauunternehmung, Wien, IX., Zimmermann- * gasse 12.

— Rüll Paul, Schilfrohrindustrie- Ges. m. b. H., Wien u. Eszterhäza Uhg.

I — Ulbricht Josef, Bauunternehmung, Aussig.

Betonbaukunde:

—    He r z k a,Dimensionierungsformeln für einfach und doppelt bewehrte Betonplattenbalken. Ausg. 1910. K —.80. Verlag siehe Seite 41.

Beton-Decken:

—    Rüll Paul m. b. H.,

Betondichtungsmittel:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

I L91

Allgem. Baumaschinen-Ges. m. b. H Wien, VIII.

Betonpfähle :

Brünn,

Bleche aller Art:

Betoneisen:

— Phönix-Stahlwerke Bleckmann Joh. E., Mürzzuschlag, Wien. Budapest, Prag.

Betoneisenbaubedarf:

— Rull Paul, Schilfrohrindustrie - Ges. m. b. H., Wien u. Esztevhäza, Ungarn.

Betoneisenbau- Drahtgeflechteinlagen:

—    Unternehmung für Berg- und Wildbachverbauung Ges. m. b. H,, Drahtzug, Post Hirt, Kärnten. Geschäftsstelle.: Wien, I., Ebendorferstraße 2.

Betoneisenkonstruktionen :

—    Oesterreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft. G. m. b. H., Reichenberg, Tegetthoffstraße' 10. (Siehe Anzeige Seite 13.)

Betonmischer, fahrbare:

—• Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

Betonmischmaschinen :

—    Gaspary Dr. & Co., Markranstädt bei Leipzig.

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto). Wien, X., Quellen,straße 149.

—    Aufzüge- und Mascliinen-Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI.• Mollard-gasse 51.

—    Ing. Eugen Pilz, Wien. IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Xeustadt a. Haardt.

—    Ing. Emil Plewa, Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVTI/3, Wattgasse 78/80.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

— Porr A., Betonbau-Unternehmung Ges. m. b. H.. Wien, I., Schenken-straße 8—10. (Anzeige Seite 25.)

Betonpfostenformen:

—    Ing. Eugon Pilz, Technisches Büro, IV., Luisengasse 35.

Betonsand- und Rieselmaschinen:

—    Hopf Joh. & Co.. Maschinenfabrik, Wien. X., Siccardsburggasse 4.

Betonschornsteine:

—    Oustodis Alphons, Wien. X11I/2. Penzingerstrafie 157. Tel. 35563.

Betonstampfer, Preßluft-:

—    Maschinenfabrik Oberschöneweide A.-G., Berlin - Oberschöneweide.

Beton- und Eisenbetonbau:

—    Böhmisch-Mährische Unternehmung für Beton- und Eisenbetonbau und Zementfabrik, Gr. m. b. H., vorm. Lud. Uhlir, Prag, II., Stefangasse. Wettstein Brüder, Architekten und Baumeister, Brüx, Böhmen.

Betonzaunsäulen:

Siehe Betonpfosten formen.

Biberschwanz-Dach, sturmsicher:

—    Mayr Franz, Baumeister, Innsbruck.

Biberschwanzziegel:

—    Wienerberger Ziegelfabrik s- und Bau-Gesellschaft. Wien, I., Karlsplatz 1.

Biegemaschinen:

—    Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

Bildhauer:

(Siehe auch Steinmetzarbeiten.)

—    Kozourek Jakob, Prag, Mariengasse. Mucher Gustav, Linz a. D.

—    Scheuerer Josef, Bielitz, Öst.-Schles. Seiche Josef, Teplitz-Schönau. Sommer & Weniger, Wien, XI.,

—    Stürmer J. & -Lenker W. Wienergasse 37.

—    Suppan, Haushofer & Nikisch, Graz.

Bildhauerarbeiten in Kunststein:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X/J, Troststraße 100. (Siehe Anzeige Seite n.)

Blechbearbeitungsmaschinen:

—    Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

Bleche:

—    Phönix-Stahlwerke, Joh. E. Bleck-mann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

—    Wiener Eisenhandels-Gesellschaft m. b. H„ Wien, III., Rennweg 11.

—    Witkowitzer Bergbau- u. Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

Hille & Müller, Groß-Schönau, Böhm.

Blechröhren:

— Kern Robert, AVien, I.

tlorf—W

Maschinen-

Györ.

Brückenbaukunde:

— Binde

Blechwarenfabriken:

—    Österreichische Blechwarenfabr k Pirlo & Co., Kufstein.

—    Stadelmann Bernhard, Eferding, Ober-Österreich .

Bleiblech:

— Winiwarter G., Wien, I., Getreidemarkt 8.

Bleihütten:

— Vereinigte Asphalt- und Baumate-l’ialien-Werke A.-G., Wien—Florids-ropfing (Otto Gräfes Nachf. — N. Scheffle!), Wien. I., Singerstr. 27.

Bleikabel:

— Kabelfabrik und Drahtindustrie A.-G., Wien, III., Stelzhammergasse 4.

Bleirohre:

—    Königsgarten J. Blech-, Metall- und Bleiwarenfabrik, Brünn, Dornichg.

—    Neurath Jakob, WTien, II.

Blitzableiteranlagen:

—    „Ericsson“, Österreich. Elekttrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Deckert & Hontolka, Prag, Kleiner King l.

—    Mayer & Wolf, Wien, IX., Boltzmanngasse 12.

—    Kichter Georg & Co., Technisches Bureau und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau. (Anzeige siehe Seite 10.)

Bogenbrücken-Berechnung:

Siehe Technische Behelfe.

Bogendächer:

Siehe Ausstellungshallen.

Bogenlampen:

—    Siemens-Schuckert-Werke-A.-G., Wien, XX.

Bohreinrichtungen:

—    Mayer Heinrich & Co., Nürnberg-Doos.

—    Fauck Albert & Co.. W’ien. III.

—    Trauzl & Co., Komm. Ges., Wien, IV.

Bohrer und Bohrgeräte:

—    Böhler Gebr. & Co., A.-G., Wien. 1.

Bohrhämmer, Preßluft-:

—    Maschinenfabrik Oberschöneweide, A.-G., Berlin - Oberschöneweide.

Bohrkrane:

—    Fauck Albert & Co.. Wien. IIT.

—    Trauzl & Co., Komm. Ges.. Wien. IV.

| Bohrmaschinen, Hand-:

—    .,Sirius“ Elektr.-Ges. m.b.H., Leipzig.

Bohrmaschinen, elektrische :

—    Elektricitäts-Gesellschaft Sirius

m. b. H., Leipzig, Bitterfelderstr. 2.

Bohrstahl:

—    „Poldihütte“, Wien. III.

Bohrungen nach Wasser:

Siehe Brunnenanlagen.

Bohrwerkzeuge:

—    Österreich. Bohr- und Schurfgesell-schaft, G. m. b. H., Wien,I. Jakoberg,

Brandschaden Versicherung:

Siehe Versicherungen.

Brat- und Backrohre:

—    Siemens Priedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Brauerei-Einrichtungen:

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

Brausebäder:

Siehe Bade-Einriclitungen.

Brechmaschinen für Schotter u. Sand:

—    ILopf Joh. & Co., Wien, X i., Siecards-burggasse i.

Bremsberge:

—    Pohlig, J. Gesellschaft m. b. H., Wien, V. (Anzeige Seite 6.)

—    Ungarische Waggon- u. fabrik Aktiengesellschaft,

Bremsfahrstühle u. Bremsseile:

Siehe Aufzüge oder Drahtseile.

Brettelbodenfabrik:

—    Scagnetti V., Laibach.

Bretter:

Siehe auch Dampf Sägewerke.

—    Schindler J. & Sohn, Iglau 2.

Brückenbau.

—    Fachpresse-Verlag in Heidelberg. (Anzeigen Seite 35.)

r, Über den Einfluß der Vernachlässigung der Achsialkraft bei Berechnung von Bogenbrücken mit eingespannten Kämpfern. Mit 3 Tafeln. 191Ö. K 3.—. Verlag siehe Seite 41.

priv. Brückenwagen- und Ma-nfabriken C. Schember & Söhne,

Buchhaltung:

gasse

— Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV. Löhrgasse 17.

Bügel-Maschinen, -Eisen u. -Öfen:

—    v. Emperger, Über die Zulässigkeit schwerer Fahrbetriebsmitteln vom Standpunkt einer neuen Verordnung für Eisenbahnbrücken. 1887. K 2.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Stöckl und Hauser, Hilfstabellen für die Berechnung eiserner Träger mit besonderer Rücksichtnahme auf Eisenbahn- und Straßenbrücken. Mit 123 Figuren. 3. Auflage. 1909. K 21.20, gebunden22.80. Verlag siehe Seite40.

Brückenbauten:

—    Gaertner J., Wien, IV.. Linke Wienzeile 40.

—    Gridl lg.. Wien, V., Bacherplatz 3.

—    Pokora Ladis. & Jos. Skala, G. m. b..H., Mähr. Ostrau.

—    Bella N. & Neffe, Wien, IX.

—    Schratz & Sohn, Urfahr-Linz.

Brücken, eiserne :

—    Alscher A. & Sohn, Bielitz.

—    Prasil Brüder & Co., Prag-Lieben.

—    Wagner-Biro-Kurz-A.-G., Wien. V.

—    Wiener Eisenbau-A.-G., Wien. X.

Brückenhöizer, fäuiniswidrige:

Siehe Imprägnierwerke.

Brücken in Betoneisenkonstruktion:

—    Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft, G. ni. b. H., Reichenberg, Tegetthoffstraße 10. (Siehe Anzeige Seite 13.)

Brückenwagen:

—    Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-und Waagenfabrik, W.Garvens,Wien,

II., Handelskai 130/147. (Anzeige S. 21.)

—    K. K. schine

Wien-Atzgersdorf.(Anzeige Seite 28.)

Brunnenanlagen:

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, Wien XVIII., Gentzgasse 100.

—    Montangesellschaft in. b. H., Lipnik-Biala.

—    Rabl's Anton Nachf. (Inhaber Oswald Rührer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, AVien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Brunnen, artesische:

—    Herzog, Wasserbeschaffung mittels artesischer Brunnen. 1895. K 2. — . Verlag siehe Seite 40.

Brunnenbauten:

—    Pumpen- und Maschinenfabrik A. Füratsch, G. m. b. H.. Troppau.

(Siehe Anzeige Seite 17.)

Brunnenbohrungen:

—    Rabl’s Anton, Nachf. (Inhaber Oswald Rührer), Brunnen-, Pumpen- u. Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Brunnenpumpen:

—    Pumpen- und Maschinenfabrik A. Füratsch, G. m. b. H., Troppau. (Siehe Anzeige Seite 17.),

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inhaber Oswald Rührer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Weise & Monky, Halle a/S.

Brunnenpumpen, emaillierte:

Garvenswerke, Wien, II., Handelskai 130/147. (Siehe Anzeige Seite 21.)

Brunnenpumpen, gußeiserne:

—    Exz. Ernst Graf Waldsteinsche Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Bühnten.

—    Bauer, Buchhaltung für Brauereien. 1885. K 4.50. Verlag siehe Seite 40.

—    Schierlein, Buchhaltungsschlüssel für Kaufleute, Gewerbetreibende, Handwerker, Buchhalterusw. 3. Auflage. 1904. Geheftet K 5.—. Gebunden K 6.—. Verlag siehe Seite 40.

Buchstaben:

— Stegmann Job. Söhne, Budweis. (Siehe Anzeige Seite 30.)

Buchstaben aus allen Materialien:

— Rammel Theodor,Wien,VIII.,Lederer-20 a, Tel. 20098.

—    Elektro-G. nt. b. II., Sqezialfabrik für elektr. Heiz- und Kochapparate, Bregenz.

—    Gärdtner & Knopp, Fabrik: Wien, XIII/2, Linzerstr. 8/10. (Anzeige S. 9.)

Bureau-Einrichtungen:

—    Jerry, Bureau-Anlagen Oo., Wien, I., Wiesingerstr. 5.

Bureaumöbel:

—    Knobloch Aug. Nachf., Wien, VII.

Caloriferes, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldstein’sche Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Carbolineum:

—    Avenarius R., Wien, III., Bechardg

i.

I.,

Caseinfarben:

—    Gebrüder König, Wien, X., Engengasse 66.

Cement:

Siebe Zement.

Centralheizungen:

Siehe Zentralheizungen.

Ceresit,

wasserabdichtender Mörtelzusatz:

—    Österreichische Ceresit-Gesellschaft m. b. H., Wien, XIX/2, Eisenbahnstraße 61, Telephon 93146. Anzeige siehe Seite 19.

Chamotte:

Siehe Schamotte.

Chargiermaschinen:

— Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

Chauffeurfragen:

— Blau, Chauffeurkurs.    Leicht ver

ständliche Vorbereitung zur Chauffeurprüfung. Mit 81 Illustrationen. 1914.    2. Auflage. (Techn. Praxis,

Bd. io.) Geb. K 3.— . Verlag siehe Seite 40.

Chemische Fabriken:

—    Barthel Michael & Comp., Wien, X.

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyö'r. (Anzeige Seite 22.)

—    Kind & Herglotz, Wien, VI.

—    Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Produktion, Aussig.

Cupolöfen:

—    Österreichische Hüttenbau-Gesellschaft, H. & F. Auhagen, (Feuerungs-anlagenbau) Wien, XIII., Nisselgasse 8.

Dachdeckerei:

Siehe auch unter: Asbest, Blech, Dachpappe, Schamotte, Schindeln, Teer, Ton, Ziegel.

—    Arnold Franz Ludwig, Graz, Atinen-straße 49.

—    Korn Theodor, Laibach, Poljanastr. 8.

—    Mayr Franz, Baumeister, Innsbruck.

—    „Perennit“, Asbestschieferwerke, G. m. b. H., Wels.

—    Polzer & Niernsee, Wien, VI., Rechte Wienzeile 73.

Dachdeckmaterial:

—    Firmitwerke, G. m. b. H., Weissen-bach, N. Ö.

Dacheindeckungen:

—    Eternit-Werke Ludwig Ilatschek, Wien, IX/l, Maria..Theresienstr. 15, Vöcklabruck, Ob. Österr., Budapest und Nyerges-Ujfalu, Ungarn, Anzeige Seite 23.

—    Olinützer Asbestschieferwerke, Obransky & Prucek, Olmütz. (Siehe Anzeige Seite 15.)

—    Schwab Stefan, Wien, II., Glockeng.2l.

Dacheindeckungen aller Art:

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau, Böhm. (Anzeige Seite 7).

Dächer für Hallenbauten

mit eisenarmierten Bims - Zement-Kassettenplatten :

—    Remy Friedr. Nachfolger, Neuwied am Rhein.

Dächer, schmiedeeiserne:

—    Wagnor-Biro-Kurz-A.-G.. Wien, V.

Dachfalzziegel:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, Wien I., Karlsplatz Siehe Anzeige Seite 24 )

—    Brüder Fischer & Comp.. Letky pr. Libschitz.

—    Dampfziegelei Hübner & Pohl, Szom-bathely, Ung.

Dachfenster, eiserne :

—    S. Mestitz & Sohn, G. m. ü. H., Raudnitz.

Dachkonstruktionen:

—    Österreichische Stephansdachgesellschaft m. b. H., Wien, Xl.LI/6, Bernbrunngasse 39. (Anzeige Seite 3.)

—    Schall J., Eisenwerk, Brünn.

Dachlacke, auch rot,:

—    Weber C. F.. Aktiengesellschaft, Kratzau, Böhm. (Anzeige Seite 7.)

Dachpappe:

—    Büsscher & Hofmann, Teplitzer Asphaltwerke. Teplitz-Scliönau, Böhm. (Siehe Anzeige Seite 11.)

—    Jung Johann, Vertreter d. Oswiecimer Dachpappen- u. Kaolinwerke, Wien. XVIII., Anastasius Grüngasse Nr. 11. Tel. 3814 Stelle 6.

—    Luttnar August, Mähr. Ostrau.

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I., Nibelungengasse Nr. 8.

—    Umlauft Jos. & Co., G. m. b. H., Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

—    Vereinigte Asphalt- und Baumaterialien-Werke, A.-G., Wien. Singerstraße Kr. 27.

Dachpappen, besandet u. unbesandet:

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, (Anzeige Seite

Dachschiefer jeder Art:

—    Leib & Massag Prag, Marieng, 38.

P. Weber, Aktiengesellschaft,

Kratzau Böhmen. (Anzeige Seite 7.1

Dachstühle, freiräumige:

Siehe Ausstellungshallen.

Dachziegel:

—    Jung Joh. Vertreter der Radkers-burger städt. Ziegelwerke, Wien, XVIII., Anastasius Grüngasse 11.

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat. - Slav. Ton- und Chamottewaren - Fabrik „Zagorka“. (Siehe Anzeige Seite 19.)

—■ Wildst einer Ton- und Chamottewaren-fabrik Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein in Böhmen.

—    Lannacher Dachziegel- u. Tonwaren-fabrik, F Kandier, Lannach b. Stainz.

Dachziegelmaschinen:

—    Marchegger Maschinenfabrik und Eisengießerei A.-G., Marchegg X.-O.

Dampfanlagen,

Projektierung, Untersuchung, Umbau:

—    Stange Max. Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Dampfarmaturen :

—    Hübner & Mayer, Wien, XIX.

Dampfheizung:

—    Fischer, Die Dampfheizung der Eisenbahnwagen. Mit 4 lithogr. Tafeln u. 5 Abbild. 1889. K 2.40. Verlag siehe Seite 40 im Anhang.

Dampfheizungen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbe-feuehtung. Wien, V., Schönbrunner-, straße 34.

—    Hoffmeister II. C. & Co. Wien. XII.

Dampfkesselbau:

—    Maschinenbau A.-G. vorm. Breitfehl, Danek & Co., Prag—Karolinenthal.

Dampfkesselbetrieb:

—    Jicinsky, Behelfe zur richtigen Beurteilung derDampfkessel-Feuerungen 1881. K 2.10. Verlag siehe Seite 40 usw.

Kratzau. Böhm.

7).

—    Kosak-Ulbrieh, Katechismus der Einrichtung des Betriebes, der Kraftübertragung und der Berechnung stationärer und Dampfmaschinen, bildungen und 2 Tafeln. 12. Auflage. 1914. (Techn. Praxis, Bd. IG.) Gebunden K 4.2J. Verlag siehe Seite 40.

—    Schiel, Die Erzeugung und Verwendung des überhitzten Dampfes. Mit n>2 Illustiationen und 2 Tafeln. 1907. K G.

praktischen

Dampfkessel

Mit 112 Ab-

Verlag siehe Seite 41.

Dampfkesseleinmauerungen:

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialbauunternehmung für Fabrikschornstein-bau und Einmauerung von Dampfkesseln. Wien, IV/2, Karolineng. (Siehe Anzeige Seite 6.)

—    Heinicke H. R., Bauunternehmung für Fahrikschornsteine und Dampf-kessel-Einmauerungen, Wien, VT1/1, X eubaugiirtel 4. (Anzeige Seite 16.)

—    Schöberl & Co., Karlsbad.

—    Baumoister Slama Oswald, Wien, XII/3, Schlögig. 3 2. Tel. 82220,

Dampfkesselreinigung:

—    Frisehauer & Comp., Wien, VL, Gumpendorferstraßc 41.

Dampfkessel-Untersuchung:

—    Dampfkessel-Untersuchungs- und V er-sicherungs-Gesellschaft, A.-G., Wien, I., Operngassc G.

Dampfkochapparate:

—    Siemens Friedr., Wien IX., Alser-straüe 20 (Anzeige Seite 7).

Dampfkochküchen:

—    Triumpfwerke, Herd- und Ofenfabriken Ges. m. b. H., Wels, O. Ö.

Dampfmaschinen:

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

—    Wolf RA.-G., Magdeburg-B.

Dampfmesser:

—    Eckardt J. C.. Stuttgart-Cannstatt.

17.

Dampfpflüge:

— Fowler John & Co.. Magdeburg, Wien, IV., ALleegasse 20, und Prag.

Dampfpumpen:

— Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-und Wagenfabrik, Garvens W.,Wien, II., Handelskai 130/147. Siehe die Anzeige Seite 21 im Anhänge.

SM Bezugsquellen u. dgl., die hier aus irgend einem Grunde nicht ange- A g    geben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:

■ Waldheim-Eherle A.-G.. Technischer Verlag, Wien, VII. (Portovergütung!) ■

Dampfsägewerke:

Siehe auch unter Sägewerke.

—    Schindler J. & Sohn, Iglau 2.

—    Fürstlich Karl Schwarzenbergsche Industriedirektion in Modfan bei Prag.

Dampfschornsteinbau:

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialbau- nelhon“ koininhiihler* ■

Unternehmung für Fabrikschornstein- „uuiueg iVamiHKUnier.

bau und Einmaueruny von Dampf- — Deutsche Luftfilter.-Baugesellschaft kessel, Wien, IV/2, Karolineng. 17.    | ni. b. H., Breslau.

(Siehe Anzeige Seite (i.)

„Delbeg“-Luftfilter:

Dezimalwagen:

Dampfstraßenwalzen:

—    Lamprecht II., Jauer, Schlesien.

—    Planer Friedr., Wien, IV., Alleeg. 20.

Dampfturbinen:

Siehe Turbinenbau.

Dampf- und Wannenbäder:

—    Pumpen- und Maschinenfabrik, A. Füratsch, G. m b. H., Troppau. (Siehe Anzeige Seite 17.)

Dampfwäschereianlagen:

—    Kraus J. & Co., Wien, XVIII.

—    Strakosch L. & J. Boner Nachfl., Wien, XX.

Dampfwinden:

Siehe auch Hebezeuge.

—    Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft m. b. H., Wien, VIII., Laudong. 55.

Dauerbrandofen:

—    Hoffmann Otto, Horowitz.

Dauerbrandofen „Automat“:

—    Automatofen-Baugesellschaft Alois Swoboda & Co., Wien, XVIII/1. Theresieng. l. Tel. 19081. (Anzeige siehe Seite 18.)

Decken:

Siehe Quebracholit.

Deckenbau:

—    Osten-. Baculawerke, Ilenn & Ehrlich, Bruck a. M.

—    Pfeifer Josef, technisches Bureau in Schruns, Vorarlberg.

Decken, dunstdicht, Kosmostafeln':

—    Andernach A. W., Beuel a./Rhein (Anzeige Seite 2.)

Deckenkonstruktionen:

Siehe Tragkonstruktionen.

Deckentafeln:

—    Puchberger    Gips werke von Ing.

Wilhelm Frey,‘Puehberga. Schn. N. ().

Deckenverkleidungen:

Sielie Korkstein oder Metall.

Dekorationslacke:

— Reichhold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran (Anzeige Seite 23.)

Deutsche Luftfilter-Baugesellsehaft m. b. H., Breslau.

Derricks :

—    Ing. Eugen Pilz, Technisches Burea, Wien, IV., Luisengasse 35.

Desinfektionsanlagen:

—    Fuchs Alois, G. m.b. H., Spezialfabrik für gesundheitstechnische Anlagen, Mähr.-Ostrau.

Desinfektionsapparate :

Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

—    Deutsche Desinfektions-Zentrale, Berlin 20, Filiale Bodenbach.

—    Kraus J. & Comp., Wien, XVIII. Währingergürtel 53.

Desinfektionsmittel:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

-    Zmerzlikar Cranz, Deutsch-Wagram.

— Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-und Wagenfabrik, W. Garvens, Wien, 11., Handelskai 130/147. (Anzeige S. 21.)

Diamantbohrkronen:

— Österreichische Bohr- und Schurf-Gesellschaft m. b. H., Wien, I., Jakobergasse 5.

Dichtungsmittelf. Mörtel. Putz, Beton:

—    Andernach A. W., Beuel am Rhein (Anzeige Seite 2.)

Dichtungsmittel „Stearit“:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Dichtnngsplatten:

—    Klinger Rieh., G. m b. H.. Gumpoldskirchen. X. 0.

ewerbliche und industrielle Wien, VII., Siebenstern-

e,

9.9

Drahtgeflechte:

Drahtgitter:

Drahtglas:

Düren,

Dielenhölzer, schwammsichere:

Siehe Imprägnierwerke.

Dieselmotoren:

—    Oberurseler Motorengesellschaft m. b. H., Wien, VI.. Gumpendorfer-straße 72.

Dissousgas:

—    Kriikel Franz & Co.. Wien. VI.

Drahtbürsten :

—    Eckardt Paul & Comp.. Drahtbürsten für g Zwecke gasse 22.

Drähte:

—    Felten & Guilleaume A.-G., Wien, X.

Drahterzeugnisse:

—    Hutter & Schrantz A.-G., Wien, VI.

— Haidekker Alexander, Drahtgewebe, Geflechte- und Gitterzaunfabrik, Budapest, VIII., Üllöi-üt is.

Drahtgeflechte für Rabitzbauten :

— Unternehmung für Berg- u. Wildbachverbauung, G. m. b. II.. Drahtzug, Post Hirt, Kärnten. Geschäftsstelle: Wien, 1., Ebendorferstraße 2.

—    Haidekker Alexander, Drahtgewebe, Geflechte- und Gitterzaunfabrik, Budapest, VIII , Üllöi-üt 48.

—    Koezor Franz, Fabrik von Drahtgeweben u. Drahtgeflechten. Wien, XI., Leberstraße 24. (Anzeige Seite 8.)

— Aktiengesellschaft für Glasindustrie in Neusattl bei Karlsbad.

Drahtschindeln:

— Riedmann & Scheidbach, Rankweil

Drahtseilbahnen :

—    Bleichert Adolf & Co., Leipzig und Wien, IX., Widerhofergasse 8.

—    Kaiser & Co., Akt.-Ges., Cassel.

—    Pohlig J. Gesellschaft m. b. H., Ingenieurbureau und Unternehmung für Transportanlagen, Wien, V.. Hamburgerstraße 10. (Anzeige Seite. 6.)

—    Ungarische Waggon- u. Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Györ.

Drahtseile :

—    St. Egydyer Eisen- und Stahlindustrie -Gesellschaft, Wien, I.

Drahtseilscheiben:

— Oberhammer J.. Innsbruck.

Drahtstifte:

— Bechert & Co. A.-G., Saaz, Böhmen.

Drahtwaren:

—    Mücke Emil, Mähr. Ostrau.

Drainagerohre:

Siehe auch Tonwaren oder Ziegelfabriken.

—    Fulda Eugen, Arch. Teschen, Ö. Schl.

—    Brüder Fischer & Comp. Letky pr. Libschitz.

Drainagewesen:

—    Kresnik, Hilfstafel zur Verfassung von Drainageplänen. 1893. K 1.—. Verlag siehe Seite 41.

Drehbänke:

— Blau & Co., Wien, Wallfischgasse 12.

Drehkrane:

Siehe Krane.

Drehscheiben:

—- Eisen-Handels- u. Industrie-Aktiengesellschaft Greinitz, Graz.

—    Prasil Brüder & Co., Prag—Lieben.

—    Ungarische Waggon- u. Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Györ.

Drehtüren:

—    Grohtkarst & Co. (D. Hirsch) Wien, III., Gerlgasse io.

Drucklufthämmer :

—    Flottmann H. & Comp., Wien, XIX.

Druckluftpumpen:

—    Vogel Ernst, Pumpenfabrik, Stockerau bei Wien.

Drucksorten jeder Art:

Siehe Anzeige Seite 39 im Anhang.

Durana-Metall:

— Dürener Metallwerke A.-G. Rheinland.

Durchwurf bleche:

—    Nebrich Ph., Fabrik für gelochte Bleche, Prag—Smichow.

Durchzugsäulen, gußeiserne:

—    Exz. Ernst Graf Waldsteinsche Stiahl-au.er Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Wien,

— Mautner Friedrich, Wien, IX.,Lichten-

Verlag siehe

Verlag siehe Seite 41.

Verlag

Verlag siehe

Verla

siehe Seite 41.

ves-Töth. Uber Tunnelbau.

Verlag siehe Seite 41.

Verlag siehe Seite 40—43.

Dynamit:

— Dynamit Nobel A.-G. Kolowratring 6.

Dynamomaschinen :

—    Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. TI., Eeipzig, Bitterfelderstraße 2.

—    Siemens-Schuckert-Werke, A.-G., Wien. XN.

Dynamomaschinenbau :

— Miller, Über Vermeidung von Konstruktionsfehlern bei Dynamomaschinen 1893. K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

Dynamoriemsn: steinstraße 8 und Prag II., Fleischhackergasse 10. Anzeige Seite 29.

Eckenschutz:

Siehe Mauereckenschutz.

Edelputz:

— „Kalcium“, G. m. b. H., Prag, Pflasterergasse 0.

Einfriedungen:

—    Eisenindustrie - Akt. - Gesellschaft, Böniscüdorf b. Freiwaldau, Ö.-Schles.

—    Haidekker Alexander, Drahtgewebe-Geflechte- und .Gitterzaunfabrik, Budapest, VIII., Üllöi-iit 48.

—    Koczor Franz, Fabrik von Drahtgeweben und Drahtgeflechten, Wien, XI., Leberstraße 24. (Siehe Anzeige Seite w.

—    ScliröckenfuchsF.. Waidhofen a. Ybbs.

—    Zimmermann (’., G. m. b. H., Siebwaren-, Drahtgewebe- und Drahtgeflechtefabrik, Wien, XVI.. Gansterer-gasse 13.

Eisen :

—    v. Kerpely. Ungarns Eisensteine und Eisenhütten-Erzeugnisse. Mit 4 Tafeln. 1877. K 10.-Seite 41 im Anhänge.

—    Kosak. Gewerhslehre oder Anleitung zur mechanischen Verarbeitung des ! Eisens, der Metalle, des Holzes etc. j Mit 141 Illustrat. und 4 Tafeln. 1888. I K 1.60. Verlag siehe Seite 41.

— Pollitzer, Die Materialien aus Eisen und Stahl für Eisenbahnzwecke. Mit 147 Illustrat. und 10 Tafeln. 1887. K 6.

— Schönmetzler, Katechismus der Eisenhüttenkunde. Mit 82 Illustrationen. 1887. Broschiert K 3.20; gebunden K 3.70. Verlag siehe Seite :

Eisen aller Art, Eisenwerke:

—    Brauns Söhne, Schöndorf hei Vökla-bruck.

—    Phönix - Stall] werke Joh. E., Bleck-mann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

—    Graf von Thurnsches Stahlwerk Streiteben, Wien, IV., Rainergasse.

Eisenbahnbau.

—    M. Berger, Mährisch-Ostrau.

Eisenbahnbaukunde:

—    Allitsch. Neues Verfahren zur Ermittlung der Querschnittsfläche der Kunstkörper im Eisenbahn- und Straßenbau. 1903. K 2.40. Verlag siehe Seite 41 im Anhänge.

—    Birk, Über Schmalspurbahnen. Zur Frage nach der Grenze ihrer Berechtigung. 1880. K 1.20. Verlag siehe Seite 41 im Anzeigenteile.

—    Ekama, Weichen und Kreuzungen in gekrümmten Eisenbahngeleisen. Mit 24 Tafeln. 1887. K 7.20. Verlag siehe Seite 41.

—    v. E mp erg er. Über die Zulässigkeit schwerer Fahrbetriebsmittel vom Standpunkt einer neuen Verordnung für Eisenbahnbrücken. 1887. K 2.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

—    Ernst und Gott sieben, Handbuch für Geleise-Anlagen zum theoretischen und praktischen Gebrauch. Mit 82 Illustrationen. 1871. K 8. siehe Seite 41.

—    He in dl, Der eiserne Oberbau, verglichen mit Holzschwellen-Oberbau. 189.). Geheftet K l.

Seite 40 usw.

— Köckert, Flächentafeln zur Kubatur-Berechnung bei Eisenbahn-Projekten K 2.

K ii n y

Mit 2 Tabellen und 3 Tafeln. 1875.. K 3.

— Lein w a t h e r, Der eiserne Universal-Eisenbahn - Oberbau, System Lein-wather (Patent). Mit 03 Illustrationen. 1881. K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

—    Leuschner, Berechnung von Bahn- * hof-Geleisen. Mit ns Illustrationen. 1873. K 13.20. Verlag siehe Seite 40-

—    Pollitzer, Die Materialien aus Eisen und Stahl für Eisenbahnzwecke. Mit 147 Illustrat. und 10 Tafeln. 1887.

K 0.

—    Rosmann, Tabellen der Steigungsverhältnisse von 1 : 10 bis l : 39 und Distanzen von 1 bis 100 und der analogen Neigungswinkel. K 1.69. Verlag siehe Seite 41.

Steiner, Vorschläge zur Schienenstoßfrage. Mit 35 Abbildungen. 1905. Verlag siehe Seite 41 im Anhänge.

—    v. Hornbostel. Zur Einführung des Blocksystems auf der Wiener Stadtbahn. Mit 6 Tafeln. 1884. K 3.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Kosak-Swiczinsky, Katechismus der Einrichtung und dos Betriebes der Lokomotive, für Lokomotivführer, Bahnbeamte etc. Mit 49 Illustrationen und G Tafeln. 8. Auflage. 1914. (Techn. Praxis, Bd. 15.) Geb. K 4.50. Verlag siehe Seite 40—43.

— Österr.

agen. Mit 4 lithogr. Tafeln ld. 1889. K 2.40. Verlag

Porr A., Betonbau-Unternehmung, Ges. m. b. H., Wien, I., Sehenken-straße 8/10 (Anzeige Seite 25).

Bella N. & Neffe, Wien, IX.,

— Hess, Eisenbeton, seine Art, Berechnung und Ausführung. Mit vielen Tabellen. 2. Auflage. 1912. Verlag siehe Seite 40.

Eisenbahnbau-Unternehmer:

Siehe auch Bau-Unternehmungen.

—    Berndt Roh., Bauunternehmer, Brüx.

—    Kress & Bernard, Prag III.

Eisenbahnbedarf:

—    Feld- und Indusrie - Bahnwerke Dr. Bruckner & Pollitzer, Wien, III.

—    Groß .löset Nachfolger, Wien XIV.

—    Orenstein & Koppel, Wien, III.

—    Roessemann & Kühnemann, Wien, IX. und Prag.

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft in Witkowitz, Mahren.

Eisenbahnbetriebskunde:

—    Handel, Katechismus des kommerziellen Eisenbahn- Betriebsdienstes für Aspiranten, Eisenbahabeamte, Instruktoren etc. 1S95. K 4.40. Verlag siehe Seite 40 u. f. im Anhänge.

—    Handel, Katechismus des exekutiven Eisenbahn-Verkehrsdienstes für Aspiranten, Eisenbahnbeamte und Instruktoren. 3. Auflage. 1908. Broschiert K 4.40. gebunden K 5.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

—    Handel, Der kommerzielle Ver-recknungsdienst auf den k. k. österr. Staatsbahnen. Lehrbuch für Beamte und Aspiranten. 1908. Brosch. K 4. geh. K 5.—. Verlag siehe Seite -JO.

—    v. Hornbostel, Über einige Einrichtungen für mechanisches Verschieben auf der französischen Nordbahn. 1883. K 2.—. Verlag siehe Seite 41 im Anzeigenteile.

Eisenbahn - Zeitung. Organ des Klubs österr. Eisenbahn-Beamten. 1914. 3G. Jahrg. Ganzjährig K 10.—. Verlag siehe Seite 41.

— Reitler, Über Anlage und Einrichtung nordamerikanischer Bahnhöfe. Mit 22 Abbildungen im Text. 1895. Geheftet K 1.20. Verlag siehe Seite 40—43 im Anzeigenteile.

Eisenbahnschwellen:

—    Himmelsbach Gebr., Freiburg i. Bhm.

—    Kommanditgesellschaft Rütgers Guido, Wien, IX/1, Liechtensteinstraße 20.

Eisenbahnwagen:

—    Erste Eisenbahnwagen-Leihgesellschaft, Wien, I., Schottenrihg 28.

Eisenbahnwagen-Heizung:

—    Fischer, Die Dampfheizung der Eisenbahnw und 5 Abbi siehe Seite 41.

Eisenbau:

—    Wiener Eisenbau A.-G., Wien, X., Knöllgasse 35—39.

Eisenbetonbau:

—    Dubskv .Tos. & Co., Bau-Unternehmer, Zagreb.

Faifar F. & Co., Bodenbach, Pilsen und Prag, Wassergasse 20.

—    Haase & Machacek, Königinhof.

—    Heimbach & Schneider, G. m. b. H., Hard bei Bregenz.

—    Österreichische Tiefbau- und Eiscn-betongesellschaft m. b. H., Reichenberg, Tegetthoffstraße 10. (Siehe Anzeige Seite 13.

—    Pittel & Brausewetter, Wien, IV. (Siehe Anzeige Seite 30.)

Eisenbetonbau-Decken:

— Rüll Paul, Schilfrohrindustrie-Gesellschaft m. b. II., Wien und Eszterhäza (Ungarn).

Eisenbetonbaukunde:

—    Allitsch, Eisenbeton-Schaulinien für eine unmittelbare Dimensionierung einfach und ideal bewehrter Tragkonstruktionen. 1912. K 2.40. Verlag siehe Seite 40.

—    Heidecker, Zur Frage des Gleitwiderstandes der Eiseneinlagen in auf Biegung beanspruchten Eisenbeton-Tragwerken. 1911. Kl.50. Verlag siehe Seite 41.

- Herzka, Einheitliches Verfahren zur Bemessung einfach und doppelt bewehrter Platten und Rippen in Eisenbeton. 1912. K 2.—. Verlag siehe Seite 40—43 im Anzeigenteile.

Illustrat. u.

K 6.

Teischinger, Tabellen für die rasche und sichere Berechnung von Platten, Balken und Plattenbalken aus Eisenbeton. 1911. (Techn. Praxis, Band 8.) Geb. K 4.50. Verlag siehe Seite 40.

Eiskeller-Isolierung mit Korksteinen:

patentierte Korkstein-

zei

Eisenbetonkonstruktionen:

— Rella N. & Neffe, Wien, IX.,

Eisenbleche, verzinkte:

—    Bergmann Gebrüder. Wien, IV.

Eisenbiechröhren:

—    Ohnheiser F. & Sohn. Königsfeld bei Brünn.

Eisen für Bauzwecke:

—    Juhos Jul. & Co., Wien, II.

—    Wahlberg Max, Wien, XX.

Eisengießerei:

—    Automatofen - Baugesellschaft Alois Swoboda & Co., Wien, XVI1I/1, There-siengasse 1. Tel. 19081. (Anzeige S. 18.)

—    Kridlo V. A., Prag-Bubna.

—    Schüler L., Göppingen (Württemberg), Zweigniederlassung Wien, IV.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20 (Anzeige Seite 7.)

—    Wiener Eisenindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien X.

Eisengußwaren:

—    Witkowitzer Bergbau-u. Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

Eisenhandel:

—    Buchbinder Josef, Olmütz.

—    Deutsch Wm., Wien, II., Große Mohrengasse 82

Eisenkonstruktionen :

Eisenindustriegesellschaft in Mähr. Ostrau.

—    Kopi-ivaLeopold, Wien, X., Favoritenstraße 217.

—    Kotter Heinrich. Wien, III.. Erdbergstraße 10.

—    Steffan Josef, Werkstätte für Wellblechbauten, Treppen, Türen, Fenster, Veranden usw., für Schmiedearbeiten und Tiagkonstruktionen, Arnau a. E. in Böhmen.

Eisenkonstruktionen aller Art:

—    Egger, Moritscli & Comp., Villach.

Eisenlieferungen:

—    Brukner Josef & Söhne, Wien, II.

Eisen- und Metallguß.

—    Bollmann L. & Co., Wien, IV., Wied-ner Gürtel 6.

Eisen- und Stahlwaren:

—    Eisen- u. Stahlwalzwerke G. m. b. H., Gerstl bet Waidhofen, Ybbs.

—    Eisen- u. Stahlwerks-Gesell schaff, Ferlach in Kärnten.

Eisenwaren:

—    Pilsdorfer Eisengießerei und Eisenwarenfabrik, Josef Hübner, Pilnikau, Böhmen.

—    Schicktanz Emil, Friedland, Böhmen.

Eisenwerke:

—    Vogel & Noot, Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft, Wien, I., Lands-krongasse 5.

Eiserne Stellagen, Zerlegbare:

—    Liman & Petzold, Wien. XII., Pottendorferstraße 19.

Eiserne Stiegen, Fenster, Türen:

—    Schall J., Eisenwerk. Brünn.

Eiskellerfensterglas:

—    Bona Robert W., Wien. XVI., Degengasse 41.

Eiskeller-Isolierung:

—    Neumann M. & Co., Wien, II., Handelskai 150.

—    Tutscli Anton, Gesellschaft m. b. H., Wien, IX., Währingerstraße 61.

— Aktien-Gesellschaft für Korksteinfabrikation und Bauten vorm. Kleiner & Bokmayer, Wien, VI., Köstlergasse 7. (Siehe An-ige Seite 20.)

Eismaschinen:

—    Riedinger L. A., Repräsentanz für Österreich, der Maschinen-und Bronzewarenfabrik A. G. Augsburg, Wien, VI., Webgasse 45.

Eis- und Kühl-Anlagen:

—    Gesellschaft für moderne Bauausstattung, G. m. b. H., Wien, IV., Schwindgasse 19.

—    Riedinger L. A., Ausrsburger Ma-schienenfabrik, A. G., Wien, VI., Webgasse 45.

Eis- und Kühlmaschinen:

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

Elektrische Anlagen:

—    Adler II. W. & Co.. Wien. X.

Elektrische Aufzüge:

—    Bauers F. Nachfi.. Wien, VII., Zieglergasse 67.

Elektrische Bahnen:

—    Höchen egg, Projekt betreffend elektrische Untergrundbahnen durch die Innere Stadt Wien, 1909. Kl.—. Verlag siehe Seite io im Anzeigenteil.

Elektrische Bohrmaschienen:

— Elektrornatei'ial-Gesellsch. m. li. H., Wien, X., Gudrunstraße 187.

Elektrische Installationen:

Siehe Gas, Licht, Wasser usw.

Elektrizitätswerke, Anlage u. Betrieb:

g, Anlage und Betrieb klei-Elektrizitätswerke, insbeson-

— Herzo

nerer

dere mit Ausnutzung vorhandener Wasserkraft. 1915. (Techn. Praxis, Verlag siehe

Bd. 17.) Geb. K 6.

Seite 40 im Anzeigenteil.

— Strache und Eisler. Beleuchtung mittlerer und kleiner Städte und Ortschaften. Mit 23Figurenund 7 Tabellen. 1913. (Techn. Praxis, Bd. 13.) Geb. K 4.—. Verlag siehe Seite 40.

—    Kosak, Einrichtung und Betrieb der Elektromotoren für Industrie und Straßenbahnen. Mit 24 Abbildungen. 1896. K 2.40. Verlag siehe Seite 41.

—    Lissner, Über Arbeitsumsetzung unter Vermittlung der Fern Wirkung (Induktion). Mit besonderer Berücksichtigung der Elektromotoren etc. 1907. K 2.—. Verlag sh he Seite 41.

—    Prasch, Ratgeber für die ökonomische Erzeugung und Verwertung elektrischer Energie. I. Teil. Mit 134 Illustrationen 1911. (Techn. Praxis, Bd. 6.) Gebunden K 4.50. — Hiezu der

—    II. Teil. Mit 14 Illustr. (Techn. Praxis, Bd. 7.) Geb. K 4.50. Verlag siehe Seite 40 im Anzeigenteil.

Elevatoren:

Elektrizitätszähler:

—    „Bergmann“-ElektrizitätswerkeÖster-reichische inBodenbach und Wien,III.

—    „Elektra“-Appai b. H,, Wien, X

Elektrohängebahnen:

Siehe Drahtseilbahnen.

Elektromagnete:

—    Magnetwerk-Apparate-Ges. m. b. H., Wien, IX.

Elektromotoren:

—    Elektrische Bau- und Installations-Ges. m. b. H. vorm. Sturm & Cie., Wien, IX.

—    Rabl A.nton’s Xaclif. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42—44.

—    ..Sirius“ Elektricitäts-Gesellschaft m. b. H., Leipzig, Bitterfelderstraße 2.

ratenbau-Gesell sch. m. IX.

—    Engel Georg, Lng., Wien, XVIII., Klostergasse 37.

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto), Wien, X., Quellenstraße 149.

—    Aufzüge- und Maschinenfabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Moliard-gasse 51.

—    Heid, N., Stockerau bei Wien.

— Ing. Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der: Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

Emaillackfarbe „Emolin“:

Reichhold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 0000.)

Elektrostahl:

—    Gebr. Böhler & Co., Aktiengesellschaft, Wien, 1., Elisabethstraßc

—    K. D. A. G. Kabelfabrik u. Drahtindustrie-Aktiengesellschaft. Wien, III., Stelzhammergasse 4.

Emaillackfarben:

—    Arlt & Co., Bodenbach.

—    Ferrool - Hocksit - Gesellschaft m. b. H. Wien, VI., Gumpendorferstraße 9.

—    Fritze O., Wien, XII.

—    Reichold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 28.)

—Seiche Ant., Aussig a. d. E.

e 12.

Emaillack „Rivalin“ weiß und farbig:

— Megerle, W. Lackfabriken und Rivalin-Werke, k. u. k. Hoflieferant, Wien. XX1.

Elektrostahlguß:

— Skodawerke A.-G., Pilsen.

Emailliertes Gußeisen:

— Hofmann Otto, Horowitz, Böhmen.

Elektrotechnik:

—    Exler, Grundzüge der Elektotech-nik. Mit 503 Textfiguren. 1895. K 10.—. Verlag siehe Seite 40—43.

—    Kl äsen, Die Entwicklung der Elektrotechnik zu ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung. Mit 62 Illustrationen. 1901. K 1.60. Verlag siehe Seite 40.

Emailschilder:

—    Rieger Anten & Karl, Deutsch-Gabel, Böhmen.

Tutti Heinrich, Wien, VII., Lindengasse 2.

—    Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 4 7.

Enthärtungsanlagen:

— Dan

H.,

Entsäuberunganiagen :

■— Dam

FL,

Payer-

Emailwerke:

—    Emaillierwerks-Akt.-Ges., Austria, Wien, IX.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Enteisenungsanlagen:

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m. b. H., Wien, VI., Wallgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

—    Overhoff Julius, Wien, IX., Widerhofergasse 8.

Enteisenungsapparate:

—    Latzel & Kutscha, Ingenieure, Wien, XVIII., Gentzgasse IGO.

lpfapparatebau-Gesellsehaft m. b. Wien, VI., Wallgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

Entlüftungsanlagen:

—    Gefia, Industrie-Anlagen G. m. b. H., Wien, III., Grailichgasse 3.

—    Jokel & Bachrach, Wien, TI.

—    Müller Otto & Co., Wien, II.

Entmanganungsanlagen:

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m. b.

II., Wien, VI., Wallgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

pfapparatebau-Gesellschaft m. b. Wien, VI., Wallgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

Erdarbeiten:

Siehe Bauunternehmer.

Erdbohrer:

— Fauk Albert & Co., Wien, III.

Erdfarben:

— Haid Franz, Bergverwalter, bach N. Ö., Südbahn.

Erdfeuchtigkeit-Isoiierung:

—    Knapen Gesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, _ Wien, VI., Theobaldgasse 8. (Anzeige Seite 5.)

Erzaufbereitungsmaschinen:

—    Krupp Friedrich, Akt.-Ges., Gruson-werk, Magdeburg-B.

Eternit-Platten:

Eternit-Werke, Ludwig Hatschek. Wien, IX., Maria-Theresienstraße 15. (Anzeige Seite 23.)

Eternit-Schiefer, Patent Hatschek:

— Eternit-Werke, Ludwig Hatschek, Wien, IX., Maria Theresienstraße 15, Vöcklabruck, Ob. Österr., Budapest und Nyerges-Ujfalu. Ungarn. (Sieh Anzeige Seite 23.)

— Umlauft Jos. & Co., G. m. b. H., Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

Exhaustoren, Entstaubungsanlagen :

— Eta-Ventilatoren-Ges. m. b. H., Wien, XX., Brigittenauerlände 10.

- Hoffmanns F. W. Nachf., Wien, III., Lorbeergasse 8.

— Janka & Co., Radotin bei Prag.

Exkavatoren:

— Ing. Eugen Pilz, Technisches Bureau, Wien, IV., Luisengasse 35.

Fabriken-Betonbelag :

— Norddeutsche V orsatz-Beton-Centrale, Luigi Rizzotti, Bremen, Hemelinger-straße 5.

Fabriksbauten:

— Conrad, Dr.-Ing., Walter, Wien, XIX. Bella N. & Neffe, Wien, IX.

Fabrikseinrichtungen:

—    Horais Josef, Ing.-Büro für Hochdruck-Rohrleitungen, Wien, V., Bräuhausgasse 40.

Fabrikshygiene:

—    Kraft, Fabrikshygiene, Darstellung der neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für Arbeiterschutz und -Wohlfahrt. Mit 805 Illustrationen. i89l. K 6.—. Verlag siehe Seite 40.

Fabriksschornsteinbau:

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialunternehmung für Fabriksschornsteinbau’ und Einmauerung von Dampfkessel. Wien, IV., Karolinengasse 17. (Siehe Anzeige Seite 6.)

—    Richter Georg & Co., technisches Büro und Bauausführung für Feuerungsanlagen. Teplitz-Schönau, Böhmen. (Siehe Anzeige Seite 10.)

—    Schöberl & Co., Karlsbad.

—    Slamä Oswald Baumeister, Wien, XII., Schlöglgasse 12. Tel. 82226.

—    Tischler Josef, Baumeister, Teplitz, Böhmen. (Siehe Anzeige Seite 1.").)

Fabrikswasserleitungen:

—    Siehe Wasserleitungsbau oder Wasserreinigung.

Fahrstraßen in Stampf- u. Gußasphalt:

—    Österr. Asphalt-Aktiengesellschaft, Wien, IX., Liechtenstemstraße 20.

Fabrik, Wien, X., (Siehe Anzeige Seite 11.)

Eisen-

— St.

gasse 793.

— Ungarische Waggon- u. Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, Györ.

Falzbautafeln „Anker“:

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau in Böhmen. (Anzeige S. 7.)

Falzziegel:

—    Alois Rösner, Spielberg b. Knittelfeld.

Farben:

—    Brüder Passer, Prag-YIl 77G.

—    Froebe Wilhelm, Wien, IX.. Wasagasse 24.

—    Gebrüder König, Wien X., Eugengasse 66.

—    Kaspar& Dr. Vogl, Wien, III.. Hauptstraße 109

—    Marx Ludwig, Gaaden b. Wien.

—    Oberleithner & Rebitschek, Mähr. Schönberg.

—    Reickhold, Flügger & Boecking, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 28.)

—    Zonca G. & Co., Triest.

Farbendrucke:

Siehe Anzeige Seite 39.

Farben für jeden Zweck:

Eisen-, Holz- und Maueranstrich.

—    Lutz Ed. & Co., Wien, X.

Farben, Patent „Durand“ Rostschutz:

—    Haid Franz. Bergverwalter, Paver-bach N. Ö., Südbahn.

Farben, streichfertige:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Farbwerke:

—    Frischauer & Co., Wien, VI., Gumpen-dorferstraße 41.

Fassadefarben:

—    Haid Franz, Bergverwalter, Payerbach, N. Ö„ Südbahn.

—    Gebrüder König, Wien, X. Eugengasse 66.

—    Krohn S. & M., Wien, I., Plankengasse 6.

—    Schierl Hans, Editol-Farben-Werke, Wien, XIV.

Fassadenfarbe Hydrochromin:

—    Mühlendorfer Kreide- und Bleistiftfabrik - Aktien-Gesellschaft, Wien, IX., Liechtensteinstraße I30at{Anzeige Seite 28.)

Fassadeninkrustationen:

— Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Troststraße 100.

Fassadenputz:

—    Massak & Werich, Reichenberg i. B.

—    NorddeutscheVorsatz-Beton-Centrale, LuigiRizzotti, Bremen,Hemelingerstr.

—    Osten⁻. Marmorit- u. Edelputz-Werke, G. m. b. H., Wien, V.

—    Österr.-Ungar.Terranova-V erwertung. G. m. b.H., Wien, VI., Mariahilferstr.

Fassaden-Reinigung, maschinelle:

—    Österreichisch-Ungarische Schutzgesellschaft, Gesellschaft nr. b. H., Wien, IX., Schubertgas.se 22.

Fassadeplatten:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und Chamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Siehe Anzeige Seite 19.)

Fassoneisenfenster:

—    Ettmayr F. & Co., Wien, VII.

Fäulniswidrige Hölzer:

Siehe Holzimprägnierung.

Fayenceplatten:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und Chamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Siehe Anzeige' Seite 19.)

Federn und Federringe:

—    Weber & Reichmann, Warnsdorf, Böhmen.

Fede-stahl:

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Feilen:

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Egydyer Eisen- und Stahl-In-dustrie-Gesellschaft. Wien, I.

—    Schmidt Rudolf & Co., Wien, X.

Feinklinkerplatten :

Siehe Klinker.

Feldbahnen, normal u. schmalspurig:

— Roessemann & Kühnemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen und Waggonfabrik, Prag, VII., Osadni-(Siehe Anzeige Seite 4.)

Feldbahnmaterial:

—    Ferro via, Bahnbedarf- u. Feldbahnwerke, G. m. b. H., Wien, I.

—    Kothe G., Feldbahnbau, Wien, VII., Westbahnstraße 27.

unter Was-arbeiten in oldau und

Elek-

vorm.

6.

Feldschmieden:

— Korzinek Johann, Athen, XII.

Felssprengung:

— Lauer, Felssprengungen ser bei den Regulierungs der Donau zwischen M Turn-Severin. Mit 3G Illustrationen und 5 Tafeln. Tel. 1900. K 9.—. Siehe Verlagsanzeige Seite 41.

Fenster, eiserne:

—    Bondy S., Eisenwerk, Prag-Bubna.

—    Fügert Anton, Karlsbad-Fischern.

—    Heger Carl, bürgl. Kunst- und Bauschlosser, AVien, XVI., Yppenplatz io und XVII., Frauengasse 0.

—    Loukotsky F. & H., AVien, X.

—    Prasil Brüder & Co., Prag-Lieben.

Fensterglas:

—    Handelsgesellschaft vereinigter Tafelglasfabriken. G. m. b. IL, Wien, IX.

Fenster, gußeiserne:

—    Exz. Ernst GrafjWaldsteinsche Stialil-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Fensterhalter:

—    Brauer August, Haida in Böhmen.

Fensterplachen:

Siehe Wasserdichte Stoffe.

Fernsprechanlagen:

—    „Ericsson“, Österreichische trizitäts - Aktiengesellschaft Deckert & Homolka, AVien, IV.

—    Telephon- und Telegraphenfabrik Kapsch & Söhne, VII.. Schottenfeldgasse 53.

—    Vereinigte Telephon- und Telegraphen - Fabrik -Aktien - Gesellschaft Czeija, Xissl & Co., XX.. Dresdnerstraße 75.

Fette, technische:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Feuchte Mauern,

Gegenmittel „Stearit“ :

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Athen, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Feuchte Wände,

trocken durch Kosmostafeln:

—    Andernach A. AV., Beuel am Rhein. (Anzeige Seite 2.)

Feucht gkeitsgegner „Porsal“:

— Deutsche Kahneisen-Gesellschaft Jordahl&Co., Berlin AV35, Potsdamerstraße 103 a.

Feuer-Alarmanlagen:

— Mayer & Wolf, AVien, IX.. Boltzmanng.

Feuerfeste Decken und Wände:

Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft, G. m. b.H., Reichenberg, Tegetthoff straße 10. (Siehe Anzeige Seite 13.)

Feuerfeste Isoliersteine und Schalen:

— Fürst Salmsche Chamottefabrik Raitz in Mähren.

Feuerfester Ton und Mörtel:

—    Kälnöer Ungarische Chamottewerke Aktiengesellschaft, Budapest, V.

Feuerfeste Schamottewaren:

Siehe Schamottewaren, Ziegel usw.

Feuerlöschapparate:

—    Czermack R., Teplitz, Böhmen.

—    Theo-Trockenfeuerlöscher Gesellsch. m. b. H., Wien, III., Blattgasse r3. Telephon Xr. 831

Feuerlöscher u. techn. Erfordernisse :

—    Österr. Feuerlösch-Apparatebau-An-stalt, Wien, I., Hoher Markt 3.

Feuerlöschgeräte:

—    Hillers Ad. Wwe. & Sohn. Brünn.

—    Kernreuter Fr., Wien, XVII.

—    Theo-Trdckenfeuerlöscher Gesellseh. m. b. H., AATien, III., Blattgasse 13. Telephon Xr. 8316.

Feuermelder:

—    Adler H. W. & Co., Wien, X.

Feuerschutzanstrich:

—    Gromanns Leopold, Sohn, Wien, I., Am Hof.

Feuersichere Einlagerungen

für Benzin, Spiritus und Petroleum, mit und ohne Schutzgas:

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m. b. H., AA⁷ien, VI., Wallgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

Feuerspritzen:

—    Czermack R.. Teplitz, Böhmen.

—    Pumpen- und Maschinenfabrik A. Füratsch, G. m. b. H., Troppau. (Siehe Anzeigenteil Seite 47.)

Feuertrotzfußboden:

—    Stäuber & Co.. Athen. IX.. AVähringer-straße 61.

Bö

Feuervergoldung:

— Elektrochemische

Fabrik, Wien, X.,    _

(Siehe Anzeige Seite 11.)

— Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav.

Flugaschenfänger:

Flügelpumpen:

von

35 Illustrationen. 1905. K 4. siehe Seite 40—43.

—    Lerwal, Flugtechnische Studien als Beitrag zur modernen Flugtechnik. Mit 24 Illustrationen. 1902, K 4.—. Verlag siehe Seite 40.

—    Lippert, Natürliche Fliege-Systeme. 1884. K 3.20. Verlag siehe Seite 40.

—    Milla, Die Flugbewegung der Vögel. Mit 27 Illustrationen. 1895. K 4.—. Verlag siehe Seite 40 usw.

—    v. Miller-Hauenfels, Dermühelose Segelflug der Vögel und die segelnde Luftschiffahrt. Mit 8 Figuren. 1890. K 2.40. Verlag siehe Seite 40.

—    Nim führ, Grundlage der Physik des Fluges. Mit 10 Figuren. 1913. K 4.80. Verlag siehe Seite 40—42.

Feuerungsanlagen:

—    Weinzettel & Riedel, Biala.

—    Wiener Eisenindustrie-Gesellschaft in. b. H., Wien, X.

Feuerungsanlagenbau:

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialbauunternehmung für Fabriksschornsteinbau und Einmauerung von Dampfkessel, Wien, IV., Karolinengasse 17. (Siehe Anzeige Seite 6.)

—    Richter Georg & Co., Technisches Bureau und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau,

Innen. (Siehe Anzeige Seite 10.)

—    Tischler Josef, Baumeister, Teplitz, Böhmen. (Siehe Anzeige Seite 15.)

Feuerungskunde:

Siehe Dampfkessel, oder Heizanlagen, Ofenbau, Zentralheizung usw.

Plattiranstalt J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Feuerversicherung:

Siehe Versicherung.

Feuerwehrtechnik:

— Verlag M. Krayn, Berlin W. 10 (Anzeige siehe Seite 33).

Figuren aus Kunststein:

— Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Troststraße 100.

Filter-Anlagen:

—    Latzel & Kutscha, Ingenieure, Wien, i XVIII., Gentzgasse 166.

—    Delphin-Filter- u. Kunststeinfabriken, j Guntramsdorf, N.-Ö.

Filter-Anlagen

jeden Umfanges für Trink- und Nutzwasser :

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m. b. H., Wien, VI., Wällgasse 39. (Siehe Anzeige Seite 20.)

Filze für techn. Zwecke:

—    Erste österr.-ungar. Filzfabrik Adolf Duschnitz in Achau, N.-Ö. und Wien, I. j

—    Vereinigte österr.Filzfabriken. Brünn-Obrowitz.

Firmaschilder, gläserne:

—    Back Moriz, Wien, IX., Liechtensteinstraße 39.

Firmatafeln:

—    Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 17.

Firnis:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyö'r. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Flaschenzüge:

—    Aktien-Gesellschaft R. Ph. Waagner, L. &. J. Birö & A. Kurz, Wien,

V., Margarethenstraße 70.

—    Pries Heinrich de, G. in. b. H., Wien, XV., Zinckgasse 4.

—    Leutner & Riedl, Wien, IV., Wiedener Hauptstraße 30.

—    Weiter Elektrizitäts- und Hebezeug-Werke, Akt.-Ges., Köln-Zollstock 17.

Fliesen :

Ton- und Chamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Siehe Anzoige Seite 19.) Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Siehe Anzeigenteil Seite 24.)

— Richter Georg & Co., Technisches Bureau und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau. (Siehe Anzeige Seite 10.)

Siehe Pumpen.

Flugwesen:

Siehe auch Luftschifferei.

Dickl, Zur Effektberechnung Flugvorrichtungen. Mit 27 Textiiguren. 1904. K 3.60. Verlag siehe Seite 40. Flassig, Fliegerkurs. Leitfaden für Militär- und Zivilflieger. Mit 164 111. 1913. (Techn. Praxis. Bd. 14.) K 7.20. Verlag siehe Seite 40.

— Kress, Aviatik. Wie der Vogel fliegt und wie der Mensch fliegen wird. Mit Verlag

Dr. & Co., Markranstädt bei

icn-

Ges. m. b. HZ, Wien, I., straße 8/10. (Anzeige Seite 25.)

—    Rella X. & Neffe. Wien, IX.

—    Wolfsholz August, Wien, I., Rathausstraße 2.

L. H.

Schindler

Fußbodenbeiag:

Fußbodenfabriken:

I — Fußbodenfabriken Ges. m. b. H., Graz, Schiffgasse 0.

I — Höfler L. & R.. Mödling.

| — Bernhuber & Schenk. Wien, VI.

Flußregulierung:

— Lauer, Methode zur Zerstörung von Felsen in Flüssen mittels aufgelegter Sprengladungen. Mit 8 Tafeln. 1892. K 4.80. Verlag siehe Seite 40.

—    Tiefenbache¹'- Eie Ermittlung der Durchfluß-Profil® mlt besonderer Berücksichtigung der Gebirgs- und Wildbäche. Mit 1 Tafel. 2. Auflage. 1888. K 4.80. Verlag siehe Seite 40—43.

Flußregulierungen:

—    Holländer Richard. Ing., Prag, II., Stephansgasse 55.

—    Nordböhm. Wasserbau-Aktiengesell-schaft, Aussig.

Förderanlagen:

—    Bömches & Reinhold, Wien, IX.. Elisabethpromenade 23.

—    Pauker Jos. & Sohn, Wien, XXI., Leopoldau, Groß-Jedlersdorferstraße.

Förderhaspeln:

- Werksdirektion der Rossitzer Bergbau-Gesellschaft in Segen Gottes, Mähren.

Förderlokomcbile:

—    Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft m. b. H., Wien, VIII., Laudongasse 55.

Fördermaschinen:

—    Elbertzhägen&Glassner, Mähr. Ostrau.

Förderschnecken:

—    Commichau, Gebrüder, Xestomitz bei Aussig,

Förderwinden:

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen. Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Terez-Körut 17.

Formen für Betonarbeiten:

—    Ing. Pilz Eugen, Technisches Büro, Wien, IV., Luiseng. 35.

Formen für Zementwaren:

—    Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft, m. b. H„ Wien. VIII.

—    Gaspary Leipzig.

Formziegel:

—    Klinder Ungarische Ohamottewerke, Aktiengesellschaft, Budapest, V.

Fräsmaschinen:

—    Donauwerk Ernst Krause & Co., Wien, XX.

—    Werkzeugfabiik A. Heraut, Wien, j XX., Marchfeldstraße 25.

Fremdwörter, technische:

—    Granzer, Fremdwörter im Bau- und

Eisenbahnwesen, mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen Amtsgebrauches, 1915,    2. Auflage.

Preis K 1.20, gebunden K 2.—. Siehe Verlagsanzeige Seite 40.

Fuhrwerks waagen:

—    Garvenswerke, Maschinen-, Pumt und Waagenfabrik W. Garvens, Wien,

II., Hcindelskai 130/147. (Anzeige S. 21.)

Füllöfen, eiserne:

—    Herzogs Alexander Xaehf., Wien, XIX.

Fundament-Isolierung bei Maschinen :

gegen Geräusche und Erschütterungen :

— Gesellschaft für Beseitigung von Erschütterungen und Geräuschen,Genest & Stössei, Ges. m. b. 11., Wien, XVIII., Währingerstraße 123. T. 11599. (Siehe Anzeige Seite 14.)

Fundierungen:

—    Pittel & Brausewetter, Wien, IV. (Siehe Anzeige Seite 30.)

—    Porr AZ, Betonbau-Unternehmung, Schenken-

Fundierung für Bauten:

—    Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft G. m. b. H., Reichenberg, Tegettlioffstr. 10. (Anzeige S. 13.)

Furniere:

—    Grossmann M. & Co., Wien, XU.

—    Klosterneuburger Holzindustrie, G. m. b. H.. Zentralbureau: I., Opernring fi. Alle Sorten Fourniere und. Sperrholzplatten.

—    „Slavonia“, Holzindustrie-Akt.-Ges., Brod a. d. Save.

Fußboden, Asbest-:

—    Torrid-Werke in Troppau. (Siehe Anzeige Seite 4.)

— Jerk & Schuschitz, Wien, VI.

Fußbodenbrettl:

Siehe Parketten.

sunternen-en, XII.

Fußböden, fugenlose:

—    Stäuber & Co., Wien, IX., Währinger-straße Gl.

—    The Master Builders Companie, Cleveland, Ohio, (J. S. A.. Gen. Vertr. Wien, YI., Mariahilferstraße 109.

Fußbodenfugen verkitten:

—    3Iatsckeko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 109. (Siehe Anzeige Seite 11.)

Fußboden-Glasplatten:

Österr.-ung. Luxfer-Prismen-Fabrik, G. m. b. H., Wien, XX., Handelskai 92.

Reich S. & Co., Glasfabriken, Wien.

II., Czerningasse 3.

Röna Robert W.. Wien. XVI. Degeng. Spitzer Arthur. Wien, I.. Weihburgg.

Fußboden-Lackfarben:

Reichhold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 28.)

Gasanstalten:

—    Rezegli. Praktische Erläuterungen über Bau, Betrieb und Verwaltung der Kohlengasanstalten, zum Gebrauche für Gemeindeausschüsse kleinerer Städte. Mit 149 Illustrationen. 1900. K 6.—. Verlagsanzeige Seite 40.

—    Stracke und Eisler. Beleuchtung mittlerer und kleiner Städte und Ortschaften. Mit 2o Figuren und 7 Tabellen. l913.(Techn. Praxis. Bd. 13.) Geb. K 4.—. Verlagsanzeigen Seite 40 u. f.

Gasanstalten und Gasöfenbau:

—    Pintscli Julius, Wien, XI.

—    Stettiner Chamotte-Fabrik Act.-Ges. vorm. Didier, Bodenbach a. E. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Gasapparate:

—    Allgemeine Beleuchtung mung F. Bothe & Co., Wi

—    Lichtindustrie-Ges. m. b. H., Wien,

III., Kasangasse 26.

Fußbodenplatten:

7.)

Getreide

straße 20.

Akt.-Ges. für Glasindustrie- vorm. Friedr. Siemens, Ncusattl bei Ellbogen, Böhmen.

Wokowitzer Schamotte- u. Tonwaren -Fabrik, L. P. Dietz, Prag, II., Pflastergasse 2. (Siehe Anzeige Seite 8.)

Fußboden „Torrid“:

Siehe die Anzeige Seite 4.

Galalithwaren:

—    Hoff & Co., Intern. Galalith - Ges., Wien, VI.

Galvanisierungen aller Art:

—    Electro-chemische Plattieranstall J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Gartenarchitekten:

—    Göbel V., Wien, XIII., Wittegasse s, Baumschule Hadersdorf-Weidlingau.

—    Molnar J. O., Wien, VII.

—    Stingl W., Wien, XII1.

Gartendekorationen:

aus Kunststein oder Zement:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Siehe Anzeige Seite 11.)

Gartenfiguren:

Siehe Terrakottawaren.

Gartenspritzen:

—    Pumpen- und Maschinen - Fabrik A. Füratsch G. m. b. H., Troppau. (Siehe Anzeige Seite 17.

Gasautomaten:

— Siemens Friedr., Wien, IX., Alserstr.20. (Anzeige Seite 7.)

Gasbadeöfen:

—    Junker & Co., Dessau, Vertr. in Wien,

IV., Hauptstraße IG.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Gasbeleuchtung:

—    Maluschek & Cie., Wien, TX.

Gas-Brat- und -Backrohre:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20; (Anzeige Seite

Gasbügelapparate:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. ('Anzeige Seite 7.)

Gasgeneratoren:

—    Rabls Anton Nachf. (Inh. Oswald Rührer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Gasheizöfen:

—    Brünner Gehr., Wien, I markt 10.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-(Anzeige Seite 7.)

Gaskamine:

.—. Siemens Friedr., W ien, IX. straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Alser-

efabrik G. m.

und A

Lpparate

1898.

G. m. b. H.,

Röhrer), Brunnen-, Maschinenbauanstalt, Theresiengasse 42/44.

IM.

Wien, XX.. Brigittenauer-

— Fabrik

(45. Jahrgang). Ganz-Verlag siehe Seite 40.

Gaskochapparate:

—    Arnold Albert, Wien, I.

—    Hanse J. 0., Wien, VIII.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Gaskocher:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Gaskraftanlagen:

—    Rabls Anton Naehf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenhauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/14.

Gasleitungen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

—    Maluschek & Cie., Etablissement für Gas- und Wasserleitungen, Wien, IX,, Glasergasse 11.

Gasmesser:

—    Gasmesser- und Apparat b. H., Turn bei Teplitz in Böhmen.

—    Pintsch Julius, Wien, XI.

—    Schinzel & Co., Wien, III.

Gasmessung:

—    B1 e i e r. Neue gasometrische Methoden . Mit 138 Illustrationen. Verlagsanzeige s. S. 40.

Gasmotoren:

—    Aub Edgar & Co.,

Wien, XIII.

—    Polke, J., Wien, V., Kohlgasse 24.

— Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Oswald Pumpen- und Wien, XVIIT.,

Gas-Radiatoren:

—    Brünner Gebrüder, G. m. b. H.,Wien, I.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Gas-Reflektoröfen:

—- Siemens Friedr., Wien, I„ Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Gas- und Wasseranlagen:

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44

Gas- und Wasserfach:

—    Verein der.. Gas- und Wasserfachmänner in Österreich-Ungarn, Wien,

III., Schwarzenbergplatz 4.

Gas- u. Wasserleitungs-Installationen:

—    Siehe Installationen.

Gaswerkeinrichtungen :

—    Manoschek Franz, A.-G.. Wien, XIII.

—    Rheinischer Vulkan, G. m. h. H., Oberdollendorf a. Rh.

Gattersägen:

—    Hoffmeister H. C. & Co., Wien, XII.

Gebläse:

—    „Eta“-Ventilatoren - Gesellschaft

b. H.,    ,,

lande 40. •

Geländer:

—    Baar Alois, Schlosserwerkstätte Olmiitz.

Geländerträger, gußeiserne:

— Exzellenz Ernst Graf Waldstein’sehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Geleiseanlagen:

Siehe Eisenbahnbau.

Geleise und Wagen:

schmalspuriger Bahnen Kas & Werner, G. m. b. H., Prag, II., Wenzelsplatz 42.

Gelenkketten:

—    Engel Georg, Ing., Wien, XVIII.

Gemeindebauwesen:

—    Verlag F. Leineweber, Leipzig (Anzeige Seite 37).

Gemeinde-Verwaltung und Baudienst:

Siehe Baudienst, Elektrotechnik, Gasanstalten. Krankenhausbau, Kanali--sierung Regulierung, Straßenpflege, Wasserversorgung, W ohlf ahrtsein-riclitungen usw.

Generatoren:

—    Auhagen H. F., Österreich. Hüttenbaugesellschaft, WTien, XIII.

Geniewesen:

—    Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens, herausgegeben vom k. u. k. technischen Militär-Komitee. 1914 jährig K 24.—

Gerüste:

—    Heiland Hermann, Wien, XIX.

—    Martin Richard, Leitergerüste- u. Leiterfabrik. Kirehberg am Wechsel.

Glaserkitt:

Gerüstklammern:

—    Neuhaus M., Wien, III.

—    Ingenieur Emil Plewa, Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVII.. Wattgasse 78—80.

Geschäftsdrucksachen:

Siehe Anzeige Seite 39.

Geschäftseinrichtungen:

— Wiener Weichmöbelfabrik Johann Staf, Wien, XVI. (Anzeige Seite 12.)

Geschosse:

— Gebrüder Böhler & Co.. Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße 12.

Gesenkschmiedestücke:

—    Ternitzer Stahl- u. Eisenwerke von Schneller & Co., Wien, I.

Gesteinbohrmaschinen:

—    Flottmann H. & Comp., Wien. XIX.

—    Österreichische Inger soll-Band G. m. b. H., Wien, IV.

Gesteinbohrmaschinen, Elektrische:

—    „Sirius“, Elektr.-Ges. m. b. H., Leipzig.

Gesundheitstechnische Anlagen:

Installation von Gas und Wasser, Heizung und Lüftung:

—    Fuchs Alois G. m. b. H., Spezialfabrik für Gesundheitstechnische Anlagen, Mähr.-Ostrau.

-— Göhmann & Einhorn, G. m. b. II., Teplitz.

—    Wohlfarth Otto, Ing., Bodenbach.

Gesundheitstechnische Einrichtungen:

—    Hable Hans, Wien, IV., Phorusgasseit.

Gewächshäuser:

—    Herrmann & Neu komm, Wien, X.

—    Mehlhorn Oskar E., (A. Leidhold), Wien, IX., Liechtensteinstraße 45 a.

Gewächshausheizungen:

—    Heim H., Baden bei Wien.

Gewerblicher Unterricht:

—    Kuglmayr, Das gewerbliche Zeichnen für Gewerbeschulen und Gewerbetreibende. Mit 2 Tafeln. l§92. K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

Gewölbedeckenglas:

Siehe Glasbausteine.

Gießereieinrichtungen:

—    Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., Duisburg.

—    Kraus Viktor & Max Heller, Kgl. Weinberge.

Gipsdielen:

—    Schier & Wölfel, Härten bei Schönlinde, Böhmen.

—    Simon Oswald, Asch. Böhmen.

—    Tutsch Anton, Gesellschaft m. b. H., Wien, IX., Währingerstraße 61.

—    „Union“, Gipsdielenfabrik in Wieselburg a. d. Erlauf, N.-Ö.

—    Wellspacher Franz X., Wien, X.

—    Wiedenhofer John, Kindberg, Stink.

Gipswerke:

—    Frey Wilhelm, Gipswtrke in Puchberg am Schneeberg, N.-Ö-

—    Kaden L. & G., Krakau.

—    Kandier & Michel, Wien, XII.

—    Moosbrugger Martin, Andelsbuch, Vorarlberg.

Gitter:

—    Erste Prerauer Eisen- u. Drahtwarenfabrik, Anton Leder, Prerau.

Glasätzer und Glasmaler:

—    Geyling’s Carl Erben, Wien, VI., Windmühlgasse 28.

—    Herb & Schwab, Wien, XVIII., Gentz-gasse 150.

—    Leutgeb Budolf, Wien, VI., Königsklostergasse 3.

—    Schulze L. & Co., Prag, Plattenerg. 90.

—    SkardaB. Nachf.,Brünn, Berggasse39.

—    Tiroler Glasmalerei, Innsbruck.

Glasaufschriften:

—    Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 17.

Glasbausteine:

—    Actien-Gesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Neusattel bei Karlsbad.

—    Oesterr. ung. Luxfer-Prismen-Fabrik, G. m. b. H., Wien, XX., Handelskai 92.

—    Spitzer Arthur, Wien, I., Weihburg-: gasse 18.

Glasbuchstaben:

—    Tutti Heinrich, Wien, VII., Lindengasse 2.

— Mühlendorfer Kreide- und Bleistiftfabrik. Aktien-Gesellschaft, Wien, IX., Lichtensteinstraße 130 a. (Anzeige Seite 28.)

Grabausstattung:

Wall-

Franz,

für

Spezialist schmiedeiserne Grabgitter und Laternen, Wien, X., Alxingergasse 58.

Grabmonumente:

—    Hollenbach D. Neffen. E. & F.Richter, Wien, VIII.

—    Loos Adolf Wwe., Brünn.

—    Urban ,T. I., & Co., Olmütz.

Grabschmuck:

—    Stegmann Job. Söhne, Budweis. (Siehe Anzeige Seite 30.

Glasfabriken:

—    Handelsgesellschaft vereinigter Tafel-glasfabriken, GL m. b. H., Prag und Wien, XY1.

—    Mährische Glas- und Spiegelindustrie Brünn.

—    Rindskopf Josef Söhne, Dux, Böhmen.

—    Tiefenthaler & Adamek, Wien, XYI.

Glasfabriksanlagen:

— Uhrmann Alois jun., Ingenieur für Glasofenbau, Eichwald bei Teplitz, Dresdnerstraße 208. (Anzeige S. 28.)

Glasfeuerungsanlagen:

— Uhrmann Alois jun., Ingenieur für Glasofenbau, Eichwald bei Teplitz, Dresdnerstraße 208. (Anzeige S. 28.)

Glashafentone:

— Wildsteiner Ton- und Cliamotte-Waren-Fabrik, Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

Glashäuserbau:

—    Gridl lg., Wien, Y , Bacherplatz 3.

—    Mei.lhorn R. (A. Leidhold), Wien, IX.

Glashausheizungen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Scnönbrunner-straße 34.

Glashütten-Wannensteine:

—    Stettiner Chamotte-Fabrik Act.-Ges. vorm. Didier, Bodenhach a. E. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Glasierte Ziegel:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Siehe Anzeige Seite 24.)

Glaskasten für Modelle:

Siehe Glasvitrinen :

Glasmalerei:

Siehe Glasätzer und Glasmaler.

Glasmosaik:

—    SkardaB. Nacnf., Brünn, Berggasse39.

—    Türcke C. & Co., Grottau, Böhmen.

Glasröhren:

—    Moosbrunner Glasfabriks-Akt.-Ges., Wien, VI., Kasernengasse fi.

Glasschilder u. plastische Buchstaben:

—- Rammel Theodor. Wien, VIII., Lederergasse 23 a- Tel. 20098.

Giasschleiferei:

— Arminger Johann, Wien, XII., Sohal-lergasse 44.

— Kapner Joh. & C., Wien, Y., Johannagasse 8.

Glasversicherung:

— Erste, Wiener Spiegelglas-Versicherungs-Gesellschaft, Wien, I., Wallfischgasse 15.

—    Glasversicherungs- Gesellschaft der vereinigten Glasermeister Österreichs, Wien, VIII., Alserstraße 21. Fernsprecher 23330.

Giasvitrinen:

—    Arminger Johann, Wien, XII., Sclial-lergasse 44.

—    ITllwer & Bednar, Wien. XVI.

Glasziegel:

Siehe Glasbausteine.

Gleisseilbahnen:

—    Bömches & Reinhold, Wien, IX.

Glimmersand:

—    Wildsteiner Ton- und Chamotte-Waren-Fabrik, Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

Glockengießerei:

—    Herold Richard, Komotau i. B.

—    Schwabe Karl, Biala b. Bielitz.

—    Winter Oktav, Braunau in Böhmen.

Glühlampen, elektrische:

—    Kremenetzky Johann, Wien, XX.

Gobelins:

—    Ausstellung Russ. Inhaber Josef A.

Russ, Wien, V., Bacherplatz 2. Telephon Nr, 55130.

Lovrek Wilhelm, Wien, VII., Stift-ga.se 2t und Liesing, N.-Ö.

—    Rolirer & Püsclil. Wien, VI gasse 36.

—    Schaf afik

Luftfilter-Baugesellschaft

Graphittiegel:

Grabsteine aus Kunststein:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Siehe Anzeige Seite n.)

Gradierwerke:

—    Deutsche m. b. H., Breslau 21.

Granitopflaster:

—    Terrazzo-, Xylolith- u. Zementwaren-werke Kriwanek Heinrich, Wien, XII., Wienerbergstraße 6. (Anzeige S. 17.)

Granit- und Syenitwerke:

—    Pollak Johann & Comp., A. Ullrich, Gmünd, N.-Ö.

—    Vereinigte Fichtelgebirgs - Granit-, Syenit- und Marmorwerke-A.- G., Asch in Böhmen.

Granitwerke:

—    Bayrische Granit-A.-G., All erd ing bei Schärding am Inn.

—    Benedict Karl, Wrien, VI., Mariahilfer-straße 31.

—    Franke Herrmann, Friedeberg. Österr. Schlesien.

—    Hannemann August, Bodenbach.

—    La-ke Franz, Rosenhain bei Scüluckenau, Böhmen.

—    Lugner’s Josef, Granitwerke, Plan bei Marienbad.

—    Mattem Josef & Co., Zuckmantel, Schieden.

—    Poschacher Anton, Wien, IV.

—    Stribel Julius, Wien, XVII., Beheimg.

— Wildsteiner Ton- u. Chamottewaren-fabrik, Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

Graphitwerke:

— Aflenzer Graphit- und Talkstein-Gewerkschaft, G. m. b. H., Wien, IX.

Greifbagger:

—    Ing. Pilz Eugen, Technisches Büro, Wien, IV., Luisengasse 35.

Grob- und Feinbleche:

—    Phönix-Stahlwerke Joh .E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Grottenbau:

— Matscheko J. & Sehrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Tröststraße 100. (Siehe Anzeige Seite li.)

Grubenbahnen:

—    Feldbahnfabriken Negeüly & Leli-mann-Leyrer, Wien, XIII., Hüttel-dorferstraßc 15S.

Grubenförderungen:

—    Bleichert Adolf & Co., Leipzig-Gohlis.

—    Polilig J., G. m. b. H.. Wien, Y. (Siehe Anzeige Seite 6.)

Grubenhölzer, imprägnierte:

—    Holz-Imprägnierwerke G. m. b. H., Prag, II., Palackykai .70.

—    Kommanditgesellschaft Guido Rütgers, Wien, IX.. Liechtensteinstraße 20.

Grubenhunte:

—    Machold Ernst, Mähr. Ostrau.

Grubenlokomotiven:

—    Langen & Wolf, Wien, X.

—    Oberurseler Motorenges, m. b. H., Wien, VI.

Grubenventilatoren:

—    Oesterr. Speziilfabrik t. Ventilatoren-u. Apparatebau Negedly & Lehmann-Leyrer, Wien, XIII. "

—    Ventilatoren- u. Maschinenfabrik Heimpel & Besler, Liesing bei Wien.

Grundfeuchtigkeit,

Abhaltung durch „Stearit“ :

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Siehe Anzeige Seite 22.)

Gründung auf Schlamm- u. Moorboden:

—    Heimbach & Schneider, G. m. b. H., Hard bei Bregenz.

Grundwasser-Isolierungen :

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau i. Böhmen. (Anzeige Seite 7.)

Gurtförderer :

—    Bollmann L. & Cie., IVien, IV., Wiedener Gürtel 6.

—    Schütz Arthur, technisches Bureau, Wien IX., Widerhofergasse 4.

Gürtlerwaren :

Siehe Kirchengeräte.

Gußeiserne Klosetts, emaillierte:

—    Exz. Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

tt Bezugsquellen u. dgl., die hier aus irgend einem Grunde nicht ange- flk g    geben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:

■ Waldheim-Eberle A.-G., Technischer Verlag, Wien, VII. (Portovergütung!) ■

Böhler Gehr. & ('0.,Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße 12.

Gußwaren:

—    Werksdirektion der Rossitzer Bergbau-Gesellschaft in Segen Gottes, Mähren.

Gutachten, technische:

Siehe Sachverständige.

Hafenbau:

—    Adiiatisehe Hafenbau-Unternehmung, Triesi.

—    Gaertner E., Wien, VI., Linke Wienzeile 10.

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Gesellschaft, Abt. Aachener Hütten-Verein, Aachen-Rothe Erde.

Haken:

Siehe Gerüstklammern.

Bauindustrie-Gesellschaft Urbanitzky & Fiiedland, Wien,I., Stock i. Eisenpl. Bugh-Bogendach- und Iiallenbau-Ges. m. b. H., Wien, IV., Mühlgasse 5.

— Österreichische Stephansdachgesellschaft m. b. H„ Wien, XIII.. ßern-brunngasse 39. (Siehe Anzeige Seite 3.)

Verlas:

Gußstahl:

Hallenbauten:

Hammerwerke:

—    Vogel & Xoot, Wien, I.

Handbücher, technische:

Siehe Technische Behelfe.

Handkrane:

—    Gasch Karl, Cliodau 71, bei Karlsbad.

Hängebahnen:

Drahtseil- und Elektrohängebahnen :

—    Kaiser & Co.. Akt.-Ges., Kassel.

—    Pohlig J., Gesellschaft m. b. H., Wien, V., Hamburgerstraße 10. (Anzeige Seite G.

—    Roessemann & Kiilinemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen und Waggonfabrik, Frag, VII., Osadnigasse 793. (Siehe Anzeige Seite 4.)

—    Ungarische Waggon- u. Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, Györ.

Hängegerüste:

—    Aufzüge- und Maschinen - Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI.. Mollard-gasse 51.

Hardner Stahl-Estra:

—    The Master Builders Company, Cleveland, Ohio, U. S. A., Gen. Vertu.: Wien, VT., Mariahilferstraße 109.

Härteöl „Rapidol“:

Reichhold, Flügger&Boecking, Lackfabrik, Wien. XXI.. Kagran (Anzeige Seite 28.)

Härtetiegel, gepreßt:

- Borsig A., Berg- und Hütten-Verwaltung, Borsigwerk, Oberschlesien.

Hartgußteile, Hartgußwalzen:

— Krupp Friedr., A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-B.

Hartzerkleinerungsmaschinen

für alle Hartmaterialien:

— Hopf Job. & Co.. Wien, X.. Siceards-burggasse 4.

Haushaltungsherde,

gemauert und transportabel:

— Hardtinuth L. & C.. Wien, I.

— Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Hausnummern:

—    Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 17.

Hausschwammbeseitigung :

—    Knapen Gesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse 8. (Siehe Anzeige Seite 5.)

Hausschwamm-Tötung:

—    Javitz Oscar, Aussig, Böhmen.

Hauswassereinleitungen :

—    Hilscher A., Ingenieur, Bauunternehmung und Installationsgeschäft, Graz. Annenstraße 11.

Hauswasserversorgung, automatische:

—    Garvenswerke, Wien, II. (Siehe Anzeige im Anhänge, Seite 21.)

—    Klinger R.. ,.G. m. b. H., Gumpoldskirchen, X.-Ö.

Hebewerke:

—    Freissler A., Ing.. Wien, X., Erlachplatz 3, i.

—    MUtz J. & Comp., Ges. m. b. II., Wien. 1., Riemergasse 12.

Hebewerkebau:

Siehe Bauunternehmer.

Hebewerke für Schiffe:

—    Haberkalt, Die preisgekrönten Projekte im Internationalen Wettbewerbe für ein Kanalschiffshebewerk.

Mit 7 Tafeln. 1904. K 2.-siehe Seite 40—13, Anhang.

Hebezeuge:

— Aufzüge- und Maschinen - Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollard-gasse 51.

Hebewinden:

— Guthmann August, Ing., Sieding-Stixenstein, N.-.Ö

Schliegl’s Eduard Nfg., Eduard Beck, Brünn, Dornichgasse G6.

— Wertheim F. & Comp., Kassen- und Aufzugsfabrik Aktiengesellschaft, Wien, IV., Luisengasse (!.

Heißdampf-Lokomobilen:

—    Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn.

—    Lanz Heinr. & Co.. Mannheim.

—    Wolf R.. A.-G., Magdeburg.

Heißluftheizung:

Siehe Heizung oder Zentralheizungen.

Heißwasserautomaten mit Gasheizung:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Heißwasserheizungen:

—    Bacon J.L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

Heißwassermesser:

—    Wassermesserwerke G. m. b. H., Wien, V.

Heizanlagen:

—    Gesellschaft für Heizung und Lüftung, G. m. b. H., Wien, IV.

—    Heim H., Wien, I. und Baden bei Wien.

—    John J. A., A. G.. Wien, VIII., Langeg.

—    Kurz, Rietschel & Henneberg,

Wien, XIII.

Heizapparate und Heizungsanlagen:

—    Siemens Friedr.. Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Heizeinrichtungen:

-— Automatofen-Baugesellschaft, Alois Swoboda & Co., Wien, XVIII., The-resiengasse l. Tel. 19081. (Siehe Anzeige Seite 18.)

Heizkessel:

—    Strebeiwerke, Wien, IV., Paulaner-gasse 9.

Heizkörper:

—    Xationale Radiator-Gesellschaft m. b. H., Wien, IV., Hauptstraße 23.

Heizkörperlacke:

—    Ferrool-Hocksit-Gesellschaft m. b. H.. Wien, VI., Gunvpendorferstraße 9,

—    Megeile W., Lackfabriken und Riva-lin-Werke, k. n. k. Hoflieferant, Wien. XXL

—    Reichhold, Flügger&Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 28.)

Heizöl:

—    Wien-Floridsdorf er Mineralöl-Fabrik, A.-G,, Wien, I., Weihburggasse 18.

Heiz- und Kochapparate:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Heizung:

—    Bruck, Die Praxis der Lokomotiv-heizung. Mit 20 Textfiguren. 1902. K 1.50. Verlag siehe Seite 40.

—    Wn n de r li c h, Vergleichung des Heizwertes verschiedener Stein- und Braunkohlen 1874. Geheftet K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

Heizungsanlagen:

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau-unternehmung für Wasserversorgungen und Kanalisation, Wien, I.. Dorotheergasse 7.

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien. V., Schönbrunnerstraße 34.

—    Halde Hans, Wien, IV., Piiorusgas.se 14.

—    Haag Johannes, Maschinen- u. Röhrenfabrik, A.-G., Wien, VII.

—    Janka & Co., Radotin bei Prag.

—    Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

Herde:

—    Hofmann Otto, Horowitz.

—    Senking G. m. b. H.. Wien, III.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-st.aße 20. (Anzeige Seite 7.)

—    Triumphwerke. G. in. b. H.. Wels.

Herdfabrik:

— Roeder Gebrüder, Darmstadt.

Herdkacheln:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-gesellsehaft, Wien, I. (Siehe Anzeige Seite 24.)

Hilfsbücher:

Siehe Technische Behelfe.

Hilfsmaschinen:

—    Neumanns Theodor Sohn, Wien, X.

gang. Ganzj. K 21. Seite 31 im Anhänge.

geb. 7.--. Verlag siehe

— Sartory. Graphische Tabellen für die statistische Berechnung einfacher Hochbaukonstruktionen. Mit 45 Textfiguren und 12 Tafeln. 1898. K 4.80. Verlag siehe Seite 40—43.

Hohlziegel:

Holzbauten:

-    Orglmeister Gustav, Wien, VII.

Holzbearbeitungsmaschinen:

-    Dukas & Comp., Wien. IV.

Langen & Wolf. Wien. X.

-    Mascliinen-Genosscnschaft, Villach.

—    Modelack F., Graz, Wienerstraße,

—    Pini & Kay. Wien. XVI.

—    Renger A., Böhm. Kamnitz.

—    Sauer Theodor, Bielitz. Öst. Schlesien.

—    „Vulkan“, Masch.-Fabr. A.-G.. Wien, XVI.

—    Zbirower Eisenwerke, loubkau in Mähren.

Hobelmaschinen für Eisen:

— Donauwerk, Ernst Krause & Oo., Wien, XX.

Hobelmaschinen für Holz:

Siehe Holzbearbeitung.

Hobelwerkebetrieb:

— Fachpresse-Verlag Heidelberg. (Anzeige Seite 35 im Anhänge.)

Hochbau:

Tommasi S. & A. Egger, Innsbruck.

Hochbaukonstruktionen:

— Siehe Bauunternehmungen.

Hochbaukunde:

Allgemeine Bau zeitung. Gegründet von Prof. Chr. Ludw. Förster. Österreichische Vierteljahrsschrift für den öffentlichen Baudienst. Herausgegeben vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. 1916. 81. Jahr-Verlag siehe

Ga b r ie 1 y, Grundzüge des Hoch baues (Baukonstruktionslehre). Mit 74 Illustrationen und 10 Tafeln. 12. Auflage. 1392. K 0.

Seite 10—43.

—    Klein, Die architektonische Formenlehre. Handbuch zum Studium und Unterricht der Renaissance-Formen. 3. Auflage. 1899. Heft I: Horizontalgliederungen. Mit 79 Figuren und J Tafel. Heft II: Vertikalgliederungen. Mit 70 Figuren und l Tafel. Heft III: Maueröffnungen. Mit 70 Figuren und l Tafel; jedes Heft K 2.40. Verlag siehe Seite 41.

—    Xoväk. Die Berechnung von zwei-stieligen Stockwerkrahmen. Mit 19 Figuren. 1912. K 1.50. Verlag siehe Seite 41.

— Titsch er, Baukunde. 2. Auflage.

1910. Broschiert Iv 25.—, gebunden ' in Halbleinwand K 26.50, gebunden in Ganzleinwand K 28.—, gebunden in 3 Teilen (Schulausgabe) K 27.50. Verlag siehe Seite 40.

Hochbauten:

—    Hertl & Glaser, Bodenbach a. d. E.

Hochbauten, schlüsselfertige:

Kapsa & Müller, Prag, VII.

-    Rella X. & Xeffe, AVien, IX.

Hochbau, Zweck und Form:

—    Verlag E. Kosmack, Wien, I (Anzeige Seite 30.)

—    Verlag Seemann & Co., Leipzig. (Anzeige Seite 32 im Anhänge.)

Hochbehälter:

—    Kella X. X Xeffc, Wien, IX.

Hochdruck-Dampfheizungen:

—    Bacon J. L.. Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V.. Schönbrunnerstraße 3 t.

Hochdruckleitungsrohre :

—    A.-G. „Ferrum“, Zawodzie, Galizien. (Bez. Saybusch.)

Hochdruckzentrifugalpumpen:

—    V ogel Ernst, Stockerau bei Wien.

Hohlkörper für Eisenbetondecken:

—    Riill Paul, Schilfrohrindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien und Eszter-li;iza (Ungarn).

Hohlsteindecken:

—    Pfeifer Josef, technisches Bureau, Schruns, Vorarlberg.

—    Röseler-Decken- Gesellschaft, Harms W., Wien, I.

— Siehe Ziegelwerke.

Holzarchitektur:

—    Schindler J. & Sohn, Iglau, 2.

—    Thieme Fritz, Leitmeritz a. d. E. (Siehe Anzeige Seite 29.)

—    Weißbacher Simon, (J. Lehner), Laibach.

Holzartikel, technische:

—    Wettstein, Brüder, Architekten und' Baumeister, Brüx, Böhmen.

A.-G., Ho-

— Säge-, Imprägnier nngs werke und Holzhandels-Gesellschaft m. b. H., Reino-witz bei Gablonz a. d. N.

Holzimprägnierung:

— All

sta

werke und t m. b. H..

Lgesellschaft, dge Seite 7.)

Holz-Eisen-Betonpfahl:

— Haimbach & Schneider, G. m. b. H., Hard-Bre genz.

Holzgroßhändler:

—    Ehrmann Oskar, Wien, XII.

—    Erste Spitzer Holzhandelsgesellschaft. Spitz a. d. D.

—    Gerstl Karl, Graz, Radetzkystraße.

—    Grassl, Schenk & Co.. Wien, X.. Gudrunstraße 194.

- Hofmann F. & Co., Prag-Hollescho-witz.

—    Kohn Adolf, Brünn, Nordbahnstraße.

—    Löwy & Winterberg, Budweis.

—    Mandl Adolf, Wsetin, Mähren.

—    Mann & Rossi, Triest.

Münz Ad. & L. B. Weisseiberg, Czer-nowitz

Österr. Holz - Import - Komm. - Ges., Wien, XII.

Reder J. & C., Wien, XX.

Rössner & Schöppe, Aussig a. d. E.

—    Schroth Josef, Ob.-Lindewiese, Schles.

—    Wiener Holzhandels-Genossenschaft, r. G. m. b. H., Wien, XX.

—    Wirth F. X.. Villach.

Holzhobelmesser:

Phönix-Stahlwerke Job. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

gemeine Holzimprägnierungs-An-lt, G. m. b. H., Pilsen. Holz-Imprägnier-Werke G. m. I). H., Prag, 11.. Palackykai 50. Kommanditgesellschaft Guido Rüt-gers, Wien, IX., Liechtensteinstr. 20. Kyanisier- u. Imprägnier-Anstalt, Dacho Jos., Gmünd, II., N.-Ö-— Säge-, Imprägnierungs Holzhandels- Gesellschaft Rsinowitz bei Gablonz a. d. N.

Holzindustrie:

—    „Dambachwerke“, G. in. b. H., Win-disch garsten.

—    Österreichische Holzverkehrsgesellschaft m. b. H., Wien, I., Nibelungengasse 13.

—    Thieme F. & Co., Leitmeritz a. E. (Anzeige Seite 29.)

—    Voeßus, Vereinigte Baracken- und Schnellbauten-Ges. in. b. H., Wien, I., Renngasse 5.

Holzkonstruktionen:

- Bauindustrie- Gesellschaft für Baubedarf u. Bauau sführung, Urbanitzky & Friedland, Wien, Stock im Eisenplatz 3.

—    Orglmeister Gustav, Wien, VII.

—    Österreichische Stephansdachgesell-' schuft m. b. H., Wien, XIII., Bernbrunngasse 39. (Anzeige Seite :•*.)

Otte Hermann, Stadtzimmermeister. Wien, XX.

Holzmodelle:

—    Koula St., Prag, VII., Bildhauergasse 312.

Holzpflaster:

—    Kommanditgesellschaft Guido Rüt-gers, Wien, IX., Lieclitensteinstr. 20.

- Schrabetz & Co., Wien. T.

Holzriemenscheiben:

—    Brousek Anton, Atzgersdorf bei Wien.

—    Duchna J,, Prag-Zizkov, Podebrova 39.

—    Sclilehan & Röhrer, Wien, VIII.

Holz-Rclläden:

—    Glaser Ant., Prag-Karolinental.

Holzrollbalken:

—    Klett F. & Co., (D. Hirsch), Wien, III.

Holzrouleaux:

—    Geyer Ernst, Braunau in Böhmen.

—    Hollmann & Merkel, Braunau, Böhmen.

—    Seidemann Franz, Kratzau.

Holzstoffrohre:

—    Liebschers W. Nfg., Georgendorf bei Ossegg.

Holzverarbeitung:

—    Kosak, Gewerbslehre oder Anleitung zur mechanischen Verarbeitung des Eisens, der Metalle, des Holzes etc. Mit 141 Illustrationen und 4 Tafeln. 1888. K 1.00. Verlag siehe Seite io.

Holzvertugung:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Siehe Anzeige Seite 11.)

Holzzement:

—    Weber C. F., ktier Kratzau i. Böhmen Anzc

Holzzementeindeckungen:

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I.

Hotel- und Anstaltsherde:

—    „Senking*, G. m. b. H., Wien, III.

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Wien.

vorm

des Wassers in Kanälen

gasse «7 gasse 78. (Siehe Anzeige Seite 13.)

Guido

Rütgers, straße 20.

Imprägnierung, Fassaden- :

- Watproof werke, J. G. Jahreis & Honig, Wien. IIT.

Imprägnierung von Bauhölzern:

Siehe Holzimprägnierung.

Fabrik

Maschinen

öl⁻.

—    Köhler Alwin, G. m. a. d- E.

_ Löschner & Helmer, Wien, iX.

—    Müller H. R-, G. m. b. H., Linza. d. D. Graz. Lend-

1896.

Ingenieurbüros:

kieke Sachverständige:

Hourdis-Decken:

—    Gödinger Ziegelwerke Brüder Red-lich, Göding, Mähren. (Siehe Anzeige Seite 15.)

Hiittenanlagen:

—    Krupp Friede.. A.-G., Grusonwerk. Magdaburg-B uckau.

Hütten- und Ofenbau:

—    Custodis Alplions, Wien. XIII., Pen-zingerstraße 157. Tel. 35563.

—    Richter Georg & Co., Technisches Bureau und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau.

—    Rheinischer Vulkan, G. m. b. H., Oberdollendorf a. Rh.

—    Schöberl & Co., Karlsbad.

Hüttenwerke-Zeitschrift:

—    Verlags-Anzeigen Seite 38 und 13.

Hydranten:

—    Bopp & Reuther, G.m.b.H., Atzgers-dorf bei

Wagner-Biro-Kurz-A.-G., Wien, V.

Hydraulische Anlagen:

—    Roth G., A.-G., Abt. Maschinenfabrik . C. Dengg & Co.. Wien. III.

Hydraulische Pressen:

—    ..Rheinhütte“, Ges. m. b. H., vom. Ludwig Beck & Cie., Biebrich a. Rh.

Hydrochromin:

_ Mühlendorfer Kreide- und Bleistift-fabrik Aktien - Gesellschaft, Wien, IX., Liechtensteinstraße 130a- (Anzeige 28.)

Hydrologie:

—    Kresnik, Hydrologische Tafel. 1892. K 1.20. Verlag siehe Seite 40.

—    Kresnik, Wasserbewegung durch Boden. Neue Filtrationsversuche. Mit

Tafel. 1906. K 1.20. Verlag siehe Seite 40—43.

—    Kutter, Die neuen Formeln für die Bewegung etc. Mit 21 Tafeln. 2. Auflage. 1877. K 10.—. Verlag siehe Seite 41.

Hydrometrische Flügel:

— Ott A., Kempten, Bayern.

Hygiene:

— Steiner, Handbuch der praktischen Hygiene und Unfallverhütung in Industrie, Gewerbe und Bergbau. Mit zahLeichea Hlustrationen Bandl. 1908. K 12.—. Band II. 1912. K 12.—. Verlag siehe Seite 42.

Hygienische Einrichtungen:

— Effenberger Max, Wien, VII., Ziegler-und VII.. Sehottenfeld-

Imprägniermittel:

—    Erste österr. Imprägnierungsanstalt für Holz und Stoffe gegen Feuer, Robert Scherer, Wien, XIX.. Zehent-hofgasse 8.

Imprägnierung:

—    Daclio Jos , Kyanisier- u. Imprägnier-Anstalt, Gmünd, II, X.-O.

—    Holz-linprägnier-Werke G. nt. b. H., Prag, II., Palackykai 56.

—    Kommanditgesellschaft

Wien¹, IX., Liechtenstem-

Indikatoren:

—    Schaffer & Budenberg, G. m. b. H., Aussig' a. d. E.

Industriebahnen:

normal- und schmalspuiig.

—    Roessemann & Kühnemann, für schmalspurige Bahnen u. W aggon-fabrik, Prag, VII... Osadmgasse 793. (Siehe Anzeige Seite 4.)

—    Ungarische Waggon- u-fabrik. Aktengesellschaft, Gy

Industriebauten:

—    Albric-h J. A., Dornbirn, Vorarlberg.

-    Kametz Ludwig, Tesehen, Baumeister, Dampfziegeleien- und Stembruchehe-sitzer. (Siehe Anzeige Seite 14.)

b. H.. Aussig

— Tschernitschegg Max. kai 79.

Industriegleisanlagen:

_ Borger M.• Mährisch-Ost rau.

Industriemotoren:

— Kosak, Einrichtung und Betrieb der Elektromotoren für Industrie und Straßenbahnen. Mit 24 Abbüdunge . K 2.10. Verlag siehe Seite 40.

Ingenieurwesen:

K 6.

en-

von

und Broncewaren

Wien,

nfabnk.

— Tutsch Anton, Gesellschaft m. b. H., Wien, IX., Währingerstraße 61.

G. m. b. H., Bodenbach a. E.

zusatz

gegen d Ver-

—    Haussner, Ingenieur-Laboratorien. Mit 5 Tafeln. 1903. K 3.60. Verlag siehe Seite 40—43.

—    Österr. Ingenieur- und Archi-tekten-Kalender. Ein Taschenbuch und Xotizbuch für Bau- und Maschinenbauingenieure, Architekten, Baumeister, Studierende an techn. •Hochschulen etc. Gegründet 1867 von Dr. R. Sonndorfer. Herausgegeben von Prof. Dipl.-Ing. J. Jlelan. 1916. (48. Jahrgang.) 2 Teile. Gebunden in Taschenformat K 4.80. Verlag siehe Seite 43, Anhang.

Österreichische Woc li e n-schrift für den öffentlichen Baudienst. Verlag siehe Seite 31.

Rankine, Handbuch der Ingenieurkunst. Nach der 12. Auflage deutsch bearbeitet von Franz Kreuter. 3. Ausgabe. 1892. Mit vielen Abbildungen Verlag siehe Seite 41. Technische Praxis, Eine Sammlung von Hand- und Hilfsbücüern aus allonZweigen des technischenWissens. Bisher sind 17 Bände erschienen. Genauere Angaben siehe Seite 40.

Inkrustationen:

— Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Siehe Anzeige Seite 11.)

Innendekoration:

—    Ausstellung Russ, Inhaber Josef A. Russ, Wien, V., Bacherplatz 2. Tel. Nr. 55130.

—    Herrgesell Anton, Architekturbüro, Wien, XIV.

—    Ungethtim August, Kunsttischlerei, Wien, V.

Installationen jeder Art:

—    Bogner & Travnicky, Install., Pilsen.

—    Hawle Johann, Wien, VII-, Maria-hilferstraße 12 u. Wien, VII., Ziegler-gasse 2. Filiale •' Baden, Erzherzog-Wilhelmring 11. Tel. 118.

—    Hilseher A., Ing., Graz, Annenstraße 14.

—    Lindner’s Leopold Witwe, Wilhelm Lindner, Ing. Wien, II., Schmelzg. 4.

—    Productiv - Genossenschaft für Erzeugung von Beleuchtungsgeg ständen und Broncewaren, Wi VIII., Lerehenfelderstraße 44. Söntgerath, Ing., J. & Co., Wien, IV., Kettenbrückengasse 24.

Wlassank & Hadwiger, Wien, I.,Kolo-wratring 14 und III., Geusaugasse 11.

Installationsware, gußeiserne:

Exz. Ernst Graf Waldsteinsche Strahl-auer Eisenwerke zu Sedletz hei Pil-senetz, Böhmen.

! Instrumente (geodät.):

—    Fromme Gebrüder, Wien, XVIII.

— Ganser Otto A., Wien, VII.

—    Miller F., Innsbruck.

— Neühöfer & Solm, Wien, V.

— Ott A., Kempten in Bayern.

— Rost August & Rudolf, Wien, XV.

— Starke & Kämmerer, Wien, IV.

Zeiss Carl, G. m. b. H., Wien, IX.

Instrumente, mechanische:

— Stummerer, Nepinsky & Cie., Spezialfabrik für feinmechanische Apparate, Wien, V., Gassergasse 38.

Integratoren:

— Ooradi G., Math.emat.-mechanisch.es Institut, Zürich 6, Weinbergstraße 49..

Interieur:

— Verlag E. Kosmack, Wien, I. (Siehe Anzeige Seite 30.)

Isoliermaterialien :

—    Aktiengesellschaft für patentierte Korkstein-Fabrikation und Korksteinbauten vorm. Kleiner & Bockmayer, Wien, VI., (Siehe Anzeige Seite 20.)

—    Kaden L. &. G., Krakau.

—    Schier &Wölfel, Hartgipsdiele Gärten bei Schönlinde. Böhmen.

—    Umlauft Josef & Co Isoli erplattenia ger,

(Siehe Anzeige Seite 13.)

—    Vereinigte Zditz-Hrobetzer Kork-steinwerke, G. m. b. H., Prag, Mariengasse 18.

Isoliermittel gegen Baufeuchtigkeit:

- — Andernach A. W., Beuel am Rhein. (Anzeige Seite 2.)

—    „Ceresit“, wasserabdichtender Mörtel-„Ceresitol-Anstrich“

Eindringen von Feuchtigkeit un Witterung v. Gesteinsmassen. Oesterr. Ceresitgesellschaft m. b. H., Wien, XIX., Eisenbahnstraße Ol, Tel. 93146. (Siehe Anzeige Seite 19.)

Isolierungen:

Kachler’s Franz Wwe., Wien. VI.

—    Österr. Asphalt-A.-G., W ien, IX.

- Watproofwerke, J. G. Jahreiss & Hoenig, Wien, III.

. Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau i. Böhmen. (Anzeige Seite 7.)

—    Wurm, Brüder, Prag, VII.

Isolierung gegen Feuchtigkeit:

17.

Möbelfabrik,

Isolierung feuchter Mauern:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyö'r. (Siehe Anzeige Seite 22.)

—    „Mauersäge“, Gr. m. b. H, Wien, I. liemigasse G.

— Knapen-Gesellschaft m. b. H.. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse 8. (Siehe Anzeige Seite 5.)

Isolierung von Maschinen

gegen Geräusche u. Erschütterungen:

—    Gesellschaft für Beseitigung von Erschütterungen und Geräuschen, Genest & Stössel, G. m. b. H., Wien. XVIII., Währingerstraße 123. T. 11599. (Siehe Anzeige Seite 14.)

Isolierwerke:

—    Wurm, Brüder, Prag, II., Sehnellg.

Kabelwinden:

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Teröz-Körut

Kachelöfen:

—    Kaden L. & G., Krakau.

Sehreiner Armin, Zagreb. Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und Chamottewaren-Fabrik ,,Zagoi’ka“. (Anzeige Seite 19.)

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz i. (Anzeige Seite 21.)

Kaffeehaus-Einrichtungen:

—    Bachmann W. & Co., A.-G., Wien, VI., Mollardg. 30.

—    Herrgesell Anton. Wien, XIV.

—    Wien - Floridsdorfer Wien, XXI., Hauptstr. 20.

Trautenau, Böhmen. (Siehe

Schlesien.

Wien, XIII.. 35563.

steiermärkische Hartstein-

Jalousien und Rouleaux:

—    Geyer Ernst, Braunau in Böhmen.

—    Glössner M., (H. A. Vogel), Wien, XVIII.

—    Hollmann & Merkel, Braunau. Böhm.

—    Johne Ernst, Reichenberg.

—    Robiiza Franz X., Wien, IV.

—    Seidemann Franz, Kratzau.

- Siegel Josef, Rouleaux-und Jalousien-Erzouger,

Anzeige Seite 11.)

Jauchepumpen:

—    Füratsch A., G. m. b. II., Troppau. (Siehe Anzeige Seite 17.)

—    Vogel Ernst, Stockerau bei Wien.

Jute-Industrie:

—    Triester Jute-Industrie A.-G., Triest.

—    Union-Aktiengesellschaft für Jute-Industrie, Bielitz,

—    Vereinigte Jutefabriken, Wien, I.

Kabelfabriken:

—    Ariadne, Drabtwerke, G. m. b. H., Wien, IX., Lorystr. 122.

—    Schwechater    Kabelwerke, Wien,

VI., Dreihufeisengasse 3.

—    Zahn Klement jr., Weipert, Böhm.

Kabel, isolierte:

—    Kabelfabrik    und Drahtindustrie

A.-G., Wien, III., Stelzhammerg. 4.

Kabelkrane :

—    Bleichert Adolf & Co., Leipzig und Wien, IX., Widerlioferg. 8.

- Kaiser & Co., Akt.-Ges., Cassel.

Kalköfen:

Custodis Alphons, Penzingerstraße 157. Tel.

Kalksandsteinanlagen:

— Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn, Olmützerg. 7.

Kalksandziegel:

—    Erste

werke, Ges. m. b. H., Auersbach bei Mürzzuschlag.

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, Wien, I., Karlsplatz i. (Anzeige Seite 24.)

Kalkwerke:

—    Akt.-Ges. der k. k. priv. hydraul. Kalk- und Portlandzement-Fabrik, Achau bei Laxenburg, N.-Ö.

—    Berauner Aktienzementfabrik und Kalkwerke, Prag, II., Wenzelsplatz 63.

—    Kalcium, Prag, Pflasterg. 6.

—    Königshofer Zement-Fabrik, Wien,

III., Am Heumarkt 10.

—    Kaden L. & G., Krakau.

—    Nädas-Bikszarder Steinbruch und Kalkbrennerei A.-G., Nagyszombat.

—    Portland-Zementfabrik und Kalkbrennerei O. Rosenberg, Mariaschein, Böhmen.

—    Steirische Montanwerke von Franz Mayr-Melnhof, Leoben.

Kalorimeter:

Siehe Instrumente.

Ton- und „Zagorska“.

G. m. b. H.,

Wasserwerks - Baugesell-

Kanalschiffahrt:

— Haberk al t.

Die

— Hab erkält.

Verlag siehe Seite 40.

Kamelhaarriemen :

— Kind, Brüder, Wien, VI.

Kaminaufsätze:

— Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Anzeige Seite 24.)

Kaminbauten:

—    Brüder Fischer & Comp., Letlty pr. Libschitz.

Kamine:

—    Automatofen-Baugesellschaft Alois Swoboda & Co., Wien, XVIII., Theresiengasse l. Tel. 19081. (Anzeige Seite 18.)

- Ehrlich W.. Ofenbau, Wieu, IV.

—    Heim H., Baden bei Wien.

—    Reich lg., Wien, IV., Pressgasse 28.

Kamine aus Fliesen:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Chamottewaren-Fahrik (Anzeige Seite 19.)

Kaminkühier, Kühlwerke:

—    Overhoff Julius, Wien, IX., Widerhofergasse 8.

Kämpfer, eingespannte:

—    Binder, Über den Einfluß der Vernachlässigung der Achsialkraft bei Berechnung von Bogenbrücken mit eingespannten Kämpfern. Mit 3 Tafeln.

1910.    K 3.—. Verlag siehe Seite 40.

Kanalbaukunde:

—    Kutter, Oie neuen Formeln für die Bewegung des Wassers in Kanälen ete. Mit 21 Tafeln. 2. Auflage. 1877. K 10,—. Verlag siehe Seite 41.

—    Manfai, Das Resorvierprinzip für Städtekanalisationssysteme und die Reinigungsfrage städtischer Abwässer im Lichte der neueren Auffassungen,

1911.    K 2.30. Verlag siehe Seite 41.

—    Müller, Neue zuverlässige und praktische Berechnungsart der Staukurven (sowie Abfallkurven) in städtischen Kanälen etc. Mit 3 Tafeln. 1912. K 1.20. Verlag siehe Seite 40—43.

Kanalböschungen:

— Gesellschaft für Ufer- und Küstenschutz, m. b. H., Berlin, W. 9, Linkstraße 25.

Kanalgitter, eiserne:

— Mestitz S. & Sohn, Raudnitz.

I Kanalisation:

— Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau-unternehmung für Wasserversorgungen und Kanalisation, Wien, I.. Dorotheergasse 7.

—• Baugeschäft Hintz & Ullrich, Bruck a. d. M. (Siehe Anzeige Seite 29.)

— Dirnböck Hans, Graz, Eggenberger -straße 16.

— Österr.

schaff Flegel, Karl & Stark, Ing., Wien, VI., Kasernengasse 15. (Siehe Anzeige Seite 27.)

— Körte G. & Comp., Installations-Unternehmung, Wien, IV.. Franken-berggasso ü.

— Pittel & Brausewetter, Bauunternehmer, Wien, IV. (Anzeige'Seite 30.) Kella N. & Neffe, Wien, IX.

Kanalisationsgegenstände:

— Gebrüder Andreae, Wien, IV., Rainergasse 3.

— Mamorek Friedrich, Wien, II.,

I Taborstraße 108.

Kanalisations-Steinzeugwaren:

Siehe Steinzeug.

Kanalisationswaren, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke zu Scdletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Kanalisierungsmaterial:

K. k. priv. Erste Floridsdorfer Thonwaren-Fabrik Lederer & Nessenyi Actien-Ges., Floridsdorf und Wien,

I., Operngasse 14.

—    Brüder Schwadron, Wien, I., Franz Josefskai 3.

Kanal-, Reservoir-, Tief- und Wasserbauten :

Österreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft, Gesellschaft m. b. H., Reichenberg, Tegetthoffstraße 10. (Anzeige Seite 13.)

Kanalschieber, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz hei Pilsenetz, Böhmen.

preisgekrönten Projekte im Internationalen Wettbewerbe für ein Kanalschitfshebcwork. Mit 7 Tafeln. 1904. K 2.—. Verlag

siche Seite 40 usw. Anhang.__

Der internationale Wettbewerb für ein Kanalschiffshebewerk. Mit 25 Tafeln, 1905. In Mappe K 15.

1.

Kettenbahnen:

— Kaiser & Co., Akt.-Ges., Cassel.

Kettenflaschenzüge:

I — Weiter j    zeug-Werke

stock 17.

Kettenräder:

— Weiter Elektrizitäts- und Hebezeug-Werke Akt.-Ges., Köln-Zollstock 17.

Kaoline:

—    Wildsteiner Ton- und Chamotte-Waren-Fabrik Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

—    Westböhmische Kaolin- und Cha-mottefabriken, Oberbfis.

Kapseltone:

—    Wildsteiner Ton- und Chamotte-Waren-Fabrik, Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein. Böhmen.

Karbolineum:

—    Avenarius R., Wien, III.

Weber C. F„ Aktiengesellschaft. Kratzau in Böhmen. (Anzeige S. 7.)

—    Zmerzlikar Franz, Deutsch-Wagram.

Kasernenbauwesen:

—    Grube r, Der Kasernenbau in sei-Bezuge zum Einquartierungsgesetz. Mit ;) Tafeln. 1880. K 3.—. Verlag siehe Seite 40—43.

Kassen:

—    Arnheim S. J., Wien, III.

—    Langhammer Ignaz, Wien, XVIIT. I - Wertheim F. & Comp., Kassen- und

Aufzugsfabrik Aktiengesellschaft. 1 Wien.

Kastenkipper:

Siehe Kippwagen.

Kehlleisten:

—    Ehrmann Oskar Wien, XII., Meid-linger Hauptstraße 5.

—    Kirnbauer Sebastian, Graz.

—    Spezial-Werkstätte für Holzbearbeitung, G. m. b. H., Wien, X., Leebgasse 84.

Kehrichtwagen:

—    Fügert Anton, Fischern-Karlsbad.

Keramische Öfen:

—    Tischler Josef, Baumeister. Teplitz, Böhmen. (Anzeige Seite 15.)

Keramitpflastersteine:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz (Anzeige Seite 21.)

Keramitplatten und -steine:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter I der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und Chamotte-Waren-Fabrik ..Zagorka". j (Anzeige Seite 19.)

Kesselbleche:

- Borsig A.. Berg- und Hütten-Ver- 1 waltung, Borsigwerk. Oberschlesien. I

Kesselböden :

— Borsig A., Berg- und Hütten-Ver-waltung, Borsigwerke, Oberschlesien.

Kesseleinmauerung:

—    Custodis Alphons, Wien, XIII., Pen-zingerstraße 157. Tel. 35563.

—    Gussenbauer L. & Sohn, Wien, IV., Karolinengasse 17.

—    Richter Georg & Co., Technisches Büro und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau, Bhm. (Anzeige Seite 10.)

—    Tischler Josef, Baumeister, Teplitz, Böhmen. (Anzeige Seite 15.)

Kesselhäuserbau :

—    Richter Georg & Co., Technisches Büro und Bauausführung für Feuerungsanlagen, Teplitz-Schönau, Bhm. (Anzeige Seite 10.)

Kesselöfen:

—    Hofmann Otto, Ilofowitz.

Kesselrevisionen:

—    Zivilingenieur für Maschinenbau Stange Max, Teplitz-Schönau.

Kesselspeisepumpen:

—    Pumpen- und Maschinen - Fabrik A. Füratseh, G. m. b. H., Troppau. (Anzeige Seite 17.)

Kesselstein-Gegenmittel:

—    Leuchtag & Co., Wien, III.

Ketten:

—    Eisenindustrie A.-G., Böhmischdorf bei Freiwaldau, ö.-Schles.

—    Noot Otto, Wien, III., Salesianergasse 2.

—    Stüber Georg, Linz a. D., Graben 22.

Elektrizitäts- • und Hebe-Akt.-Ges., Köln-Zoll-

Kieselgur-Massen:

-- Vereinigte Zditz-Hrobetzer Kork-steiuwerke, G. m. b. II., Prag, Marlengasse 18.

Eugen Pilz, Ing., Wien, IV., Luisen-85. Generalvertreter der Inter

17.

Maschinenfabrik,

Wallgasse 39.

und

Klinkerplatten:

Chamottewaren - Fabrik (Anzeige Seite 19.)

Kieselgur-Wärmeschutzmasse:

—    Neumanu M. & Co., Wien, II.

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I., Nibelungengasse 8.

Kiesgewinnung und Aufbereitung: gasse

nationalen Bauniaschin. nfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

Kieswaschmaschinen:

—    Gaspary, Dr. & Co., Markranstädt bei Leipzig.

—    Kgl. Bayr. Huttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbe & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI.. Terez-Körut

Kinobetrieb:

—    v. Schrott, Leitfaden für Kinooperateure und Kinobesitzer. Mit 121 Textüguren und mehreren Tabellen. 1913. (Technische Praxis, Bd. 12.) Gebunden K 3.60. Verlag siehe Seite 10.

Kippwagen:

—    Marlenberger Eisen- und Stahlgießerei, G. in. b. FI., Mährisch-Ostrau.

—    Orenstein & Koppel, Wien, III.

—    Spiegel Emil & Co., Warnsdorf.

Kirchengeräte, Metall-:

—    Adler K. & Co. G. m. b. !L, Wien. L, Wollzeile I.

Kirchenparamente:

—    Janauschek Josef & Comp., Wien, L. Wollzeile 1.

Kirchtürme aus Kunststein:

—    Matscheko J. & Schrödl. Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße lOO. (Anzeige Seite 11.)

Kirchturmuhren:

Siehe Turmuhren.

Kläranlagen:

—    Dampfapparatebau-Gesellschaft m. b. H., Wien, VI.,

Siehe Anzeige Seite 21.

—    Liebold Hermann, G. m. b. FI., Reichenberg.

—    Österr. Abwasser - Reinigungs - Gesellschaft, System Dittler, G. m. b. FI., Wien, IV., Schönbrunnerstr. 30.

—    Rella N. & Neffe, Wien, IX.

Klärbecken:

—    Städtereinigung- u. Ingenieurbau-Akt.-Ges., Wiesbaden, Rheinstr. 32.

Kleiderauf bewahrungsaniagen

(Kleideraufzüge, pat. Systeme) schmiedeiseme Kleiderschranke : Fuchs Alois G. m. 1). Ii., Spezialfabrik für gesundheitstechnische Anlagen, Mähr.-Ostrau.

Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Teplitz.

Kleinbahnen:

—    Ungarische Waggon- und Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, Györ.

Kleinbahnmaterial:

—    österreichische Eisenbahn-Ver-kehrs-Anstalt, Wien, I., Volksgartenstraße 3.

Kleinhausbau:

Verlag E. Kosmack, Wien, I. (Anzeige Seite 36.)

—    Verlag Seemann & ('o., Leipzig. (Anzeige Seite 32.)

Kleinmotoren:

—    Brigittenauer Elektrotechnische Fabrik, Wien, XX., Wintergasse 18/24.

Klinkerpflaster:

—    Erste Schattauer Tonwaren-Fa-briks-Aktien-Gesellschaft ‘vorm. C’. Schiimp, Wien, I., Seilergasse 14.

— Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und Chamottewaren - Fabrik „ZagorkaL (Anzeige Seite 19.)

!    - Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-

Gesellschaft, I., Karlsplatz 1. (Anzeige Seite 21.)

j — Wokowitzer Schamotte- u. Tonwaren-Fabrik L. P. Dietz, Prag, II., Pflastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

Klinkerziegel:

— Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-SIav. Ton- und „Zagorka“.

Klischee:

— Patzelt & Co., Wien, VII., Lerchenfelderstraße 125.

Klosettanlagen:

—    Friedmann S. jr., Wien, I., Weihburggasse 26.

—    Glogau D., Wien, I., Fichtegasse 5.

—    Kutscheras Nachf., Kadlee C. und Kluger R. Ö., Wien, XVI.

Klosetteinrichtungen:

— Eisen-Handels- und Industrie-Aktiengesellschaft Greinitz, Graz.

—    Limberg & Necas, G. m. b. II., Polnisch-Ostrau.

—    Maluschek & Cie., Etablissement für Gas- und Wasserleitungen, Wien. IX., Glasergasse li.

Klosettsitze:

—    Ileyder & Killian, Wien, XVI., Paletzgasse 22.

Klosettspülapparate, gußeiserne:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Knapenlüftung:

—    Knapen Gesellschaft m. b. H. für j rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien. yi., Theo- I baldgasse 8. (Anzeige Seite 5.)

Knapentrocknung:

— Knapen Gesellschaft m. b. H. für I rationelle Trockenlegung und Assa- ! nierung von Bauten, Wien, VI., Theo- I baldgasse 8. (Siehe Anzeige Seite 5.) j

Kochkücheneinrichtungen :

— Bacon J. L., Fabrik för Zentralheizung, Ventilation und Lut'tbe- j feuchtung, W'ien. V.. Schönbrunner- ! straße 34.

— Wunderlich, Vergleichung des    KonUS-Betonpf ähle:

Heizwertes verschiedener Stein- und j Braunkohlen. 1874. Geheftet K 1.20. |

Verlag siehe Seite 40 u. f.

j Korfund-Isolierung

gegen Maschinengeräusche und Erschütterungen :

— Gesellschaft für Beseitigung von Erschütterungen und Geräuschen, Genest & Stössel, Ges. m. b. H., Wien, XVIII.. Währingerstr. 123. Tel. 11599. (Anzeige Seite lt.)

Korkplatten :

Klosetts:

Kochherde und Kochapparate:

— Siemens Friedrich, Wien, IX., Alserstraße 20. (Siehe Anz. Seite 20.)

Kohlen:

Kohlenaufbereitungsanlagen :

—    Marchegger Maschinenfabrik und Eisenindustrie A.-G., Marchegg.

Kohlenbrecher:

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (M. Lnzato), Wien, X., Quellenstraße 149.

Kohlengasanlagen:

Kezegli, Praktische Erläuterungen | über Bau. Betrieb und Verwaltung der Kohlengasanstalten, zum Gebrauche für Gomeindeausschüsse kleinerer Städte. Mit 149 Illustrationen. 1900. K G.—. Verlag siehe Seite 10—43 im Anhänge.

Kombinierte Heizungen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V.. Schönbrunner-straßo 34.

Kompressoren:

Garvenswerke, Maschinen-, Punipen-und Wagenfabrik W. Garvens. Wien,

II., Handelskai 130/147. (Anz. S. 21.)

Kondensatoren:

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand &. Lhuillier, Brünn.

—    Baleke & Co., Wien, VII.

—    Prager Maschinenbau - Akt. - Ges. (vorm. Ruston Bromovsky & Ring-hoffer), Smichov.

Konservieren von Baumaterialien:

—    Fi nde, Das Konservieren der Baumaterialien sowie der alten und neuen Bauwerke und Monumente. Mit 108 Illustrationen. 1910. (Techn. Praxise Bd. 5.) Gebunden K 7!—. Verlag sieh. Seite 41.

Konservierung der Jfölzer:

—    Kommanditgesellschaft Guido Rütgers, Wien. IX.. Liechtensteinstraße 20.

Konstruktionseisen:

Siehe Träger.

Konstruktionsstähle :

—    Gebr. Böhler & Co.. Aktiengesellschaft, Wien. I., Elisabethstraße 12.

—    Phönix-Stahlwerke Job E. Bleckmann. Mürzzuschlag. Wien. Budapest, Prag.

—    Poldihütte, Wien, III., Ditschei-nergasse 1, Prag, II., Marieng. 55.

Porr A., Betonbau - Unternehmung,' Ges. m. b. H., Wien, I., Schenken-| . straße 8/10. (Anzeige Seite 25.)

—    Kleiner & Bokmayer, Akt.-Ges.. Wien, VI., Köstlergasse 7. (Siehe Anzeige Seite 20.)

—    Neumann M. & Co., Wien, II.

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I., Nibelungengasse 3.

Wien, XVIII.

Korksteinbauten:

—    Österr. Asphalt-Aktiengesellschaft, Wien, IX., Liechtensteinstraße 30.

Korksteine :

—    Aktien - Gesellschaft für patentierte Korksteinfahrikation und Korksteinhauten vorm. Kleiner & Bokmayer, Wien, "VI., Köstlergasse 7. (Anzeige Seite 20.)

—    Brüder Wurm, Prag, VII., Schnellgasse 128.

—    Tutsch Anton, Gesellschaft m. b. II.. Wien, IX., Währingerstraße 01.

—    Vereinigte Zditz-JIrobetzer Korksteinwerke, G. m. b. H., Prag, Mariengasse 18.

Kosmostafeln,

Mittel zur Trockenlegung feuchter Wände:

—    Andernach A. W., Beuel am Rhein. (Anzeige Seite 2.)

Krampen:

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest. Prag.

Krananlagen (elektr.):

—    Maschinenfabrik Andritz, A.-G., Graz.

—    Weiter Elektrizitäts- und Hebezeug-Werke Akt.-Ges., Köln-Zollstock, und Inzersdorf bei Wien.

Krane :

—    Aufzüge- und Maschinenfabrik Ferd. Grün, Wien, VI., Mollardgasse 51.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alieegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

Krankenanstalten :

—    Verlag Leineweber, F. Leipzig. (Anzeige Seite 37. Anhang.)

Krankenhausbau:

—    Setz, Die Grundzüge des modernen Krankenhausbaues. Mit 120 Illustrationen und mehreren Tabellen, 1910 (Techn. Praxis, Bd. 2). Gebunden K 4.50. Verlag siehe Seite 40.

—    Setz, Kleine und mittlere Krankenhäuser. Mit 150 Illustrationen. 1911 (Techn. Praxis, Band 9.) Gebunden K 6.—. Verlag siehe Seite 40 usw.

Krankenhaus-Einrichtungen:

—• Anker Joh. Eduard, Wien, X., Triesterstraße 33.

—    Ehmann Leo, Wien, IX., Alser-straße 20.

—    Finger Ludwig & Co., Wien, XII.

Kreide:

—    Mühlendorfer Kreide- und Bleistiftfabrik Aktien-Gesellschaft, Wien, IX., Liechtensteinstraße 130 a. (Anzeige Seite 2S.)

Kreissägen:

—    Ducas & Co., Wien, IV., Mayerhofgasse 16.

—    Kirchner & Co., A.-G., Leipzig-Sellerhausen.

Kücheneinrichtungen:

Siehe Kochherde oder Herde usw.

Kühlanlagen:

Aktiengesellschaft für patentierte Korksteinfabrikation und Korkstein-Bauten vorm. Kleiner & Bokmayer, Wien, VI., Köstlergasse 7. (Anzeige Seite 20()

—    Anderle Adolf, Teplitz-Schönau.

—    Maschinenfabrik Jos. Schmiedt, Wien, IV., Margaretenstraße 1.

—    Maschinenfabrik Sürth, Ges. m. b. H„ Wien, IX.

—    Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

Kühlanlagen mit Trockenluft:

—    Genert Anton, Teplitz-Schönau, Weißkirchlitzerstraße 1570. (Anzeige Seite 10 im Anhang.)

Kühlmaschinen:

- Riedinger L. A., Repräsentanz für Österreich der Maschinen- u. Bronzewarenfabrik A.-G. Augsburg, Wien, VI., Webgasse 45.

Kühlvorrichtungen:

—    Bühring & Bruckner, Ges. m. b. H., Wien, IV.

—    Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Breslau.

Kunstgewerbliche Bücher:

—    Lehmann & Wentzel, Wien, I. (Anzeige Seite 30.)

Kunstglaserei:

Siehe auch Glasätzer oder Kunstverglasung.

—    Neubauer M., Budweis, Landstr. 5.

—    Herb & Schwab

Kunstmarmorarbeiten:

—    Detoma Antou, Ing., Wien, IV., Alleegasse 22.

Kunstschlosser:

— Nehr Alex., Wien, IX., Franz Josefs-Bahnstraße 49.

—    Brandl Peter, Kunststein-, Beton-und Zementwaren-Fabrikate, Baden, Wienerstraße 28.

—    Hintz Ludwig, Bruck a. d. M., (Siehe Anzeige Seite 29.)

—    Kalcium, Prag, Pflastergasse 6.

—    Rüger & Co., Jägerndorf.

— Umlauft Jos. & Co

Grottau.

— Chemische Fabrik, Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

— Garvenswerke. Maschinen-. Piunpen-und Waagenfabrik. W.

Kunstschmiede:

— Baar Alois, Olmütz.

Kunststein:

GK in. b. H.. Bodenbach a. E. (Anzeige Seite ]:>.)

Kunststeinbauarbeiten:

—    Roschütz, August von, Korneuburg.

Kunststeinmaterialien:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

Kunsttischler:

—    Rohrs Heinrich, A.-G., Prag.

—    Ungethüm August, Werkstätten für Innendekoration, Wien, V.

Kunstverglasungen:

Siehe auch unter Glasätzerei und Glasmalerei.

— ArmingerJohann,Wien,Xi I. Schaller-gasse 44.

—    Pschierer Franz, Wien, XIX., Ba-rawitzkagasse 26.

—    Türcke C. & Co.

Kupferschmiedearbeiten:

—    Dolainski Ferd. & Co.. Wien. X.

—    Hoffmann Anton, Prag. VII.

—    Neuwirth Vinzenz, Kupferschmied, Wasser- und Gasinstallateur. Iglau. Mähren.

Kupfer-Stangen, -Drähte, -Bleche:

—    Bergmann Gebrüder, Wien, IV.

—    Neurath Jakob, Wien, II., Untere Augartenstraße 15—17.

Kupferwerke:

—    Kupferwalz- und Hammerwerk, Kriegsdorf bei Römerstadt.

—    Mitterberger Kupfer - Akt. - Ges., Wien, I.

Laboratorienkunde:

Haussner, Ingenieur-Laboratorien. Mit 5 Tafeln. 1903. K 3.00. Verlag siehe Seite 40—43.

Laboratorium-Einrichtungen :

— Thiem & Töwe, Halle a. d. Saale.

Lacke aller Art:

Siehe auch Emaillack, H eizkörperlack. ! — Arlt Robert & Co., Bodenbach a. E. — Brüder Passer, Prag, VII./776.

— Ferrool-Hocksit-Gesellschaft m. 1).

H., Wien, VI, Gumpendorferstraße 9. — Marx Ludwig, Gaaden bei Wien. — Oberleithner & Rebitschek, Mähr.-Schönberg.

Reichhold, Flügger & Boecking, Lackfabrik, Wien, XXI.j Kagran. (Anzeige Seite 28.)

— Seiche Ant., Aussig a. d. E.

— Zmerzlikar Franz, Deutsch-Wagram.

Lack. Rostschutz ,,Durand“:

— Haid Franz. Bergverwalter, Pnyer-baeh N.-Oe., Südbahn.

Lagerhäuserbau:

! — Heid N., A.-G., Stockerau, N.-ö.

— Müller H. R., G. m. b. II., Linz a. D.

Lagerhäuser zur Einlagerung:

Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/01.

Lagerräume-Betonbelag:

—    Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zen-trale, Rizzotti Luigi, Bremen, He-melingerstraße 5.

Lampen und Luster:

—    Ditmar, Gebrüder, Brünner A.-G., Wien, X., Eugengasse 57.

Landwirtschaftliche Maschinen:

—    Aub Edgar, Wien, VII., Schottenfeldgasse 46.

—    Weipert J. & Söhne, Stockerau bei Wien.

Lastenaufzüge:

—    Aufzüge- und Maschinen-Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI.. Mollardg. 51.

—    Bauers Ferd. Nfg., Wien, VII., Zieglergasse 67.

—    Freißler A.. Ing.. Wien, X.. Erlachplatz 3 4.

Latten:

Siehe Holzindustrie oder Sägewerke.

Laufgewichtswagen:

Garvens,

Wien, II., Handelskai DJO'i17. (Anzeige Seite 21.)

nn.

Löffelbagger :

stabelle für .—. Verlag

Lokomobilbetrieb:

c, Einrichtung und Betrieb der obile. Mit 66 Illustrationen.

Verlag siebe

Laufkatzen:

— Weiter Elektrizitäts- und Hebezeug-Werke, Akt.-Ges., Köln-Zoll-stock 17 und Inzersdorf bei Wien.

Laufkrane:

—• Weiter Hebezeug-Gesellschaft m. b. H., Inzersdorf bei Wien.

Ledertreibriemen:

—    Honig Jos., Aussig a. d. E.

—    Kraus Jakob, Pilsen.

—    Luksch Gustav, Teplitz-Schönau.

—    Mautner Friedr, Wien, IX., Liechtensteinstraße 8,u. Prag II., Fleischhackergasse xo. (Anzeige Seite 29.)

Lehren:

—    Hommei H., G. m. b. H., Wien, I., Schwarzenbergstraße 10.

Leichtwände:

—    Umlauft Jos. & *Co., (1. m. b. H.. Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

Leitergerüste:

—    Martin R., Kirchberg am Wechsel.

Leitungsmaste:

—    Dacho Jos., Kyanisier- und Im-prägnier-Anstalt, Gmünd, II., N.-ö.

—    Gebr. Himmelsbach, Freiburg, Bad.

—    Kommanditgesellschaft Guido Rüt-gers, Wien, IX., Liechtensteinstr. 20.

Lichtpauseanstalten:

—    Riehl Heinrich, Lichtpause- und Lichtpausedruckanstalt, Wien, XXIII., Wallriesstraße 13. (Anzeige Seite 9.)

Lichtpauseapparate:

—    Eichler Hermann, Aussig.

—    Jahoda Carl, Wien, III.

—    Macherey, Nagel & Co., m. b. H., Düren, Rheinland.

Lichtpausepapiere:

—    Macherey, Nagel & Co., m. b. H., Düren, Rheinland.

—    Panzer & Metzner, Kufstein.

—    Riehl Heinrich, Lichtpause- und Licht-pausedruckanstalt, Wien, XVIII., Wallriesstraße 43. (Anzeige Seite 9.)

—    Sattler & Lissy, Turn-Teplitz.

—    Schleicher Carl & Schüll, Düren im Rheinland.

—    „Selekta“, Planographie, Ludwig Ruby, Brü

Lincrusta:

—    Ausstellung Russ, Inh. Josef A. Russ, Wien, V.. Bacherplatz 2. Tel. 55130.

Linoleum:

—    Ausstellung Russ, Inh. Josef A. Russ, Wien, V., Bacherplatz 2. Tel. 55130.

—    Erste österreichische Linoleumfabrik, Triest und Wien, I.

—    F. C. Collmanns Nfg., A. Reichle, Wien, I., Kolowratring 3.

—    Wagner W. Wilh., Wien, I., Hoher Markt 3.

Siehe auch Bagger.

— Orenstein & Koppel, Wien, III.

Lohnberechnung:

— Kunath, Lohnberechnung Taglöhne von 1—5 K. K 2 siehe Seite 40.

Lokomobilen:

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-körut 17.

—    Ing. Plewa, Emil. Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVII.. Wattgasse 78/80.

—    Lanz Heinrich, Mannheim.

—    Weiß Rud., Prag, Graben 13.

—    Wolf R., A.-G., Magdeburg-B.

—    Kos a k Lokom

4. Aufl. 1895. K 3.

Seite 40.

Lokomotiven :

—    Krauß & Comp., A.-G., Linz.

Lokomotivenbetrieb:

—    Bruck, Die Praxis der Lokomotiv-heizung. Mit 20 Textfiguren. 1902. K 1.50. Verlag siehe Seite 40.

—    Kosak-Swiczinsky, Katechismus der Einrichtung und des Betriebes der Lokomotive, für Lokomotivführer, Bahnbeamte etc. Mit 49 Illustrationen und 6 Tafeln. 8. Aufl. 1914. (Techn. Praxis, Bd. 15.) Geb. K 4.50. Verlag siehe Seite 40 u. f.

Löschapparate:

Siehe Feuerlöschapparate.

Lötwerkzeuge:

—    Korzinek Johann, Wien, XII.

Lötzinn:

—    österreichische MetallhüttenwerkQ, Ges. m. b. H., Wien, XI.

Luftbefeuchtungsanlagen :

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbe-i'euchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

—    Busch Emanuel, Wien, VI., Muhlgasse 17.

Luftfilter:

— Balcke & Co., Wien, VII.

•— Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Breslau 21.

Lüftungsanlagen:

—    Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

—    Mütz J. & Comp., Ges. m. b. H., Wien, I., Riemergasse 12.

Lüftungsanlagen, motorlose :

—    Knapen Gesellschaft m. b. H., für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse 8. (Anzeige Seite 5.)

Luftheizungen:

— Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunner-straße 34.

Luftheizungsanlagen :

—    Automatofen - Baugesellschaft Alois Swoboda & Co.,

Theresiengasse I. (Anzeige Seite 18.)

—    John J. A., _

Langegasse 63.

—    Müller Otto & Co., Wien, II.

Luftzirkulations-Trocknung:

—    Knapen Gesellschaft m. b. H., für rationelle Tiockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse S. (Anzeige Seite 5.)

Luster :

—    Gesellschaft

Wien. XVIII.,

A.-G., Wien, VIII.,

für Beleuchtungskörper vorm. Zeisser, Habiger & Co., Wien, VII., Neustiftgasse 72.

— Portois & Fix, Aktiengesellschaft. Wien, III., Ungargasse 59/61.

Luftpumpen :

—    Garvenswerke Maschinen-, Pumpen-AVaagenfabrik AV. Garvens, AVien, Handelskai 130/147. (Anzeige Seite 21.)

—    Hilpert J. A., Wien, X., Erlachg.

—    Schäffer & Budenberg, Ges. m. b. H., Aussig.

11..

— Weise & Monski, Halle a. d. Saale.

Luftschifferei:

Siehe auch Flugwesen.

—    Buonaccorsi di Pistoja, Luftschiffahrtsstudien. 1S80. K 4.-lag siehe Seite 40—43.

—    Kiticsän, Militärluftfahrzeuge. Mit 20 Tafeln. 1912. K 4.20. Verlag siehe Seite 40, Anhang.

Ver-

— Kotzauer. Die Luftschiffahrt und

Verlag

ihre Zukunft. 1895. K 2. siehe Seite 40.

—    Lippert, Natürliche Fliege-Systeme, neue Auflage kontra Ballonsysteme. Berlin-Pariser Auflage. 1885. K 2.—. A⁷erlag siehe Seite 40.

—    PI atte, Aeronautische Betrachtungen. 1879. K 1.60. Verlag siehe Seite 40.

—    Stonawsky, Die Entwicklung der Luftschiffahrt und die Lösung des Problems des lenkbaren Luftschiffes. Mit 2 Tafeln. 1892. K 1.40. Verlag siehe Seite 40, Anzeigenteil.

—    Stonawsky, Nähere Beschreibung der Erfindung eines lenkbaren Luftschiffes. Mit 6 Blustrationen. 1892. K 1.40. Verlag siehe Seite 40.

Luxuskeramik:

Siehe Terrakotta.

Magnesit:

—    Veitscher Magnesitwerke, Akt.-Ges., Wien, I., Schottenring 25.

Magnete:

—    Engel Georg, Ing., Wien, XVIII., Klostergasse 37.

—    Magnet-Zentrale, Wien,

Währinger Gürtel 135.

Magnusklosette:

Siehe Klosett-Einrichtungen.

Majoliken:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und Chamottewaren - Fabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

Malrequisiten:

Siehe Zeichengeräte usw.

Mannesmann-Stahlrohre, nahtlose:

Siehe Bohre.

Manometer:

—    Schäffer & Budenberg, Ges. in. b. H., Aussig.

—    Stummerer, Nepinsky & Cie., Spezialfabrik für feinmechan. Apparate, AVien, V., Gassergasse 38.

Markenschutz-Erwirkung :

Siehe Patentangelegenheiten.

XVIII.,

Marmorarbeiten:

—    Dostal J. & Co., Brünn.

—    Hauser Eduard, Wien, IX., Spitalgasse 19.

Marmorwerke:

—    Förster Albert, Zuckmantel, öst.-Sehlesien.

—    Hillebrand Franz Söhne, Saubsdorf, Österr.-Schlesien.

—    Salzburger Mamorwerke, Friedr. Freiherr Mayr v. Meinhof, Barsch bei Salzburg.

Maschinen für Erdarbeiten:

— Ing. Pilz Eugen, Technisches Büro, Wien, IV., Luisengasse 35.

Maschinen-Armaturen:

—    Amag-Hilpert, A.-G., Wien, X., Erlachgasse 117.

—    Teudloff & Dittrich, Wien, XX., j Dresdnerstraße 49.

Maschinenindustrie:

Verlagsanzeigen Seite 40 bis 43.

Maschineningenieur:

— Schmidt H.,

Maschinenbai Sachverständiger, Aussig, Kudlich-straße li. (Anzeige Seite 27.)

Masehinen-Isolierung

gegen Erschütterungen u. Geräusche: Gesellschaft für Beseitigung von Erschütterungen und Geräuschen, Genest & Stössel, Ges. in. b. H., Wien, XVIII., Währingerstraße 123. Telephon Nr. 11599. (Anzeige Seite 14.)

Maschinenmesser:

u,

Zivilingenieur für gerichtl. beeideter

Maschinenfabriken:

— Aktiengesellschaft für Maschinen- I — Böhler Gebr. & Co.,Aktiengesellschaft, bau vorm. Brand & Lhuillier, I Wien, I., Elisabethstraße 12.

Maschinenriemen:

— Gnerlicli G., Teschen.

— Hofmann Ed. &Oo., Graz, Griesgasse. — Honig Josef, Aussig-a. E., Böhmen. — Lichtensterns Ignatz Söhne, Mähr.-Ostra’u.

— Ritt F., Budweis.

Maschinentechnik:

Brünn.

—    Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik, Königsfeld bei Brünn.

—    Grazer Waggon- und Maschinenfabriks-Akt.-Ges. vorm. Joh. Weit-zer, Graz.

—    Ileiniks Erben & Co., Prerau.

—    Hübner & Mayer, Wien, XIX.

—    Jacob & Becker, Leipzig-Lindenau.

—    Lang L., Maschinen!-A.-G., Budapest.

vorm.

Breitfeld, Danök & Co., Prag-Karolinental.

—    Orlauer Maschinenfabriik, Poremba.

—    österreichische    Maschinenbau-Ak-

tiengesellsch. „Körting“, Wien, XX.

—    Prager Maschinenbau-A.-G., Prag, i Smichow.

—    Thiem & Töwe, Halle a. S., Gen.-Vertr.: Anton Rabls Nachf., Wien, XVIII., Tlieresiengasse 42.

—    Weise & Mouski, Halle a. d. Saale.

—    Wolf R., Magdeburg-Buckau.

Maschinenfette und -öle:

—    Kind & Herglotz, Aussig a. d. E.

— Maschinenbau - Akt. - Ges.,

Graf, Anwendungen der Festigkeitslehre auf den Maschinenbau. Mit 170 Verlag

Textfiguren. 1885. K 9. siehe Seite 40 u. f.

—    Grossmann, Das Warmlaufen der Maschinenlager. 1885. K —.80. Verlag siehe Seite 40—43.

Kager er, Moderne Werkzeugmaschinen. Mit 126 Textfiguren und io Tabellen. 1910 (Tcchn. Praxis, Bd. 3) gebunden K 4.—. Verlag s. S. 40.

—    Kager er, Maschinentechnisches Lexikon. Mit über 3000 Illustrationen. 1912, komplett, gebunden K 28.—. (Auch in Lieferungen ä 80 h = 70 Pf.) Verlag siehe Seite 41.

Maschinenfundamente:

Baumeister Oswald Slama, Wien. XII.. Schlöglgasse 12. Tel. 82226.

— Oesterreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft, G. ni. b. H.,Reichen- j berg, Tegetthoffstraße io. (Anzeige Seite

13.)

Maschinen und Formen

für die Zementwarenerzeugung:

—    Gaspary Dr. & Co., fabrik, Markransfädt

—    Tng. Pilz Eugen, Technisches Büro, Wien, IV., Luisengasse 35.

Massendrucke:

Siehe Anzeige Seite 39.

Baumaschmen-bei Leipzig.

n Bezugsquellen u. dgl., die hier aus irgend einem Grunde nicht ange- A g    gaben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:

■ Waldheim-Eberle A.-G., Technischer Verlag, Wien, VII.(Portovergütung!) ■

—    Löffler August, Wien, IV., Favoritenstraße 26.

—    Rost Rudolf & August, Wien, XV., J Märzstraße 7.

Maste:

— Oesterreichisehe Mamiesmannröhren-    „ .... .    , ,, „    ...

Werke, Gesellschaft m. b. ii., Wien.    Meßbänder und Meßgeräte:

IX., Währingerstraße 6/8.

Maste, imprägnierte:

—    Holz-Imprägnier-Werke G. m. b. H.. Prag, II., Palackykai 56.

—    Kommanditgesellschaft Guido Rüt- , gers, Wien, IX., Liechtensteinstr. 20. j

Materialbahnen, transportable:

Siehe Kleinbahnen.

Materialprüfung:

— H ab e r k alt, Der fünfte internationale j Kongreß für die Materialprüfungen' j der Technik. 1910. K 1.50. Verlag j siehe Seite 41.

Kosak, Gewerbsleh re oder Anleitung j zur mechanischen Verarbeitung des i Eisens, der Metalle, des Holzes etc. j Meßinstrumente : Mit 141 Illustrat. und 4 Tafeln. ixss.

K 1.60. Verlag siehe Seite 40 usw.

Mauereckenschutz:

—    Berla Anton, Wien, V.. Rechte Wien- j zeile 2b.

—    Buxbaum Carl R., Wien, XII., I Grünbergstraße 3.

Mauerhaken:

—    Rienesl Anton, Wien, II., Krön- J prinz Rudolfstraße 11.

Mauerschwamm-Beseitigung:

—    Javitz Oscar, Aussig, Böhmen.

Mauerverkleidungen:

—    Eternit-Werke Ludwig Hatsehek, j Wien, IX., Theresienstraße 15.

Mauerwerk-Trockenlegung:

—    Knapen Gesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theo- ! baldgasRe s. (Anzeige Seite

40.

Massenverpflegungs-Küchenanlagen:

— Siemens Friedr., Wien, IX., Alser straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Maßstäbe:

Materialverarbeitung:

Math.-mech. Instrumente:

Siehe Instrumente.

Mauerziegel :

■■—Dampfziegelei    Hübner & Polil,

Szombathely, Ungarn.

Membranpumpen:

j — Pumpen- und Maschinen-.Fabrik A. Füratseh, G. in. b. H., Troppau. (Anzeige Seite 17.)

— Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Oswald Rührer), Brunnen-. Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Neuhöfer & Sohn, Wien, V., Hart-manngasse 5.

Messer- und Stahlwaren:

- Frenzei F. J., Groß-Schönau, Böhm.

—    Redtenbacher S. Wwe. & Söhne. Linz a. D.

—    Winternitz Neffen, Steyr, O.-ö.

Messinggestänge:

—    Zempliner Alfred, Wien, VII., Halbgasse 11.

Messingrohre:

—    Neurath Jacob, Wien, II., Untere Augartenstraße 15/17.

Messingverglasungen:

—    Arminger Johann, Wien, XII., Sc.hal-lergasse 44.

— Neuhöfer & Sohn, Wien, V., Hart-manngasse 5.

— Reichert C., Wien, VIII., Bennogasse 24/26.

Meßinstrumente für Elektrizität:

| — Elektrizitäts-Gesellschaft Sirius m. b. II., Leipzig, Bitterfelderstraße 2.

Matallbearbeitung :

—    Kager er, Das autogene Schweißen und Schneiden mit Sauerstoff. Mit 56 Textfiguren und 20 Tabellen. -1909 (Teehn. Praxis, Bd. l, gebunden K 4.—. Verlag siehe Seite

Metallbearbeitung, autogene:

—    Krükl Franz & Co., Wien, VI., Mollardgasse 85 a.

Metallbuchstaben:

—    Tutti Heinrich, Wien. VII., I.inden-gasse 2.

"Winkler Mich. & Sohn, Wien. XV.. Löhrgasse 17.

Metall-Deckenverkleidung:

— Fischer & Co., Nfg.. Wien, I., Krugerstraße 5.

Metallfadenlampen:

—    Kremenezky Joh., Wien, XX., Dresdnerstraße 55/57.

—    Siemens - Schuckert - Werke, A.-G., Wien, XX.

Metallgießereien:

„Gardy“, Metall-Gesellschaft m. b. H., Wien, X., Van der Nüllgasse20.

Metallindustrie-Öfen:

—    Rheinischer Vulkan, G. m. b. H., Oberdollendorf a. Rh.

Metallindustrie-Zeitung:

Verlags-Anzeige Seite 38.

Metallschilder :

—    Häusermann jun., G. m. b. H., Gravieranstalt, Wien, VII., Zieglergasse 39.

—    Stegmann Joh. Söhne, Budweis. (Anzeige Seite 30.)

Metallschilder,

plastische Buchstaben und Schriften:

—    Raramel Theodor, Wien, VIII.. Lederergasse 23 a. Tel. 20098.

Metalltüren:

—    Seyffert & Co., Rochlitz bei Reichenberg.

Metallwarenfabrikation:

—    Eschebachwerke, Österreich., G. m. b. H., Aussig.

—    Gardy-Metall-Ges. m. b. H., Wien, X., Van der Nüllgasse 20.

—    Grohmann Ad. & Sohn, Würben-thal, österr.-Schlesien.

Metallzement

zum Befestigen von Eisen in Stein:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei I Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

Meteorologie:

—    v. Miller-Hauenfels. Theoretische Meteorologie. 1883. K 4.—. Veilag siehe Seite 40—43.

Mietkasernenbau:

—    Verlag Seeman & Co., Leipzig. An- i zeige siehe Seite 32.

Mikroskope:

—    Reichert C., Wien, VIII., Bennogasse 24.

Mineralquellen-Fassung:

—    Oesterreichische Spezialbauunternehmung für Mineral-Quellen-Fas-sungen, G. m. b. H., Marienbad.

Miniumersatz, giftfrei:

—    Haid Franz, Bergverwalter, Payerbach, JST.-Ö., Südbahn.

Mischmaschinen für Beton und Mörte!:

Siehe auch unter Betonmischer oder Zementmischmaschinen:

—    Königl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Badinger, Wien,

Möbel:

—• Möbelfabrik August Knoblochs Nachfolger, k. k. Hoflieferant, Wien, VII., Karl Schweighofergasse 10/12.

— Wiener Weichmöbelfabrik Johann Staf, Wien, XVI., Ganglbauer-gasse 19.

Möbelaufbewahrung:

— Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/61.

Möbelfabriken:

Auf- I — Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/61.

Möbelstoffe:

— Ausstellung Buss, Inh. Josef A. Buss, Wien. V., Bacherplatz 2. Tel. 55130.

Modelle aus Holz:

— Duchna J., Prag-Zizkow, Podö-bradova 39.

— Ziegler J., Wien, X., Columbus-gasse 104.

Modelle für Architekten:

— Dimter Franz, Braunau, Böhmen.

Modelle für Ausstellungen:

— Langfelder W., Budapest, VI.

— Mucha Anton, Modelltischlerei, Wien, IV., Heumühlgasse 11.

Montanindustrie:

S. Bergbaukunde, Eisen, Kohlen usw.

Montanindustrie-Zeitung:

Verlag siehe Seite 38.

Monumente:

— Benedict Carl, Wien, VI., Mariä-hilferstraße 31.

— Lugners Josef Granitwerke, Plan bei Marienbad.

Monumente-Erhaltung:

— Fröde. Das Konservieren der Baumaterialien sowie der alten und neuen Bauwerke und Monumente. Mit 108 Illustrationen. 1919. (Techn. Praxis, Bd. 5.) Gebunden K 7.—. Verlag siehe Seite 40, Anhang.

IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Terez-Körut 17.

17.

— Armin Schreiner, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und J „Zagorka“.

— Tonwarenabteilung der Nieder- j Motorpflüge: österreichischen Escompte-Gesell- j schaft, Wien, I., Stubenring 24.

1 7.

—    Bachrich & Co ligenstädterstraße 83.

—    Hoffmeister II. C. & Co., Wien, XII.

Laxen-

Motoren, fahrbare:

—    österr. Daimler-Motoren, A.-G., Wr.-Neustadt.

Motoren

für gasförmige u. flüssige Brennstoffe:

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Terdz-Körut 17.

—    Thiem & Töwe, Halle a. d. Saale.

Motorlokomotiven:

—    Oberurseler Motorengesellschaft m. b. H., Wien, VI., Gumpendorferstr.

—    Orenstein & Koppel, Ges. m. b. H., Wien, III., Invalidenstraße 5.

Muldenkipper:

Mörtelaufzüge:

■— Aufzüge-    und Maschinen-Fabrik

Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollard-gasse 61.

—    Ingenieur Plewa Emil, Maschinen-und Motorenfabrik, Wien. XVII., Wattgasse 78/80.

Mörtelmischer:

—    Königl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien. IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Terez-Körut

Mörtelmischmaschinen:

—    Aufzüge- und Maschinen-Fabrik Ferdinand Grün, Wien, VI.. Mollard-gasse 51.

Mörtel, wasserdichter:

Siehe „Stearit“.

Mörtelzusatz:

—    A. W. Andernach, Beuel a. Rhein. (Anzeige Seite 2.)

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien Lieblein & Co. Siehe Anzeige Seite 22.

Mosaikpflasterplatten:

(Jhamotte waren - Fabrik (Anzeige Seite 19.)

Mosaik- und Klinkerplatten:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien. I., Karlsplatz l. (Anzeige Seite 24.)

Motorbauwinden:

—    Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft m. b. H., Wien, VIII., Laudongasse 55.

—    Königl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasne 13. Budapest, VI.. Terez-Körut

Motoren:

Wien, XIX., Hei-

—    Langen & Wolf, Wien, X., burgerstraße 53.

—    Osers & Bauer, Wien, XX.

—    Plewa Emil Ing.. Maschinen- und j Motorenfabrik, Wien. XVII.. Watt- j gasse 78—80.

—    Polke .7., Wien, V., Kohlgasse 24. !

—    Rabl’s Anton Nachfolger (Inhaber Oswald Bohrer), Brunnen-, Pumpen-und Maschinenbaiianstalt, Wien. XYIII., Tlieresiengasse -12/44.

—    Richter & Uher, Brünn.

—    Warchalowski J., Wien, III., Paulusgasse 3.

Motorenbaukunde:

—    Kosak, Einrichtung und Betrieb der Elektromotoren für Industrie und Straßenbahnen. Mit 24 Abbildungen. 1896. K 2.40. Verlag siehe Seite 40.

—    L i ss n e r,ÜberArbeitsUmsetzung unter Vermittlung der Fernwirkung (Induktion). Mit besonderer Berücksichtigung der Elektromotoren etc. 1907. K 2.—. Vorlag siehe Seite 41.

Siehe Straßenauf reiße r :

Muffeln für Porzellanfabriken :

— Stettiner Chamotte-Fabrik, Aktien-Gesellschaf t vorm. Didier. Rodenbach. (Anzeige Seite 22.)

Mühlenbau:

Fachpresse-Verlag Heidelberg. (An- • zeige Seite 35.)

Müllereimaschinen und Mühlenbau:

Siehe auch Speicheranlagen.

—    Heller E. J., Sandau, Böhmen.

—    Oberliammer J., Innsbruck.

—    Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, A.-G., Braunschweig.

—    Vulkan. Mascliinenfabriks - A. - G. Wien, XVI.

Müllverbrennung:

—    österr. Abwasser - Reinigungs - Gesellschaft, System Dittler, G. m. b. H., Wien, IV., Schönbrunnerstr. 36.

Siehe Kippwagen.

für

Oberlichtglas :

Musterschutzerwirkung:

Siehe Patentangelegenheiten.

Murolineum:

—    Javitz Oscar, Aussig, Böhmen.

Murol-Wandnässeschutz:

—    Frischauer & Comp., Wien, VI.

Nachschlagewerke:

Siehe Technische Behelfe.

Nähriemen:

—    Mautner Friedrich, Wien, IX., Liechtensteinstraße 8, und Prag, II., Fleischhackergasse 10. (Anzeige Seite 29.)

Nässebeseitigung:

—    Knapen-Gesellschaft m. b. H., rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse 8. (Anzeige Seite 5.)

Neubauaustrocknung:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, .Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gvör. (Anzeige Seite 22.)

Nickelstahl:

Poldihiitte, Wien, III.

Niederdruck-Dampfheizungen :

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bauunternehmung für Wasserversorgungen und Kanalisation, Wien, I.,Doro-theergasse 7.

—    Bacon J.L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation u. Luftbefeuchtung, Wien,

V., Schönbrunnerstraße 34.

Niederdruckpumpen :

Siehe Pumpen.

Nieten:

—    Schrauben- und Sclimiedewaren-fabriks-Akt.-Ges., Brevillier & Co., und A. Urban & Söhne, Wien, VI., Linke Wienzeile 18.

Nietmaschinen :

—    Fischer & Schachtitz, Wien, IX., Ilergg. 4.

Nivellierinstrumente:

Siehe auch Instrumente.

-— Miller F., Innsbruck.

—    Zeiß Carl, Gesellschaft n.. b. H., Wien, IX., Ferstelgasse 1.

Normorgaph-Bahr :

Siehe Zeichengeräte.

Siehe Glasfabriken, Dachglas usw.

Oberlichtöffner:

—    Zuber Paul, Tetschen a. E.

—    Senft Georg, Wien, VIII., Auerspergstraße 13.

Ocker:

—    Haid Franz, Berg Verwalter, Payerbach N.-Ö., Südbahn.

Ofenbau:

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialbauunternehmung für Fabriksseh ornstein-bau und Einmauerung von Dampf-kesseln, Wien, IV., Karolinengasse 17. (Anzeige Seite 6.)

—    Heinicke H. R., Bauunternehmung für Fabriksschornsteine und Dampfkessel-Einmauerungen, Wien VII., Neubaugürtel 4. (Anzeige Seite IG.)

—    Urbanitzky Rudolf, Ing., Linz a. D.

Öfen, eiserne:

—    Hofmann Otto, Ilofowitz, Böhmen.

—    Novak A. & Comp., Königsfeld bei Brünn.

—    Herzogs Alexander Nachfolger, Wien, XIX., Boschstraße 54.

—    Triumphwerke, G. m. b. II., Wels.

Öfen, elektr.:

—    Elektra G. m. b. H., Bregenz.

Öfen für Hüttenwesen:

rr- Österr. Hüttenbau-Ges., II. & F. Auhagen, Wien, XIII., Nisselg. 8.

Ofenkacheln:

Siehe Tonwaren, Schamotte usw.

Öfen, Ton- und Kachelöfen:

—    Bode Max & Co., Wien, V., Siebenbrunngasse 44.

—    Heim II., Baden bei Wien.

—    Kögelbergers A. Söhne, Wiener-Neustadt.

—    Ofen- und Tonwarenfabrik vorm. L. & C. Hardtmuth, Wien, I.

—    Reich lg., Wien, IV., Preßgasse 28.

—    Tischler Josef, Teplitz-Schönau.

—    Schreiner Armin. Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- u. Cha-mottewarenfabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

—    Wienerberger Zie elfabriks- u. Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz i. (Anzeigo Seite 24.)

Ofen- und Heizanlagen :

Siehe Heizanlagen.

Ofen- und Hüttenbau:

—    Custödis Alphons, Wien, XI11., Pen-zingerstraße 157. Tel. 355G3.

12;)2

Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

Petroleum-Raffinerie-

Wien, XVIII.,

— Lehmann & Wentzel, Buch- und Kunsthandlung, Ges. m. b. H., Wien, I.. Kärntnerstraße 30. (Anzeige S. 30.)

Öle, technische:

—    Aktien-Gesellschaft für Mineralöl-Industrie, Wien, I., Börsegasse 7/9.

—    Böhmische Akt.-Ges., Kolin.

—    Petrolea, Akt.-Ges., für Mineralöl-Industrie, Wien, III., Invalidenstr.

Ölfarben

für gewerbliche und technische Anstriche.

—    Gebrüder König, Wien. X., Eugengasse GO.

Ölpissoirs:

—    Schubert M. & Co.

Staudgasse 46.

Ölzapf- und Aufbewahrungsanlagen :

—    Fuchs Alois G. m. b.H., Spezialfabrik für gesundheitstechnische Anlagen. Mähr.-Ostrau.

Optische Instrumente:

—    Miller F., Innsbruck.

—    Neuhöffer & Sohn, Wien, V.

—    Ö.-U. Optische Anstalt C. P. Goerz, Wien, VII.

—    Keichert C., Wien, VIII., Bennog.

—    Rost Rudolf & August, Wien, XIV.

—    Zeiß Carl, G. m. b. H., Wien, IX.

Paramente:

Siche Kirchenparamente.

Parketten :

—    Geißler A. & Co., Schwarzbach bei Littau in Mähren.

—    Parketten-Akt.-Ges., Prag, VI.

—    Schebanek Arnold & Co., Brünn.

Patentangelegenheiten :

—    K. k. Patentamt, Wien, VII., Siebensterngasse 14.

—    Verein zur Förderung üsterr. Erfindungen, Wien, I., Franziskanerplatz 5.

Patentanwälte:

—    Tischler Viktor, Patentanwalts-Büro, Wien, VII., Siebensterngasse 39.

—    Winkelmann Eduard, beeid. Patentanwalt, Wien, III., Hauptstraße 72.

—    Ziffer J. J., Ingenieur, und Wolf G., Ingenieur, Patentanwälte, Wien,

VI., Mariahilferstraße 17.

Patenterwirkung:

Schmidt H., Zivilingenieur für Maschinenbau, Aussig, Kudlichstraße 11. (Anzeige Seite 27.)

Patentschriften, Österreichische:

bei Hohen-

Orkanbetonpfosten:

—    Pilz Eugen, Ing., Technisches Büro, Wien, IV., Luisengasse 35.

Ornamenten-Spengler:

—    Korn Theodor, Laibach, Poljanastr.

Ornamentglas:

Siehe Kunstverglasung.

Packstoff:

—    Vereinigte Jute-Fabriken, Wien, I., Börsegasse 18.

Papierfabrikseinrichtungen:

—    Hutter & Schrantz A.-G.. Wien. VI.

—    Voith I. M.. St. Pölten.

Papiermodelle:

Außen- und Innenausfülirung, nebst Teraingestaltung. Siehe Modelle f. A.

Pappenfabriken :

— Erlebach M., Holzstoff- und Pappenfabrik, Niederhof elbe, Böhmen.

■— Moser Anton Sohn, Wien, XVI.

Paternosteraufzüge :

Siehe Aufzüge.

Patinierungen:

—    Elektro-chemische Plattieranstalt Gasterstaedt, Wien, VII.. Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Pausleinen:

—    Mutz Jos. & Sohn, Wien, VI., Mol-lardgasse 23.

Pauspapiere:

—    Schleicher Carl & Schüll, Düren, Rheinland.

—    Hierhammer Franz, Wien, XVII., Rötzergasse 8.

Pavillons:

—    Baar Alois, Olmütz. (Eisenbau.)

—    Christoph & Unmack, Wien, XVIII., Bastiengasse 20. (Holzbau.)

Peltonräder u. Peltonturbinen:

—    Weipert J. & Söhne. Stockerau bei Wien.

Pfahltiefgründung:

Wien,

Co., Wien,

Personenaufzüge:

—    Bauers Ferd. Nfg., Wien, VII., Zieglergasse 67.

—    Ing. Freißler A., Wien, X., Erlachplatz 3/4.

Pfähle:

Siehe Orkanbetonpfosten.

Pfahlfundierungen:

—    Porr A., Betonbau-Unternehmung, Ges. m. b. H., Wien, I., Schenken-straße 8/10. (Anzeige Seite 25.)

—    Rella N. & Nette, Wien, IX.

—    Wolfsholz August, Preßzementbau, G. m. b. H., Wien, I., Rathausstr. 2.

—• Heimbach & Schneider, Hard-Bre-genz, Vorarlberg.

Pflastersteine :

—    Geisler & Srna, Ges. m. b. II., Mähr.-Ostrau.

-— Kisch J., Wien, VII., Schottenfeldgasse 64.

Pflasterungen:

—    K. k. priv. Floridsdorf er Thonwaren-Fabrik, Lederer &Nessenyi Act.-Gies., Floridsdorf u. Wien, I., Operngasse 14.

—    Erste Cliamotte-, Steinzeug-, Tonwaren- und Porzellanziegelfabrik S. Steiner, Wien, I., Bellariastr. 6.

—    Schrabetz & Co., Holzkonservierung und Holzpflasterung, Wien,

I., Elisabethstr. 22.

Pflasterziegel:

Siehe Ziegelwerke.

Pick-Hämmer, Preßluft-:

— Maschinenfabrik Oberschöne weide, A.-G., Berlin - Oberschöneweide.

Pilotenschuhe:

— Siederohrwerke Gutenstein-Vorderbruck, N.-ö.

Pilztötendes Murolineum:

—    Javitz Oscar, Aussig, Böhmen.

Pissoiröl:

-    Schubert M. & Co., Wien. XVIII., Staudgasse 46.

Plakatdruck :

Siehe Anzeige Seite ;>!(.

Plandrucke:

— Sattler & Lissy, Turn-Teplitz.

Piäne:

— Beyer, Die Nadelschrift zur Beschreibung von Zeichnungen, Plänen etc. K —.80. Verlag siehe Seite 11.

Planimeter:

—    Coradi Gr.. Zürich o.

—    Ott A., Kempten, Bayern.

Planversendungsrollen:

Siehe Versendungsrohre für Pläne.

Plattfedern:

—    Weber & Reichmann, Warnsdorf.

Plungerpumpen :

Siehe Pumpen.

Pneumatische Transportaniagen:

—    Jokel & Bachraeh, Wien

Polierscheiben u. Maschinen:

—    Mayer & Schmidt, Wien, III.,

Porphyr:

—    Porphyritwerke, G. m. b. II., Persenbeug, N.-ö.

—    Sandstein-Industrie-A.-G IV., Preßgasse 4.

Portale aus Metall oder Holz:

—    Bobek Paul, Bielitz.

—    Bauunternehmung für feuersichere Portale, M. J. Moudry, Wien, I., Schottenring P.

—    Rosenthal Julius, Wien, XII., Tivoligasse 11.

—    Totzauer Ed., Wien, XII., Bergsteingasse 18.

Portaleinrichtungen:

—    Fischer Leopold, Wien. IL, Obere-Donau straße 63.

Portlandzement:

Siehe Zement.

Prägearbeiten :

—    Stegmann Joh. Söhne, Budweis. (Anzeige Seite 30.)

Pressen:

—    Maschinenbau A.-G. vorm. Breitfeld. Danek & Co., Prag, Karolinental.

—• Neuburger Carl &

XVII., Taubergasse 6.

Pressen, hydraulische:

—    Rheinhütte, Ges. m. b. H., vorm. Ludwig Beck & Cie., Biebrich a. Rh.

Pressen für Zementrohre :

—    Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

Preßglas:

Rat-

Fabrik für Zentral-

Jägerndorf.

Quellenfassungen:

—    Oesterreichiselie nehmung für Mineral-Quellen-Fas-sungen, G. m. b. H., Marienbad.

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt. Wien, XVIIT.. Theresiengasse 42/44.

Siehe Glasfabriken usw.

Preßluftanlagen und Werkzeuge:

—    Ingersoll Rand Co. m. b. H., Wien, IV., Wiedener Gürtel 26.

—    Maschinenfabrik Oberschöneweide, A.-G., Berlin - Oberschöneweide.

—    Schuchart & Schütte, Wien, I.

Preßpumpen:

Siehe Druckpumpen.

Preßzementbau:

—• Wolfsholz August, Wien, I hausstraße 2.

Prismengläser:

—    Luxfer - Prismen - Fabrik, österr.-ung., Ges. m. b. H., Wien, XX.

—    Rona Robert W., Wien, XVI., Degengasse 44.

Projektionsapparate:

—Reichert C., Wien, VIII., Bennogasse 24/26.

Projektverfassung

für Wasserversorgungsanlagen:

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau-unternehmung für Wasserversorgungen und Kanalisation, Wien. I., Dorotheergasse 7.

—    österr. Wasserwerks-Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark, Wien, VI. Siehe Anzeige Seite 2-7.

Puddeln:

— Bo dm er, Mitteilungen über das mechanische Puddeln. Mit 6 Tafeln. 1872. K 8.—. Verlag siehe Seite 40.

Pulsometer:

—    Bobretzky Robert, Ing., Wien, III., Göschlgasse 2.

Pumpen:

—    Bopp & Reuther, G. m. b. H., Atz-gersdorf bei Wien.

—    Aktiengesellschaft für Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

—    Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik, Königsfeld bei Brünn.

—    Garvenswerke, Wien, II., Handelskai 130/147. Siehe Anzeige Seite 21.

—    Ilasenörl, Ulrich & Co., Wien, IV.

—    Ingersoll Rand Co. m. b. II., Wien, IV., Wiedener Gürtel 26.

—    Klausner Emanuel, Ing., Wien, II., Franzensbrückenstraße 21.

—    Klinger Rieh., G. m. b. IT., Gumpoldskirchen bei Wien.

—    Kunz Anton, Mähr.-Weißkirchen.

—    Rabl Anton’s Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauansta.lt. Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

—    Vogel Ernst, Stockerau.

—    Weise & Monski, Halle a. S.

Pumpenanlagen:

— Hilscher A., Ingenieur, llauunter-nehmung und Installationsgeschäft, Graz, Annc-nstraße 14.

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, Wien, XVIIl., Gentzgasse 166.

—    Rabl Anton’s Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt. Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Pumpen jeder Art

für Villen, Wohnhäuser, Fabriksanlagen usw.:

—    Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-und Waagenfabrik W. Garvens, Wien, II., Handelskai 130/147. (Anzeige Seite 21.)

Pumpenheizungen :

—    Bacon J. L., lnizung, Ventilation und Luftbe-feuch ung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

Putzöle :

Berger Viktor & Co., Wien, XX.

Putzwolle :

—    Fiedler Otto & Co.

—    Löwi Rudolf, Wien, II., Engerth-straße 173.

—    Preis Brüder, Wien, II.

—    Windisch Johann, Himberg, N.-Ö.

Putzwolle, Putzhadern:

—    Mayers S. Söhne, Wr.-Neustadt.

—    Weiß & Söhne, Königinhof a. d. Elbe.

Quarzziegel:

—    Westböhmische Feldspat- und .Mineralwerke, G. m. b. H., Metzling, Westböhmen.

Quebracholitdecken- und -wände:

— Umlauft Jos. & Co., G. m. b. H., Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

Spezialbauunter-

Troppau.

— Per nt. Ist

Verlag siehe

Rabitz-Gewebe:

— Haidekker Alexander, Drahtgewebe, Gellechte- u. Gittei’zaunfabrik, Budapest, VIII., Ülloi-üt 48.

Räder aus Hartguß:

—    Skodawerke, A.-G., Pilsen.

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Radialbohrmaschinen :

Siehe Bohrmaschinen.

Radialsteine:

— Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. Siehe Anzeige Seite 24.

Rammbrunnen:

— Pumpen- und Maschinenfabrik A. Füratsch, G. m. b. H., r" Siehe Anzeige Seite 17.

Rammen:

—■ „Ferrovia“, Bahnbedarfs- u. Feldbahnwerke, G. m. b. H., Wien, I., Kolowratring 8.

Rangieranlagen:

—    Werner P., Ing., Prag-Wysocan 237.

Rangierwinden :

—    Sorauer Maschinenfabrik vorm. Wilh. Heckei, Wien, III., Weiß-gärberlände 10.

Raspeln:

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E.Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Rechenmaschinen:

—    Arbor, G. m. b. H., Prag, Graben 14.

—    Halphen L. & G., Wien, VI.

—    Herzstark & Co., Wien, XIII.

—    Nestler & Roesler, Wien, I.

Rechenschieber:

—    Löffler August, Wien, IV., Favoritenstraße 26.

Rechnen :

das Rechnen nach Ferrol neu und vorteilhaft? Eine kritische Würdigung und eine Anleitung zum Rechnen mit Vorteil. 1915. Preis 70 Heiler = 60 Pfennige. Verlag siehe Seite 40 u. f.

Registraturen:

—    Jerry-Bureauanlagen Comp., Wien,

I., Biberstraße.

—    Gans-Schiller & Co., Wien, IX., Wasagasse 33.

Registrierinstrumente:

—    Siemens & Ilalske, A.-G., Wien, III.

Regulatoren:

—    Rüseh-Werke, Dornbirn, Vorarlb.

—    Prokops Jos. Söhne, Pardubitz.

Regulierungsarbeiten :

Siehe auch Sprengungen.

—    Lauer, Zerstörung von Felsen in Flüssen. Mit 35 Illustrationen und 16 Tafeln. 1892. K io.

Seite 40—43.

Ratschläge:

Chamottewaren - Fabrik (Anzeige Seite 19.)

11.)

IV., Favo-

— Roschütz, August v., Korneuburg.

— Wanke, Ratschläge für Bauherren. 2. Tausend. Preis geh. K 6.—. Verlag siehe Seite 44.

Rauchbekämpfung:

— Stange Max, Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Rauchfangaufsätze aus Steinzeug:

— Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slav. Ton- und „Zagorka“.

Rauchgasüberprüfer:

—    Eckardt J. C., Stuttgart-Cannstatt.

—    Gefia, Gesellschaft für industrielle Anlagen, G. m. b. H., Wien, III., Grailicligasse 3.

Raum-Inkrustationen :

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100-(Anzeige Seite

Reinigungsanlagen:

Siehe Abwasser-Reinigung.

Reißzeuge:

—    Löffler August, Wien, ritenstraße 26.

—    Reiß R„ Liebenwerda, Sachsen.

—    Riefler Clemens, Nesselwang in Bayern.

—    Richter E. O. & Co., Chemnitz i. S.

Reklamedrucksorten:

Siehe Anzeige Seite 39.

Reklameglasschilder:

Siehe Schilder.

Renovierungs-Steinarbeiten:

— Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

—    Adam Gerhard, Wien, IX., Schwarzspaniergasse 18.

—• Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

—    Rabl’s Anton Naohf. (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien. XVIII., Theresiengasse 42 44.

Rohpappen:

—    Reimann W., Mähr.-Ostrau.

Rohrbruchventile:

—    Hübner & Mayer, Wien, XIX.

Rohrbrunnen :

—    Rabl’s Anton Nacht". (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und Ma-schinenbauanstalt, Wien, XVII1., Theresiengasse 42 44.

Rohre aller Art:

—    Borsig A., Berg-u. Hüttenverwaltung Borsigwerk, Oberschlesien.

—    Österreichische Mannesmannröhren-Werke, Gesellschaft m. b. H., Wien. IX., Währingerstraße 6/8.

—    Rodl H., Prag, Graben 19.

Rohre aus Steinzeug :

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Anzeige Seite 24.)

Röhren, Eisen-, Blei-,Kupfer-,Messing-:

—■ Ilasenörl, Ulrich & Co., Röhrenhof, Wien, IV., Wiedener Hauptstr. 32.

Röhrenreinigung :

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, AVien, XVIII., Gentzgasse 166.

Rohrformen und Pressen :

Siehe Formen oder Pressen.

Rohrgewebe, Rohrmatten:

—    Anton Franz, Laa a. d. Thaya, N.-Ö.

—    Lackner Johann, Graz. IV.

—    Rüil Paul, Schilfrohrindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien, u. Eszterhaza (Ungarn).

Rohrleitungen :

—    Neuwirth Vinzenz. Kupferschmied, Wasser- und Gasinstallateur, Iglau, Mähren.

—    AVagner-Biro-Kurz A.-G., AA’ien, V.

Rohrleitungen

für Gas, AVasser, Dampf und Säure:

—    Fuchs Alois G. m.b. H., Spezialfabvik gesundheitstechnische Anlagen,

Mähr.-Ostrau.

für

Renovierung schadhafter Bauwerke, j Rohölmotoren:

Dichtung, Fundierung, Trockenlegung, Sicherung, Verstärkung:

—    Wolfsholz August, Preßzementbau,

Ges. m. b. H., Wien, I., Rathausstraße 2.

Rentabilitätsberechnung, Dampfan!.-:

—    Stange Max, Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Reservoirbauten:

Siehe Wasserbau.

Reservoire, eiserne:

—    Prasil, Brüder & Co., Prag-Lieben.

Rettungsgeräte:

—    Czermak R., Teplitz, Böhmen.

—    Westfalia, A.-G., Gelseukirclien i.W.

Revolverdrehbänke:

Siehe Werkzeugmaschinen.

Riemen :

—    Fabrik für Idealleder, A.-G., Wien,

I., Franz Josefskai 33.

—    Honig Jos., Aussig, Böhmen.

—    Knoch Philipp, Klagenflirt.

—    Kraus Jakob, Pilsen.

—    Mautner Friedlich, Wien, IX., Liechtensteinstraße 8, und Prag, II.,Fleischhackergasse 10. ("Anzeige Seite 29.)

Riemenleder:

—    Ritt F., Budweis.

Riemenscheiben :

—    Buchbinder Josef, Olmütz.

—    Heiniks Erben & Co., Prerau.

•— Neubert Gust., Platten b. Karlsbad.

Riesel-Anlagen:

—    Raschig Dr. F., Ludwigshafen a. Rh. (Ringfüllungssystem.)

Ring- und Schachtöfenbau:

—    Custodis Alphorns, Wien, XI1L, Pen-zingerstraße Jö7. To). 35563.

„Rivalin“, Emaillackfarbe:

—    Megerle W., Lackfahriken u. Rivalinwerke, k. u. k.Hoflieferant,Wien. XXL

Roheisen und Rohgußstücke:

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft, Witkowitz,

Mähren.

Rohmetalle und Metallwaren:

—    Bergmann, Gebr., Wien, IV., Wiedener Hauptstraße 46.

Rollbalken, Holz- u. Stahl-:

Mähr.-

Zimmer & Co.,

Josefskai 5.

Franz

7-

i-

- In

VH..

rot.

IN

15.

mu

I-,

Rohrzeilen:

— Riill Paul, Schilfrolu'indust.i'ie-Gesellschaft m. b. H., Wien u. Eszterhaza (Ungarn).

Rollbahnen :

Siehe Kleinbahnen.

—    Glaser Anton, Prag-Karolinental, Palackystraße 87.

■— Oeser Ottomar, Brüx, Böhmen.

—    Woltär Alfred, Wien, III., Erdbergstraße 189.

Rollbalken und Plachen :

— Pimperl Stefan, Wien, V., Margarethenstraße 108.

Rollgitter:

— Glaser Ant., Prag-Karolinental.

Rollschutzwände:

— Robitza F. X., Wien, IV., Favoritenstraße 24.

Rollwagenräder u. -lager, gußeiserne:

—    Exz. Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Rostschutzfarben:

—    Ferrol-Hocksit-Gesellschaft m.b. H.. Wien, VI., Gumpendorferstraße 9.

—    Gebrüder König, Wien, X., Eugen-straße 60.

—    Haid Franz,Bergverwalter, Payerbach, N.- ., Südbahn.

—    Oberleithner & Rebitschek, Schönberg.

—    Reichhold, Flügger & Boeking, Lackfabrik, Wien, XXI., Kagran. (Anzeige Seite 28.)

— Siderosthen-Lubrose-Werke, Dr.

A.-G., Wien, I.,

—    Zonca G. & Co., Triest.

Roststäbe:

—    Hlawatsch Otto, Wien, VIII., Josefstädterstraße 105 a.

—    Wiener Eisenindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien, X.

Rundholz:

Siehe Holzhandel oder Holzindustrie.

Sachverständige:

Ing. für Wasserversorgung Adolf & Holuschka, Wien, I., Dorotheerg.

— Böhmer Heinrich, behördl. autor. Bau-Ingenieur und Zivil-Geometer, Aussig.

—    Dampf kessoluntersuchungs- und Versicherungs-Ges. A.-G., Wien,I.,Open gasse 6.

g. Drexler Friedrich, (für Elektrotechnik), Wien, III., Beatrixgasse lGa.

—    Ing. für Maschinenbau Ebbs Hermann, Wien, IV., Alleegasse 33.

- Conrad, Dr. Ing. Walter, Ingenieurbureau, beh. aut. u. beeid. Maschinenbau-Ingenieur u. beeid. Schatzmeister, XIX., Lichtenwerderplatz 4.

—    Ehrenfest-Egger Artur, k. k. Kommerzialrat, beh. aut. und beeid. Masehinen-bau-Ing., Wien, VI., Luisengasse 25.

—    Förster Oskar, Ing.-Chem., ehern. Versuchs- und Untersuchungs-Laboratorium, Bielitz, ö.-Schlesien.

—    Ing. Freund R., aut. Konsulent für Fabriksversicherung, Wien, Kaiserstiaße 6ö.

—    Hamburger Alfred. Ingenieur, pi Fa: Dr. Fuchs & Ingenieure Ko feld & Hamburger, Patentanwalts-bureau, Wien, VII., Siebensterng. 1. Ing. für Maschinenbau und Elektrotechnik Helmsky Wilhelm, Wien. VIII., Lerchenfelderstraße 28.

—    Holländer Richard, Ing., Prag,

II., Stephansgasse 55.

mg. Kauf L.&H. Brunner, Wien, I., Wipplingerstraße 24/26.

Ing. Kolb Edmund (Hallenbau), Wien, XIII., Bernbrunngasse 39.

—    Krausz Rudolf, Architekt, Bauschätzmeister, Wien, I., Schulerstr. 1.

—    Ing. Kutscha Wilhelm, Wien, XVIII., Gentzgasse 16G.

—    Lainer Josef, Forstingenieur und Zivilgeometer in Linz a. d. D., Graben 30.

—    Mayreder, Kraus & Co., Ingenieure, G. m. b. H., Wien, IX., Elisabethpromenade 23.

—    Monath Viktor, Ingenieur, Patentanwalt, Wien, I., Maximilianstraße 7.

—    Österreichische Wasserwerks-Baugesellschaft, Flegel Karl & Stark, Ing.. Wien, VI., Kasernengasse

—    Ing. für Kühlanlagen Overhoff Julius. Wien. IX., Wiederhofergasse 8.

—    Ing. Pabritz Eduard, Wien, IX.. Berggasse 7, Spezialist für Fabriksbauton und deren maschinelle Einrichtung.

—    Ing. für Maschinenbau Pasler Heinrich, Wien, VIII., Tulpengasse 6.

—    Plenkner Wilhelm, Ingenieur- und Baukanzlei, Prag- Kleinseite, Cho-tekgasse 550.

—    Ing. Porr A., Betonbau-Unterneh-ng, Gesellschaft m. b. H., Wien, Schenkenstraße

—    Rudoll Emil, Zivilingenieur für das Bauwesen, Wien, XVIII., Kutschkergasse 9.

— Sachs Maximilian, beh. aut. u. beeid. Bau-Ingenieur und Zivil-Geometer, Wien, IX.. Liechtensteinstraße 87.

— Sachsei Sigmund, kaiserl. .Bat, Ingenieur, Maschinenfabrikant, k. k. beeid. Sachverständiger für Metallurgie u. Maschinenbau, Wien. XIII.. Hütteldorferstraße 158.

—    Ing. Schiller Friedrich, elektrotechn. Experte, gerichtl. beeid. Sachverständiger, Wien, II., Praterstraße 34

- Schostall Adolf, beh. aut. Zivilingenieur, Vorstand der Kalkgewcrksch. Nikolsburg, Stockerau, Theben-Neu-dorf-Ischl, Wien, Wallflschg. io.

—    Stange Max, Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Co., A.-G., und Wien, IV.

—• Sächsische Sägen- und Federstahlwarenfabrik Emil Riedel, Weipert, Böhmen.

— A.-G.

für

und

—    Schwarzenbergsche, Fürstl., Brettsäge, Wittingau, Böhmen.

—    Thieme F. & Co., Leitmeritz a. E. Landungsplatz (Anzeige Seite 29.)

Holzindustrie - Gesell-

— Wiener Weichmöbelfabrik Johann Staf, Wien, XVI., Ganglbauer-gasse 19. Siehe Anzeige im Anfänge Seite 12.

— Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

—    Ing. Tischler Viktor Patentanwaltsbureau, Wien, VII., Siebensterng. 39.

—    Wettstein, Brüder, Architekten und Baumeister, Brüx, Böhmen.

—    Chemisch-technische Gutachten und Anasysen für Ingenieure, Ing. Chemiker, Welwart, nur Wien. IX., Wasagasse 31. Tel. 20382.

Zieritz Friedrich, beh. aut. Bauingenieur, IV., Wohllebengasse 5.

Säcke:

— Vereinigte Jute-Fabriken, Wien, I., Börsegasse 18.

Säge-Einrichtungen:

—    Alpenländische Mühlen- und Maschinenfabrik, Puntigam bei Graz.

—    Dochnall & Hoffmann, Baden bei Wien.

—    Egger, Moritsch & Comp., Villach.

—    Maschinenbauanstalt Kirchner & Leipzig-Seiler hausen

Sägewerkbetriebe:

Ilolzgewinnung Dampfsägebetrieb in Dornawatra, Bukowina, und Wien, I., Eben-dorferstraße 2.

—    Hopferwieser Stefan & Alfred, Amstetten, N.-ö.

—    Manliartseder Johann, Graz.

—    Petzold C. T. & Comp., Adamsthal, Mähren.

— Vereinigte

schaft und slawonische Forstindu- [ strie-A.-G., Wien, IV., Wiedener { Hauptstraße 23.

Sägewerke:

— Fachpresse - Verlag Heidelberg. (Anzeige Seite 35.)

Sägewerkmaschinen:

—    Zuckermanns Wwe., Moritz, Wien, XVIII.

—- Hoffmeister II. C. & Co., 'Wien, XII.

Sammelkasten für Müllabfuhr:

—    Fügert Anton, Fischern-Karlsbad.

Sanatorien-Einrichtungen:

Sanatoriumbau :

Siehe Krankenhaus!

Sandgewinnung und -Aufbereitung :

gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a. Haardt.

Sandsteine :

—    Kametz Ludwig, Baumeister, Dampf-Ziegeleien- und Steinbrüche-Besitzer, Teschen. (Anzeige Seite 14.)

Sand- und Kieswaschmaschinen:

—    Aufzüge- und Maschinenfabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollardg. 51.

Sand- und Schottermaschinen:

—    Hopf Job. & Co., Wien, X., Siccards-burggasse 4.

Sandwalzwerke:

—    Ing. Pilz Eugen, Wien. IV.. Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a. Haardt.

—    Maschinenfabrik H. B. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto), Wien, X.. Quellenstraße 149.

Sanitäre Anlagen:

—    Fuchs Alois, G. in. b. II., Mähr.-Ostrau.

Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesundheitstechnische Anlagen, Klagenfurt.

—    Thiergärtner & Stöhr, A.-G., Wien,

I., Graben 29 a.

Sanitäre Einrichtungen :

—    Bacon J. L.. Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 31.

— Lainer Josef, Forstingenieur und Zivilgeometer, Linz a. d. D., Graben 30.

—    Effenberger Max, Wien, VII.

—    Franz Otto, Bodenbach a. d. E.

—    3Ialuschek & Cie., Etablissement für Gas- und Wasserleitungen, Wien, IX., Glasergasse 11.

Sanitäre Installation: „Erfo“, G. m. b. H., Dresden-A. 16, Gerockstraße 62.

—    Gesellschaft für moderne Bauausstattung m. b. H., Wien, IV., Schwindgasse 19.

Sanitätsgeräte:

—    Pietschmanns Ed. Neffe, Wien, IX., Van Swietengasse 4.

Satinober:

—    Haid Franz, Bergverwalter, Payerbach, N.-Oe., Südbahn

Sauerstoffgewinnung:

—    Buchbauer & Co., Graz.

—    Egerer Sauerstoffwerke P, Betzold, Eger in Böhmen.

—    Hausmann & Co., Wien, VI.

—    österr.-ung. Sauerstoffwerke, G. m. b. H., Wien, IV., Gußhausstr. 30.

Sauggasanlagen :

—    Adam Gerhard, Wien, IX., Schwarzspaniergasse 18.

—    Bernhardts G. Söhne, Wien, XII., Schönbrunnerstraße 173.

—    Polke J., Wien, V., Kohlg. 24—28.

Saugschläuche:

Siehe Schläuche.

Säuleninkrustationen:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

Schachtabteufungen:

—- österr. Bohr- und Schurf-Gesell-schaft, Ges. m. b. H., Wien, I., An der Hülben 1.

Schachtbrunnon:

—    Roth J. W., Neugersdorf i. S. und Warnsdorf i. B.

Schachtheizungsanlagen:

—    Jockel & Bachrach, Wien, II., Ca-stellezgasse 2.

Schachtofen:

—    Custodis Alphons, Wien, XIII., Penzingerstraße iö7. Tel. 35563.

Schachtpumpen:

—    Jaeger C. H. & Co., Leipzig-Plagw.

Siehe Isolierungen.

Schamottematerialien:

—    Vereinigte Chamottefabriken vorm, C. Kulmiz, Ges. m. b. H., Halbstadt in Böhmen. (Anzeige Seite 9.)

Schamottemörtel:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten kroat.-slavon. Ton- und Schamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

Schamottewaren :

—    K. k. priv. Erste Floridsdorfer Ton-warenfabrik Lederer & Nessenvi Act. Ges., Floridsdorf und Wien, I., Operngasse 14.

—    Pollatschek S., Pilsen, Radetzkypromenade 9.

—    Schreiner Armin. Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat. - Slav. Ton- und Chamotte waren - Fabrik „Zagorka“’. (Anzeige Seite 19.)

—    Teplitzer Chamottewaren-Fabrik, Kosten bei Teplitz.

—    Wildsteiner Ton- und Chamotte-warenfabrik Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

Schamottewaren aller Art

für Glasfabriken:

—    Stettiner Chamottefabrik Act.-Ges. vorm. Didier, Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 22.)

Schamotteziegel:

—    Chamotteziegelei Janessen bei Karlsbad.

—    Kaden L. & G., Krakau.

—    Kälnöer Ungarische Chamottewerke Aktiengesellschaft, Budapest, V.

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und Chamottewaren - Fabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

—    Westböhmische Caolin- und Chamottewerke, Oberbfis, Böhmen.

—    Wokowitzer Chamotte- und Tonwarenfabrik L. P. Dietz, Prag, II , Pilastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

Schätzmeister, gerichtl. beeid.:

—    Bublik J.. Architekt und Stadtbaumeister, Wien, XII., Ruckergasse 4.

—    Conrad, Dr. Ing. Walter, Maschi-nenbau-Ing., Wien, XIX.

—    Hable Hans, Wien, IV., Phorusg. 14.

11.

Schätzungen:

Siehe auch Sachverständige.

Schätzungen

von Dampf-, Kraft- und Fabriksanlagen:

— Schmidt H., Zivilingenieur für Maschinenbau, Aussig, Kudlichstraße (Anzeige Seite 27.)

— Stange Max, Zivilingenieur für Maschinenbau, Teplitz-Schönau.

Schaufeln aller Art:

— Oelschlägel F., Kirchberg a. d. Pielach, N.-ö.

— Phönix-Stahlwerke Joh.E.Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag. — Taussig Rudolf, Wien, II., Lich-tenauergasse 9.

— Teplitzer Eisenwerke, Schaufel- u. Zeugwarenfabr., G. m. b. H., Prag.

Schaufensterbeleuchtung:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Schaufenster-Einrichtungen:

—    Aluminiumwarenfabrik Ambos, G. m. b. II., Dresden-A.

—    Schwarz & Winkler, G. m. b. H., Wien, XV., Thalgasse 7.

—■ Windberger Johann, Wien, VII.

Scheinwerfer:

—    Azetylen-Lieht-Industrie-Gesell-schaft m. b. H., Wien, III., Fasang.

Schiebefenster:

—    Portois & Fix, Aktiengesellschaft. Wien, III., Ungargasse 59/61.

Schiebekarren, eiserne:

—    Spiegel Emil & Co., Warnsdorf.

Schieferfabrik, Asbest-:

—    Olmützer Asbestschieferwerke Obransky & Prucek, Olmütz. (Anzeige Seite 15.)

Schieferplatten:

—    SchubertM. & Co., Wien,XVII., Staud-gas6e 46.

Schieferwerke:

—    Durit-Werke, Klagenfurt.

—    Lindner Jakob, Troppau, ö.-Scbles.

—    Schieferbergbau-A.-G., Olmiitz.

Schiffsanstrichfarben:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen hei Wien, Liehlein & Co., Zweigfabrik in GySr. (Anzeige Seite 22.)

—    Zonka G. & Co., Triest.

Schiffseinrichtungen, sanitäre:

Hubmer & Haas. Bau- u. Installations-Unternehmung für gesundheitstech-nisclie Anlagen, Klagenfurt.

Schiffshebewerke:

—    H a berka.lt, Der internationale Wettbewerb für ein Kanalschiffshebewerk. Mit 25 Tafeln. 1905. In Mappe K 15.—. Verlag siehe Seite 49—49.

Schiffsklosetts :

—    Hubmer & Haas, Bau- u. Installations-Unternehmung für gesundheitsteeli-nisclie Anlagen, Klagenfurt.

Schiffswerfte:

—    Aussiger Schiffs- und Motorbootswerft W. Heinrich, G. m. b. H., Aussig a. d. Elbe.

—    Stabilemento tecnico Triest und Linz, O.-Ö.

Schilder aus allen Materialien :

—    Häusermann Th. &. Co., G. m. b. H., Wien, XX., Innstraße 0.

—    "Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV., Löhrgasse 17.

Schilder aus Glasbuchstaben:

—    Tutri Heinrich. Wien. VTIl, Seidengasse 2.

Schilder, Email-:

—    Rieger Anton & Rieger Karl, Deutsch-Gabel, Böhmen.

Schilder, plastische Buchstaben

Straßentafeln, Firmentafeln usw.

—    Hammel Theodor, Wien, VH!.. Lederergasse 20 a. Tel. 20098.

Schilfrohr:

— Hüll Paul; Schilfrohrindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien u. Fszterhaza (Ungarn).

Schindeln:

—    Riedmann & Scheidbach, Rankweil.

Schlachthofanlagen u. -einrichtungen:

—    Prager Maschinenbau-A.-G., vorm. Ruston, Bromovsky & Ringhoffer, Prag-Smichow.

Schiachthof-Betonbelag:

—    Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zentrale, Luigi Rizzotti, Bremen, He-melingerstraße 5.

Schlackensteinplatten:

—    Puchberger Gipswerke von Ing. Wilhelm Frey, Puchberg a. Sehn. N.-Oe.

—    Tutsch Anton, Gesellschaft in. b. H., Wien, IX.. Währingerstraße 61.

m. b.

und

- - Feld-

Paint Co Wien, VI., Anilingasse 2.

und

Schnellarbeitstahl:

— Königshofer Zementfabrik, Wien,

III., Am Heumarkt 10.

Schiagregen, Schutz durch „Stearit“ :

—    Chemische Fabrik Traiskirchen hei Wien. Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyö'r. (Anzeige Seite 22.)

Schläuche:

—    Erste Österr. Metallschlauchfabrik, Ges. m. b. H., Wien, I., Eßlingg. 17.

—    Leipens Karl Neffe, Hanfschläuche und Seilerwarenfabrik, Prag, Niklasstraße 8.

—    Vereinigte Metallschlauchfabrik G. H., Wien. VIII., Langeg. 71.

Schleifmaschinen, elektrische:

—    Elektrizitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., Leipzig, Bitterfelderstraße 2.

Schleifscheiben und Poüermaschinen:

Siehe Poliermaschinen.

Schleifsteine:

—    Leber Arthur, Wien, XIII.

—    Troll Joli. Otto, Schwarzach, Vorarlberg.

Schlemmkreide:

—    MiihlendorferKreide- u.Bleistiftfabrik, Aktiengesellschaft, Wien, IX., Liechtensteinstraße 130a (Anzeige Seite 28.)

Schlepphahnen, normal u. Schmalspur.;

—    Roessemann & Kühnemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen n. Waggonfabrik. Prag, VII., Osadnigasse 793. (Anzeige Seite 4.)

Schleppgeleise:

Industrie - Bahnwerke, Wien, III., Ditscheinergasse 3.

— Ferrovia, Bahnbedarfs- und Feldbahnwerk, Ges. m. b. H., Wien, I., Kolowratring 8.

Schleusenbau:

—    Waagner R. Ph., Birö L. J. & Kurz A., A.-G., Wien, V., Margaretenstr.

Schlosser:

Siehe Bauschlosser.

Schlosserwarenfabriken:

—    Boskowitzer Schlosserwarenfabrik, Boskowitz in Mähren.

—    Grundmann, Gebrüder, Herzogen-burg, N.-ö.

—    Homboker und Marienthaler Eisen-waren-Industrie und Handels-A.-G., Wien, I.

—    Schulder Karl F., Wien, XII.

—    Uhrmann Alois jun., Ingenieur für Glasofenbau, Eichwald hei Töplitz, Dresdnerstraße 208. (Anz. Seite 28).

Schmiedeartikel:

—- Gutsche Stefan, Wien, XVII., und Wien, IV., Margaretenstraße 34.

—    Neustifter Hammerwerk, Wien, III., Gärtnergasse 8.

Schmiedeherde:

Siehe auch Feldschmieden.

—    Maschinenfabrik und Tecliu. Bureau Ing. Josef Schmiedt, Wien,

IV., Margaretenstraße 1.

Schmiedestücke:

— Böhler Gehr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, L, Elisabethstraße 12.

Borsig A., Berg- lind Httttenverwal-tung, Borsigwerk, Oberschlesien.

—    Machold Ernst, Mähr.-Ostrau.

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-liütten-Gewerkschaft, Witkowitz.

Schmiedestücke aus Spezialstahl:

Pliönix-Stahlwerke Joh. E. Bleck-inann. Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Schmieröl:

Siehe auch öle, technische.

— Lennar A., Inh. d. Dustless Oil & G. Hartmann & Co.,

— Vacuum Oll Company A.-G., Wien,

I., Hoher Markt 12.

Schmiervorrichtungen :

—    Klinger Rieh., G. m. b. H., Gumpoldskirchen.

Schmirgel:

—    Österr. Naxos-Schmirgelindustrie, G. m. b. II., Wien, V.

—    Proksch Josef Const., Warnsdorf,

Schmirgelscheiben :

. — Neidholds Hubert Erben, Wien, IV.

Schneiden, autogenes:

—    Fritzwänger Alois,Wien, XV., Turnerg

—    Krückl Franz & Co., Wien, VI., Prag, Niklasstraße 23.

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleck-niann, Mürzzuschlag, Wien. Budapest, Prag.

Schnelldrehstähle :

—    Böhler Gehr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße 12.

— Pilz Eugen, Ing., Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

— Schrauben-

Schmiedewaren-Brevil-

Schnittholz:

Siehe Holzindustrie, oder Holzhandel, oder Sägewerke.

Schornsteinbau:

■—Brüder Fischer & Comp., Letky pr. Libschitz.

—    Custodis Alphons, Wien. XIII., Penzingerstraße 157. Tel. 35563.

—    Gussenbauer L. & Sohn, Spezialbauunternehmung für Eabriksscliornstein-bau und Einmauerung von Dampfkesseln, Wien, IV., Karolinengasse 17. (Anzeige Seite 6.)

—    Heinicke H. R.. Bauunternehmung für Fabriksschornsteine und Dampfkesseleinmauerungen, Wien, VII.. Neubaugürtel 4. (Anzeige Seite 16.)

—    Schöberl & Co., Karlsbad.

—    Slama Oswald, Baumeister, Wien, XII., Schlöglgasse 12. Tel. 82226.

—    Urbanitzky Rudolf, Ing., Linz a. D.

Schotterbrecher:

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto), Wien, X., Quellenstraße 149.

—    Lamprecht H., Jauer, Schlesien.

gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a. Haardt.

Schotter- und Sandmaschinen :

—    Hopf Joh. & Co., Wien. X., Siccards-burggasse 4.

Schotterwerke :

Siehe Steinbruchbesitzer oder Granitwerke.

Schrägaufzüge:

Siehe Seilbahnen oder Bremsberge.

Schrauben:

—    Bechert & Co., Saaz, Böhmen.

—    Finze Adolf & Co., Kalsdorf b. Graz.

—    Jitschiner Schraubenfabrik, G. m. b. H., Jitscliin, Böhmen.

und

Fabriks-Aktiengesellschaft lier & Co., und A. Urban & Söhne, Wien, VI., Linke Wienzeile 18.

—    Vollrath M. & Sohn, Oberndorf bei Herzogenburg, N.-ö.

Schraubensicherungen :

—    Lusinski Karl, Wien, VI., Grabner-gasse 12.

Schraubstöcke:

—    Grabner Ludwig & Georg, Senften-berg, N.-ö.

Schreibmaschinen :

—    „Adler“, Kontor-Einriclitungs-Ges., Wien, I., Eschenbachgasse 11.

—    Oliver . Company Jahn, Wien, I., Neuer Markt 12.

—    Schott Hch. & Donath, G. m. b. H., Wien, III., Heumarkt 9.

Schreibmaschinenbedarf:

—    Gold Star Co., Schreibmaschinen-Ges. m. b. H., Wien, I., Schottenring 15.

Schrotmühlen :

Siehe Zerkleinerungsmaschinen.

Schuleinrichtungen:

—    Christoph & Unmack, Wien, VII., Stiftgasse 6.

—    Öttl Heinrich, Komm.-Ges., Turngerätefabrik, Aussig a. E.

Schulheizanlagen :

Siehe Zentralheizungen.

Schuluhren:

Siehe Turmuhren.

Schuppenbrokatfarben:

—    Gebrüder König. Wien X., Eugengasse 00.

Schuppenpanzerfarbe:

—    Dr. Graf & Co., Wien, V., Schönbrunnerstraße 72.

Schützenzüge:

Siehe Wehranlagen.

Schutz gegen Nässe — „Stearit“:

— Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyor. (Anzeige Seite 22.)

Schutzgläser für Wasserstände:

—    Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm.' Friedr. Siemens, Neusattl bei Ellbogen, Böhmen.

Schwammsichere Hölzer:

Siehe Imprägnierung.

Schweiß- und Schneideapparate:

—    Krükl Franz & Co., Wien, VI., Mollardgasse 85 a.

Schwellen, imprägnierte :

—    Holz-Imprägnierwerke G. m. b. H.. Prag, II., Palackykai 56.

Schwemmklosettanlagen, gußeiserne:

—    Exz. Ernst Graf WaldsteinscheStiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz. Böhmen.

Wien, V.

Wien. XVIII.,

Schwenkkrane :

— Kgl.Bayr.Hüttenamt Sonthofen, Vertretung; Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest. VI., Terfc-Körut 17.

Schwerkraftheizungen:

— Bacon J. L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

Schwimmdocks:

— Deutsche Maschinenfabrik-A.-G, Duisburg.

Schwungräder:

— Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke in Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Segeltuch :

—    Eisinger M. J. & Söhne, Wien, I., Volksgartenstraße 1.

—    Salzmann & Co., Starkenbach, Böhm.

—    Sattler August Söhne, Thondorf bei Graz. Siehe Anzeige Seite 4.

Seilbahnen:

—    Bleichert Adolf & Co., Leipzig.

—    Bömches & Reinhold, Wien, IX., Elisabethpromenade 23.

—    Ebbs & Radinger, Maschinenfabrik, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest, VI., Terez-Körut 17.

—    Orenstein & Koppel, G. m. b. H., Wien, III., Invalidenstraße 6.

—    Kaiser & Co., Akt.-Ges., Cassel.

Seilfabriken:

—    Deichsel A., Drahtwerk- und Hanfspinnerei in Witkowitz (Mähren) und Miskolcz (Ungarn).

—    Lieser & Duschnitz, Pöchlarn, N.-ö.

—    Petzl Joh. B. & Sohn, Wien, XXI.,

—    Schauderna Carl & Sohn, Bielitz, ö.-Schlesien.

—■ Traugott Gustav, Neudek, Böhmen.

Seilförderungen, Schwebebahnen:

—    Pohlig J., Ges. m. b. H., Wien, V.

Seilscheiben:

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisen-hütten-Gewerkschaft, Witkowitz. Mähren.

Seil- und Grubenförderungen :

- Pohlig J., Ges. m. b. H., Wien, V. (Anzeige Seite 6.)

Selbstentlader:

— Orenstein & Koppel, G. m. b. H., Wien, III.

Selbstgreifer:

—    Pohlig J., Ges. m. 1). H.,

(Anzeige Seite 6.)

Selbstschlußventile:

—    Hübner & Mayer, Wien, XIX.

Senkbrunnen:

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bauunternehmung für Wasserversorgungen u.Kanalisation, Wien,l.,Dorotheer-gasse 7.

Sicherheitslampen für Gruben:

—    Schäffler & Co., Wien, VIII., Lerchenfelderstraße 138.

Sicherheitsschlösser:

—    Maly Anton, Wien, XVIII., Arf-tonigasse 44.

Sicherheitsventile:

Siehe Selbstschluflrentile.

Sicherheitswinden:

—    Guthmann August, Ing., Sieding-Stixenstein, N.-ö.

Siebwaren:

Siehe Drahtwaren.

Signalanlagen:

—    König Karl, Breinhälder & Co., Wien, IX., Rufgasse 3.

Silikasteine für Martiniofenbetrieb :

—    Stettiner Chamottefabi-ik Akt.-Ges. vorm. Didier, Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 22.)

Silobauten:

—    Rella X. & Neffe, Wien, IX.

Sondierungsbohrungen:

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- unfl Musch in e n b a n a n s t a 11,

Theresiengasse 42/44.

Sonnenplachen:

Siehe Segeltuch.

n Bezugsquellen u. dgl., die hier aus irgend einem Grunde nicht ange- M W    geben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:

■ Waldheim-Eberle A.-G., Technischer Verlag, Wien, VII. (Portovergütung !) ■

— Knopf Adam, Wien, VIII,, Lange-gasse 48.

Sortiermaschinen

für Sand, Kies und Schotter:

— Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A.-G. Neustadt a. Haardt.

— Mährische Glas- und Spiegelindustrie, Brünn, Josefstadt 35,

— Ullwer & Bednar, Wien, XVI., Ma-roltingergasse 54.

— Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto) Wien, X., Quellenstraße 149.

■— Westböhmische Glas- und IIolz-industrie-A.-G,, Mies, Böhmen.

Spiegelglasfabriken:

Späne- und Staubtransportanlagen:    - Arminger Johann, Wien, xii., Schai-

Siehe Transportbänder usw.    lergasse 44.

—■ Zieglers Andreas Sohn & Comp.,

Sparherde :    Holleischen hei Staab, Böhmen.

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter Snipßhrfltmasr'hinpn ■ der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und opieöDraimaSCnmen.

Chamo ttewaren-Fabrik „Zagorka“.    - Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-

(Anzeige Seite 19.)    Straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Bode Max & Co., Wien, v.    SpiraSbohrer'

—    Reichel siihne' Graz’ TjagerSasse 28. j _ Böhler Gebr.&Co„Aktiengesellschaft

Sparherdkacheln :    ^ien- TQ> isabethstraße

t    ,    — Phönix-Stahlwerke Jon. E.Bleckroann.

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter    Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag,

der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und    „ ,    *

(Jliamotte waren-Fabrik Zagorka“.    Schmidt Rudolf & Co., Vien, X.,

(Anzeige Seite 19.)    '    Favoritenstraße 213.

Spiralfedern:

—    Berthold B. & Sohn, Reichenberg.

—    Millers Martin Sohn, Wien, VI.

—    Weber & Reichmann, Warnsdorf, B.

Spiritusiagerungen :

Siehe Feuorsichere Lager.

Spitalseinrichtungen aus Steingut:

—    Maluschek & Cie., Etablissement für Gas- und Wasserleitungen, Wien, IX., Glasergasse 11.

Sprengmittel:

Siehe Amnional.

Sprengmittelkunde:

—    Feuchtinger, Spreng- und Ziind-mittelmagazine (Sprengmittel-Verordnungen). Mit 9 Tafeln. 1907. K 3.00. Verlag siehe Seite 40, Anhang.

—    Lauer, Methode zur Zerstörung von Felsen in Flüssen mittels aufgelegter Sprengladungen. Mit 3 Tafeln. 1892. R 4.80. Verlag siehe Seite 40—43.

—    L a u e r, Felssprengungen unterW asser bei den Reguliere ngsarbeiten in der Donau zwischen Moldau und Turn-Severin. Mit 30 Illustrationen und 5 Tafeln. 1900. K 9.

Seite 40 u. f.

Sprengstoff:

—    Akt.-Ges. Dynamit-Nobel, Wien, I.

—    Roth G., A.-G., Pulverfabrik, Felixdorf, N.-ö.

—    Westböhmische Caolin- und Cha-mottewerke, Oberbfis, Böhmen.

Spediteure:

—    Portois & Fix, Aktiengesellschaft,

Wien, III., Ungargasse 59/01.

Speicheranlagen :

—    Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüd. Seck, Dresden.

—    Amme, Gieseclte & Konegen, G. m. b. H., Wien, XI.

Speicherbau:

—    Fachpresse-Verlag Heidelberg. (Anzeige Seite 35.)

Speicher-Betonbelag:

—    Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zentrale, Luigi Rizzotti, Bremen, He-melingerstraße 5.

Speisenaufzüge :

—    Aufzüge- und Maschinenfabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollardg. 51.

Speisewasserreiniger:

—    ,,Gefia“, Gesellschaft für industrielle Anlagen und Erfordernisse,

Verlag siehe

Ges. m. b. II., Wien, III., Grailieh-gasse 3.

—    Permutit-Filter-Gesellschaft m. b.

H., Wien, XVIII., Gentzgasse 166.

Spiegelfabriken:

—    Arminger Johann, Wien, XTL, Sclial-lergasse 44.

Städtehygiene:

Stahlfassonguß:

sell-e lü.

sell-e 12 A.-G.,

21,

Stahl und Stahlguß:

Bütgers, straße 20.

Sprengwagen:

—    Parsche & Weiße, Liesing, N.-ö.

—    Teich E. F„ Wien, IX., Badg. 21.

—    Czermak R., Teplitz, Böhmen.

Spundwände:

—    Deutsch-Luxenburgische Bergwerks-und Hiitten-A.-G., Abt.: Dortmunder Union, Dortmund (Westfalen).

•— Gelsenkirchner Bergwerks-Aktien-Ges., Abt.: Aachener Hüttenverein, Aachen-Rothe Erde.

Stabeisen :

•— Frankl A. Herrn. & Söhne, Wien,

II., Rueppgasse 9/11.

—    Freistädter Stahl- und Eisenwerke, A.-G., Freistadt, Ö.-Schlesien.

—    Wahlberg Max, Wien, XX., Kaiserplatz.

—    Wiener Eisenhandels-Gesellsch. m. b. H., Wien, III., Rennweg 11.

Stacheldraht:

—    Alpenländische Drahtindustrie Ferd. Jergitsch Söhne, Wien, IV., Preß-gasse 29.

—    Hutter & Schrantz, A.-G., Wien, IV., Windmühlgasse 20.

Stadtbauämter:

Siehe Gemeindeverwaltung.

Städtebauwesen:

— Verlag P. Leineweber, Leipzig. (Anzeige Seite 37.)

Siehe Wohlfahrtseinrichtungen.

Städt. Beleuchtungsanlagen :

Siehe Beleuchtung.

Städt. Wasserversorgung:

Siehe Wasserversorgung.

Stahl:

— Phönix-Stahlwerke J oh. E.Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Stahlbadewannen:

— Glogau D., Wien, I., Fichtegasse 5.

Stahlbleche:

— Phönix-Stahlwerke Joh. E.Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest. Prag.

— Phönix-Stahlwerke Joh.E. Bleckmann, Mürzzus chlag, Wien, Budapest, Prag.

Stahlformguß, Martin- u. Tiegelstahl:

—    Böhler Gebr. & Co., Aktienge schaft, Wien, I., Elisabethstraß*

Stahlguß:

Böhler Gehr. & Co., Aktienge schaft, Wien, L, Elisabethstraß*

—    Maschinenfabrik Andritz,

Graz.

—    österr. Alpine-Montangesellschaft, Wien, I., Friedrichstraße 4.

—    Phönix - Stahlwerke .Job. E. Bleckmann, Mürzzuschlag. Wien, Budapest, Prag.

Stahlrohre:

—    Hahn Albert, Röhrenwalzwerk, Wien, I., Singerstraße 27.

—    Österr. Mannesmannröhren-Werke,

G. m. b. H., Wien, IX., Währinger-straße 6/8.

Stahlsorten:

—    Böhler Gebr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I.. Elisabethstraße 12.

Stahl- und Eisenwerke:

—    Arnold & Kreß, Stahlgußhütte, Karbitz, Böhmen.

Böhler Gebr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße

—    Danner & Co., Judenburg, Steierm.

—    Storek Ignaz, Stahlhütte, Eisen- u. Weicheisengießerei, Brünn.

—    Graf v. Thurnsches Stahlwerk in Streiteben, Kärnten.

— Böhler Gebr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße 12.

Stalleinrichtungen, gußeiserne:

Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

— Waagner R. Ph., Birö L. J. &. Kurz A., A.-G., Wien, V., Margaretenstraße 70.    -

Stallholzpflaster, imprägniert:

— Kommanditgesellschaft Guido

Wien, IX., Liechtenstein-

Stampfapparate, Preßluft:

— Maschinenfabrik Oberschöneweide A.-G., Berlin-Oberschöneweide.

Stampfmaschinen für Zementrohre:

— Ing. Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

Stangendrähte:

— St. Egydyer Eisen- u. Stahl-Industrio-Gesellschaft, Wien, I., Elisabethstr. 14.

Sartory, Graphische Tabellen für die statische Berechnung einfacher Hochbaukonstruktionen. Mit 45 Textfiguren und 12 Tafeln. 1898. K 4.80. Verlag siehe Seite 41.

Nachf., Wien,

—    Altmann XVI., Payergasse 6.

—    Lenner A., Inh. d. Dustless Oil & Paint Co., G. Hartmann & Co., Wien, VI., Anilingasse 2.

Staubsaugmaschinen:

—    Elektro-Staubsaugapparate-Ges. m. b. H., Wien, I., Kärntnerring 11.

—    Erste österr. Vakuum- u. Luftreinigerwerke Heinrich Grien, Wien, XVIII.

—    Gesellschaft für moderne Bauausstattung m. b. II., Wien, IV., Schwindgasse 19.

—    .Tokel & Bachrach, Wien, II., Ca-stellezgasse 2.

Stauweiher-Einrichtung:

—    Starke & Hoffmanu, Hirschberg, Schlesien.

Stauwerke :

Siehe Talsperrenbau.

Stearit

geschützte Wortmarke für ein Dichtungsmittel:

— Chemische Fabrik Traiskirehen bei Zweigfabrik 22.1

, Birö L. & J. & Wien, V., Marga-

Ri edler, Die Brandtsche Hydraulische Gesteinbohrmaschine.Mit 7 Tafeln. 1877. K 9.—. Verlag siehe Seite 40.

— Ing. Pilz Eugen, Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

17.

Rudolf:

Statik:

Stauböl:

Bennos

Wien, Lieblein & Go., in Györ. (Anzeige Seite

Stege, eiserne:

— Waagner R. Pli Kurz A., A.-G., retenstraße 70.

Steinausbesserungen :

—    Matscheko J. & Selirödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

Steinbearbeitungswerkzeuge:

—    Phönix-Stahlwerke Joh.E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

—    österr. Ingersoll-Rand G. m. b.

H., Wien, IV.

Steinbohrungen:

Steinbrecher:

gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A.-G Neustadt a. Haardt.

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (Eigentümer Ing. M. Luzzatto), Wien, X:, Quellenstraße 149.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen. Vertretung: Ebbs & Radinger,Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terdz-Körut

Steinbrechmaschinen

für Schotter und Sand:

— Hopf Joh. & Go., Wien, X.. Siccards-burggasse 4.

Steinbruchbesitzer:

— Pranke Hermann, Friedeberg,

Öst.-Schlesien.

— Baske Franz, Rosenhain bei Schluk-kenau, Böhmen.

— Ilintz Ludwig, Bruck a. d. M.

Siehe Anzeige Seite 29.

— Miksch Gust. u. Ferd., Reichenberg. — Nädas-Bikszärder Steinbruch und Kalkbrennerei, A.-G., Nagyszombat. — Schittenheim Adolf & Söhne, Zauch-tel, Mähren.

— Sonnleitner Franz, Hinterbrühl bei Mödling, N.-ö.

Steindenkmäler-Renovierung :

— Matscheko J. & Schrödel. Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite 11.)

Steingutwaren :

Siehe auch Terrakotten.

Steingutwaschtische :

— Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesuudheits- . technische Anlagen, Klagenfurt.

Steinholzfußboden :

— Stäuber & Uo., Wien, IX.. Währinger-straße Gl.

Steinhoizwerke:

—• Lausitzer Steinholzwerke, Engelhardt, Grottau.

J — Terrazzo-, Xylolith- u. Zementwaren-Werke Heinrich Kriwanek, Wien, XII., .Wienerbergstraße G. (Anzeige Seite 17.)

Steinindustrie, Steinmetzarbeiten:

— KantetzLudwig,Teschen, Baumeister, Dampf-Ziegeleien- und Steinbrüche-Besitzer. (Anzeige Seite 14.)

— Benedict Carl, Wien, VI., Maria-I hilferstraße 31.

—    Fulda Eugen, Arch., Teschen.

—    Geister & Srna, Ges. m. b. H., Mähr.-Ostrau.

—    Lugners Josef Granitwerke, Plan bei Marienbad.

—    Pollak Johann & Co. A. Ullrich, Granitwerke in Gmünd, N.-Ö.

—    Roschütz, August von, Korneuburg.

—    Seiche Josef, Teplitz-Schönau.

—    Suchomel Eduard, Wildenschwert.

Steinzeugrohre:

—    Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und j Chamottewaren-Fabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

—    Wildsteiner Ton- und Chamottewaren-Fabrik Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstein, Böhmen.

—    Wokowitzer Chamotte- u. Tonwaren-Fabrik L. B. Dietz, Prag, II., Pflastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

—    Lederer & Nessenyi, A.-G., Ton-waren-Fabrik, Wien, I., Opernring 14.

—    Erste Schattauer Toiiwaren - Fa-briks-Aktien-Gesellschaft vorm. C. Schiimp, Wien, I., Seilergasse 14.

—    Tonwarenabteilung der Niederösterreichischen Eskompte-Gesellschaft, Wien, I., Stubenring 24.

Steinzeugwaren:

—    K. k. priv. Floridsdorfer Thonwaren-Fabrik Lederer, Nessenyi Act. Ges. Floridsdorf u. Wien, I., Öperngasse 14.

—    Wienerberger Ziegelfabriks- u. Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz 1. (Anzeige Seite 24.)

—    Foerster M., Tremoschna b. Pilsen.

—    Pollatschek S., Pilsen, Radetzkypromenade 9.

Stickstoff:

— Industriegas-Gesellschaft m. b. H., Wien, XX., Vorgartenstr. 11.

Stiegen, Fenster, Türen, eiserne :

—    Kopfl'iwa Leopold, Wien, X., Favo-ritenstr. 217 a.

—    Loukotsky F. & H., Wien, X., Leibnitzgasse 55.

Stiegengeländerstäbe, gußeiserne:

Exz. Ernst Graf Waldsteinsche Stiahl-auer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Stiegenstufenausbesserung:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. (Anzeige Seite u.)

Stockwerktafeln:

— Winkler Mich. & Sohn, Wien, XV.r Löhrgasse 17.

Stoffe für Herren- u. Damenkleidung:

— Tuchversandhaus Franz Schmidt, h s Jägerndorf Nr. 502 (Osten-. Schlesien). (Anzeige Seite 16.)

Stoffe, wasserdichte:

Siehe auch Segeltuch.

— Sattler August Söhne, Fabrik wasserdichter Stoffe und Zelte, Graz, Land-hausgasse 2. (Anzeige Seite 4.)

Stoffe zur Raumausstattung :

— Ausstellung Buss (Inhaber Josef A. Buss, Wien, V., Bacherplatz 2, TeL-Nr. 55130.

Straßenaufreißer:

" — Lamprecht H., Jauer, Schlesien.

— Planer Friedrich, Wien, IV., Alleegasse G2.

Straßenbahnmotoren:

— Kosak, Einrichtung und Betrieb der Elektromotoren für 'Industrie und Straßenbahnen. Mit 24 Abbildungen. 1S9G. K 2.40. Verlag siehe Seite 40.

Straßenbau :

— Berger M., Mährisch-Ostrau.

— Bill L. & Co., Bodenbach a. d. E. — Fischer & Co., Laibach.

— Hintz & Ullrich, Baugeschäft, Bruck a. d. M, (Siehe Anzeige Seite 29.) — Sohratz & Sohn, Urfahr-Linz.

Straßenbaukunde:

— Allitsch, Neues Verfahren zur Ermittlung der Querschnittsfläche der Kunstkörper im Eisenbahn- u. Straßenbau. 1903. K 2.40. Verlag s. S. 41.

Straßenbefestigungen:

— Basaltwerk „Radebeule“, G. m. b.

J H., Wien, I., Hegelg. 19.

Staßen-Betonbelag :

—    Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zentrale, Luigi Rizzotti, Bremen, He-melingerstraße 5.

Straßengeländer:

— Waagner R. Ph., Birö L. & J. & Kurz A., A.-G., Wien, V., Margaretenstraße 70.

-    Praäil Brüder & C., Prag, VIII.

Straßenpflastersteine, Keramit-:

Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz u tAnzeige Seite 24.)

—    Dienstvorschrift, Neue, für die Straßenwärter auf den österr. Reichsstraßen. 1906. K —.60. Verlag siehe Seite 42, Anhang.

—    Stritzl, Über Straßenreinigung der Städte. Mit l Tafel. 1893. Broschiert K 4. 80, gebunden K 5.60. Verlag siehe Seite 40—43.

— Plenkner,

Beanspruchung stoffe in Staumauern nach Forschungen. Mit 21 Figuren und 4 Tafeln. 1912. Broschiert K 7.20, gebunden K 8.80. Verlag siehe Seiten.

Straßenpflege:

Straßenreinhaltung:

— Fügert Anton, Abfuhrwagen-Erz., Fischern-Karlsbad.

Straßenreinigungs-Maschinen:

—    Böhnisch & Simm, Braunau, Böhm.

Straßen- und Eisenbahnbrückenbau:

—    Österreichische Tiefbau- und Eiseü-betongesellscliaft, G. m. b. H.,Reichenberg, Tegetthoffstraße 10. (Anzeige Seite 13.)

Straßenwalzen:

—    Fowler John & Co., Magdeburg.

—    Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

Stukkolustro-Arbeiten:

—    Detoma A., Ing. und Bmstr., Wien, IV.

Stukkatur matten :

—    Riill Paul, Schilfrohrindustrie-Gosell-schaft m. b. H., Wien u. Eszterliäza (Ungrn).

Stnkkaturrohr u. -Gewebe:

—    Riill Paul, Schilfrohrindustrie-Gesellschaft m. b. H., Wien u. Eszterliäza (Ungarn).

—    Rienesl Anton, Wien, II., Kronprinz Rudolfstr. 11.

Sturmsichere Dächer:

— Mayr Franz, Baumeister, Innsbruck.

Swobodas Dauerbrandöfen:

— Automatofen-Baugesellschaft Alois Swoboda & Co., Wien, XVIII., There-siengasse 1. Tel. 19081, (Anz. Seite 18.)

Syenitwerke:

Siehe Granitwerke.

Tabellen und Hilfsbücher:

Siehe Technische Behelfe.

Tachometer:

—    Indikatorenbauanstalt. Lehmann & Michels, G. m. b. H., Hamburg, Grevenweg 57.

—    Neuhöfer & Sohn, Wien, V., Hartmanngasse 5.

Tachymetrie:

—    Müller, Kurze Anleitung für tachy-mefrische Aufnahmen. Mit 13 Figuren. 2. Auflage. 1906. K l.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

—    Tychy, Das Schlußergebnis der Betrachtungen auf dem Gebiete der graphischen Tachymetrie. 1894. Geheftet K 1.50. Verlag siehe Seite 40.

Tafeln, Aufschriften-:

Siehe Schilder oder Aufschriften.

Talsperren:

-    Kella N. & Neffe, Wien, IX.

—    Holländer Richard, Ing., Prag,

II., Stephansgasse 55.

Talsperrenbaukunde:

— Kresnik. Die Sicherlieits- und Benützungs-Vorkehrungen bei Wasserreservoir-Talsperren. Mit 1 Tafel. 1889. K l.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

der Bauneueren

Talsperrenschieber:

—    Starke & Hoffmann, Hirschberg in Schlesien.

Tapeten:

—    Ausstellung Russ, Inhaber Josef A. Russ, Wien. V., Bacherplatz 2. Tel. 55130.

—    Jerk & Schuscliitz, Wien, VI., Gumpendorferstraße 6.

—    Kaiser Wilhelm, Dr., Wien, IX., Kolingasse 17.

—    Wallis W., Stofftapetenlager, Wien, V., Diehlgasse 4.

Tapetenkunst:

—    Ausstellung Russ, Inhaber Josef A. Russ, Wien, YT., Baeherplatz 2. Tel. 55130.

Tapezierer:

—    Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/61.

—    Hergesell Anton, Wien, XIV., Diefenbachgasse 21.

Taufbecken aus Kunststein:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-fabrik, Wien. X., Troststraße 100. (Anzeige Seite n.)

Technik und Wirtschaft:

Verlag der Zeitschrift siehe Anzeige Seite 34 im Anhänge.

Ver-

Maschinentechnisches

(Auch in

40 usw.

Miiller, Taschenlexikon technischer Notizen. 3Iit 97 Figuren und vielen Tabellen. 1910. (Techn. Praxis, Band 4). Geb. K i.—. Verlag siehe Seite 40.

Diid.-Ing. in Tasch

Herausgegeben J. Melan. 2 Teile, enformat K 4 80.

K 6.

Urbansky, Das analytische Verfahren hei der Aufnahme von

1884. K 3.

Ganzleinwand K 28.—,

3 Teilen (Schulausgabe) lag siehe Seite 41, Anhang.

Technische Ausdrücke:

- Granzer, Fremdwörter im Bau-und Eisenbahnwesen, mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen Amtsgebrauches. 1915, 2. Auflage. Preis K 1.2 ), gebunden K 2. lag siehe Seite 40 u. f..

Technische Bedarfsartikel:

—    Drechsler Hugo & Co., Pilsen.

—    Heraut A., Wien, XX., Marchfeldstraße 25.

—    Popper, Fischl & Co., Wien, II., Czerningasse 10.

—    Reimann S., G. in. b. H., Prag, II., Mariengasse 36.

—    Sattler Aug. Söhne, Graz, Landhausgasse 2. Siehe Anzeige Seite 4.

—    Schlehan & Röhrer, Wien, XVIII., Lacknergasse 86.

Wohanka & Co., Prag, Langegasse 38.

Technische Behelfe:

Birk, Hilfsbuch für Bau-Ingenieure. Mit 88 Textfiguren. 3. Auflage. 1903. Broschiert K 4.50, gebunden K 5.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

—    Ernst und Gottsleben, Handbuch für Geleise-Anlagen zum theoretischen und praktischen Gebrauch. Mit 82 Illustrationen 1871. K 8.—. Verlag siehe Seite 40—43.

Haussner, Ingenieur-Laboratorien. Mit 5 Tafeln. 1903. K 3.60. Verlag siehe Seite 41,

—    Kagerer,

Lexikon. Mit über 3100 Illustrationen. 1912. Gebunden K 28.

Lieferungen ä 80 h = 70 Pf.). Verlag siehe Seite 41, Anhang.

—    Köckert, 'Flächentafeln zur Kubatur-Berechnung bei Eisenbahn-Projekten. K 2.—. Verlag siehe Seite 40.

—    Kosak-Swiczinsky, Katechismus der Einrichtung und des Betriebes der Lokomotive, für Lokomotivführer, Bahnbeamte etc. Mit 49 Illustrationen 6 Tafeln. 8. Auflage. 1914. (Techn. Praxis, Band 15.) Geb. K 4.50. Verlag siehe Seite

Kosak-Ulbrich. Katechismus der Einrichtung, des Betriebes, der Kraftübertragung und der praktischen Berechnung stationärer Dampfkessel und Dampfmaschinen. Mit 112 Abbildungen und 2 Tafeln. 12 Auflage. 1914. (Techn. Praxis, Band 16). Gebunden K t.20. Verlag siehe Seite 40 usw. Kuglmayr. Über Spiralen und deren Tangierungsproblem. Mit 13 Tafeln. 1889. K 8.—. Verlag siehe Seite 41.

—    Österr. Ingenieur- und Architekten-Kalender. Ein Taschenbuch und Notizbuch für Bau- und Maschinenbauingenieure, Architekten, Baumeister, Studierende an techn. Hochschulen etc. Gegründet 1867 von Dr. R. Sonndorfer. voll Prof.

Gebunden Verlag siehe Seite 43.

—    Österreichische Wochenschrift für den öffentl. Baudienst, Wien, VII., Andreasgasse 17. Verlag siehe Seite 31

—    Pernt, Ist das Rechnen nach Ferrol neu und vorteilhaft? Eine kritische Würdigung und eine Anleitung zum Rechnen mit Vorteil. 1915. Preis 72 h = 60 Pf. Verlag siehe Seite 40—43.

-    Prasch, Ratgeber für die ökonomische Erzeugung und Verwertung elektrischer Energie. I. Teil. Mit 134 Illustrationen. 1911. (Techn. Praxis, Band 6). Gebunden K 4.50.

II. Teil. Mit 14 Illustrationen. (Techn. Praxis, Band 7). Gebunden K 4.50. Verlag siehe Seite 40.

Rank ine, Handbuch der Ingenieurkunst. Nach der 12. Auflage deutsch bearbeitet von Eranz Kreuter. 3. Ausgabe. 1,892. Mit vielen Abbildungen Verlag siehe Seite 41.

—    Roth, Der praktische Baumeister. Technisches Hilfsbuch für angehende und geprüfte Baumeister. Mit vielen Abbildungen. 3. Auflage. 1895. K 4.—. Veilag siehe Seite 40—43.

-    Tiefenbacher. Die Ermittlung der Durehflußprofile mit besonderer Berücksichtigung der Gebirgs- und Wildbäche. Mit l Tafel. 2. Auflage. 1888. K. 4.80. Verlag siehe Seite 41.

Querprofilen. Mit 8 Figuren und l Tafel.

Verlag siehe Seite 41.

Technische Beratung :

Siehe Sachverständige.

Technische Fette u. Öle:

—    Gröger Theodor, Lobositz a. d. E.

—    Kind & Herglotz, Aussig a. d. E.

Technische Holzartikel:

— Wettstein, Brüder, Architekten u. Baumeister, Brüx, Böhmen.

Technische Lehrmittel:

— Ti t scher, Baukunde. 2. Auflage. 1910. Broschiert K 25.—, gebunden in Halbleinwand K 26.50, gebunden in gebunden in K 27.50. Ver-

— Treptow, Grundzüge der Bergbaukunde einschließlich Aufbereitung und Brikettieren. Mit 814 Abbildungen. 4. Auflage. 1907. K 14.20, gebunden K 15.40. Jetzt Neuauflage. Näheres vom Verlag, siehe Seite 40 u. f.

Technische Literatur:

JJ Siehe Anzeigen-Anhang Seite 3i—44.

Technische Meßinstrumente:

Siehe Meßinstrumente oder Instrumente usw.

Technische Papiere:

—    Schleicher Carl & Scliüll, Düren, Rheinland.

Technische Praxis:

—    Technische Praxis, Eine Sammlung von Hand- und Hilfsbüchern aus allen Zweigen des technischenWissens. Bisher sind 17 Bände erschienen. Genaue Angaben siehe Seite 40 usw.

Technischer Dienst:

—    Rezegh, Praktische Einführung in den technischen Dienst bei Stadtgemeinden mit besonderer Berücksichtigung für den Gebrauch von Gemeindeausschüssen kleinerer Städte. Mit 25 Abbildungen. 3 900. Brosch. K 1.G0. Geb. K 2.10. Verlag siehe Seite 40—43.

Teerdestillationen:

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau i. Böhmen. (Anz. Seite 7.)

Teerfreie Spezial- und Isolierpappe

„Semptalin“, geschützte Marke:

—    Weber C. F., Aktiengesellschaft, Kratzau i. Böhmen. (Anz. Seite 7.)

Teerölimprägnierung:

—    Himmelsbach, Gebr., Freiburg, Bad.

Teerprodukte:

—    Umlauft Jos. & Co., G. in. b. H., Bodenbaeh a. E. (Anzeige Seite 13.)

—    Büscher & Hoffmann, Teplitzer Asphaltwerke, Teplitz. Böhmen. (Anzeige Seite 11.)

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Gyö’r. (Anzeige Seite 22.)

—    Diepold J. & Co., Brunn a. Geb.

—    Heilpern & Haas, Wien, I.

—    Arnold Franz Ludwig, Graz, Annenstraße 40.

Telegraphenanlagen :

—    Leopolder & Sohn, Wien, III., Erdbergstraße 52.

—    Mayer & Wolf, Wien, IX., Boltzmanngasse 12.

—    Siemens & Halske, Akt.-Ges., Wien,

III., Apostelgasse 12/14.

Telegraphenstangen:

—    Kommanditgesellschaft Guido Rütgers, Wien, IX., Liechtensteinstraße 20.

—    Himmelsbach, Gebr., Freiburg, Bad.

Telephonanlagen:

—    Kapsch & Söhne, Wien, XII., Joli. Hoft'mannplatz 9.

—    Leopolder & Sohn, Wien, III., Erdbergstraße 52.

Telephon- u. Telegraphenfabriken:

—    Vereinigte Telephon- und Telegra-phenfabrilcs-Aktien-Gesellschaft, Czeija, Nissl & Co., Wien, XX., Dresdnerstraße 75.

—    Teiephon-Fabriks-Akt.-Ges., Olmütz.

Telephonzellen:

—    Engel Eduard, Reichenberg, Kranichgasse 10.

—    Steiner Heinrich, Ziv.-Ing., Wien, IX., Porzellangasse 37.

—    Telephonzellenbauanstalt Liebl & Engel, Wien, VII., Seidengasse 32.

Teppiche:

— Ausstellung Russ, fcihaber Josef A. Russ, Wien, V., Baeherplatz 2. Tel. Nr. 55130

Teppichfabriken :

Portois & Fix. Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/61.

—    Fuhrmann Moritz, Brünn, Zeile 72.

—    Ginzkey J., Maffersdorf b. Reichenberg in Böhmen.

—    Pfeffer Julius & Söhne, Wien, I., Börsegasse 14.

—    Backhausen Johann & Söhne, Wien,

I., Opernring 1.

Terrakottawaren:

—    Bloch B.. Eichwald in Böhmen.

—    Maresch Ferd.. Aussig a. E.

—    Musterlager des n.-ö. Landesgewerbeförde rerungsdienstes. Wien, I., Giselastraße 2.

- Wahliß Ernst, Wien. I.,

Terrakotten :

—    Schreiner Aimin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und ChamotteWarenfabrik „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

Terrazzopflaster:

— Terrazzo waren-

Theodolite:

—    Miller F., Innsbruck.

Tiefbau, städtischer:

—    Fachpresse-Verlag, Heidelberg (An- i zeige Teite :;5.)

Tiefbauten:

—    Biedermann P. & Comp., Bauunternehmung in Innsbruck.

—    Köllensperger Josef, Baumeister, Innsbruck.

—    österr. Tiefbau- und Eisenbeton-Gesellschaft m. b. H., Reichenberg, Böhmen, Tegetthoffstraße 10. Siehe Anzeige Seite 13.

Hella X. & Neffe, Wien, IX.

—    Wayss G. A., G. m. b. H., Wien, I., Franz Josefskai 47.

Tiefbohrmaschinen :

Tiefbohrungen :

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau- j Unternehmung für Wasserversorgung ! gen und Kanalisation, Wien, I., Doro-theergasse 7.

—    Fauck Albert & Cie., Wien, III., Vordere Zollamtsstraße 11.

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure. Wien, XVIII., Genzgasse 166.

—    Montangesellschaft m. b. H., Lip-nik-Biala.

—    Rabls Anton Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und 31a-schinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

—    Trauzl & Co., Wien, IV., Wiedener Gürtel 2.

Tiefbrunnenanlagen :

—    Rabls Anton Nachf. (Inhaber Oswald Röhrer), Brunnen-, Pumpen- und 31 a-sehinenbauanstalt, Wien, XVIII.. Theresiengasse 42/44.

Triester mech. Holzwerke, G. m. b. II., Triest, Via Gelsomini.

Vogler Franz, Wimpassing im Schwarzatale, N.-Ö.

hS!°Wien,''iv.^Wiedener Gürtei 26.’ Tischlerei Maschinen :

u-, Xylolitli- und Zement-Werke Heinrich Kriwanek, Wien, XII., Wienerbergstraße 0. (Anzeige Seite 17.)

— Kratzer Josef, Terrassowerke in Hohenelbe, Böhmen.

Theater Ausstattung:

--- Kautsky, Brüder & Rottonara, Wien, X., Eckertgasse 23.

— Moser Ferdinand & Comp., Wien, XII., Niederhofstraße 41.

Theo:

Siehe Trockenfeuerlöscher.

Tiefgründung, Piloten:

—    Haimbach & Schneider, G. m. b. H., Hard-Bregenz.

Tiegelgußwerkzeugstahl

—    Böhler Gebr. & Co., Aktiengesellschaft, Wien, I., Elisabethstraße r2.

Tinten und Tusche:

—    Wagner Günther, Wien, X., La-xenburgerstraße 52.

—- Roedl F., Prag, Jungmannstr. 12.

—    Leonhardi August, Bodenbach-Ros.

Tischler:

Portois & Fix, Aktiengesellschaft, Wien, III., Ungargasse 59/61.

—    Anker Joh. Eduard, Wien, X., Triesterstraße 33.

—    Bautischlerei, Möbel- und Portalfabrik, G. m. b. H., Mähr.-Ostrau.

—    Colli, Gebrüder, Innsbruck.

—    Engel Eduard, Reichenberg, Böhm. Heiter Willi., Brünn, Augarteng. 4.

-- Herrgesell Anton, Wien, XIV., Diefenbachgasse 21.

Kafka Josef, Wien, X., Davidg. -17.

—    Müller J. W., Wien, V., Einsiedlerplatz 3/4.

—    Staf Johann, Wien, XVI., Gangl-bauergasse 19. Siehe Anzeige Seite 12.

—    Kirchner & Co., A.-G., Wien, IV., Wiedener Gürtel 26.

—    Schlachthammers Ed. Wwe., Wien, XII., Wilhelmstraße 4.

Tonöfen:

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. ( Anzeige Seite 24.)

—    Weiß Rud., Friedek, Öst.-Scldes.

Tonplatten:

-- Wokowitzer Schamotte- und Tonwarenfabrik L. P. Dietz, Prag, IT., Pflastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

_ Tonwarenabteilung der Niederösterreichischen Escompte - Gesellschaft, Wien, I., Stubenring 24.

Tonrohre:

— Schreiner Armin, Zagreb, Vertreter der Ersten Kroat.-Slavon. Ton- und Ohamottewarenfabrrk „Zagorka“. (Anzeige Seite 19.)

—    Wokowitzer Schamotte- und Tonwarenfabrik L. P. Dietz, Prag, II.. Pfiastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

Ton- und Schamottewaren:

- Engelhardt Graf Wolkenstein, Wildstem bei Franzensbad in Böhmen.

—    Wienerberger Ziegell'abiiks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz 1. (Anzeige Seite 24.)

Ton Warenfabriken :

—    Dietz L. P., Wokowitz bei Prag.

—    Erste Chamott

e-, Steinzeug-, Tonwaren- und Porzellanziegelfabrik S. Steiner. Wien, T., Bellaliastraße (i.

—    Hruschauer Tonwaren-Fabrik,

Akt.-Ges., Hruschau.

—    Lannacher Dachziegel- und Tonwarenfabrik, F. Kandier, Lannach bei Stainz, Steiermark.

—    Läufer & Co., Grundmühlen bei Tepiitz, Böhmen.

—    Lederer & Nessenyi, A.-G., Wien, I. Liquitzer Ton- und Steinzeugwerke,

G. m. b. FI., Teplitz-Scliönau.

—    Nesselsdorfer Tonwarenfabrik, Nesselsdorf bei Freiberg, Mähren.

—    Steingut-Union, Verkaufsgesellschaft m b H .Wien, I.. Dominikanerbastei 10.

—    Vidic & Co., Laibach.

Tonwerke:

—    Eppauer Tonwerke Brigl & Weger, St. Michael in Eppan, Tirol.

—    Vereinigte Wildstein-Neudorfer Tonwerke, G. m. b. II., Eger, Böhm,

—    Erste Wieselburger Ziegel- und Tonwerke in Wieselburg an der Erlauf, N.-ö.

Träger und Stabeisen:

—    Bergmann, Gebr., Wien, IV., Wiedener Hauptstraße 46.

Ö. Alpine Montau-Ges., Wien, I. Wahlberg Max, Wien, XX., Kaiserplatz.

Tragnetzbleeh für Betondecken:

—    Wagner-Biro-Kurz, A.-G., Wien, V.

Tragsäulen:

—    Frankl A. Herrn. & Söhne, Wien,

II., Rueppgasse 9/11.

Tragseile:

Siebe Seilfabriken.

Tragwerke, Brücken-:

— Bondy S., Eisenkonstruktionswerk, Prag-Bubna.

Wagner-Biro-Kurz, A.-G., Wien, V.

I Tragwerksbaukunde:

— A 11 i t s c h. Eisenbeton-Schaulinien für eine unmittelbare Dimensionierung einfach und ideal bewährter Tragkonstruktionen. 1912. K 2.40. Verlag siehe Seite 40—43.

— Guzmann, Über Knickfestigkeit.

1889. Iv 2.40. Verlag siehe Seite 41.

— II eideck er, Zur Frage des Gleitwiderstandes der Eiseneinlagen in auf Biegung beanspruchten Eisen-beton-Tragwerken. uni. K 1.50. Verlag siehe Seite 41.

— Herzka, Theorie und Dimensionierung der durch einen oder zwei Unterzüge verstärkten Balken- (Träger-) Decke. Mit 1 Tafel. 1910. K 4 50. Verlag siehe Seite 40—43.

— Reich, Vierendeeltiäger mit parallelen Gurtungen. Mit l Tafel, um. K 1.50. Verlag siehe Seite n.

— Teischinger, Tabellen für die rasche und sichere Berechnung von Platten, Balken und Plattenbalken aus Eisenbeton. 1911. (Techn. Praxis, Band 8). Gebunden K 4.50. Verlag siehe Seite 40 usw.

—    Stöckl und Hauser, Hilfstabelleu für die Berechnung eiserner Träger mit besonderer Rücksichtnahme auf Eisenbahn- und Straßenbrücken. Mit 123 Figuren. 3. Auflage. 1909. K 21.20 gtblinden 22.80. (Siehe Anz. Seite io.)

Transmissionen:

—    Bartoseli Franz, Reichenberg.

—    Heid N„ A.-G., Stockerau, N.-Ö.

—    Heiniks Erben & Co., Prerau.

—-Maschinenfabrik Tannwald, Wien, •

I., Rudolfplatz 13.

—    Weipert J. & Söhne, Stockerau, N.-Ö.

—    Aktiengesellschaft f. Maschinenbau vorm. Brand & Lhuillier, Brünn.

—    Finze Karl, Turn-Teplitz.

—    Buchbinder Josef, Olmütz.

—    Voith J. M„ St. Pölten u. Wien, IV.

Transportanlagen:

—    Bleichert Adolf & Co., Leipzig und Wien, IX., Widerhofergasse 8.

—    Kaiser & Co., Akt.-Ges., Cassel.

—    Schliegls Eduard Nfg., Eduard Beck, Bfünn, Doruichgasse 0G.

—    Sorauer Maschinenfabrik vorm. Wilh. Heckei, Wien, III., Weißgär-berlände 10.

Transportable Bahnen :

■—• Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

—    Orenstein & Koppel. C. m. b. H„ Wien, III.

Tresoranlagen:

Transportable Häuser:

—    Christoph & Unmack, Wien, VII., Stiftgasse 6.

—    Höfler L. & R., G. m. b. II., Wien, IV., Wiedener Gürtel 42.

Transportanlagen

Bremsberge, Aufzüge usw.:

—    Kothe G., Wien, VII., Westhahnstraße 27.

—    Roessemann & Kühnemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen und Wag-gonfaiforik. Präg, VII. Osfulni^assG 793. (Anzeige Seite 4.)

Transportbänder:

—    Pohlig J., Gesellscli. m. b. H., Wien, V. (Anzeige Seite 6.)

Transporteure, Transportgeräte:

Siehe Schiebekarren, oder Baurequisiten, oder Elevatoren, oder Transportanlagen.

Transportschnecken:

—    Commichau, Gebr., Nestomitz a. B.

—    Heid N., A.-G., Stockerau b. Wien.

—    Wertheim F. & Co., Kassen- und Aulzugfabrik Aktienges., Wien, IV,

Triebwerke:

—    Heinrich IT., Wien, XIX., Heiligenstädterstraße 48.

Trockenanlagen:

—    Bacon J. L. Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbeleuchtung, Wien, V., Schönlmmnerstraße 34.

—    Heim II., Baden bei¹ Wien.

—    Janka & Co., Radotin bei Prag.

Trocken-Feuerlöschapparate:

Gesell-

gasse 13.

Theo-Trockenfeuerlöscher schaft m. b. H., Wien, III , Blatt-Tel. 831G.

Trockenheizung:

— Basch Richard, Prag-Kgl. Weinb. —• Goldzier Hans, Wien, III., Strohg. 9.

Trockenlegung:

Traß:

— Herfeldt Gerhard und Dr.-Ing. Anton Hambloch, Andernach a. Rh.

— Asphalt-Aktiengesellschaft, österr., Wien, IX., Liechtensteinstraße 20. — Kachlers Franz Wwe., Wien, VI., Webgasse 6.

— Wolfsholz August, Preßzementbau,

Traversen, T- und U-Eisen:

Siehe eiserne Träger.

Treibhausanlagen:

Siehe Glashäuser.

G.    m. b. H., Wien, I., Rathausstr. 2.

Trockenlegung feuchter Gebäude:

— Ceresitgesellschaft, österr., m. b.

H. , XIX., Eisenbahnstraße 61. Siehe Anzeige Seite 19.

Treibriemen:

— Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co. Siehe Anzeige Seite 22.

ix.,

Mautner Friedrich, Wien, Liechtensteinstraße 8 und Prag II., Fleischhackergasse 10. (Anzeige S. 29.)

— Haumanns Wwe. & Söhne, Wien, IX., Währinger Gürtel 120.

—    Fabrik für Idealleder, A.-G., Wien, I.

—    Honig Josef, Aussig, Böhmen.

—    Kohn Edmund & Co., Prag, V.

—.Glücksmann J., Prag, Bredauer-gasse 13.

—    Kind Brüder, Wien, VI.

—    Kraus Jakob, Pilsen.

—    Luksch Gustav, Teplitz-Schönau.

Treibriemen aus Stahlband:

—    Stahlriemenfabrik J. Willemann, Straßburg i. Eis., Vertr. Jng. Jos. Jarolimek, Wien, Michaelerstr. 9.

— Knapen Gesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien, VI., Theobaldgasse 8, (Anzeige Seite 5.)

— Krohn S. M., Wien, I., Plankeng. 6. —• Mauersäge, Ges. m. b. II., für Trok-kenlegung feuchter Gebäude, Wien,

I. , Renngasse 6.

— Tutsch Anton, Gesellschaft in. b. H., Wien, IX., Wäliringerstraße 61,

Trockenlegung

Wände durch Kosmos-

feuchter tafeln:

— Andernach A. W., Beuel am Rhein (Anzeige Seite 2).

Treppen, eiserne:

| Trockenlegungsmittel „Stearit“:

Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. ( Anzeige Seite 22.)

—    Erste Prerauer Eisen- und Draht- | _ Chemische Fabrik Traiskirchen bei Warenfabrik Anton Leder, Prerau.

—    Waagner-Birö-Kurz-A.-G., Wien, V.

lag

Turbinen- und Zentrifugalpumpen:

Wien, XIII.,

III., Sale-v

Bergwerks-Akt.-

Tuche für Herren- und Damenkieidung:

—    Tuchversandkaus Franz Schmidt, Jägerndorf Nr. 502 (österr. Schlesien). Näheres in der Anzeige Seite 27.

Tuffsteingruben:

—    Herfeldt Gerhard und Dr.-Ing. Anton Hambloch, Andernach a. Rh.

Tunnelbau:

—    Könyves-Töth, Über Tunnelbau. Mit 2 Tabellen und 3 Tafeln. 1875. K 3.—. Verlag siehe Seite 40—13.

—    Plate, Über die Ausführung des Arlberg-Tunnels. Mit 2 Tafeln und 2 Abbildungen. 1884. Geheftet K 3.20. Versiehe Seite 40 u. f.

Tunneldichtung:

— Wolfsholz Adolf, Ing., Elberfeld 21, Aue 89.

Türbinenbaukunde:

—    Dickl, Die Berechnung der achsialen Aktionsturbinen auf zeichnerischem Wege. Mit 35 Textfiguren. 199k K5.—. Verlag siehe Seite 40.

Turbinenfabriken:

—    Prokops Jos. Söhne, Pardubitz.

—    Maschinenfabrik Andritz, A.-G., Graz.

Kühnei Feld., Eisengießerei, Hermannseifen bei Arnau a. d. Elbe. Rüsch-Werke, Dornbirn, Vorarlbg. Voith J. M„ St. Pölten u. Wien, IV.

Turbinenfundamente:

—    Oesterreichische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft G. m.b.H., Reichenberg, Tegetthofstraße lo. (Anzeige Seite 13.)

Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen und Wagenfabrik W. Garvens, Wien,

II., Handelskai 13J/147. (Anzeige siehe Seite 21.)

Brünn-Königsfelder Maschinenfabr., Königsfeld bei Brünn.

—    Vogel Ernst, Spezialfabrik mod. Pumpen, Stockerau.

Türen- und Fensterbeschläge:

—    Zempliner Alfr., Wien, VII., Halbg.

Türen und Fenster, hölzerne :

—    Höfler L. & R„ G. m. b. II., Mödling bei Wien.

—    Ileintschel F. & Comp., St. Pölten.

- Pflanzer Josef & Karl, Klosterneuburg, N.-ö.

Türen und Tore, eiserne :

—    Heger Carl, bürgerl. Kunst- und Bau-schlosser, Wien, XVI., Yppenplatz io und XVII., Frauengasse 6.

Turmdrehkrane:

—    Ing. Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

Turmuhren:

—    Berthold Ignaz, Ehrenhausen, Stmk.

—    Hofmann Stiefsohn, Wien, VII., Schottenfeldgasse 56.

—    Liebing Richard,

Speisingerstraße 68.

—    Schauer Emil, Wien, XIX.

Turngeräte:

—    öttl Heinrich, Komm.-Ges., Aussig.

—    Kurial Hans, Graz, Wienerstr. 198.

—    Ulbrich Julius, Kratzau.

Türnummern:

Winkler Mich. & Sohn. Wien, XV., Löhrgasse 17.

Türschließer:

—    Gretseli & Co., Baubeschlag-Indu-strie, G. m. b. II., Wien, XIV.

—    Senft Georg, Wien, VIII., Auerspergstraße 13.

—    Wunsch & Vogel, Wien, III.

Türschoner:

—    Internat. Galalith-Ges. Hoff & Co., Wien, VI.

—    Csäszär Anton, Wien, XIV., Illekg. gasse 5.

—    Gottesmann II. & Bruder, Vösendorf bei Wien.

—    Huber Johann, Wien, si'anergasse 24.

Überlandzentralen :

Siehe Elektrizitätswerke.

Uferschutz:

—    Gesellschaft für Ufer- und Küstenschutz, m. b. H., Berlin W. 9, Linkstraße 25.

Uferwände:

—    Gelsenkirchener Gesellschaft, Abt. Aachener Hüt-ten-Verein, Aachen-Rothe Erde.

Uhren, elektrische:

—    Adler II. W. & Co., Wien, X.

—    Siemens & Halske, A.-G., Wien, III.

Verlag

tung,

I.

Verkehrskunde:

Siehe auch Eisenbahnbetrieb

—    Handel, Katechismus des exekutiven Verkehrsdienstes. 3. Auflage 1908. Brosch. K 4.40, gebunden K 5.—. Verlag siehe Seite 10 usw.

Verladeanlagen:

—    Hückel & Bauer, Ges. m. b. IL, Maschinen- und Aufzügefabrik, Wien, III.

—    Krupp Friedr., A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Verlagsbuchhandlungen:

Siehe die letzten Anzeigenseiten.

Verlag, Technischer:

— Waldheim-Eberle A.-G., Wien. VIT., Andreasgasse 17. Anzeige S. 40 usw.

j Vermessungsinstrumente:

— Neuhöfer & Sohn, Wien, V., Hartmanngasse 5.

— Starke & Kämmerer, Wien, IV., Karlsgasse 11.

Unfallverhütung:

—    Steiner, Handbuch der praktischen Hygiene und Unfallverhütung in In-dusttrie, Gewerbe und Bergbau. Mit zahlreu Iren Illustr. Band I, 1908. K 1-2.—, Band II, 1912. K 12. siehe Seite 40 u. f.

Unfallversicherung:

•— Erste Österr. Allgemeine Unfall-Versicherungs - Gesellschaft, Wien,

I., Brandstätte 7.

—    Unfall- und Ilaftpflicht-Versiche-rungs-Akt.-Ges. Kosmos, Wien, IX., Wasagasse 2.

Untergrundbahnen:

—    Hochenegg, Pro'ekt betreffend elektrische Untergrundbahnen durch die Innere Stadt Wien. 1909. K 1.—. Verlag siehe Seite 40 u. f.

Untersuchungen:

Siehe Chemische Laboratorien oder Sachverständige.

Vakuumpumpen:

Siehe Pumpen.

Vakuumstaubsauganlagen:

Siehe Staubsauger.

Vasen für Parkanlagen:

Siehe auch Terrakottawaren.

—    Matscheko J. & Schrödi, Kunststein-Fabrik, Wien, X., Troststraße 100. Anzeige Seite 11.

Ventilationen :

Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau-unternehinung für Wasserversorgungen und Kanalisation. Wien, I.. Do-rotheergasse 7.

Ventilationsanlagen:

—    Bacon, J. L.. Fabrik für Zentral- j heizung, Ventilation und Luftbefeuch- |

Wien, V.. Schönbrunnerstr. 34. !

—    „Gefia“, Gesellschaft f. industrielle Anlagen und Erfordernisse, Ges. m. b. II., Wien, III., Grailichgasse 3.

—    Fuchs Alois, G. m. b. H., Mähr.-Ostrau.

—    Heim H., Baden bei Wien.

—    John J. A„ A.-G., Wien, VIII.

—    Knapengesellschaft m. b. H. für rationelle Trockenlegung und Assanierung von Bauten, Wien. VI. Theobaldg. 8. Siehe Anzeige Seite 5.

—    Milischowski & Fritsclie, Ingenieure, Wien, III., Baumgasse 52.

—    Mütz J. & Comp., Ges. m. b. II., Wien, I., Riemergasse 12.

Ventilatoren:

—    Eta-Ventilatoren-Gesellschaft m. b. H., Wien, XX., Brigittenauerlände.

—    Hable Hans, Wien, IX., Phorusg. 14.

—    Janka & Co., Radotin bei Prag.

—    Neuwinger & Co., Groß-Mergthal, Böhmen.

—    Podmele F., Prag, Karolinental.

Ventilierer am Fenster:

—    Gretsch & Co., G. m. b. II., Wien, XIV., Johnstraße 18.

Veranden:

Siehe Eisenkonstruktionen.

Verblendsteine:

Siehe Schaniottewaren oder Ziegelwerke oder Tonwaronfabriken.

Verbrennungsöfen für Abfälle:

—    Österr. Abwasser - Reinigungs-Gesellschaft, System Dittler, G. m. b.

II., Wien, IV., Schönbrunnerstr. 36.

Verbundpfähle:

—    Heimbach & Schneider, Ges. m. b. H., Hard-Bregenz.

Verglasungen:

Siehe Kunstverglasungen.

Vergoldung, galvanische:

— Elektro-chemische Plattieranstalt. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48).

Ge-

1883. K 6.

Vermessungskunde:

— Prochaska, Praktische Anleitung zur Durchführung von Gebietsvermessungen und Terrainaufnahmen. Mit 24 Figurentafeln und 1 beweglichen Modell 1900. K 4.40. Einzelne Modellbogen K —60. Verlag siehe Seite 41.

—    Tychy, Das Schlußergebnis der Betrachtungen auf dem’ Gebiete der graphischen Tachymetrie. 1894. heftet K 1.50. Verlag siehe Seite 41.

—    Welliscn, Die Berechnungen in der praktischen Polygonometne. Handbuch für Vermessungsingenieure und Geometer. Mit 11 Fig u. 3 Tabellen 1893. K 2.40. Verlag siehe Seite 40.

—    Werner, Die Tacheometne (Tachymetrie) und deren Anwendung hei Trassestudien. Mit 5 Tafeln. 2. Auflage.

Verlag siehe Seite 41.

Vernicklung:

— Electro-chemische Plattiranstalt, J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Vernierungen:

—    Elektro-chemische Plattiranstalt- J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Verrostungsschutz :

—    Lutz Eduard & Co., Wien, X., Hausergasse 39/41.

Verschiebeanlagen:

Siehe Eisenbahnbau.

Versendungsrohre für Pläne:

—    Liebscher W., Holzstoffrohre-Er-zeuger, Georgendorf b. Ossegg, B.

—    Löwit & Co.,    Wellpappenwerk,-

Wien, XVII.

—    Mosburger Anton, Wien, XV.

Versicherungsgesellschaften:

Siehe auch Unfallversicherung oder Glasversicherung.

—    Fonciere, Pester Versicherungsanstalt, Wien, I., Börsegasse 14. S. Anz. S. 17.

—    Gegenseitiger Versiclierungs-Verein für Montanwerke, Maschinen- und Metallfabriken, Wien, I.. Schottenring 5. (Hessgasse 7.) (Anzeige siehe Seite 29.)

—    Phönix, Oesterr., k. k. priv. Versiche-rnngsgesellsch., Wien, I., Kieinerg. 2.

—    Providentia, Allgemeine Versicherungsgesellschaft, Wien, I-, Dominikanerbastei 21.

Versilberung:

—    Elektro-chemische Plattiranstalt .1. Gastex-staedt, Wien, VII., Ziegler- j gasse 69. (Anzeige-Seite 48.)

Verzinkerei:

— Elektro-chemische Plattiranstalt, J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglor-ga-sse «9. (Anzeige Seite 48.)

Verzinnerei:

— Elektro-chemische Plattiranstalt, J. Gasterstaedt, Wien, VII., Zieglergasse 69. (Anzeige Seite 48.)

Vestibülwände:

Siehe Wandverkleidung.

Viehkrippen:

— Hruschauer Tonwarenfabrik-Aktien-Gesellschaft, Hruschau, ö.-Sehles.

Vitrinen:

Siehe Schaufenster-Einrichtungen.

Vordächerglas:

Siehe Drahtglas.

Vorhänge:

— Ausstellung Russ, Inh. Josef A. Russ, Wien, V., Bacherplatz 2. Tel. 55130.

Vorsatz-Beton:

—■ Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zentrale, Lulgi Rizzotti, Bremen, He-melingerstraße 5.

Waagen:

siehe Wagen.

Wächterkontroilanlagen:

Siehe Uhren, elektrische.

Wagenbauer:

—    Engelmann & Co., Warnsdorf.

—    Fischer H., Brünn, Dornicli 20.

—    Hofmann Karl, Wien, X., Triester-straße 7.

—    Jech Johann Ottokar, Prag, K., Svetlagasse 301.

—    Pitlik & Co., Wien, XVII., Haupt-r Straße 23.

—    Strasser Josef, Graz, Triesterstr. 78. Zellinger Johann, Linz, Goethestr.

Wagenkipper:

—    „Ferrovia“, Bahnbedarfs- u. Feldbahnwerk, Gesellschaft m. b. H., Wien, I., Kolowmtring 8.

—    Orenstein & Koppel, Wien, III.

Wagen und Gewichte:

—    Garvenswerke, W. Garvens, Wien,

II., Handelkai 130/147. Anzeige S. 21.

—    Morawetz Kar], Eipel in Böhmen.

—    Schember C. & Söhne, Atzgersdorf bei Wien. Anzeige Seite 28.

—    Tr rill Robert, Brünn, Neustiftg. 3.

lÖ!

Waggonwagen:

— Pilz, Ing. Eugen, Wien, IV., Luisen-Generalvertreter der Inter

ken, Wien, straße 41.

K. k. priv. Erste Floridsdorfer Thon-waren-Fabrik, Lederer. Nessenyi-Act.-Ges., Floridsdorf u, Wien, I.. Operngasse 14.

15.

13.)

— Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Warmwasserautomaten:

I — Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-(Anzeige Seite 7.)

Warmwasserbereitungsanlagen:

— Bacon J.L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

— Fuchs Alois, G. m. b. II., Mähr.-Ostrau.

Waggondrehscheiben :

—    „Ferrovia“, Bahnbedarfs- u. Feldbahnwerk, Gesellschaft m. b. H., Wien, I., Kolowratring 8.

Waggonkipper:

—    Pohlig J., Gesellsch. m. b. H. Wien, V., Hamburgerstraße (Anzeige Seite 6.)

Waggons, normal- und schmalspurig:

—    Roesseniann & Kühnemann, Fabrik für schmalspurige Bahnen und Waggonfabrik. Prag, VII., Osadnigasse 793. (Anzeige Seite 1.)

Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-Wagenfabrik. W. Garvens, Wien, II., Handelskai 130/147. (Anzeige Seite 21.)

Walz- und Stanzwerk:

— Schmidt Rudolf & Co., Wien, X., Favoritenstraße 213.

Walzwerkebau: gasse 35.

nationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a/Haardt.

Wandbrunnen u. Ausgüsse, emaillierte:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsehe Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Wandüeekenschutz:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststein-Fabrik, Wien; XII., Trostgasse 100. (Anzeigo Seite 11.)

Wände:

Siehe Quebracholit.

Wandkunst:

—    Ausstellung Russ, Inhaber Josef A. Buss, Wien, V., Bacherplatz 2. Tel. Nr. 55130.

Wandnässeschutz Muro!:

— Frischauer & Comp., Farbenfabri-VI., Gumpendorfer-

Wandplatten:

—    Wokowitzer Schamotte- und Ton-warenfabrilc L. P. Dietz, Prag, II., Pflastergasse 2. (Anzeige Seite 8.)

—    Erste Schattauer Tonwaren - Fa- I briks-Aktien-Gesellschaft vorm. C. ! Schiimp, Wien, I., Seilergasse 14.

Wandverkleidungen:

— Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-Gesellschaft, Wien, I., Karlsplatz l. (Anzeige Seite 24.)

—    Fischer & Co., Nfg., Wien, I., Kru-gerstraße 5.

—    Hardtmuth L. & C., G. m. b. H., Wien, I., Franzensring 20.

—    Marmorwerk Friedrich, Wien, II., Taborstraße 108.

—    Olmützer Asbestschieferwerke, Obransky & Prucek, Olnrütz. (Anzeige Seite 15.)

—    österr. Stalfit-Werke Massak & We-rich, Reichenberg.

Wandverkleidungen, Eternit-:

—    Eternit-Werke, Ludwig Hätschele. Wien, IX., Maria Theresienstraße (Anzeige Seite. 23.)

Wandverkleidungen, Korkstein-:

—    Vereinigte Zditz-Hrobetzer Korksteinwerke, G. m. b. H., Prag, Mariengasse 18.

Warenaufzüge:

—    Aufzüge- und Maschinenfabrik Ferdinand Grün, Wien, VI., Mollard-gasse 51.

Wärmeschränke:

—    Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Wärme- und Kälteschutzmittel

—    A.-G. für pat. Korksteinfabrikation und Korksteinbauten vorm. Kleiner & Bokmayer, Wien, VI., Köstlerg. 7. Siehe Anzeige Seite 20.

—    Posnansky & Strelitz, Wien, I., Nibelungengasse 8.

—    Isolierwerke Brüder Wurm, Prag, VII., Budapest, V„ Wien, XV.

Warmwasserapparate

mit Gasfeuerung:

Effenberger Max, Wien, VII-. Zieglergasse 07 und Wien, VII., Schottenfeldgasse 78. (Anzeige Seite

straße 20.

Verlag siche Seite 11.

Linke

Bruck

— Bauindustrie - Gesellschaft

— Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesund-heitstechn. Anlagen, Klagenfurt.

-— Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Warmwasserheizungen:

— Bacon J.L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Scliönbrunnerstraße 34.

— Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Prag-Smichow.

— Siemens Friedr., Wien, IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Warmwasserheizungen mit Gas:

— Siemens Friedr., Wien IX., Alser-straße 23. (Anzeige Seite 7.)

Warmwasserversorgung:

— Lüttna Hermann, Wien, XVIII., Währingerstraße 107.

—    Siemens Friedr., Wien. IX., Alser-straße 20. (Anzeige Seite 7.)

Waschanlagen für Kies und Sand:

Siehe Wasch- u. Sortiermaschinen

Waschanlagen, sanitäre:

—    Glogau D., Wien, I., Ficiitegasse 5.

Wascheinrichtungen:

—    Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Teplitz.

—    Müller W. & Co., Wien, IV.

Wascheinrichtungen für Arbeiter:

—    Exzellenz Ernst Graf Waldsteinsche Stiahlauer Eisenwerke in Sedletz bei Pilsenetz, Böhmen.

Wäscherei-Einrichtungen:

—    Bacon J.L., Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuchtung, Wien, V., Schönbrunnerstraße 34.

Wäschereimaschinen:

—    Krauß J. & Comp., Wien, XVIII., Währingergürtel 53.

—    Strakosch L. & Boiler J., Wien, XX., Brigittaplatz 1.

Wäschereimaschinen u. Einrichtungen:

—    Gärdtner & Knopp, Fabrik: Wien. XIIT., Linzerstraße 8—10. (Anz. S. 9.)

Waschtische:

—    Effenberger Max. Wien, VII.. Zieglergasse 07 und VII., Schottenfeldgasse 78. (Anz ige Seite 13.)

Waschtische aus Steingut:

—    Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesundheitstechnische Anlagen, Klagenfurt.

Wasch- und Auswindemaschinen:

— Gärdtner & Knopp, Fabrik: Wien, XIII., Linzerstraße 8- -10. (Anzeige Seite 9.)

Wasch- und Sortiermaschinen:

—    Pilz Eugen Ing., Wien, IV., Lusien-gasse 35. Generalvertreter der: Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a/Haardt.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen. Vertretung : Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI.. Terez-Körut 17.

Wasserbauholz-Imprägnierung:

—    Kommanditgesellschaft Rütgers Guulo, Wien, IX., Liechtensteinstraße 20.

—    Holz-Imprägnier-Werke G. m. b. H., Prag, II., Palackyquai 50.

Wasserbaukunde:

— Kresnik, Die Sicherheits- u. Benützungs-Vorkehrungen bei Wasserreservoir-Talsperren. Mit 1 Tafel. 18,so. K 1.

Wasserbauten:

—    Diß & Co., Gesellschaft m. b. H., für Betonbau, Wien, IX., Fuchs-thallergasse 10.

—    Gaertner E., Wien, VI., Wienzeile 40.

—    Baugeschäft Hintz & Ullrich, a. d. M. Siehe Anzeige Seite 29.

—    Holländer Richard, Ing., Prag, II., Stephansgasse 55.

—    Müller & Kapsa, Pilsen.

—    Nordböhmische Wasserbau-Akt.-Ges. in Aussig a. E.

—    Österreichische Wasserwerksbaugesellschaft Flegel, Karl & Stark, Wien VI. Siehe Anzeige Seite 27.

—    Pittel & Brausewetter, Wien, IV., Gußhausstraße 16. Siehe Anzeige Seite 30.

Urba-

nitzky & Friedland, Wien, I., Stock-im-Eisenplatz 3.

— Ratzmann & Pick, Klagenfurt.

Wasserbauten und Flußregulierungen :

-7- Österreichische Tiefbau- und Eisenbetons. Seilschaft G. m. b.H.. Reiehen-berg, Tegetthoffstraße 10. (Anz. S. 18.)

Wasserbauten und Flußregulierungen

mit patent. Drahtschotterbehältern: — Unternehmung für Berg: und Wildbachverbauung G. m. b.H.. Drahtzug, Post Hirt, Kärnten, Geschäftsstelle: Wien. I., Ebendoi ferstraß«

Wasserbehälter.

— Roth J. W., Neugersdorf i. S., und Warnsdorf i. B.

Wasserbeschaffung:

—    Herzog, Wasserbeschaffung mittels artesischer Brunnen. 1895. K 2.— Verlag siehe Seite 40—43.

—    Liss, Die Marientaler Hochquellenwasserleitung. 1905. K 1.—. Verlag siehe Seite 40 im Anhage.

—    Müller, Wasserversorgung mittlerer und kleiner Städte und Ortschaften Mit 123 Figuren, 15 Tafeln und 15 Tabellen. 1913. (Techn. Praxis, Bd. 11.) Gebunden K c.—. Verlag s. Seite 40.

—    Die Wünschelrute, Nachrichten des Internationalen Vereines der Rutengänger (Vors.: Otto Edler v. Grawe, Gernrode am Harz), Beilage

Zeitschrift Das Wasser, Verlag in Leipzig, Querstraße 17.

zur

Wasserbeschaffungsanlagen:

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, Wien, XVIII., Gentzgasse 166.

—    Rabl’s Anton Nacht. (In. Oswald Röhrer), Brunnen Maschienenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42,44.

Wasserdichter Mörtelzusatz:

—    Österreichische Ceresit-Gesellschaft m. b. H., Wien, XIX., Eisenbahnstraße Gl, Tel. D. 252. (Anz. S. 19.)

Pumpen- und

Wasserdichte Stoffe:

Siehe Plachen oder Stoffe.

Wasserdichtmittel „Stearit“:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. ((Anzeige Seite 22.)

Wasserenthärtung:

—    Permutit-Filter-Ges., Wien, XVIII.,

Wasserfeste Farben:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

Wasserkraftanlagen:

—    Bill L. & Co., Bodenbach a. d. E.

—    Dubsk mung,

—    Pittel & Brausewetter, Bau-Unternehmung,

Seite 30.)

—    Rella N. & Neffe, Wien IX..

Wasserkraftausnützung:

—    Herzog, Anlage und Betrieb kleinerer Elektrizitätswerke, insbesondere mit Ausnutzung vorhandener Wasserkraft. 1915. (Techn. Praxis, Bd 17.) Geb. K C.— Verlag siehe Seite 40.

Wasserkraftmaschinen:

—    Prokops Jos. Söhne, Pardubitz.

—    Weipert J. Söhne, Stockerau b. Wien.

Wasserkühlanlagen-Füllung:

—    Raschig Dr. F., Ludwigshafen a. Rh. (Ringfüllungssystem.)

Wasserkunde:

Siehe Hydrologie.

Wasserleitungen

—    Bacon J. L. Fabrik für Zentralheizung, Ventilation und Luftbefeuch, tung. Wien, V. Schönbrunnerstraße 34.

—    Hilscher A., Ingenieur, Bauunternehmung und Installationsgeschäft, Graz, Amenstraße 14.

—    Maluschek & Cie., Etablissement für Gas- und Wasserleitungen, Wien XI., Glasergasse 11.

Wasserleitungsanlagen:

—    Pumpen- und Maschinen-Fabrik Füratsch A. G. m. b. H., Troppau. (Anzeige Seite 17.)

—    'Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Rührei' Oswald), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Wasserleitungsbau:

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bauunternehmung für Wasserversorgungen und Kanalisation, Wien, I., Doro-theergasse 7.

—    Fischer & Co., Laibach.

—    Hilscher A., Ing., Graz, Annenstr.

—    Hopferwieser Josef, Amstetten.

—    österr. Wasserwerks-Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark, Wien, VI.. Kasernengasse (Anzeige Seite 27.)

Wasserleitungseinrichtungen:

y Jos. & Co., Bau-Unterneh-Zagreb.

Wien,

IV.

(Anzeige

—    Latzei & Kutscha, Ingenieure, Wien, XVIli., Gentzgasse 166.

—    Oesterr. Tiefbau- u. Eisonbetongesell-schaft, G. m. b. H., Reichenberg, Tegetthofsfr. io. (S. Anzeige Seite 13.)

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Röhrer Oswald), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVIII., Theresiengasse 42/44.

Bezugsquellen u. dgl.. die hier aus irgend einem Grunde nicht äuge-

geben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:    ff

8 Waldheim-Eberle A.-G.. Technischer Verlag, Wien, VII. (Portovergütung!) B

si

1*60

Wasserleitungsrohre:

—    Hasenörl, Ulrich & Co., Röhrenhof, Wien, IV.

—    Österreichische Mannesmarmröhren-Werke, Gesellschaft m. b. H. Wien, IX., Währingerstrafle 6—8.

Wassermesser:

—    Andrae Carl, Wien, III burgerstraße 36.

—    Bopp & Reuther, G. m. b. H., Atz- | gersdorf bei Wien.

Ilain-

—    Leopolder & Sohn, Wien, III.. Erdbergstraße 52.

—    Pleskot Ad. R., Prag, Niklasstr. 8.

Lö- i

—    Schinzel Eduard, Wien, III wengasse 40.

—    Wassermesser-Werke, Ges. m. b.

II., Wien, V., Spengergasse 23.    i

Wassermischapparate:

—    Pongräcz & Bock, Wien, X., Bu- | cliengasse 15.

Wasserreinigungsanlagen:

—    Klinkhoff Hans, Ing., Wien, I.. Brandstätte 3.

—    Overhoff Julius, Wien, IX.

Wasserreinigungsapparate:

—    Permutit-Filter-Gesellscliaft m. b. H., Wien, XVIII., Gentzgasse 166.

Wasserreservoire und Wassertürme:

—    Oesterreische Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft G. m. b. H.. Reichenberg, Tegetthofstraße 10. (Anzeige Seite 13.)

Wasser-Rückkühlanlagen:

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Oswald Rührer), Brunnen-, Pumpen- und Maschinenbauanstalt, Wien, XVITT.. Theresiengasse 42/41.

Wasserstandgläserschutz:

Siehe Schutzgläser.

Wasserstands-Fernzeiger:

—    Klingel- Rieh., G. m. b. II., Gumpoldskirchen.

—    Lechner J. & Co., Frankfurt a. M.

—    Siemens & Halske, A.-G., Wien, III.

Wassertrotz „Antaquid“:

—    Deutsche Kahneisen-Gesellschaft | Jordahl & Co., Berlin W. 35, Potsdamerstraße 103 a.

Wassertürme.

gemauert oder in Eisenbeton:

(’ustodis Alphons. Wien, Penzingerstraße ir>7 Tel. 35563.

—    Rella N. & Neffe. Wien. TX.

Wasserversorgung :

—    Adolf & Holuschka, Ingenieure, Bau-untemehmung für Wasserversorgung u. Kanalisation. Wien,!, Dorotheerg. 7.

—    Dirnböck Hans, Graz, Eggenbergerstraße 16 .

—    Hopferwieser J., Amstetten, N.-ö.

—    Klinger Rieh., G. m. b. H., Gumpoldskirchen bei Wien.

—    .Müller TI. R., G. m. b. II., Linz a.D.

—    Nordböhmische Wasserbau-Aktiengesellschaft, Aussig.

—• österr. Wasserwerks-Baugesellsch., Flegel, Karl & Stark, Ingenieure, Wien, VI., Kasernengasse 15. Siehe Anzeige Seite

XIII..

27.

Wasserversorgung.

automatische Hauswasserversor-gung:

Klinger Rieh., G. m. b. II., Gumpoldskirchen bei Wien.

—    Thiem & Töwe, Halle a. d. Saale.

Wasserversorgungsanlagen:

—    Garvenswerke, Maschinen-, Pumpen-Waagenfahrik, IV. Garvens. Wien. II.. Hand Iskai 130/ 47. (Anz. S. 21.1

—    Hammelrath H. & Co., G. in. b. H., Köln-Müngersdorf.

—    Hubmer & Hass, Bau- undlnstallations-Unternehmung für gesundheitstechnische Anlagen, Klagenfurt.

—    Neuwirth Vinzenz, Kupferschmied. Wasser- und Gasinstallateur, Iglau.

—    Nordböhm. Wasserbau-Aktiengesell- , scliaft, Aussig.

—    Rabl’s Anton Nachf. (Inh. Oswald Röhrer), Brunnen-. Pumpen- und Maschinenhauanstalt. Wien. XV11I., Theresiengasse 42/44.

—    Wasserleitungsbau-Unternehmung Hermann Stark, Aussig a. d. E.

¹ Wasserversorgungs-Vorarbeiten:

— Adolf & Holuschka. Ingenieure, Bau-fttr

Wasserversorgungen und Kanalisation. Wien, I., Dorotheergasse 7.

Unternehmung

Wasserturbinen:

Wasserversorgung

von Städten und kleineren Orten: Siehe Wasserbesehaffuner.

— Rüsch-Werke Dornbirn. Vorarlberg, i Wasserwerkeinrichtungen:

— Städtereinigung- und Ingenieurbau-Akt.-Ges., Wiesbaden, Rbeinstr. 32.

—    Voith J. M., St. Pölten.

—    Weipert J. & Söhne, Stockerei, N.-ö.

Wegwalzen:

Siehe Straßenpflege, dann Straßenwalzen.

Wehrbauten:

—    PraSil, Brüder & Co., Prag-Lieben.

—    Roth J. W., Neugersdorf i. S. und Warnsdorf i. B.

—    Voith J. M., Wien, IV., Alleeg. 24. j

Weichen:

—    Ungarische Waggon- u. Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, Györ.

—    Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, Witkowitz.

Weichholztischler:

—    Wiener Weichmöbelfabrik Johann Staf, Wien, XVI.

Weißkalkmörtel-Dichtungsmittel:

—    Chemische Fabrik Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

Weißmetall:

— Hille & Müller, Groß-Schönau bei Schluckenau, Böhmen.

Wellblechbauten:

Siehe auch Eisenkonstruktionen.

— Schall J., Eisenkonstrukteur, Brünn.

Wellbleche:

—    Glaser Ant., Prag-Karolinental.

—    Gridl lg., Wien, V., Bacherplatz 3.

Wellrohre:

—    Borsig, A. Berg- und Hütten-Ver-waltung, Borsigwerk Oberschlesien.

Wendeltreppen, eiserne:

—    Alscher A. & Sohn, Bielitz.

—    Heger Karl, biirgerl. Kunst- und Bauschlosser, Wien. XVI.. Yppen-platz 10 und XVII.. Frauengasse 6.

—    Kopriwa Leopold, Wien, X., Favoritenstraße 217 a.

—    Wiesers Anton Söhne, Wien, X.

Wendeltreppen, gußeiserne:

- Exzellenz Ernst Graf Waldstein'sche Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz hei Pilsenetz. Böhmen.

Werftanlagen:

■— Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., Duisburg.

Werkstatteinrichtungen:

—    Herauf A., Wien, XX.

—    Schucliardt & Schütte, Wien, I.

Werkstätten-Betonbelag:

— Norddeutsche Vorsatz-Beton-Zentrale, Luigi Rizzotti, Bremen, He-melingerstraße 5.

Werkstättenpflasterungen:

—    Kommanditgesellschaft Guido Büt-gers, Wien, IX/i., Lichtensteinstr. 20.

Werkzeuge für alle Zwecke:

—    Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, Wien, Budapest, Prag.

Werkzeuge für das Bauwesen:

—    Bink Heinrich, Wien, XVI., Paui-kengasse 34.

—    Dochnall & Hoffmann, Baden bei Wien, Waltersdorferstraße 42.

—    Erdmenger & Co., G. m. b. H., Oderberg, Schlesien.

—    Finze Adolf & Co., Graz, Wickenburggasse 19.

—    Frohn Robert Sohn, Wien, IV., Hechtengasse 22.

—    Herauf A., Wien, XX.

—    Hasenörl, Ulrich & Co., Röhrenhof, Wien, IV., Wiedener Hauptstr. 32.

—    Kohmaier Franz, Wien, V., Stoll-berggasse 29.

—    Leutner & Riedl, Wien, IV., Hauptstraße 30.

Ing. Plewa Emil Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVII., Wattgasse 78/80.

Skfivan Ottokar, Kgl. Weinberge.

Werkzeuge für Holzbearbeitung:

—    Pfeiffer Anton, Neustadt a. T.

Werkzeugfabriken:

Gebr. Böhler & Co., Aktiengestll-Wien, I., Elisahetkstrafie 12.

—- Eisen-Handels- und Industrie-Aktiengesellschaft Greinltz, Graz.

—    Vogel & Noot, Wien, I., Landskron-gasse 5.

Werkzeugmaschinen:

—    Blau & Co., Wien, XX., Dresdnerstraße 68.

—    Dania Ernst & Comp., Wien, X., Leebgasse 4.

—    Dresch F. J. Söhne, Chemnitz i. S.

—    Fries de & Co., Akt.-Ges., Düsseldorf u. Wien, IV., Wied. Gürtel 28.

_ Neumanns Theodor Sohn, Wien, X.

—    Schönmann J., Prag, Hibernerg. 34.

—    Schüler L., Göppingen • (Württemberg), Zweigniederlassung Wien, IV.

m2 -

Windmotoren:

Werkzeugmaschinenkunde:

—    Kager er, Moderne Werkzeug- j — Bill L. & Co., Bodenbach a. d. E.

maschinen. Mit 126 Textfiguren und j __ Maschinenfabrik und techn,. Bu-16 Tabellen. 1910, (Techn. Praxis,    reau Ing. Jos. Schmiedt, Wien, IV.,

Bd. 3.) gebunden K 4.- . Verlag siehe | Margaretenstraßei.

Seite 40 im Anhänge.    i

—    Riedior, i ie Brandt’sche hydrau- Wintergarteninstallation.'

lische Gesteinsbohrmaschine. Mit 7 j Siehe Glashäussr oder Heizanlagen. Tafeln. 1877. K 9.- . Verlag siehe Seite 40 u. f.

Werkzeugschleifmaschinen:

—    Swatosch Franz X., Wien, V.,

Strohbachgasse 2.

Werkzeugstahl:

—    Gebr. Böhler & Co., Aktiengesellschaft, Wien. I., Elisabethstraße 12.

Werkzeug-Tiegeigußstähle:

—    Ternitzer Stahl- und Eisenwerke von Schoeller & Co., Wien, I., Wild-pretmarkt 10.

Wetterfeste Imprägnierung:

Siehe Farben, Imprägnierung usw.

Wetterfest macht „Stearit“:

Wohlfahrtseinrichtung:

j — Kraft, Arbeiterhäuser, Arbeiterkolonien und Wohlfahrtseinrichtungen, j Mit 91 Illustrationen. 1891. K 2.40. i Verlag siehe Seite 40—43.

— Kraft, Fabrikshygiene. Darstellung der neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für Arbeiterschutz und -Wohlfahrt. Mit 865 Illustrationen. 1891. K 6.—. Verlag siehe Seite 41. Müller, Städtische Wohlfahrtsein-richtungen. Mit 16 Figuren und 1 Tafel. 1910. Broschiert K 3.—. Gebunden K 3.80. Verlag siehe Seite 40.

Xylolith

Chemische Fabrik Traiskirchen bei

Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik j Györ. (Anzeige Seite 22.)

in

—    Terazzo-, Xylolith-und Zementwarenwerke Heirich Kriwanek. Wien, XII., Wienerbergstraße 6. (Anzeige S. 17.)

—    Natter Georg & Co., Bregenz, Vorarlberg.

Wetterseiten-Trockenlegung:

—    Barthel Michael & Comp., Wien, X.

—    Deutsche Kahneisen-Gesellschaft Jordahl & Co., Berlin, W. 35, Potsdamerstraße 103 a.

—    Frischauer & Comp., Farbenfabriken, Wien, VI., Gumpendorfer- j Straße 41.

—    Jahreiß .1. G. & Iloenig, Watproof-Werke, Wien, III.,Landstr. Hauptstr.

Wienerweis.

Mühlendorfer Kreide- und Bleistift- | fabrik Actiengesellschaft, Wien, IX., j Liechtensteinstiaße 130 a. (Anzeige j Seite 28.)

Winden:

—    Aufziige-

nand Grün, Wien, VI., Mollardgasse 51.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen. Vertretuug: Ebbs & Eadinger, B ien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körut 17.

—    Guthmann August, Ing., Sieding-Stixenstein, N.-ö.

—    Glitsche Stefan, Wien, XVII.

—    Sorauer Maschinenfabrik vorm. Wilhelm Haecliel, Wien, II., Weiß-gärberlände 10.

—    Weiter Elektrizitäts- u. Hebezeug-Werke, Akt.-Ges., Köln-Zollstock 17.

und Maschinenfabrik Ferdi-

Xylolith-Fußböden :

- Stäuber & Co., Wien, IX., Währinger-straiie 6X.

Zahnräder:

— Giess, Noricumwerke, Graz.

— Wottle Martin & Eduard, Wien, V.

Zäune, fäulniswidrige

Siebe Betonpfähle oder Holzimprägnierung.

| Zechenhauseinrichtungen:

Fuchs Alois, G. m. b. II., Mähr.-Ostrau.

Zeichengeräte:

Bier & Schöll. Wien. i.

—    Landsberger Arnold, Wien, XVI.

Zeichenmaßstäbe:

—    Eicliler Hermann, Aussig.

—    Löffler August, Wien, IV.

Zeichenpapiere:

Siehe auch Pauspapiere.

—    Schleicher Carl & Schüll, Düren, Rheinla nd.

Zeichnungsschränke:

—    „Jerry“, Co., Wien, I., Wiesinger-straße 5.

— Szalay Anton, Wien, XVII.

- Weber C. F..

—    Königshofer Zement-Fabrik, Wien,

III. , Am Heumarkt 10.

—    PodolerZemontfabrik,Prag,Jerusalem- | - Bacon J.L.,FabrikfürZentralheizung,

gasse :-sn.    Ventilation und Luitbefeuchtung,

7-,    '    ’    A    „ ,,    Wien, V., Schönbrunnerstrake 34.

—    Portland-Zementfabrik und Kalkbrennerei O. Ro-senberg, Mariaschein, Böhmen.

—    Stramberg-Witkowitzer Zementwerke A.-G., Stramberg, Mähren u. Wien,

IV. , Schwarzenbergplatz 13.

—    Trifailer-Kohlenwerks-Gesellschaft,

Wien, I., Falkestraße 1.

—    Vorarlberger Zementwerk Lorüns,

G. m. b. II., in Bludenz-Lorüns.

Mascliinen-

Leipzig.

Wien, V., Sieben-

—    Hubmer & Haas, Klagenfurt.

—    Kastl & Wentzke, Wien, V., Kleine Neugasse 23.

— Milischowski &

ge-

52.

Zeichnen:

—    Beyer, Die Nadelschrift zur Beschreibung von Zeichnungen, Plänen etc. K—. 80. Verlag siehe Seite 40.

—    Kuglmayr, Das gewerbliche Zeichnen für Gewerbeschulen und Gewebetreibende. Mit 2 Tafeln. 1892. K 1.20. Verlag siehe Seite 40—43.

Zeitschriften, bautechnische:

Siehe Anzeigen-Anhang auf den Seiten 31—43.

Zelte, wasserdichte:

— Sattler August Söhne, Fabrik wasserdichter Stoffe und Zelte, Graz. Landhausgasse 2. (Anzeige Seite 4.)

Zementdichtungsmittel:

— Chemische Fabrik in Traiskirchen bei Wien, Lieblein & Co., Zweigfabrik in Györ. (Anzeige Seite 22.)

Zementdichtungsmittel „Pinarin“ :

Aktiengesellschaft, Kratzau i. Böhmen. (Anzeige S. 7.)

Zementfabriken:

—    Edelmann & Comp., Ludesch, Vorarl-berg.

—    Hauptverkaufsstelle österr. Zementfabriken, Ges. m. b. II., Wien, III., Ditscheinergasse 2.

Hoffmann & Co., Linz, O -ü.

Zementfarben:

—    König Gebrüder, Wien, X., Eugengasse 06.

—    Hessel Louis & Co., Wien, XII.

Zementindustrie, Maschinen für die:

—    Allgemeine Baumaschinen-Gesell-schaft m. b. H., Wien, VIII., Laudongasse 55.

—    Gaspary Dr. & Co., fabrik, Markranstädt bei

—    Internationale Baumaschinenfabrik, A.-G., Neustadt a. d. Haardt.

Zementrohrformen:

—    Gaspary Dr. & Co., Baumaschinen-fabrik. Markranstädt bei Leipzig.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13, Budapest, VI., Terez-Körüt 17.

Zementrohrstampfmaschinen:

—    Ing. Eugen Pilz, Wien, IV., Louisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A.-G., Neustadt a. Haardt.

—    Kgl. Bayr. Hüttenamt Sonthofen, Vertretung: Ebbs & Radinger, Wien, IV., Alleegasse 13. Budapest, VI.. Terez-Körüt 17.

Zementsäulen aus Beton:

—    Ing. Eugen Pilz, Technisches Bureau, Wien, IV., Luisengasse 35.

Zementverkittungen:

—    Matscheko J. & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Trostgasse 100. (Anzeige Seite li.)

Zementwaren :

—    Umlauft Jos. & Co., G. m. b. H., Bodenbach a. E. (Anzeige Seite 13.)

—    J. Matscheko & Schrödl, Kunststeinfabrik, Wien, X., Trostgassse 100. (Anzeige Seite li.)

—    Necas .Johann, Kremsier.

—    Ilanschmann F., Graz.

Zentralheizungen :

— Bode Max & Co.

brunngasse 44.

—- Brückner Willi. & Co., Wien, III., Baumgasse 5/7.

—    Gesellschaft für moderne Bauausstattung m. b. II., Wien, IV., Schwindgasse 19.

—    Habie Hans, Wien, IV., Phorusg. 14.

—    Heim II., Baden bei Wien.

—    Hoerner & Dantine, Wien, I., Weih-burggasse 27.

Fritsche, In nieure, Wien, III-, Baumgasse Rudolf H. K., k. u. k. Hofl., Pilsen.

-    Stötka J., Prag-Kgl. Weinberge.

—    Thiergärtner & Stöhr, A.-G., Wien, I., Graben 29.

_- Zentralheizungswerke, A.-G., Wien, XVI., Lerchenfeldergürtel 53.

Zentralheizung und Ventilation:

—    Baier Job. & Co., G. m. b. H., Brünn.

—    Fuchs Alois, G. m. b. H., Spezialfabrik für gesundheitstechniscne Anlagen, M.-Ostrau.

—    Hubmer & Haas, Bau- und Installations-Unternehmung für gesundheitstechnische Anlagen, Klagenfurt.

Fabrik; Wien, 8—10. (Anzeige

Ziegeleimaschinen :

— Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn.

—    Fischer & Schachtitz, Wien, IX., — Maschinenfabrik und Eisengießerei,

—    Weise & Monski, Halle a. d. S.    A.-G., Marchegg.

—    Pumpen- und Maschinenfabrik A.

Füratsch, G. m. H., Troppau (Anzeige Seite 17).

Ziegelfabriks- und Wien, L. Karls-

Zentrifugalpumpen :

Zentrifugaltrockenmaschinen:

—    Gärtner & Knopp,

XIII., Linzerstraße Seite 9.)

Zentrifugal- und Turbinenpumpen:

—    Gravenswerke Maschinen-, Pumpen und Wagenfabriß W. Garvens, Wien, II. Handelskai 130/147. (Anz. S. 21.)

Zerkleinerungsanlagen:

—    Ing Eugen Pilz, Wien, IV., Luisengasse 35. Generalvertreter der Internationalen Baumaschinenfabrik A. G., Neustadt a. Haardt.

—    Maschinenfabrik H. Bi. Gläser, (Eigentümer Ing. M. Luzzatto) Wien. X., Quellenstraße 149.

Zerkleinerungsmaschinen:

für alle Hartmaterialien:

—    Elbertzhägen & Glassner, Mähr.-Ostrau.

•— Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

—    Maschinenfabrik H. R. Gläser (M. Luzzato), Wien, X., Quelleng. 149.

—    Hopf Job. & Co.. Wien, IX., Siccard burggasse 4.

—    Humboldt, Österr. Maschinenbau-Anstalt, G. m. b. H., Wien, IV., Wied-nergürtel 28.

—    Baubitschek Jak., Prag-Bubna.

Zerlegbare Häuser:

—    Christoph & Unmack, Bunzendorf bei Friedland in Böhmen und Wien, VI.. Stiftgasse 6.

—    Höfler L. & R., Ges. m. b. H., Mödling bei Wien.

Zeugwaren, Schaufeln etc.:

—    Teplitzer Eisenwerke, Schaufel- u. Zeugwarenfabrik, G. m. b. II., Prag.

—    Leutner & Riedl, Wien, IV.

—    Vogel & Noot, Wien, I., Landskrong.

—    Weinberger Karl F., Wien, XVI.

Ziegelaufzüge:

—    Ing. Emil Plewa Maschinen- und Motorenfabrik, Wien, XVII., Wattg.

Ziegeldecker:

—    Polzer & Niernsee. Wien, V.

— Müller F. J., Prag, VII.

Ziegel jeder Art

—    Ludwig Kametz, Teschen. Baumeister, Dampf-Ziegeleien- und Steinbrüche-Besitzer. (Anzeige Seite 14.)

—    Rieseneder Franz, Urfahr bei Linz. O.-ö.

—    Verein der Settenzer Kalk- u. Ziegelwerke in Settenz b. Teplitz, Böhmen.

—    Wienerberger t Bau-Gesellschaft, platz l. (Anzeige Seite 24.)

Ziegelwerke:

—    Aktiengesellschaft der Wiener Ziegelwerke, Wien, I., Schottenbastei 16.

—    Fulda Eugen, Architekt, Teschen. Lannacher Dachziegel- u. Tonwarenfabrik F. Kandier, Lannach b. Stainz, Steiermark.

—    Moravia-Ziegelwerke G. m. b. H., Wien, IV., Alleegasse 26.

—    Steingaßner Martin, Frättingsdorf, bei Mistelbach, N.-ö.

Steirische Baugesellschaft in Graz.

—    Vidic & Co., Laibach.

—    Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, Wien, I., Karlspl. Siehe Anzeige Seite 24.

Zimmereigeschäfte:

—    Bauindustrie-Gesellschaft Urbanitzky & Friedland, Hallenbau-Unterneli-mung, Wien, L, Stock im Eisenplatz 3.

—    „Bugh“, Bogendach- und Hallenbau-Gesellschaft m. b. H., Wien, IV.

—    Kohn Adolf & Co., Brünn.

—    Österr. Stephansdachgesellschaft m. b. H., Wien, XIII. S. Anzeige S. 3.

—    Thieme & Co., Leitmeritz a. E., (Anzeige Seite 29).

Zimmermeister

—    Lehner Jos., Inhaber: Simon Weißbacher, Stadtzimmermeister und gerichtl. beeideter Sachverständiger, Laibach.

— Otte Hermann, Stadtzimmermeister, Wien, XX., Wintergasse 44.

Zink:

-— Neurath Jacob, Wien, II., Untere Augartenstraße 15/17.

—    A.-G. der österr.-Ungar. Zinkwalzwerke, Oderfurt, Mähren.

—    österr. Metallhüttenwerke, Ges. m. b. H„ Wien, XI.

Zinkbleche:

-— Frankl A. Herrn. & Söhne, Wien, II., Rueppgasse 9/11.

-— Winiwarter G., Wien, I., Getreidemarkt 8.

Zinkornamente:

—    Joh. Stegmann Söhne, Budweis. (Anzeige Seite 30 im Anhänge.)

—    Lefnär Heinrich, Wien, VII.

Zinnrohre und -bleche:

—    Franke & Scholz, Römerstadt, Mähr.

Zirbelholzmöbel:

—    Wiener Weichmöbelfabrik Staf Job.. Wien, XVI., Grangib au er ga s s e 19. Siehe Anzeige Seite 12.

Zivil-Ingenieure:

Siehe Sachverständige,

Zivilingenieur für Maschinenbau:

—    H. Schmidt, Aussig, Kudlichstraße 11. (Anzeige Seite 27.)

Zug, Anlagen für künstlichen:

—    Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn.

Zündapparate, elektrische:

—    Magnet-Zentrale, Wien, XVIII.

Zündmittel:

—    Feuchtinger, Spreng- und Ziind-mittelmagazme (Sprengmittel-V erord-nungen). Mit 9 Tafeln. 1907. K 9.00. Verlag siehe Seite 49—43.

Zylinderöle:

Siehe Öle, oder Technische Fette.

Zwischenwände, schalldämpfende :

—    Vereinigte Zditz-Hrobetzer Korksteinwerke, G. m. b. H., Prag, Mariengasse 18.

Anzeigen-Anhang W

£& Bezugsquellen u. dgl., die hier aus irgend einem Grunde nicht ange- A f    geben sein sollten, nennt bereitwilligst und kostenfrei:    W

■ Waldheim-Eberle A.-G.. Technischer Verlag. Wien, VII. (Portovergütung!) ■

ANZEIGEN

) durch Fa Izha fei n

IK=

Feuchte Wand Falztafel Kosmos <—* mit Luftkanälen <— trockener Verputz.

A-*

„KOSMOS” li ||Mfl

von A.W.Andernach

15

fn Beuel am Rhein. .Schuld ■ Marke Muster u.Prospekt M? 20a umsonst u.postfrei.

ZI

*ü)icfilebjMvuly

f^iäum&duAdu

CI/WCls-^M&XlU/Zs

^e^ite^mötieß'A

falsches Reichs'^

Vom Kgl. Mater. -Prüfungsamt Gr. - Ijichter-felde geprüft auf einen Wasserdruck von 6,84 Atmosphären. Sehr ausgiebig u. billig. Muster und Prospekt Nr. 20 bi gratis.

A. W. Andernach

Beue! am Rhein.

vnxldicrae S1 all decken

c=

Ä > m~

CD -

CQ

-M    _ ~0

Q) 0 C

8 £ %*<

^ CD O cs> SZ

i 8**1

c (Ö E

© ©

I cg CO

Mi®,

CD , e CD o

»ff 5 1

0:8

ö"s!

It

B¹

ft

p;f -ä

.'ft.. *

Fabriksüberdachung

ÖSTERREICHISCHE

STEPHANSDACHGESELLSCHAFT

WIEN, XIII/1, Bernbrunngasse 39

Wir bauen weitgespannte Dachkonstruktionen aus Holz, nach Patent Stephan ohne Zwischenstützen, für

FABRIKS=HALLENBAUTEN JEDER ART

jeder Spannweite und Eindeckungsart. Ausführung von Vollwand- und Gitterträgern. Billiger als jeder Holzoder Eisendachstuhl.

Rascher Aufbau, geringes Gewicht, gefällige Wirkung.

Genehmigt und verwendet vom Kriegs- und Eisenbahn-Ministerium. Ausgeführt gegen zwei ::    Millionen Quadratmeter Dachfläche ::

::    Erstklassige Empfehlungen    ::

Schriften, Angebote und Entwürfe kostenlos.

TORRID

ges. gesch.

■ Feuersichere Asbest-Fußböden für alle Gebrauchs- und Luxuszwecke, Linoleumkorkestrich, Stampfholzböden für Fabriken

Lieferant staatlicher und städtischer Behörden I

TORRID-WERKE

TROPPAU,

L. H. Schindler, Teschnerstr. 26—30 Telephon 247, Telegramme: Torrid-Troppau

Wasserdichte Wagendecken und Pferdedecken Zelte aller Art, Hanfschläuche

in gesetzlich geschützter Marke „Panther“

Wasserdichte Anzüge, Mäntel etc.

August Sattler Söhne

Fabrik und Weberei Graz.

Feld-, Forst- und Industriebahnen, normal-und schmalspuriges Anschluß ::    geieise

Projektierung und Bau Eigenes Baubureau

rpa*¹¹¹

prflg

VII

.793

\Vien

IX

4*

Roes

Moderne Transportanlagen, Bremsberge, Aufzüge» Drahtseilbahnen, Hängebahnen

Spezialfabrikate:

sonie“ und

Betonmischmaschinen „Ran-feuersichere Türen Patent „Kücken“ System „Heidenwag“.

AUSTROCKNUNG

UND

LÜFTUNG

PATENT

•iiiiiiiiiiiili;iiiii:iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii!iliiiiliiiillliiliiiiliilliiiiiilliiilillllllllliiiiiliilli!iliiinill

SYSTEM

llllltlllllllillllllllilllilHIIIIIIIJIHllllllHIIIIIIHItllllllllltlllllllllllülHIÜIIIIIIItlllllllllllll

SCHUTZMARKE

KNAPEN

TELEF

.10072

KNAPEN-GMBH WIEN VITHEOBALDG 8 ERFOLG GARANTIERT

iMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiHiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiipiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiii

PROSPEKTE UND OFFERTE KOSTENLOS HUNDERTE AUSGEFÜHRTER ARBEITEN FÜR ZIVIL-, MILITÄR-, KIRCHEN-BEHÖRDEN UND PRIVATE. — KEIN ANSTRICH, KEIN VERDECKEN, SONDERN GRÜNDLICHE U.

DAUERNDE BESEITIGUNG VON NÄSSE

HAUSSCHWAMM U. SCHLECHTER LUFT

üBSsgfeSf

^/erlade-

Anlagen.

Fabriks-

Schornsteinbau

und Reparaturen ohne Betriebsstörung!

Kesseleinmauerungen, = Ofenbauten für alle Industriezweige Wassertürme eigener Konstruktion

Über 4000 Bauten ausgeführt, darunter für die größte Kraft-zentrale in Buropa, Gemeinde Wien—städtische Elektrizitätswerke (120.000 H P), 28.000m Dampfkesselheizfl. mit 140 Wanderrostfeuerungen eingemauert und vier der größten Schornsteine mit 45 m¹ Mündungsquerschnitt ausgeführt.

L. Gussenbauer & Sohn

L£i

CU

se'lbahnen

ßiy

ältestes and leistungsfähigstes Spezialgeschäft

Wien, IV/2, Karolineng. 17. Telephon 2301.

C. F. Weber, Aktiengesellschaft

Kratzau = Böhmen

Leipzig-Plagwitz, Bamberg, Berlin W 9, Breslau, München, Muttenz-Basel, Schkeuditz

Dacheindeckung:

Isolierung, Ashaltierung:

Asphalt=Isolierungen in jeder Ausführung;

AsphaItin=Isolierplatten mit Jute-und Pappeeinlage aus reinem Naturasphalt;

Holzzement=, Natur-, und Kunstasphalt-Kitte, Karbolineum ;

Spezialität: Webers Asphaltindach (doppel- und dreilagiges Preß-kiesdach;

Semptalin=Eindeckung, einfach und doppelt; '

Lieferung von Dachpappen, be-sandet und unbesandet, feuer- , sicher; teerfreier, geruchloser, Zement- und Mörtel Dichtungssäurefester und feuersicherer i mittel PINARIN;

Falzbautafeln ANKER usw. Spezialität: Grundwasser = iso-lierungen unter Garantie

Spezial-Dach-und Isolierpappe SEMPTALIN

Dachlack, schwarz und rot;

Preise, Kostenanschläge, Beschreibungen, Muster, Voranschläge und Besuche kostenfrei

ifijtal FRIEDR.

I* SIEMENS WI

1 FABRIK K. K. PRIV. BELEUGHTUNGS- UND f 1 HEIZAPPARATE, WIEN, IX., Alserstr. 20. I

Großküchenanlagen für Gas-, Kohlen-::    und Dampfheizung.    ::

16.177

Gaskocher, Gasbügeleisen, Gaskochherde, Gaskochkessel, Gasbrat- und Backschränke, Gaswärmeschränke, Gasheizöfen.

oc

1 FranzKoczor,Wien,XI.,Leberstr.24e I

§| Fabrik von Drahtgeweben und Drahtgeflechten für ES | Einzäunungen sowie für Monier= und Stukkaturarbeiten aa und dergleichen — Blechperforieranstalt p

OQ(MIM>OqDPOCMJDOnriinnf*-«^Of*rT>Org~g>OfJCPOC>rTnoan^OCM~»^Of»~K)OOCM)OqDPOaaDOf»~»^Of»rTnoq nr>iä irnrymm inf «ir.fW'Dncn^nfBinf'ginfmnn ■innmnri'T>nnri)n(B ^inwini« hiQi* »mn

Einfriedungsgitter für Villen

QoaoDoaaDoaciDOi

onaoDoaaDocxjooc

>01

lOODDOODDOl IOXXOCODOI

loappoappoi

>oacDc>oacK)a<

toqopoaopo <

\o

lOULJDOOODCO

»nnmoaoDro

liefert billigst und raschest in solider Ausführung sowie ::    auch alle einschlägigen Erzeugnisse ::

| Musterbuch und Voranschläge gratis und franko j

nfiW

n'ii

i¹

SCHAMOTTE Ü.TONWAREN

FABRIK LRDIETZ.PRAG.

FEINKLINKER MOSAIKPLATTEN-GLASIERTE WANDFLIESEN-KERAMISCH ES SGRAFFITO-HOCHFEÜER FESTE SCHAMOTTEWAREN STEINZEUGRÖHREN

Lichtpause- und Lichtpausedruck - Anstalt

Heinrich Riehl

Wien, XVIII 2, Wallriesstr. 43

liefert alle Arten von Lichtpausen, sowie Lichtpausen-Aluminium-Drucke auf bestem Papier. Erzeugung von Liclitpausepapieren für Negativ und Positiv. Lichtpausen stets frisch und zu mäßigen Preisen.

Fernspruch Nr. 19319

Postsparkassa Nr. 22780

Vereinigte Chamottefabriken

Gegründet 1850.

Stammfabrik Saarau,

(vorm. C. Kulmiz)

Ges. m. b. H. in Halbsladt (Böhmen).

Filialfabrik Markt Redwitz.

Gegründet 1850.

Feuerfeste Produkte jeglicher Art, hochbasische Chamotte* steine, Dinasteine, Retorten, Muffeln, Chamottemörtel.

Vollständige Zustellung nach gegebenen oder eigenen Zeichnungen sämtlicher Ofen- und Feuerungsanlagen, komplet ausgeführt zur Inbetriebsetzung, wie:

Retortenöfen, Kalköfen, Hochöfen, Ofenanlagen für die keramische, Cement*, Glas*, chem. und Hüttenindustrie, überhaupt beste feuerfeste Thone, Chamotte*, Hafen* und Muffelthon, Kaolin.

Jährliche Leistungsfähigkeit 120 Millionen Kilo geformte gebrannte Chamottewaren. Verladung auf eigenen Bahngeleisen in Halbstadt.

Telephon interurban Nr, I.

Telegrammadresse: „Feuerfest“, Halbstadt.

Wäsche-Rollen

Die anerkannt besten, bisher unerreichten

Wasch-, Auswinde- u, a. Wäschereimaschinen

»r- flnrlclitoitij Von Pampfwäscherciett

erzeugt Österreich-Ungarns größte Spezial-Fabrik

Gärdtner & Knopp (Camillo Gärdtner)

Wien, XIII. (Penzingt, Linzerstraße 8/10.

Preiskmnte, Kosteavoranschläge, RentaMlitätsöereclmiiiigen Kostenlos.

IBS RI I ■■ Bl

■■ RB ■!

■n «* hi

BB

BR BR B BB BBB

Georg Bicliler & Co.

Inhaber:

Ingenieur F. Waldmann

Teplitz-Schönau Böhm.

Telephon Nr. 234

übernehmen die Ausführung von

Schornsteinbauten, Schornsteinen mit Wasserhochbehältern, Erhöhungen und Reparaturen alter Schornsteine, Kesseleinmauerungen, Flugaschenfängern, Feuerungsanlagen für die verschiedensten Brennstoffe, industriellen Ofenbauten, Maschinenfundamenten, modernenKesselhaus-Ausriistungen mit Instrumenten und Apparaten, künstlichen Zuganlagen.

Über 1000 Anlagen ausgeführt, darunter ein Kamin von 100 m Höhe und 5,0 m obere lichte Weite.

Ingenieurbesuche und Vor-j :: anschläge kostenlos.

ANTON GENERT

TEPLITZ-SCHÖNAU, 933

Spezial-Geschäft für alle Arten

TROCKENLUFT- KÜHLANLAGEN

Isolierungen mit Eisverwendung od. Maschinenbetrieb

Fachmännischer Berater des österreichischen Vereines für Kälte-Industrie Verfasser und Herausgeber des ersten fachmännischen Werkes über den Bau von Trocken/uft - Kühlanlagen

I J. MATSCHEKO & SCHRÖDL

I. OST. KUNSTSTEIN- UND ZEMENTWARENFABRIK

ATELIER FÜR BILDHAUER- UND ARCHITEKTUR-ARBEITEN Telephon 53525. Wien, X., TROSTSTRASSE 100. Telephon 53525.

l'auf-

Xnkrustat'on ganzer Fassaden, Vestibüls. Portale. Säulen etc. Bearbeitung wie Naturstein. Renovierung alter Steindenkmäier unter Wahruug des alten Stein-charakteiS. Htrstellung aller Bildhauerarbeiten, (Jrinsteine, Brunnen, Jardinieren, Gartendekorationen, Figuren, Vasen, Grotten, Pergolas etc. ausser in Kunststein auch in jedem anderen Material Kirchenarbeiten, Türme, Altäre, Kanzel, becken u. s. w. Verkauf von Kunststelnmaterialien zur selbständigen Vornahme jedweder Steinausbe'st-rungen Ferner Spezialkitte für Holzverfugungen und Fußböden, (gjg} Spezialität: Stiegenstufenausbesserung' und Wandeckensohutz. BjSSj

Teplitzer Asphaltwerke Büsscher & Hoffmann

Teplitz in Böhmen

Dachpappen-, Asphalt- und Teerpro-duktenfabriken

Gegründet 1852

Gegründet 1852

Eindeckungen: Doppeldach, verbessertes Holzzementdach, Gewölbeabdeckungen mit Asphaltfilzplatten,Grundwasserisolierungen, Naturasphaltarbeiten, Trottoire, Kellereien, Fabriksräume

Fabrikation der teer- und asphaltfreien Spezialpappe

„Barusin“

Staatlich als feuersicher anerkannt

Ausführliche Prospekte gratis.

Josef Siegel

ROULEAUX- UND JALOUSIEN-ERZEUGUNG

1/

TRAUTENAU, Lindenstraße (Böhmen)

C öß

Brettchen-Jalousien, Holz-, Leinen- u. Selbstroller-Rouleaux, Spitzenvorhänge u. Rollschutz wände in verschiedenen Qualitäten und Farbenmustern zu billigsten Preisen bei prompter, solider Bedienung- Reparaturen werde m jeder Alt übernommen. Agenten stets esuclit.

«2*

Wiener

SB

Weichmöbel

Fabrik

JOHANN STAF

Wien, XVI., Ganglbauerg. 19

Va

fj

Erstklassige, renommierte Weichholzmöbelfabrik für alle Arten von Möbeln, wie: Vorzimmer-, Küchen-, Speise-, Schlaf-, Herren-, Jagdzimmer sowie Villen- und Sanatorieneinrichtungen in geschmackvoller Ausführung. SPEZIALFABRIK FÜR SOLIDE ZIRBELHO LZ MÖBEL. :: Atelier für feinste Lackierung ::

\| Telephon: 33333

Gegründet: 1883 K

MAX EFFENBERGER

WIEN, VII/3.,

Tel. 38008

Zieglergasse 67 und Schottenfeldgasse 78

Tel. 38008

Spezialfabrik für Toilette und hygien. Einrichtungen als Waschtische, Bäder, Sanatorien und Heilanstalten, sowie alle einschlägigen Ausstattungsgegenstände. Katalog neu erschienen.

JOS. UMLAUFT & (O.

G. nt. b. H.

BODENBACH a. E.

Dachpappen-, Teerprodukte-, Isolierplatten-, Asphalt-, Zementwaren- u. Kunststein-Fabrik

Ringofen-

Dampfziegelei

Dachschiefer-

Handlung

Dachdeckerei, Eternit-Schiefer, Patent Hatschek Duebracholitdecken und Leichtwände

Verlangen Sie gefälligst Preisliste und Katalog

OESTERR£ICHISCHE

TIEFBAU- UND EISENBETONGESELLSCHAFT G. m. b. H.

REICHENBERG i. B.

Telephon Nummer 779

TEGETTHOFFSTR. 10

Telegramm-Adr.: Ote PROJEKTIERUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: Fabriks- und Hallenbauten, Silos, Brücken, Kanalisationen, Wasserkraftanlagen, Fundierungen für Gas-behälter, Maschinen und Turbinen. Pfahlgründungen besonderer Art

♦ .......... 1 1 !♦

LUDWIG KAMETZ

< Baumeister, TESCHEN, Ö.-Schlesien t

Steinbrüche- und Ziegeleibesitzer. Spezialist für Industriebauten und gemauerte Essen. Erzeugung von Steinmetzarbeiten aller Art aus weißem und grünem Sandstein.

X Radialsteine, Dachfalz- und Biberschwanz-⁴ Dachziegel, Hourdisziegel bis 1.50 m Länge t Drainrohre, Loch- und Gesimsziegel, Brunnen- ► ziegel, Decken- und Verblendsteine

♦

läJ

Pf

Korfund-Isolierung

Intern. Baufach-Ausstellung Leipzig 1913

:: GOLDENE MEDAILLE ::

•Jo

Tif]

Wirz

-.■».will

hat sich seit Jahren bei Maschinen aller Art gegen die Übertragung von Vibrationen und Geräuschen bestens bewährt. Schalldämpf. Träger-, Decken-, und Fußboden-Isolierung Gewebebauplatten, impr. Filz, ::    Schwingungsdämpfer etc. ::

Man verlange vor Aufstellung

der Maschinen unsere Vorschläge und Prospekte

Ges. für Beseitigung von Erschütterungen und Geräuschen

Gesellschaft m. b. H.

Genest & Stössel

Wien, XYIII/1., Währicgerstr. 123. Tel. 11699. Tel.-Adr. Geneststössel

Allererste Referenzen Langjährige Erfahrungen

HOURDIS-DECKE

Billigste, leichteste u. einfachste Decken-::    konstruktion für jeden Zwack! ::

Von jedermann sofort zu verlegen!

Ohne Gerüste, ohne Einschalung

Hourdis in Längen von 0’50 bis 1'50 m liefern:

GÖD1NGER ZIEGELWERKE BRÜDER REDLICH, GÜDING (Mähren)

Muster und Offerte gratis und franko!

<vVC^rA

ö" a/'

i

OlmGtzer Asbestsclieferwerke

Obransky & Prucek in Olmütz

Dauerhaft! Sturmfest! Bruchfest! Leicht! Im Feuer ganz ungefährlich

UMBAU resp. REKONSTRUKTION

unökonomischer Dampfanlagen

P«!

Neubaugürtel 4.

Ausführung von Schornstein-Reparaturen onne Betriebstörung. Erbauer des höchsten Schornsteines der Erde von 140 Meter Höhe.

\i

Jllustrierte Prospekte und. Anschläge kostenfrei

Niederl. für Ungarn: Budapest, V., Visegrädi utca 25.

GANZ ÖSTERREICH

#1

kennt Jägerndorf als eine der größten Tuchfabriksstädte der Monarchie. Der Bezug von Herren- und Damenstoffen-, wie auch schlesischer Leinenwaren direkt vom Fabriksplatze

bedeutet daher für jeden Privaten eine ganz bedeutende Ersparnis. Verlangen Sie demzufolge kostenlose Zusendung meiner reichhaltigen Musterkollektion, damit sie sich von der unerreichten Billigkeit und vorzüglichen Qualität meiner Waren überzeugen können. — Insbesondere bemustere ich Rests zu tatsächlichen Spottpreisen.

Tuchversandhaus

FRANZ SCHMIDT, Jägerndorf Nr. 502, Öst.-Schlesien.

DACHSCHIEFER

liefern billigst FERD. BEHER SOHNE, Rodenbach a. E.

Brunnenpumpen, Baupumpen,Wasserleitungsanlagen, Brunnenbauten, Tiefbohrungen, Jauchepumpen, Latrinenreinigungsapparate, Garten-und Feuerspritzen empfiehlt billigst unter Garantie

A. Füratsch, G. m. b. H., Troppau

ESHSHJSHSfHHSSHülBSHjilSiHSfHHiBiBiHSjHjjniEHBiHinSHifliSiHiHjiniSHiHi

Bj)

Pester Versicherungsanstalt |

Gegründet 1864.    Gegründet 1864.

^ Bar eingezahltes Aktienkapital 4 Millionen Kronen, jjjj

Die Gewinn- und Prämienreserven betragen mehr als 34‘9 Millionen Kronen, daher die Anstalt über einen Garantiefonds von über siebenunddreißig Millionen Kronen verfügt.

V.    auf das Leben des Menschen; §

VI.    gegen körperliche Unfälle 0 der Menschen (Einzel-, 0 Reise- und lebenslängliche 0 Eisenbahn-Unfallversiche- 0 rungen) und gegen Haft* 0 Pflichtversicherungen; 0

Einbruchsdiebstahl. 0

Die Gesellschaft leistet Versicherungengzu sehr mäßigen ::    Prämiensätzen:    ::

® I. Gegen Brandschäden durch Feuer, Blitz oder Explosion;

rg II. gegen Bruchschäden an Spiegelscheiben in Fenstern, Türen oder Möbeln;

0 III. gegen Transportschaden;

V1L gegen

0 IV. gegen Hagelschaden;

ni Die Gesellschaft, deren Direktion in Budapest, V., Adlergasse 10 (im eigenen ?■ E Hause) sich befindet, ist in der ganzen Monarchie vertreten ; in Wien du, ch ihre 0 General-Agentschaft, I., Börsegasse 14 (im eigenen Hause); in Prag, Marien 0 CB gasse 2 (im eigenen Hause); in Graz, Neuthorgasse SO; in Brünn, CI £■ : :    Zeile Nr. 27; in Lemberg, Batorego.    : ; g

HSEBEBEBEBEBEDEBECPHEfiEaEEEBEBPyEEfDttEBEBSEBPEEBffiHCBEBftEyS

Terrazzo=, Xylolith= und Zementwaren=Werke

HEINRICH KRIWANEK

Wien, XII/1, Wienerbergsfraße 6 Telephon 82.307

GRANITO= und TERRAZZO=Pflasterungen Fugenlose u. feuersichere LITHOLEUMBODEN Zementwaren und Eckenschutz :: Baumaterialien-Handlung ::

lii

VOLLKOMMENSTE AUSNÜTZUNG DER TEUEREN BRENNMATERIALIEN

- ERREICHT MAN NUR MIT —

SWOBODA” DAUERBRANDOFEN

__„AUTOMAT“ __

T*'*" j

AUTOMATOFEN

BAUGESELLSCHAFT

ft»

ALOIS SWOBODA&Co

WIEN,

■.Ti

tr.

XVIII., Theresiengasse 1. Ecke Jörgerstraße,

nächst der Stadtbahnhaltestelle,, Alserstraße“.

mos*»!«

Moderne Swoboda-Ka-Rogistr. Schutzmarke, mine. Luftheizungsanla- tci bdh AN

Automatiken sind nur    r.. .....    «....    *

dann echt, wenn obige    9®^ fUT Villen, Säle,

Sclratmarke in der    Spitäler etc.

Aschentür eingepragt ist.

Nr. 19081

Julius Juhos & Gü

Comptoir u. Magazine: II., Nordbahnstr. 42

Betoneisen-, Trägerlager- und Werksplatz:

Wien, X., Sonnwendgasse Nr. 1—3

liefern sofort vom Vorrat u. zu billigsten Preisen

itl Gewalzte Träger und U-Eisen,

ff} genietete Träger, gußeiserne /

^ Säulen u. Schläuche, Betonrund-

I eisen aus Flußeisenmaterial, |j|

' Stab- u. Fassoneisen, Grob- u. 1 Feinbleche in affen Dimensionen 1

Schmiedeeiserne Röhren jeder Art

stumpf u. überlappt geschweißtsowieinnahtloser Erzeugung; ferner mittels Wasserglas maschinell geschweifte Rohren u. Hohlkörper bester Qualität

FERDO STEJSKAL’S Nachfolger

ARMIN SCHREINER

ZAGREB (Kroatien)

Generalvertretung und Niederlage der Ersten Kroat. = Slav. Ton= und Schamottewarenfabrik ::    „ZAGORKA“    ::

empfiehlt in vorzüglicher Qualität und zu billigsten Preisen:

„Zagorka“=DoppeIfaIzdachziegeI (PatentWienerberger); K eramiü, Mosaik* und Klinkerpflasterplatten; Fassadeverkleidungsplatten; glasierte Wandplatten (Fliesen); Steinzeugrohre; Rauchfangauf* Sätze; Klinkerziegel für Mauerpfeiler; Fahrstraßenkeramitsteine; Schamotteziegel und Schamottemörtel für alle Industiiezweige; hochfeuerfeste Schamotte = Backofenplatten; Sparherdkacheln; Schamottekachelofen; glasierte Dachziegel; Sparherde mit Kachelverkleidung; etc. — Übernimmt sowohl Lieferungen als auch Ausführung kompletter Arbeiten franko jeder Bahnstation

Kostenvoranschläge und Muster auf Verlangen

Telegr.-Adr.: ZAGORKA-ZAGREB

Brief-Adr.: ARMIN SCHREINER-ZAGREB.

FILIALE in SARAJEVO

•f

Wasserlöslicher Mörtelzusatz, macht Putz und Beton vollkommen wasserdicht.

Vorzügliches Mittel zur Abdichtung von Grundwasserandrang.

Prospekte und technischa Auskunft kostenlos.

ö'STERR. CERESIT-GESELLSCHAFT H. B. H.

Telephon Nr. 93146.

WIEN, XIX 2, Eisenbahnstr. 61.

KORKSTEINFABRIK A.-G. vorm. KLEINER &BOKMAYER

Zentralbureau: WIEN, VI-, Köstlergasse Nr. 7

Telephon: Wien Nr. 1058, 3975 und 11471. Telegrammadresse: Telephonkorksteinfabrik, Wien. Fabriken in Mödling bei Wien u. Budapest-Köbänya

Patent Emulgit - Korksteine,

spezifisch leichtestes Baumaterial, bestes Isoliermiitel gegen Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, besonders geignet für Dachverschalungen in Fabriksgebäuden, Stallungen, Riegelwandverkleidungen, Herstellung leichter Zwischenwände, Einbau von Dachwohnungen usw.

Pat. Reform-Korksteine

wärme-, V wasser-

und frostbeständiges Isoliermaterial für Eiskeller, Kühlanlagen. Bierdepots, Bierabziehhallen, Gär- und Lagerkeller, Trockenlegung feuchter Mauern.

Thflrmalil feuerbeständiges Isoliermaterial für ■ flCSi IT1 Cfll 11, Überhitzer - Anlagen, Dampfkessel, Zylinder, Heißwindleitungen, Backöfen, Feuerungsanlagen usw.

Kieselguhr-Wärmeschutzmassen

Übernahme aller ins Isolierfach einschlagenden Arbeiten und Ausführung derselben durch geschultes Personal unter Garantie.

Ält este und leistungsfähigste Fabrik der Branche. Man verlange Spezialprospekte, Preislisten und Muster.

DatnpfajprafebaU'Geselbchaft m. b. j(. Wien, VI., Wallgisse 39

erzeugt und liefert

Anlagen

Wasser

Filtrations-Sterilisations-Enteisenungs-Entmanganungs-Entsäuerungs-Enthärtungs-

jeden Umfanges für Industrien, Städte und Gemeinden.

ABWASSERKLÄRANLAGEN

VORWÄRMER, ENTÖLER, KONDENSATPUMPEN

von Benzin. Spiritus

IICIA/

MIT und OHNE :SCHUTZGAS:

DABEG-

FEUER- und EXPLOSIONSSICHERE

Einlagerung

DUMPEN

■    für jeden Zweck:

5iSÄJL

bi

ism

'««UVj

ML_LJ&h

IBS

|f&£;.

«Ifes

ws

Hg*

ISWptegSP

Haus- und Brunnenpumpen,    Plungerpumpen,

Pumpen für Villen u. Wohnhäuser,    Zentrifugalpumpen,

Fabriksanlagen, öffentl. Brunnen,    Turbinenpumpen,

Baupumpen, Diaphragma-    Dampf- u. Luftpumpen,

oder Membranpumpen,    Kompressoren usw.

Hydropneumatische Wasserversorgungsanlagen.

IWAAGEN

w aller Arten und Größen:

Dezimal- und Lautgewichts- Fuhrwerkswaagen,

waagen, Sackwaagen, Lagerhauswaagen,

Brücken- u. Wagonwaagen, Balkenwaagen usw.

GARVENSWERKE

Maschinen-, Pumpen- u. Waagenfabrik, W. GARVENS

WIEN

Zentrale:

II., Handelskai 130147

Husterlager:

I., Schwarzenbergstr. 6 147

PREISLISTEN GRATIS UND FRANKO

STETTINER CHAMOTTEFABRIK ACTIEN-GES. vorm. DIDIER

BODENBACH

FÜR DRAHTNACHRICHTEN: DIDIER BODENBACH

::    Stammfabrik: Stettin    ::

Filialfabrik: Niederlahnstein a. Rhein

Auf zahlreichen Ausstellungen mit ersten Preisen ausgezeichnet: Hochfeuerfeste erstklassigste Erzeugnisse für alle Industrien; |a Silikasteine für Martinöfen, hochbasische und hochsaure Steine aller Art für Hochofen-, Stahlofen-und Gießereibetrieb, Spezialsteine, Pfannensteine, Stopfen und Muscheln usw.; Bau ganzer Gaswerke und Gasofenanlagen nach modernsten Systemen; für Glashüttenbetriebe anerkannt erstklassigste Wannensteine für Wannenöfen, Bankplatten, Dinas usw.; Muffeln für Porzellanbrennereien, Steine für Kalk- u. Cementfabriken usw.

- machen von Beton und Weißkalkmörtel

feuchter Mauern und Bäume

Schlagseiten und Weißkalk-Fassaden bewirkt nur

WASSERDICHT TROCKENLEGUNG WETTERFESTE

„STEARIT“

Unentbehrlich für jeden Neubau

Verlangen Sie Prospekt 1 von der

CHEMISCHEN FABRIK Traiskirchen bei Wien :: LIEBLEIN & CO. ::

r?

m.

jSHt Eeparaturlofe BaeKdeckun^enWe^erfesle

u^iinU'

wys///s

WB

sMWMMWmWM'-

sS\W\N»

eh

^re/?A//r

/jr

gv,

O/

äPi

Nur dann echi wenn jede PJaife diejSeschüizie Wörimarke

S^V

M&vki,

ötemit

VERLANGEN/IE MU/TER im» PRO/PEKT!

LEICHT STURMSICHER

DAUERHAFT BRUCHFEST

WIENERBERGER ZIEGELFABRIKS-

UND

BAUGESELLSCHAFT

WIEN, I, KARLSPLATZ 1

Telephon Nr. 824, 2490, 10375 = Telegrammadresse: = WIENERBERGER ZIEGELFABRIK, Wien 14 Ziegel- und Tonwarenfabriken in Niederösterreich, Ungarn und Kroatien, Tongruben in K ummnußbaum und Preschen

ERZEUGNISSE:

Ziegel aller Art. Mauer-, Gewölb- und Pflasterziegel, gewöhnliche, einfach-und doppelt geschlämmte Handschlag- und Maschinenziegel, voll und gelocht, poröse Ziegel, Kaminformsteine. Formziegel nach Zeichnung,

Biberschwanz-Dachziegel, uaturfarbig, schwarz imprägniert, rot engobiert, in verschiedenen Farben imprägniert und glasiert, in mehreren Größen.

Dachfalzziegel, Preßfalz- und Strangfalzziegel, Schuppenfalzziegel, Falzfirstziegel, Dachfenster, Walmglocken- und Spitzen, naturfarbig, schwarz imprägniert, rot engobiert und auch glasiert.

Drainag-eröhren und dazugehörige Schiebemuffen in mehreren Lichtweiten.

Fußbodenplatten Mettlacher Art, einfarbig und mit Zeichnung, glatt, gerippt und gekerbt.

Stilarten für

Klinkerplatten, glatt, gerippt und gekuppt in verschiedenen Stärken für Fußsteige, Einfahrten, Höfe, Hahnhofgänge u. dgl.,

Wandfliesen glasiert, einfarbig, dessiniert, Majolika und in allen Bäder, Küchen, Vorhäuser. Wirtschaften, Kaffeehäuser etc.

Terrakotten. Figuren, Vasen, Bauornamente, Medaillons, Springbrunnengruppen und Gartendekoration.

Kachelofen und Kamine in allen Stilarten, Sparlierde, Wandbrunnen, Badewannen aus Kacheln und Fliesen.

sröhren, Fassonstücke, Gefäße,

Steinzeugwaren, Kanal- und Wasserleitung:

• •ii.

Futterbarren und Tröge, Wannen und Schal

Fassade-Verkleidungsplatten in der Art des Ziegelrohbaues in verschiedenen Farben, glasiert und unglasiert.

Keramit-Straßenpflastersteine für mit Schwerfuhrwerk stark befahrene Straßen, Einfahrten, Höfe etz.

Kalksandzieg'el (Hartsteine) für gewöhnliches Mauerwerk, Fassonsteine und Verblender.

Formstein-Balkendecke „System Seidel^, billige Massivdecke, geringe Konstruktionshöhe, schalldicht, kein Aufenthalt in der Bauführung, patentiert in allen Staaten.

Ausführliche Kostenvoranschläg'e auf Wunsch kostenlos.

Man bittet, den Firmenwortlaut und die Adresse genau zu beachten

a>

:Q

©

03

Ul

_3

CO

Z |    £

UJ    CO

mi

sz

u.

(0

lichkeit

cc

Jederzeitige Baubereitschaft

a?

«=£

05 05 C CD 0 ja ©

-a c

•ES

ö) C c

15 J w E

Bauwerken

Maschineller und auch Hand-

Baubetrieb

Ausführungsrecht für

ÖSTERREICH

A. Porr. Betonbau - Unter -

nehmung, Gesellschaft m. b. H.

WIEN, I., Schenkenstraße 8/10.

Ausführung von Beton- und

Eisenbetonbauten aller Art.

tf

73

cö

CD

j©

>.

>£-j&äk

Z|

'^P

'* ■■ v ■- ' P IC -

iS

_£Z

L—

ui

JZ

Up

■ ■

»fi

“ö 3 C

<g

.Q

LZ

Unabhängig von der Tiefen-

läge des tragfähigen Grundes

Vollkommen einwandfreie wis-

±ö

03 2 CÖ E 03

cic o£

ff, fei

S? CT-g © i c -

ml -50

55 5s

O c _©

fl fl

|| gg

|f ®5

Herstellung von Pfählen unter-

03

c2

03

l~

03

cö

keit

Herstellung im allerschlech-

.c

o

CÖ

T7

CÖ

Grundwasser

© © ■o -o

O O © 1= m ⁰³

S=°

3 C

CÖZD O „

0 OJ

=-s

2.9

Überschreitung derselben

Billigstes System unter allen

künstlichen Gründungen mit

J33

UJ

_©

©3

3tÖ

-w

Beton

'S

03

WDr

PRAGER MASCHINENBAUAKTIEN-GESELLSCHAFT

(vormals Skoda, Ruston, Bromovsky, u. Ringhoffer)

ZENTRALE IN ’ PRAG-SMICHOW WERKE IN PRAG-SMICHOW, KÖNIGGRÄTZ U. ADAMSTHAL

Präzis ions-Heißdampf-maschinen, Rohölmotoren, Dampfkessel verschieden, Systeme, Dampfturbinen Turbokompressen, Schlachthofeinrichtungen :: und Kühlanlagen usw.::

Eiserne Brücken u. Konstruktionen, Zentralheizungsanlagen, Transportable Bahnen, Dampfstraßenwalzen, Apparate für Kadaver- und Müll-::    Verwertung usw.

4608

fPeriiuscfien

sind tiefschwarz und deshalb hervorragend geeignet für Zeichnungen, welche vervielfältigt werden sollen. Sie sind zuverlässig wasserfest, lassen sich in gleichmäßigen Flächen jeder Größe an-legen, sowohl unverdünnt, als auch in Verdünnung bis zum hellsten Grau. Ohne weitere Präparation zum Zeichnen auf Pauspapier verwendbar. Überall erhältlich. Man achte auf die Schutzmarke (jMtOl und den Namen des Fabrikanten: Günther Wagner Hannover und Wien X/l.

FLEGEL, KARL & STARK, Ingenieure Wien, VI., Kasernengasse Nr. 15

Österreich. WasscrwerHs-Banifesellschaft

Ausführung von Wasserversorgungsanlagen, Kanalisationen, Projektver-fassung, Vorarbeiten, Besuche u. Ratschläge kostenlos, Prima Referenzen

Telephon interurb. Nr. 234

Telegramme: Wasserbau Wien

jpMWmMKWKWKWMflig

$ Die Hauptverkaufsstelle Österr. ^ S Zementfabriken Ges. m. b. H. £

Wien, III/2, Ditscheinergasse 2

5734

offeriert

PORTLAND- und SCHLACKEN-ZEMENT von, die Normen des Österr. Ingenieur- und Architektenvereines weit übertreffender Qualität, aus ihren in allen Kroniändern der Monarchie gelegenen Zementfabriken. Die Hauptverkaufs-stelle ist in der Lage, selbst den größten Bedarf K nach allen Relationen stets promptest zu decken V Telsgrammadr.: „Zeinentverband Wien“ Teleph, 3760 u. 6443

ZIVILiNGENIEUR FÜR MASCHINENBAU

HEINRICH SCHMIDT

handelsgerichtlich beeideter Sachverständiger

AUSSIG, Kudlichstraße 11

Fachgutachten, Schätzungen maschineller Anlagen. Erwirkung von Patenten für alle Staaten. Patentamtlich befugt und beeidet

Fernspruch: -Patentbüro Aussig“

Fernruf 423/VIII

ALOIS UHRHANN jun. ^

Ingenieur für Glasofenbau    £

EICHWALD bei Teplitz in Böhmen a

Anlage ganzer Glasfabriken

Projektierung, Erbauung, Inbetriebsetzung

Umbauten und Reparaturen aller Hafen-Wannen und Nebenöfen.

Lieferung von

Bau- u. Detail-Plänen, Kosten-Anschlägen, Material-Verzeichnissen.

Ausführung der Bauten miteige-nen geschuitenGlasöfenmaurern.

LACKE

Emaillackfarben EMOLIN-t maillackfarbe Fußbodenlackfarbe Heizkörperlacke Rostschutzfarben

in bester Qualität für alle Industriezweige Abbeizmittel

rs

Aluminiumfarbe, hitzebeständig RAPID OL-Härteöl Dekorationslacke

erzeugen s REICHHOLD, FLÜGGER & BOECKING

§ Lackfabrik, WIEN, XXL, Kagran. Telephon: 98170, 98171. § BK3ESK3S2®3lü®322®gEg®g25®3fflSäia32J®3Ea®32J®3Bä^3ffi®g2ä®3®

„MÜHLENDORFER KREIDE- UND BLEISTIFTFABRIK AKTIEN-GESELLSCHAFT“

WIEN, IX/4, LIECHTENSTEINSTRASSE NR. 130a.

Telephon Nr. 14.138. Telegramme: Kreidemühl Wien.

WIENERWEISS ₃₀₀    GLASERKITT

Spezialerzeugnis: HYD ROCH ROM IN.

Beste Malerfarbe für Fassaden und Innenräume. — Erste Referenzen.

OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1    C. SCHEMBER & SOHNE f

g k. u. k. Hoflieferanten, Wien—Atzgersdorf g

| WÄGEMITTEL FÜR JEDEN ZWECK |

O    O

2    Spezialität: Automatische Wagen. 2 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

₀0CKI3D0CXS0CB=K)0CE3D0CXIK30CK=JC)acX300CX3D0aC3C)0CM^D0aE3D0aC3D0aOD0aC3D0aEM>0CXIM>0CM3D00

| FRITZ THIEME, LEITMERITZ a. d. E. 1

B    Landungsplatz.    8

B Dampfsägewerk und Holzhandlung, mech. Holzbearbeitungswerkstätte, Dampftischlerei, g § Kistenfabrik. Telegramm-Adresse: Thieme Leitmeritz. — Postsparkassenkonto Nr. 63J37. a D — Telephon 14. Lager in allen Sorten Rund- und Kanthölzern, prima trockenes Tischler- | o material in Fichte, Kiefer, Eiche, Weiß- u. Rotbuche, Erle, Esche, Ahorn etc. etc. o S Dachschindeln, Fußböden, rauh u. gehobelt, Dachpappleisten, Fußleisten, Dach-, Decken- g ü u. Spalierlatten etc. etc. Stollen, einstielig und geviertelt in allen Dimensionen. Anferti- Q o gung von Kantholz nach Aufgabe. Ausführung von Tischlerarbeiten für Kirchen, Schulen, o S    Krankenhäuser, Theater, Villen, Veranden, Holzhäuser etc.    H

FRITZ THIEME & Co., LEITMERITZ

Anfertigung von Zimmermannsarbeiten von der einfachsten bis zur schwierigsten Kon- § struktion zu soliden Preisen.

IOQDDOCZJOOO

OOC

infwnnmnnfrrnnnrni

OCMlKJOCRJUOCMJDOCmPOaPDOaCJOOm ■jOULjjO

BAUM ATERI ALIEN-GESCHÄFT

BETONBAU-UNTERNEHMUNG

LUDWIG HINTZ

Gipsdielen-, Zementwaren-und Kunststein-Fabrik Steinbrüohe, Schottererzeugung, Felsen- und Stollensprengungen mit Maschinenbetrieb

BAUGESCHÄFT

HINTZ&UILRICH

Ausführung aller Baumeisterarbeiten, Kanalisierungen, Straßen-u. Wasserbauten, Kessel- u. Ofenmauerungen und Arbeiten mit feuerfesten Materialien

Postu.Bahn: BRUCKa.M.

Telegramm: Hintz, Bruck a.M. Fernsprecher Nr. 35 (interurban) Postsparkassen-Konto Nr. 90227

Erstklassige

Lederriemen

(bis 400 mm breite, Riemen stets lagernd!)

für normale Triebe, für schwierige Triebe, für Dynamo, für feuchte Räume, wasserdicht gekittet und imprägniert, für Werkzeug-Maschinen usw. usw. empfiehlt

Friedrich Mautner

Wien, IX

Liechtensteinstraße 8

Prag, II

Fleischhackergasse 10

GEGRÜNDET 1866.

Gegenseitiger

GEGRÜNDET 1866.

I Versicherungs-Verein |

für Montanwerke, Maschinen-u.Metallfabriken WIEN, I., Schottenring 5 (Heßgasse 7) versichert geg. Brand-, Blitz- u. Explosionsschäden |

PITTEL & BRAUSEWETTER

BETON- UND EISENBETONBAUUNTERNEHMUNG

beh. aut. Bauingenieurbureau, konz. Baumeister,

WEN, NA, GUSSHAUSSTRASSE 16

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN :

BIELITZ, BRÜNN, INNSBRUCK, KARLSBAD, LEOBEN, LINZ, MÄHRISCH-SCHÖNBERG, PRAG, SALZBURG. TESCHEN, TRAUTENAU, TRIEST IN UNGARN :

PITTEL & BRAUSEWETTER, BETON, - BRÜCKEN- u. TIEFBAUAKTIENGESELLSCHAFT BUDAPEST, V., POZSONY, V.

g|g<*Hngffiggiffigg<»igffig|g[g|gg.gffi»gffiggggfflgig|g

LEHMANN &WENTZEL

BUCH- und KUNSTHANDLUNG

Gesellschaft m. b. H.

ih

WIEN, I., KA'RNTNERSTRASSE 30.

Verkaufsstelle der österr. Patentschriften.

Größtes Lager von Werken der technischen Literatur, der Architektur und des Kunstgewerbes.

Alle Unterrichtswerke sind vorrätig.

Der von uns herausgegebene

LITERATUR-BERICHT bringt vierteljährig eine Übersicht der Neuerscheinungen auf allen Gebieten der technischen Literatur und wird kostenlos abgegeben.

Kataloge umsonst.    ::

♦ iggggi*mmggggggggggggg g

Frz:— \A

Schmer

ßOC^TflBEM

WflPPE-ff

ÄÖNJTGOj

Bezugsquelle für die in diesem Buche Seite 481 beschriebenen Schilder, Tafeln usw.

Österreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst.

Amtliches Fachblatt herausgegeben von den k. k. Ministerien für öffentliche Arbeiten, der Finanzen, des Handels, der Eisenbahnen und des Ackerbaues.

Jährlich f<2 Hefte iu Quart mit vielen Abbildungen und Tafeln. Bezugspreis fttr Österreich-Ungarn ganzjährig K24.— ; für das Ausland (durch den Buchhandel) 20 Mark.

Die „Österreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst“ verfolgt in systematischer Weise vornehmlich alle Fortschritte auf den Gebieten des Ingenieurwesens, der Architektur, des Hochbaues, des Straßen- und Brückenbaues, des Bergbaues, der Land- und Forstwirtschaft und aller technischen Hilfswissenschaften unter besonderer Berücksichtigung aller Ausführungen des Staates, der Länder, der Gemeinden, der Eisenbahnen und anderen öffentlichen Körperschaften. Dem bau- und ingenieurtechnischen Inhalte folgt ein für die Geschäftswelt höchst wichtiger

technisch-kommerzieller Anhang

mit den Baumaterialien - Marktpreisberichten (monatlich), Nachrichten über öffentliche und private Bauprojekte in ganz Österreich, Ausschreibungen der Baubehörden und Ämter und einem Einreichungsterminkalender. Das Blatt ist darum ein wertvolles Organ für alle am Bauwesen in irgend einer Hinsicht beteiligten Kreise, für Baumeister, Unternehmer, Industrielle, ferner für alle Baubehörden, Eisenbahn-, Berg- und Hüttenbetriebe etc.

DflF* Man verlange Probehefte kostenlos von der Verwaltung: Wien, VII., Andreasgasse Nr. 17.

Solche Aufsätze, die für die „Österr. Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst“ zu umfangreich sind und eine besonders große Zahl von Abbildungen und Tafeln erfordern, bringt die gleichfalls amtliche

Allgemeine Bauzeitung

gegründet 1836 von Professor Ludwig Förster, seit 1896 herausgegeben von den

k. k. Ministerien für öffentliche Arbeiten, der Finanzen, des Handels, der Eisenbahnen und des Ackerbaues.

Vierteljährlich erscheint ein Heft in CiroßfoHofonnat mit fi bis 8 Bogen Text und 12 bis 20 Kunstdrucktafeln. Bezugspreis für Österreich-Ungarn ganzjährig K 24.—; für das Ausland (durch den Buchhandel) *20 Mark. Einzelne Hefte K 8.— (7 Mark).

Pf* Probehefte dieser Zeitschrift können der hohen Herstellungskosten wegen nicht umsonst abgegeben werden, jedoch legt jede Buchhandlung oder die Verwaltung: Wien, VH., Andreasgasse Nr. 17 bereitwillig ein Heft zur Ansicht vor.

Wichtiges Studienmaterial für jeden Angehörigen des Baufaches!

Zweck und Form im Hochbau I

Teil I:

Die Formgestaltung der einfachen Baumassen

von Dipl. Ing. A. Muschter.

Etwa 12 Bogen Umfang. — Preis Mark 4.20.

daß man nur wünschen

unbewußtes, selbst-

Was in dem vorliegenden Buche von Material, Form, Entwurf, gutem Verhältnis der Massen, Harmonie des architektonischen Aufbaues, der Verwertung wohlüberlegter Kontraste, von den einfachsten Grundformen an bis zum weiten Gebiet städtebaulichen Gestaltens gesagt wird, ist so kerngesund und beherzigenswert, kann, daß solche Gedanken bald wieder verständliches Allgemeingut der zum Bauen Berufenen werden.

Baupolizeiliche Mitteilungen Hannover.

Deutsche Konkurrenzen

vereinigt mit Architektur-Konkurrenzen

Herausgeber: Baurat Professor A. Neumeister.

Bezugspreis für den Band (12 aufeinanderfolgende Hefte) Mark 15.—. Einzelne Hefte Mark 1.80. — Ein Probeheft nach Wahl Mark 1.30.

In ihren bis jetzt erschienenen nahezu 375 Heften bietet die Sammlung eine Fülle von Anregungen für alle Angehörigen des Baufaches, sie ist zweifellos

das unentbehrliche Studienmaterial des Architekten.

Kleinhaus oder Mietkaserne ?

Ein Beitrag zur Lösung der Frage in Form einer ausgeführten „Kleinhaussiedelung in Düsseldorf“ von Architekt D. W. B. Willy Krüger. Sonderheft der Deutschen Konkurrenzen Herausgeber Baurat Professor A. Neumeister-Karlsruhe.

43 ganzseitige Abbildungen, 24 Seiten Text, broschiert 3 Mark. Hoffentlich findet das Werk, dem man den Walilspruch ,Klein, aber mein' hinzufügen möchte, recht viele Anhänger.

Deutsche Bauhütte.

Kleinere städtische und ländliche

Bauten in herrischer Bauweise

Ausschreiben des Ausschusses zur Förderung bergischer Bauweise.

144 Abbildungen, darunter farbige. — Preis 10 Mark.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Verlagsbuchhandlung für technische Literatur

M. KRAYN, Berlin W. 10

Soeben erschien:

Die Asbestzement-schlefer-Fabrikation

Praktisches Handbuch für technische und kaufmännische Beamte der Asbest-, Zement-, Pappen u. Ba uindustrie, sowie zum Unterricht in Fachschulen

von K. A. Weniger, Ingenieur 14 Bogen, groß 8°, mit 64 Abbildungen und 5 Tafeln Preis: geheftet iW 8.50, gebunden M 10.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag selbst.

Fenerwehrtechniscbe

Zeitschrift

Herausgegeben von V. WENDT, Königlicher Baurat

Die Zeitschrift umfaßt fachtechnisch das Gebiet der Feuerbekämpfung und des Feuerschutzes

und berichtet über alle Neuerungen in eingehendster Weise Besonders werden berücksichtigt:

Feuersicherheit bei Baukonstruktionen, wie Feuersicherheit der Wände, Decken, Dächer, Türen, Verglasungen usw.,

Bau und Anlagen von Feuerwaffen usw.

Erscheint am 5. und 20. eines jeden Monats. Bezugspreis: M 12.~ jährlich, M 3.— vierteljährlich. Für das Ausland M 15.60 jährlich, M 3.90 vierteljährlich. Preis des einzelnen Heftes 75 Pf. Bestellungen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und den Verlag.

Probenummer auf Wunsch kostenfrei.

Schnelle und verläßliche Auskunft über österreichische Fortschritte und Arbeit in Technik und Wirtschaft nur in der

RUNDSCHAU FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT

Mit Warenmarkt der technischen Artikel

Organ des österreichischen Verbandes des Vereines Deutscher Ingenieure, des Vereines der Techniker in Oberösterreich, des Ingenieur- u. Architektenvereines in Karlsbad, des Technischen Klubs in Salzburg und des Vereines der Ingenieure in Tirol und Vorarlberg

Herausgeber Dipl. Ingenieur Alfred Birk, Zivilingenieur, Prof, der k. k. deutschen Techn. Hochschule, Prag. Verlag von Heinrich Mercy Sohn, Verlagsabteilung, Prag, II., Herrengasse 12. :: Redakteure: Dr. Ingenieur

H. Fuchs, Professor an der k. k. deutschen Staatsgewerbeschule, Pilsen, Ingenieur K. N. Sille, Prag, und Ingenieur K. E. Eiss, Prag. :: Generalvertretung für Deutschland: Bibliogr. Zentralverlag, G. m. b. H., Berlin W. 50, Spichernstraße 17. :: Postsparkassa-Konto 52.177. :: Telefon 1935. :: Erscheint zweimal monatlich. Ganzjähriger Bezugspreis K 24- — , für Deutschland M. 24- — , für die Länder des Weltpost-::    Vereins Frcs. 30—, einzelne Nummer KT— ::

SCHRIFTLEITUNG: Prag, II., Smetanagasse Nr. 24

Bestes Insertionsorgan für in-und ausländische Firmen

Fachpresse, Verlagsgesellschaft m. b. H. in Heidelberg.

Wir verlegen folgende vier Zeitschriften:

Der städtische Tiefbau

Zeitschrift für neuzeitlichen Ausbau, technische, gesundheitliche und wirtschaftliche Entwicklung der Städte.

Gegründet von f Geh. Baürat Professor Dr.-lng. u. Dr. phil. Eduard Schmitt in Darmstadt. Herausgegeben und redigiert von Dr. Jakob Friedrich Meißner in

Heidelberg.

Erscheint jährlich 24 mal, Bezugspreis M. 4.— pro Quartal.

Der Brückenbau

Zentralorgan für Straßen- und Eisenbahnbrücken, Fußgänger-, Kanalund Gerüstbrücken. Zeitschrift für Entwurf und Berechnung, konstruktive Durchbildung, Fundierung, Bau und Unterhaltung von Holz*, Stein*, Eisen*, Beton* und Eisenbetonbrucken.

Unter wissenschaftlicher Leitung erster Fach-Autoritäten, redigiert von Hochschuldozent Dr. Jakob Friedrich Meißner in Heidelberg.

Erscheint jährlich 24 mal, Bezugspreis M. 4.— pro Quartal.

Der Mühlen« und Speicherbau

Internationale Zeitschrift für Baumeister, Ingenieure, Techniker und Anstalten des Mühlen- und Speicherbaues, für Wasserbautechniker und Mühlenbesitzer.

Zentralorgan für Bau und Einrichtung von Getreide-, Graupen-, Haferschäl-. Reis- und Sagomühlen, Trocknereien, Grießfabriken, Öl-, Kork-, Knochen-, Gips-, Zement-, Phosphat- und Walkmühlen, von Sägewerken, Speichern und Lagerhäusern unter besonderer Berücksichtigung der Fortschritte auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues.

Herausgegeben und redigiert von Hochschuldozent Dr. Jakob Friedrich Meißner

in He delberg.

Erscheint jährlich 24 mal, Bezugspreis M. 4.— pro Quartal.

Das Hobel« und Sägewerk

Zentralorgan für die Interessen der Sägewerksbesitzer. Technische Zeitschrift für neuzeitliche Anlage und Einrichtung sowie für gewinnbringende Leitung von Hobel-, Spalt- und Sägewerken, Holzwarenfabriken und deren Nebenbetrieben.

Herausgegeben und redigiert von Hochschuldozent Dr. Jakob Friedrich Meißner

in Heidelberg.

Erscheint jährlich 24mal, Bezugspreis M. 2.— pro Quartal.

Probehefte stehen kostenfrei zur Verfügung!

Verlag Eduard Kosmack, Wien, I., Hegelgasse 19

Das Ehrenlahr Otto Wagners

Arbeiten seiner Schüler

Herausgegeben von Architekt Otto Schönthal

Mit 80 schwarzen u. mehrfarbigen Abbildungen u. einem Kupferdruckbildnis

Preis vornehm gebunden K 15.—

Eine Sammlung der besten Schülerarbeiten des letzten Lehrjahres, des sogenannten „Ehrenjahres“, Otto Wagners an der k. k. Wiener Kunstakademie

Der Architekt

Das Interieur

Monatshefte f. Wohnungs-Ausstattung u. angewandte Kunst

Preis d.Jahrgangs K 24.—

Seit15 Jahren vermitteltdieses hervorragende Fachblatt weiteren Kreisen die Kenntnis der modernen raumkünstler. Arbeiten Österreich - Ungarns. Allen jenen, die sich für die Bestrebungen der Wr. Kunstgewerbeschule u. den Kreis um sie interessieren, wird dieses mustergültig ausgestattete Kunstblatt ein unentbehrlicher Behelf sein

Monatshefte für Bauwesen :: und dekorative Kunst ::

Preis d. Jahrgangs K 24.—

Dieses im XX. Jahre erscheinende führende Kunstblatt gibt in mustergültigen großen Reproduktionen eine reiche Sammlung der besten Arbeiten erster Baukünstler Österreich Ungarns.

Bei der großen Rolle, die Österreich-Ungarn in der neuen Baukunst spielt, ist dieses schöne Fachblatt für jeden Baukünstler ein wichtiger Behelf

Die Blätter zählen zu ihren ständigen Mitarbeitern: Hofrat Otto Wagner, Reg -Rat Professor Josef Hoffmann, Oberbaurat Professor Jan Kotera, die Professoren Kolo Moser, Otto Prutscher, Karl Witzmann, die Architekten Hoppe, Kämmerer und Schönthal, Margold, Zotti. Lajta, Vägo u. v. a.

Von beiden Zeitschriften sind reichillustrierte Probebände ä K 3.— erhältlich

Moderne Fiächendekors

75 schwarze und vielfarbige Abbildungen auf 45 Tafeln

Preis in Mappe K 10.—

Eine reichhaltige Sammlung moderner Flächenmuster zur prakt. Verwendung in der Stoff-Tapeten- u. Teppich-Industrie, bei Malern, Raumkünstlern u. a. m.

(Profanbau)

Der Hochbau

Bd. I Fassadendetails

30 Tafeln 26:34 cm in Mappe

Preis K 3.60

„Das Werk präsentiert sich in seiner schön ausgestatteten Mappe sehr vornehm . • überhaupt billig . . mustergültige Fassaden“

(W. Bauindustrie-Zeitung)

Kleine Wohn-u. Bürohäuser

31 Tafeln in Mappe Herausgegeben von Prof. L. K. Mayer

Preis K 5.

„Die Lösungen sind in der Mehrzahl ganz vorzüglich . . . “

GESUNDHEIT

Zeitschrift für Land- und Stadtbauwesen

Insbesondere für Städtebau, Wasserversorgung, Kanalisation, Städtereinigung, Müllbeseitigung, Krematorien, Desinfektion, Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Badeanlagen, Krankenanstalten, Schlachthäuser, Markthallen, Schulen, Spiel-"    plätze usw.    ::

Organ des Verbandes der leitenden Gemeindebaubeamten

Organ für die Berichte der städtischen ::    Gesundheitskommissionen ::

Herausgegeben von Geh. Reg.-Rat Prof. J. BRIX, Direktor des Seminars für Städtebau und Professor an der Technischen Hochschule, Berlin

Monatlich zwei, meist illustrierte Hefte

Preis Mk. 4.— Vierteljahr!.

Probenummer kostenfrei

ZEITSCHRIFT FÜR KRANKENANSTALTEN

a ja

it

Wochenschrift für Bau, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Krankenhäuser, Kliniken, Lazarette, Irren- u. Pflegeanstalten, Heilstätten, Sanatorien etc.

Organ der Vereinigung der leitenden Verwaltungsbeamten von Krankenanstalten Deutschlands

Herausgegeben von Prof. Dr. Th. Deneke, Ärztl. Dir. des Krankenhauses St. Georg, Hamburg. — Verw. Dir. R- Helbig, Stadt. Krankenhaus St. Jakob, Leipzig. — Dr. Ing. F. Ruppel, ßaurat, Hamburg Preis Mk. 4.—. vierteljährlich. Probeheft unberechnet Verlag von Adress- u. bautechnischen Taschenbüchern sowie von Hand- u. Nachschlagewerken Verlagsverzeichnis auf Wunsch unberechnet Sonderprospekte nach Aufgabe des in Frage ::    kommenden Gebietes kostenfrei ::

F. LEINEWEBER, Verlagsbuchhandlung. LEIPZIG

(Defferretdjtfcf^Ungorifd)*

Pöntatt- n. lHrtiilljnliiillnf-3ritinii|

lütb fHuitbfdjau ber ^afdEjmeninbuftne.

Organ für Montan», @tfen= unb 9Jtatattinbuftrie, (5ifen= unb 'JJtetaflroarenfianbel, 9J}afd)hiertbau, (Sdjlofferei, ©penglerei ufro.

50. Saljrgimg.

1916.

50. Saljrgtwg.

Pränumerations-Preiss:

Österreich: ganzjährig . . K 16.— Deutschland: ganzjährig M. 15.— Ausland: ganzjährig Frs. 20. Einzelne Nummern 60 Heller.

Inseraten-Preise:

. . K 35. -

Ganze Seite . . . K 140.— Halbe Seite • . . . K 70.-Viertel Seite

Die fünffach gespaltene Nonpareillezeile 20 Heller.

Erscheint jeden 2. Sonntag mit der Beilage „Oesterr. Handelsjournal“.

Verlag der Komm.-Ges. Pappenheim & Co.

Hauptsächlichstes Verbreitungsgebiet:

Alle Berg- und Hüttenwerke Die meisten Maschinenfabriken Eisengießereien Me.allgießere en Armaturen fabriken Schlossereien Eisenhandlungen Eisenwarenha diungen Kohlenhandlungen Sehr viele Herren Ingenieure, Fabriksdirektoren usw.

) in

Österreich

Ungarn

Bosnien

Balkanländern

Außerdem zahlreiche große Betriebe in Deutschland, Rußland, Frankreich, Großbritannien, Belgien usw.

mr PROBENUNIMERN GRATIS “PI

Redaktion und Administration:

Telephon Nr. 66.

MEN I., Schulerstraße 20.

=ID

DRUCKEREI- UND VERLAGSAKTIENGESELLSCHAFT VORM. R.v. WALDHEIM, JOS. EBERLE&Co.

WIEN, VII., SEIDENGAffE 3-9

Herstellung aller Arten von Drucksorten in Buchdruck, Steindruck und Stahlstichtiefdruck etc.

Feine illustrierte Kataloge für alle Branchen.

Herstellung von illustrierten Werken und Zeitschriften.

Druck von Mode-Journalen, Mode-Katalogen und Mode-Reklamen in modernsier Ausführung. Die Zeichnungen dazu werden in unserer Spezial-Abteilung für Modezeichnungen hergestellt.

Vornehme Briefbögen und sonstige Geschäfts-Drucksachen in Stahl-stichdefdruck.

Künstlerische Illustrationsdrucke in allen Reproduktionsverfahren.

Drei- und Vierfarbendrucke.

Besondere Spezialität: erstklassige Künstler-Plakate von allergrößter Wirksamkeit nach Entwürfen namhafter Künstler.

Illustrierte Führer, Reisebroschüren und Hotel-Reklamen.

Herstellung aller Arten von Kalendern für den Haus- u. Geschäftsgebrauch.

Reklame-Drucksorten, Packungen, Etiketten, Siegel- und Reklame-Marken.

Herstellung von Wertpapieren, wie:

Obligationen, Aktien, Schecks, Wechselblankette, Lose, Kreditbriefe usw. usw. nach eigenem Geheim-Verfahren auf besonders präpariertem Wasserzeichen-Papier, wodurch größter Schutz gegen Nachahmungen gewährt wird.

Druck von Massenauflagen, Zeitungsbeilagen etc.

Spezialerzeugung von Trauerparten, Notenpapier, Zeichenpapier sowi8 Millimeterpapier.

Größtes Etablissement in Österreich-Ungarn für Notenstich und Notendruck.

[b]

EINE SAMMLUNG VON HAND- u. H1LFSBÜ CHERN AUS ALIEN ZWEIGEN DES TECHNISCHEN WISSENS

Die einzelnen Bände behandeln in gedrängter Form,ohne zu weitgehende theoretische Erörterungen, je ein besonderes, abgegrenztes Fachgebiet,sind reichlich illustriert, dauerhaft gebunden und niedrigim Preise. Die bishererschienenen 17 Bände,'denen in kurzen Zwischenräumenweitere folgen, sind von der Fachpresse ausnahmslos vorzüglich {    besprochen worden und fanden

einzeln käuflicn.

v?-

R5

<5!

F.WIELSCH

XX

Näneres bereitwilligst vom Verlage der Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft vorm. R. v. Waldheim, Jos. Eberle & Co Wien, VII., Andreasgasse 17, oder Leipzig: Otto Klemm.

Waldheim-Eberle A.-G., Technischer Verlag, Wien, VII,, Andreasgasse 17,

Empfehlenswerte Werke des gleichen Verlages.

a) Bauwesen.

■    '    ~    ‘ für eine unmittelbare Dimensionierung einfach und ideal be

wehrter Tragkonstruktionen (nebst einer Erläuterung). Zusammengestellt auf Grund der neuen österreichischen Eisenbetonvorschrift vom 15. Juni 1911 für jede Kombination einer beliebigen Stützlänge mit einer beliebigen, gleichmäßig verteilten Nutzbelastung. Von Ingenieur Karl Allitscli, k. k. Professor in Innsbruck, emer. Oberingenieur, beh. aut. und beeid. Geometer. Mit 6 Textfiguren und 6 lithographischen Tafeln. Preis K 2.40 = M 2.—.

Hilfsbuch für Bau-Ingenieure

88 Abbildungen. 3. Auflage. Preis gebunden K 5.— = M 5.

Von Dipl.-Ing. Alfred Birk, a. ö. Professor an der k. k. deutschen Technischen Hochschule in Prag. Mit

Der präktiSChe Baumeister ,l ecllllisc*!eö Hilfsbuch für angehende und geprüfte Baumeister.

Graphische Tabellen für die statische Berechnung einfacher Hochbaukonstruktionen

Tabelle^ für die rasche und sichere Berechnung von Platten, Balken und Plattenbalken aus Eisenbeton SaSStÄÄ

Von Ing. Franz Sartory. Mit 15 Textfignron und 12 Tafeln. Preis K 1.80 = M 1.—.

aut. Bauingenieur. Mit 7 Figuren im Texte. Preis gebunden K 1.50 — M. 3.80.

mit besonderer Berücksichtigung des Hochbaues und der einschlägigen Baugewerbe. Lehr-, Hilfs-, Nachschlagebuch und Konstruktionsbehelf für Baukundige, Studierende, Gebäudeverwalter usw. Von Franz Titscher. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Atlas (125 Tafeln). Preis in Halbleinen gebunden K 26.50 = M 22.50, in Ganzleinen K 28.— — M 23.80.

Die Baukunde

sowie der alten und neuen Bauwerke und Monumente. Von Architekt F. W. Fr öd e, emer. Dombauleiter etc. Mit 108 Illustrationen. Preis gebunden K 7. = M 6.—.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen bearbeitet von »Stadtbaum. Adolf Wänke. Preis geb. K 6.— ==-M 5.—.

Mit besonderer Rücksichtnahme

Das Konservieren der Baumaterialien

Ratschläge für Bauherren.

Hilfstabellen für die Berechnung eiserner Träger

auf Eisenbahn- und Straßenbrücken, nebst Anhang, enthaltend die amtlichen Vorschriften für die Belastung und Berechnung von Eisenbahn- und Straßenbrücken. Von Ing. Karl Stöckl und Ing. Wilhelm Hauser, k. k. Oberbaurat im Eisenbahnministerium. Mit 123 Abbildungen. 3. Auflage. Preis broschiert K 21.20 = M 18.—, gebunden K 22.80 = M 19.35.

Von Ing. Jo s e f N o v & k, k. k. Oberiug. im Eisen-

Die Berechnung von zweistieligen Stockwerkrahmen

bahnministerium. Mit 19 Textfiguren. Preis K 1.50 = M 1.30.

Graphische Ermittlung der Einfluß linien mit Hilfe eines einzigen Seil-polygoues, das ohne Rücksicht auf Spannweite und Felderanzahl für sämtliche Träger mit gleichem Verhältnis von Trägerhöhe zur Felderweite gilt. Von Ing. Emil Reich (Laibach). Mit 11 Textfiguren und 1 lithographischen Tafel. Preis K 1.50 = M 1.30.

Von Dr. -Ing. Prof. I, u d w i g Hess, 2. Auflage. Mit zalfi-= M 5.—.

Yierendeelträger mit parallelen Gurtungen

Eisenbeton, seine Art, Berechnung und Ausführung

reichen Beispielen, Abbildungen und Tabellen. Preis K 6.—

Handbuch zum Studium und Unterricht der Renaissance-Formen. 3. Auf].ATonArchitekt,!. Klein.

Preis K 2.40    : M 2.—.

„    „ 2.40    : „ 2.—.

2.40

Die architektonische Formenlehre

Heft I. Horizontalgliederungen, 79 Figuren, 1 Tafel.

„ II. Vertikalgliederungen,    70    „    ln

„ III. Maueröffnungen, 70    „    1    »    »

Tektonik, Prinzipien der künstlerischen Gestaltung Irclhitek?.Mit25iiiiü₈t^«onen.

=.. 2.-.

n hach er,

Preis K 7.20 = M 7.—.

von W. J. M. Rank ine. Nach der 12. Auflage deutsch bearbeitet von Franz Kreuter. 3. Ausgabe. Mit zahlreichen Illustrationen. Preis K 6,— = M 6.—«

Handbuch der Ingenieurkunst

[pr-

b) Kommunale Technik u. a.

Beleuchtung mittlerer u. kleiner Städte und Ortschaften

Von Dr. HugoStrache, a. ö. Professor an der k. k. Technischen Hochschule in Wien etc. und Oberingenieur Fritz Eisler (für den elektr. Teil). Mit 23 Text- u. Tafelflgüren und 7 Tabellen. Gebunden Kd.— = M 3.50.

Praktische Erläuterungen über Bau, Betrieb und Verwaltung der Kohlengas-

anetflltüTl    besond. Berücksichtigung fiir den Gebrauch von Gemeindeansschüssen

dUbldlluU kleinerer Städte. Vonlng. Fritz Rezegh. Mit 149 Abbild. K6.— = M 6.—.

Taschenlexikon tedmlschar Notizen

mit zugehörigen Motoren, Apparaten etc. Herausgegeben von Oberingenieur Rudolf Müller-Wien. Mit 97 Textfiguren und zahlr. Tabellen. Gebunden K 4.— = M 3.50-

(Projektierung u. Ausführung)

nebst einer Abhandlung über den Schätzungswert von Quellen von Oberingenieur Rudolf Müller-Wien. Mit 123 Figuren im Text, 15 Tafeln und 15 Tabellen. Preis gebunden K 6.— = M 5.—.

Wasserversorgung mittlerer u. kleiner Städte und Ortschaften

in städtischen Kanalnetzen und in Flußgebieten. Anhang: Der logarithmische Rechenschieber. Von Oberingenieur Rudolf Miiller-Wien. Mit 30 Figuren im Texte und auf Tafeln und 6 Tabellen. Preis Kd.20 = M 3.50.

(sowie Abfallkurven) in

städtischen Kanälen, regellosen Flußgerinnen, überhaupt in Wasserläufen jeder Art. Von Oberingenieur Rudolf Müller-Wien. Mit 3 Tafeln. Preis K 1.20 = M 1.—.,

Von Architekt Max Setz, k. k. Oberingenieur und .Leiter der Bauabteilung für die Wiener k. k. Krankenanstalten. Mit 120 Illustrationen und Einschaltebildern sowie mehreren Tabellen. Preis gebunden K 4.50 == M 3.80.

Größtabflußmengen

Neue zuverlässige und praktische Berechnungsart der Staukurven

Die Grundzüge des modernen Krankenhausbaues

Kleine und mittlere Krankenhäuser SÄÄSSS:

Schluß von Wien bis zu einem Maximalbelage von 150 Krankenbetten. Von Architekt Max Setz, k. k. Oberingenieur und Leiter der Bauabteilung für die Wiener k. k. Krankenanstalten. Mit 150 Plänen, Ansichten u. Grundrissen. Geb. K 6.— = M 5.—.

Informationen für Gemeindeverwaltungen und deren Organe. Von Oberingenieur Rudolf Müller. Mit 16 Textflguren und 1 Tafel. Preis broschiert K 3.— M 2.60, geb. K3.80 = M 3.30.

Städtische Wohlfahrts-Einrichtungen

Ratgeber für die ökonomische Erzeugung und Verwertung elektrischer Energie

zu industriellen, gewerblichen und häuslichen Zwecken. Von Ingenieur Adolf Prasch. I. Teil. Mit 134 Illustrationen. II. Teil. Mit 14 Illustrationen. Preis jeden Teiles gebunden K 4.50 = M 3.80.

insbesondere mit Ausnützung vorhandener Wasserkraft. Von Ingenieur S. Herzog. Mit zahlr. Tabellen u. Formularien. Gebunden K 6.— = M 5.—.

Praktische Einführung in den technischen Dienst bei Stadtgemeinden

Anlage und Betrieb kleinerer Elektrizitätswerke

mit besonderer Berücksichtigung für den Gebrauch von Gemeindeausschüssen kleinerer Städte. Von Ing. Fritz Rezegh. Mit 25 Abbildungen. Preis broschiert K 1.60 = M 1.60, gebunden K 2.10 = M 2.10.

Lohnberechnungs-Tabelle Über StraßenreiDiguug der Städte

für Taglohn von 1—5 Kronen. Von Joh. Kunath, Preis kartoniert K 2.— = M 2.—.

von Hans Stritzl. Mit 3 Abbildungen und 1 Tafel. Preis K 4.80 = M 4.80, gebunden

K 5.60 = M 5.60.

Darstellung der neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für Ar bei t er sch u tz und Wohlfahrt. VonMax Kraft. Mit zahlreichen Abbildungen. Preis K 6.— = M 6.

Fabrikshygiene

Arbeiterhäuser, Arbeiterkolonien u. Wohlfahrtseinrichtungen

gen. Preis K

2.40 —

M 2.40.

Von Max Kraft. Mit 91 Abbilduu-

Ein Verzeichnis

aller technischer Werke unseres Verlages auf Verlangen gern kostenlos zugesendet. Uber die meisten und besonders die später ausgegebenen Werke stehen ausführliche Angaben zur Verfügung; man schreibe an

\\

ird

WALDHEIM-EBERLE A.-G., Technischer Verlag, WIEN, VII., Andreasgasse 17.

ÖSTERREICHISCHER INGENIEUR-UND ARCHITEKTEN - KALENDER

Ein Taschenbuch samt Vormerkblättern, mit wertvollem, überaus vielseitigen Inhalte

für Bau- und Maschinenbau-Ingenieure, Architekten, Baumeister, Studierende an techn. Hochschulen etc. (Gegründet im Jahre 1867 von Dr. R. SONNDORFER)

Seit dem Jahre 1883 herausgegeben von Professor Dr. R. SONNDORFER, k. k. Regierungsrat und dipl. Ingenieur J. MELAN, k. k. Hofrat, o. ö. Professor des Brückenbaues an der k. k. deutschen Technischen Hochschule in Prag. Dieses seit mehr als 25 Jahren mit stets steigender Verbreitung herausgegebene technische Nachschlagewerk wird alljährlich einer gründlichen Revision unterzogen; es werden auch gelegentlich neue wichtige Kapitel eingeschaltet.

Verlangen Sie kostenfrei Inhaltsangaben des neuen Jahrganges.

Kein Berufstechniker, gleichviel welchen Faches, mag ihn missen

Preis in dauerhaftem Tascheneinband mit einem Beiheft K 4.80, mit Porto K 5.10

Waldheim-Eberle A.-G., Technischer Verlag, Wien, VII.

Oesterreichisch-ungarischer

ANZEIGER

für Berg=, Hütten= u. Maschinenwesen

Gegründet 1889

WIEN, xvi/₂.

Tel. Nr. 18096

Gratisversand an alle Industrien, technische Geschäfte, Eisen-, Metall-, Maschinen- und Werkzeugfabriken und Handlungen, Baugewerbe aller Art etc. etc. mit wechselnden Adressen.

Ältestes Offertenblatt dieser Art in Oesterreich=Ungarn.

Inserate bieten besten Erfolg.

Wer gebrauchte Maschinen aller Art kaufen oder verkaufen will, benützt dieses bewährte Fachorgan.

~ • Prospekte und Probenummern gratis.

Ratschläge

für Bauherren

Von Rudolf Wänke, Stadtbaumeister (Bruck a. d. Mur). — 1915, 2. Tausend. Mit mehreren Abbildungen und einer Tafel. Preis gebunden K 6.— = Mk. 5.—. Komm.-Verlag: Waldheim-Eberle A.-G., Techn. Verlag, Wien VII und Otto Klemm, Leipzig.

Der Verfasser, ein erfahrener Praktikus, will mit diesem Buche diejenigen, welche auf ihre Kosten ein Wohn- oder Nutzgebäude errichten lassen, leichtverständlich unterweisen, sie einführen in das praktische Wissen, das der Bauherr unbedingt besitzen soll. Er beschreibt, angefangen von der Wahl des Bauplatzes bis zur Vollendung des Baues, all Arbeitsvorgänge, Baumaterialien und Kostenberechnungen, fügt dort, wo es notwendig scheint, Muster von Eingaben an Behörden, von Verträgen u. dergl. ein, so daß jeder Bauherr selbst die regelrechte Ausführung aller Arbeiten und die Verwendung entsprechender Materialien überwachen kann. Aber auch bei Ergänzungs- und Ausbesserungsarbeiten kann man dem Buche wertvolle Winke entnehmen.

Architekten HERLT & GLASER Baumeister

BODENBACH a. E.

achten und Schätzungen

Projektverfassungen, Ausführung aller Arten von Hochbauten, Gut-

Auskünfte kostenlos

Telephon Nr. 117

Schornsteinbau

Dampfkessel «einmauerungen imprägnierte Dachfaizziegei

2261

Draincige=Rohre, 5 bis 20 mm Durchm. Sand und Schotter

rivaf

Brüder Fischer & Comp.

kefky pr. hibschifz a. d. m.

M. A. G.

BREITFELD, DANEK& Co. PRAG

Zweigfabriken:

Aussig a. E, Blansko i. m., Schian i- b.

liefert:

Heißdampfmaschinen eigener Bauart und Bauart W. Schmidt Dampfturbinen, Bauart Melms und Pfenninger

Heißdampflokomobilen eigener Bauart

Großwasserraumkessel modernster Konstruktion

Wasserrohrkessel liegender Bauart

Steilkessel und Schiffskessel

Dampfüberhitzer und Ekonomiser

Patent Wanderroste und Vorschubstocker

Besondere Treppenroste, Etagenroste, Bauart Bolzaro

Selbsttätige Kohlenbeschickungsanlagen

Pumpen« und Kompressorenanlagen

Hebezeuge jeder Art

Mech. Einrichtungen f. Schiffskanäle u. Flußregulierg. Pneumatische Fundierungen Schwimmbagger, Exkavatoren

Schiffsverladevorrichtungen mit hydr. und elelctr. Antrieb Sicherungsanlagen für Eisenbahnen Eisenkonstruktionen jeder Art Bau- und Kommerzguß

Briickenbauanstalten in Prag und BSansko Lokomotiv- und Tenderfabrik in Schian

Wie schliizt man seine Wohnungam besten vor Hitze und Mangel an frischer Luft?

Antwort

Durch die bestbekannten Fensterhalter der

Firma August Bräuer in Haida.

Warum?

1.    Weil diese Fensterhalter nebst ganzer Öffnung der Fenster eine kostenfreie Oberlüftung, alle seitlichen Lüftungen und zugfreie Lüftungen auf io bis 15 Grad mit fest zusammengehaltener Rahme, ermöglichen und Fensterschnapper und Spreizhaken überflüssig machen.

2.    Weil man damit die Fenster auch in den Mittag-, Abend- und Nachtstunden zugfrei, wetterfest und einbruchsicher offen lassen kann.

3.    Weil dieselben auch Schutz vor Sonnenbrand, Niederschlägen. Straßenstaub und Straßenlärm gewähren.

. 4. Weil dieselben sowohl bei neuen als auch bei alten Häusern, gleichviel ob die Fenster nach außen oder innen zu öifnen sind, leicht und gut angebracht werden können und im unbeniitzten Zustande kein Hindernis für das Fenster bilden.

Broschüren und Preisblätter stehen zu Diensten bei

August Bräuer, Haida

Erstes.u. einziges SpeziaFFensterhaltergeschäft der Osterreichisch=ungarischen Monarchie.

la

■I

Frage:

li

Gegründet 1894.

Bahnen

für Kauf und Miete

Lokomotiven

; .j?i

tlS

lli

ffin

\äi

rfflC3EBZM

r,-: '

Tn

ui

IW1

igfif

sJs®r

WM

El

fsl

r ;l

Bagger

Rollbahnen, Anschlußgeleise, Seilbahnen, Hängebahnen

Betonmischmaschinen Eiserne Spundwände

Roessemann & Kühnemann

Prag VII, - 793

Eigenes Bau- und Trassierungsbureau

Galvanische Anstalt, Stahl- und Metallschleiferei

35

H J. GASTERSTAEDTI

35

WIEN, VII., ZIEGLERGASSE 69. |

35

GEGRÜNDET 1872. Telephon 37.543 und 37.559.

35

Alle denkbaren einschlägigen Arbeiten. g

9 Emaillierung mit eng- M lischen Lacken. Patinierungen in künst- | lerischer Ausführung. ^ Galvanoplastiken — in jeder Dimension, in Kupfer, Gold, Silber, Nickel undStahl, Hohl-und Kerngalvano.

Verkupferung. Vermessingung. Massengalvanisierung, Jjg Englische Plattierung. m

fkoj

Große Mattierwerke. @J

Vernickelung in stärkster Auflage. Galvanische Verzinkung und fwj    Verzinnung, rost

ig schützend und dauerst    haft.

jjjjjj Vergoldung, Feuervergoldung und alle Tönungen auf Gold. Versilberung und Silberoxydierung, französisches Altsilberoxyd.

Alle Oxydierungen..

Vernierungen, in Goldton und farblos.

ra

ESSE

35

: Tag- und Nachtbetrieb. :

Abholung und Zustellung der Waren mit eigenem Fuhrwerk. Eigenes chemisches Laboratorium. Kostenvoranschläge sofort und kostenlos. Größtes Fachetablissement der Weit. Unerreicht in bezug auf Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Solidität der Ausführungen.

WWJ WWW’ W?W w w

na

ft:

.

■

-

)

. v,

¹ \

. ■

■

.

-

\.

«

}

* > •*

yyt

§£§£§f|i§p

»t

«t

dMMi

at

mf?

faKKOKSSSm

ir . I

BP

s»'-;

mm

*«fa£SWiSsS

#■

UvS

HÜ

»♦.

S5»i

aiy

«fl*

2&£

Ä2

CH

&fc

SV

■£||iisr

»US«? v ?

Ä^P^^&p

il

ms

im

SSI

4v

‘■'X

mm

gss

^5n

SS»,

^ssts

asji

magtssum»

X«

i/

ü:

|; ■■ •{;Ulkt,

’ hm,

’■

iij.

mm m

im;, M

»f n

e»

..

mm

II

■■

iläjfeg

i;

felfeliil" W%'!'¹ • I ’’ gji iS

‘Jiäw

Sl

||

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000294685