111

m

;ï>

y.y'-'i-

S:;

-r

s—

Æ

m:

.:yX:

•S:.:

•r~;

‘>:ÿ.

::

ffp:

:'r.

:

J®

;•

y

1111111111

.

*Ôy

. 'y V'-- •

i

§§&■

;?i=ÿi

M

:■■■ •;.

...

'źżA

.; ** •

m

yê

r:r:

■V--’ -- ----

■M

;y ï;

:

:>C-.v -T- v

ggssaag^

r;

£1;

r::-r

-

m

“ÿ l;

ÿrrÿnr

yy

m

y V/-

r:: -

:fiÿy

f£'S

'

£3

:y>y

sss

: yf.

2s

::v

W-

ÿi::**ryy -

■ -■

;

; ;%gî

:pśy

:çv.v*

;-;ï'

: ;

»gg

m

:

"V.

il

:Uÿ

PŚy. ;

y-::

•:v

:N ::g

/--ri:

.y-y

y;y

rÿ:

m

M

^•y

:3?r

m

.

ÿïf:

iS

ÿi

ry>- ;

:'£y..

-S,

-

i5;S

E

m

:r

ri:

'■rÆ

'. yÿ

m

»

ÿy-.

:ï> ;;

WxM-

•r-r;

rp

ÿy;'

y X:

:;v4’

••'ÿyy

ir

J 1

■

■ V‘

S

yyÿ

SS

m

-p

?:~fy

yyy

:r>

r:

:>V;

PP

y-::

;

y y

i:

:ÿfr;

m

1

:;rr

rr.

is

y: ;;

'rr.;:

P

:%

-

:;;:,

tyy

: :: :;.

;xr:g

':r;.

r :v y

yÿrr

:‘v.

; yyTy

y.:\

;îP

y^.

; ; •

-’-r

:■

3

•J-»

O

|((- 3oGU/IS

. GEt'.ÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

2. Abfchnitt.

Hoch fc hule n,

zugel örige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Hochhhulen oder Hohe Schulen haben die höchfte wiffenfchaftliche Aus-

Vor-

E klung zu gewähren und zugleich die Forfchung auf dem Gebiete der menfchlichen bemerkung Erkenntnis zu ermöglichen und zu fördern.

Während früher nur den Univerfitäten der Rang einer »Hochfchule« ein-

geraumt wurde und die beiden Bezeichnungen fleh völlig deckten, find gegenwärtig die feit Anfang diefes Jahrhundertes errichteten technifchen Hochfchulen in Deutfchland, Oefterreich-Ungarn etc. denfelben an die Seite getreten. Die Uni-verfitäten find zur Zeit wiffenfchaftliche Hochfchulen: bei den technifchen Hoch

fchulen kommt neben der wiffenfchaftlichen Seite auch noch die künftlerifche Ausbildung insbefondere auf dem Gebiete der Architektur, hinzu, fo dafs letztere nicht nur wiffenfchaftliche, fondern auch Hochfchulen der Kunft find.

Es beftehen indefs auch Hochfchulen, die ausfchliefslich der höchften Aus-bi Hing aut dem Gebiete der Kunft dienen: die Akademien der bildenden Kütxfte, die Kunftakademien und die Kunftfchulen, ferner die Hochfchulen für Mufik und die mufikalifchen Akademien, endlich die Hochfchulen für dramatifche Kunft. Diefe Arten von Hochfchulen werden indefs nicht im vorliegenden, fondern erft im nächften Hefte des vorliegenden Halbbandes zu besprechen fein.

Aufser den genannten Arten von Hochfchulen giebt es noch Hochfchulen flir Bodenciultur, landwirthfchaftliche Hochfchulen, Bergakademien etc.

Schließlich ift noch einer Reihe von Anftalten Erwähnung zu thun, die einerieil s dem höchften wiffenfchaftlichen Unterricht, andererfeits der wiffenfchaftlichen Forfchung dienen; fie find entweder Theile der Hochfchulen, wie die natur-wiffenfchaftlichen Inftitute und Laboratorien, die elektro-technifchen Inftitute etc., oder fie ftehen bisweilen in einem gewiffen Zufammenhange mit den-lkiben, wie die mechanifch-technifchen Laboratorien, die Sternwarten etc., oder endlich, fie beftehen unabhängig von Hochfchulen als felbftändige Anftalten, ha u. n aber die Pflege der Wiffenfchaft mit denfelben gemein, fo z. B. manche natur-wilteuH; ältlichen und technifchen Laboratorien, viele Sternwarten und die meiften fonfligen Obfervatorien.

Fs wwd defshalb gerechtfertigt erfcheinen, derartige wiffenfchaftlichen Inftitute au Wits getrennt von den Hochfchulen, ahdererfeits im gleichen Abfchnitte und untTii' ;.elbar anfchliefsend an diefelben zu behandeln.

Wie bereits in Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Art. 427, S. 330) getagt worden it verfolgen auch die Akademien der Wiffenfchaften (leib ft manche anderen gelehrten Gel'ell fchaften [fiehe im gleichen Halbbande, Art. 433, S. 338]) mit obigen Anftalten verwandte Ziele doch find dies in den allermeiflen Fällen »Gelehrtengefellfchaften«, und fie wurden defshalb in ihren bau liehen Einrichtungen bereits im Abfchnitt über »Gebäude für Gefellfchaften und Vereine« befprochen.

A. Hoehfehulen.

1. Kapitel.

Univerfitäten.

Von Hermann Eggert.

a) Organifation und Erfordernifle ; Gefchichtliches.

2.

Zweck

und

Die deutfehen Univerfitäten haben die doppelte Aufgabe, einerfeits als hoclT, e Lehranftalten für die Facultäts-Wiffenfchaften der Theologie, Jurisprudenz. Medic n Entftehung. U11(j Philofophie den Studirenden durch Vorträge und praktifche Uebungen e legenheit zu allfeitiger Ausbildung zu geben, und andererfeits als Pflegftätten zu fchöpferifchen Fortbildung der genannten Wiffenfchaften im Allgemeinen zu dienen. Sie find daher auszuftatten mit allen Einrichtungen fowohl für den akademifchen Unterricht, als auch für die wiffenfchaftlichen Forfchungen im weiteften Umfange.

Zu Ende des XII. und zu Anfang des XIII. Jahrhundertes gebrauchte man eben fo für Lehranftalt wie für Schulräume und Hörfäle den Ausdruck fcolae. Später trat dafür das Wort ßudium ein , welches im XIII. Jahrhundert gang und gäbe wurde. Für die Hochfchule war im Mittelalter keine Bezeichnung gebräuchlicher, als ßudium ge?terale\ indefs wurde hierunter nicht die Vertretung aller Wiffenfchaften verftanden ; der Ausdruck war nicht von der Anzahl der wiffenfchaftlichen Fächer bedingt.

Mit dem gleichfalls im Mittelalter gebräuchlichen Worte »Univerfität« verband man damals einen von dem heutigen ganz verfchiedenen Begriff. Unter univerßtas im Allgemeinen verftand man nichts weniger als eine Lehranftalt oder eine Hochfchule, fondera überhaupt jeden organifirten menfchlichen Verband, wie die univerßtas magißrorum oder fcholarmm ; hieraus erklärt fich auch die Ausdrucks weife univerfdas ßudii. Die Bezeichnung univerßtas wird aber nicht blofs auf die Gefammtheit der Magifter und Scholaren, fondera auch auf die Mitglieder einer einzelnen Facultät bezogen; aber niemals bezeichn*, er im Mittelalter die Gefammtheit der Wiffenfchaften.

Bereits im XIII. Jahrhundert begegnet man dem Ausdruck univerfdas öfters in einer Satzverbindung, in der man bis dahin nur ßudium, im Sinne von Lehranftalt, gebrauchte. In Deutfchland gefchah dies von Anfang an. Carl IV. fagte in einem und demfelben Actenftücke in ßudio Pragenß. actu legere und in univerfdati Pragenß. actu legere. Man fetzte alfo den einen Ausdruck für den anderen, bis fchliefslich in der Auffaffung fich auch die Begriffe deckten, was Ende des XIV. und Anfang des XV. Jahrhundertes bereits vollendete Thatfache war.

Was die Entftehung der Univerfitäten betrifft, fo ift keine der aufser-italienifchen Hoehfehulen aus einer Klofterfchule hervorgegangen, und nur vier Univerfitäten, zwei deutfehe und zwei lpanifche, haben fich an Dom-, bezw. Stiftsfchulen angefchloffen, ohne dafs fie aus ihnen hervorgewachfen wären. Mehrere hatten eine Stadtfeh ule zur Vorausfetzung ; die meiften aber find als Neufchöpfungen zu betrachten Eine Sonderftellung beanfpruchen die unter einem bifchöflichen Kanzler oder Scholaftikus zu einer Univerfität fortgefchrittenen Schulen. In Italien verdankten die Hoehfehulen zu Vicenza, Padua und Arezzo ihren Urfprung einer Auswanderung von Profefforen und Scholaren aus Bologna, Vercelli einer folchen aus Padua. Die meiften der übrigen italienifchen Univerfitäten hatten in den Stadtfchulen ihre Wurzeln ¹).

Schliefslich fei noch der collegia gedacht. Dies waren urfprünglich Anhalten, in welchen die Scholaren freien Unterhalt, Lehre und Beauffichtigung fanden. Eines der erften Collégien war die nach-inaL fo berühmte Sorbonne zu Paris. In diefen Collégien wurden die Wiffenfchaften mittels häuslichen Unterrichtes getrieben und Sitten und Fleifs flreng überwacht. Die Stipendiaten hiefsen burfarii (von burfa, die Börfe, welches Wort man im Sinne von Stipendium gebrauchte); fpäter nannte man die Collégien überhaupt, da fie meift aus Stipendiaten behänden, »Burfen«. Am meihen entwickelte fich das Collegien-vvefen in Frankreich und England, und im letzteren Lande behehen zahlreiche Collégien diefer Art noch heute (fiehe Art. x 7).

Als hauptfächlichftes Lehrmittel find für faft alle auf den Univerfitäten vertretenen Wiffenfchaften die Vorträge oder Vorlefungen anzufehen; es nehmen daher die Hörfäle im Bauprogramm der Univerfitäten die erfle Stellung ein und bilden bei allen Univerfitätsgebäuden den Grundflock. Namentlich ift dies bei den Collegien-häufern der Fall, in denen fich früher das gefammte akademifche Leben abfpielte, die daher noch jetzt mit Vorliebe als die eigentlichen Univerfitätsgebäude bezeichnet werden, während fie in der That vorwiegend den Zwecken der humaniftifchen Fächer dienen.

Hörfäle.

Nebt-n den Vorträgen nehmen die praktifchen Uebungen der Studirenden, die log. Praktika, unter der Anleitung der Profefforen in neuerer Zeit eine immer gröbere Bedeutung an. Diefe finden in befonderen, von einzelnen Profefforen geleite ;n Pachanftalten flatt. Schon lange beftanden folche für die medicinifchen und aturwiffenfchaftlichen Fächer. Die Zahl derfelben hat fich indefs, je mehr die Wiffenfchaften an äufserem Umfang und immer fortfehreitender Vertiefung gewonnen haben, fortwährend vergröfsert, und neuerdings werden derartige Infbitute, die fog. Seminare, auch für die humaniftifchen F'ächer als eine unentbehrliche Eir-gänzung der Univerfitäten angefehen.

Zu den wichtigften und älteften Univerfitäts-Inftituten diefer Art zählen die klinifchen Anftalten der medicinifchen Facultät, in welchen der Unterricht Lehranftaiten der praktifchen Medicin gepflegt wird. Aufserdem bedarf die medicinifche Facultät der Anftalten für normale und pathologifche Anatomie, für Phyfiologie, für Pharmakologie, für Hygiene etc. Von der Verfchiedenheit, Gliederung und Aufgabe diefer medicinifchen Lehranftaiten wird im Folgenden (unter C, insbefondere Kap. 8) noch eingehend die Rede fein.

Für die klinifchen Anftalten und die Anatomie ift die Verbindung mit einem ausgedehnten Krankenhaufe, aus dem ftets ein genügendes Material an Kranken und Todten für die klinifchen und anatomifchen Demonftrationen und Uebungen entnommen werden kann, eine nothwendige Vorausfetzung, und aufserdem bedürfen fie der poliklinifchen Anftalten, in denen leichtere Kranke, welche keine dauernde Aufnah ne in dem Krankenhaufe finden, fich ärztlichen Rath erholen und den Studirenden vorgeftellt werden.

Für die naturwiffenfchaftlichen Fächer find befondere Inftitute erforderlich, insbefondere für Chemie und chemifche Technologie, für Phyfik, Aftronomie,wiffenfchaftiiche Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geognofie und Paläontologie etc. Auch die phar-maceutifchen Anftalten zur Ausbildung der Apotheker find hierher zu rechnen.

Alle diefe Inftitute müffen mit Laboratorien zur Vornahme der betreffenden wiffenfchaftlichen und technifchen Verfuche verfehen fein und bedürfen aufserdem angemeffener Räumlichkeiten zur Aufftellung der für diefelben faft ausnahmslos unentbehrlichen umfangreichen Sammlungen von Apparaten, Naturalien, Präparaten etc. ; folche Sammlungsräume dürfen auch bei den vorerwähnten medicinifchen

Biblioteka Politechniki Kiakowskit )

Räume

für

praktifche

Uebungen.

Medicinifche

6.

Natur-

Inftitute

und

Sammlungen.

100000300533

Kunft-

und

Alterthums-

fammlungen.

Seminare.

9-

Bibliothek

und

Lefefaal.

10.

Pflege

körperlicher

Uebungen.

Aula.

Lehranftalten niemals fehlen. Für das botanifche Inftitut ift ferner ein botanifcher Garten mit verfchiedenartigen Gewächshäufern erforderlich, für das zoologifche etwa auch Einrichtungen zu Verfuchen für die Züchtung von Thieren etc

Bisweilen haben die Sammlungen für einzelne Fächer einen folchen Umfang und eine folche Bedeutung, dafs fie den Charakter von Mufeen annehmen und wohl' auch diefe Bezeichnung führen, fo z. B. die botanifchen Mufeen der Univerfitäten zu München, Berlin, Breslau etc., das naturhiftorifche Mufeum zu Berlin etc.

Neuerdings find auch dem Studium der Kunft- und Alterthumswiffen fchaften an den Univerfitäten befonders reichliche Mittel zugewandt, indem dort, wo nicht fchon andere Mufeen zur Verfügung Fanden, befondere Sammlungen, fowohl von Abgriffen antiker Sculpturwerke, als auch von Modellen und Abbildungen der Werke neuerer Kunftepochen mehrfach in grofser Vollftändigkeit befchafift worden find, fo dafs auch hier bisweilen die Bezeichnung »Mufeum« gewählt wird; z. B. akademifches Kunftmufeum zu Bonn etc.

Seminare find in gröfserem Umfange erft in neuefter Zeit an einigen Univerfitäten eingerichtet und beftehen für die meiften Fächer der theologifcb.en, juriftifchen und der philofophifchen Facultät. Die Studirenden werden hier durch perfönliche Vermittelung und Anleitung der Univerfitäts-Profefforen und -Affiftenten, fo wie durch Bereitftellung der wichtigften, fonft fchwer zu erreichenden Lehrmittel an Büchern und Sammlungen unmittelbar und praktifch in die Methoden der wiffen-fchaftlichen Forfchung eingeführt und zu felbftändigen Arbeiten vorbereitet.

Die Gefammtzahl der Inftitute und Seminare ift bei den verfchiedenen Univerfitäten fehr ungleich, fcheint aber in neuerer Zeit überall in Zunahme begriffen zu fein.

Beifpielsweife beftehen an der Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg gegenwärtig 39 felbftändige Inftitute, von denen 3 der evangelifch-theologifchen, 2 der juriftifchen und ftaatswiifenfchaftlichen, 14 der inedicinifchen,    11 der philofophifchen und 9 der mathematifchen und naturwiffenfchaftlichen Facultät

angehören.

Neben den Inftituten ift die nothwendigfte Vorausfetzung für das Gedeihen einer jeden Univerfität eine reichhaltige, durch fortlaufende Neubefchaffungen ftets auf der Höhe der wiffenfchaftlichen und literarifchen Production zu erhaltende Bibliothek.

Die Benutzbarkeit einer folchen wird wefentlich begünftigt, wenn fie den Univerfitätsbauten möglichft nahe gelegen ift. Es ift daher fehr erwünfcht, fie mit dem Hauptgebäude der Univerfität in unmittelbare Verbindung zu bringen; wenn dies aber nicht zu erreichen ift, mufs in Verbindung mit der Univerfität, am beften im allgemeinen Collegienhaufe, wenigftens ein felbftändiger Lefefaal eingerichtet werden, in welchem Zeitungen und wiffenfchaftliche Zeitfchriften zur Benutzung der Lehrer und Studirenden ausgelegt werden.

Auch für die Pflege körperlicher Uebungen füllten die geeigneten Räume nicht fehlen. Indefs ift es darum bei den meiften deutfchen Univerfitäten fchlecht beftelit; denn es find in der Regel nur dürftige Räume für die eifrig gepflegte Kunft des Fechtens vorhanden.

Zu ihren feierlichen Veranlaffungen bedarf ferner die Univerfität eines ftatt-lichen Feftraumes, der Aula. Hier werden die jährlich wiederkehrenden Verfamm-lungen zu Erinnerungsfeiern, zur Einführung des neu erwählten Rectors abgehalten; es erfolgt hier die Verkündigung des Erfolges der akademifchen Wettbewerbungen etc.

Die Aula bildet den idealen Mittelpunkt des akademifchen Lebens und mufs daher würdig und mit angemeflenem künftlerifchen Schmuck ausgeftattet fein. Ihre Gröfse ift fo zu bemeffen, dafs fie aufser dem gefammten Lehrkörper und der Mehrzahl der Studentenfchaft auch noch geladene Ehrengäfte aufnehmen kann. Er-wünfcht ift es, dafs fie mit Vorkehrungen zu dramatifchen und mufikalifchen Aufführungen, fo wie mit Galerien für Zufchauer und für ein Orchefter verfehen ift. Auch follte bei gröfseren Anftalten neben der grofsen Aula noch eine kleine Aula vorhanden fein, in welcher der Rector in feierlichem Actus die Immatriculation der neu eintretenden Studenten vollzieht und die Gefammtheit der Profeffoten im con-cilium generale ihre Sitzungen abhält.

Eine weitere umfangreiche Gruppe von Räumen ift erforderlich für die ge-fchäftlichen Angelegenheiten der Univerfitäten.

Namentlich bedürfen der Curator, bezw. der Kanzler etc., der ftaatliche Leiter der Univerfität und deffen Secrétariat nebft Regiftratur, der Rector und das Univerfitäts-Secretariat, der Senat, die Facultäten, die Quäftur und Univerfitäts-Caffe und alle Directoren der gröfseren Inftitute gefonderter Gefchäftsräumlichkeiten.

Die Facultäts-Zimmer können erforderlichenfalls zugleich als Verfammlungs-und Sprechzimmer der Lehrer dienen und zur Abhaltung der Examina benutzt werden ; bei gröfseren Univerfitäten werden aber auch für diefe Zwecke befondere Räumlichkeiten nicht zu entbehren fein.

Den Schlufs in der Reihe der wichtigeren räumlichen Erforderniffe der Univerfitäten endlich bilden die Die nft wohn un gen für gewiffe Kategorien von Pro-fefforen und Beamten. In erfter Linie ftehen hierbei diejenigen Directoren von Inftituten, an deren perfönliche Leiftungsfähigkeit befonders hohe Anforderungen geftellt werden, fei es durch den Umfang der Verwaltung der Inftitute felbft und die Zahl der dort arbeitenden Praktikanten, fei es durch die Nothwendigkeit, dafs der Director bereit fein mufs, zu jeder Zeit in die Arbeiten des Inftitutes einzugreifen. In diefer Lage befinden fich die Directoren der Inftitute für Chemie, Phyfik, Aftronomie, Botanik, Phyfiologie, fo wie diejenigen verfchiedener Kliniken etc. Es wird daher für nothwendig angefehen, denfelben Dienftwohnungen in unmittelbarer Verbindung mit den Inftitutsräumen zu befchafifen.

Aufserdem erhalten Dienftwohnungen der Quäftor und Caffen-Beamte, auch etwa der Univerfitäts-Secretär und einige niederen Beamten, als Pedelle, Plausver-walter, Laboranten, Wärter, Diener, Heizer etc. Bei den meiften Inftituten wird aufserdem in der Regel auch den Affiftenten Dienftwohnung gewährt.

Aufser den in den vorhergehenden Artikeln genannten Pläumlichkeiten, fo wie neben den nothwendigen Vor-, Verbindungs- und Verkehrsräumen und -Anlagen (Flure und Flurhallen, Treppen und Aufzüge) werden in den Univerfitätsgebäuden noch erforderlich:

1)    Vor-, Warte- und Sprechzimmer;

2)    Kleiderablagen für Docenten und Studirende;

3)    Räume mit Wafchtifch-Einrichtungen, unter Umftänden felbft Umkleideräume für Docenten und Studirende;

4)    Aborte und Piffoirs;

5)    Räume für die Heizungs- und Lüftungsanlagen ;

6)    Räume für Pförtner (Hauswart), für die Facultäts-, Inftituts- und andere Diener und Wärter;

12.

Gefchäfts-

räume.

13-

Dienft

wohnungen.

Sonftige

räumlichen

Erforderniffe.

15-

Gefchichtliches

über

deutfche

Univeriitäten.

7)    Räume für Geräthe, für Vorräthe an Brennmaterial etc. ;

8)    Packraum, Kiften-Magazin etc.

Bisweilen find auch vorhanden :

9)    Mufik-, bezw. Gefangfaal;

10)    Turn- und Fechtfaal;

11)    Räume für ftudentifche (akademifche) Vereine;

12)    Erfrifchungsräume für Docenten und Studirende, und

13)    Carcer-Räume.

Haben wir fo die gegenwärtige Organifation der deutfchen und öfterreichifchen Univerfitäten, fo wie die daraus folgenden räumlichen Erforderniffe kennen gelernt, fo erübrigt noch, einen Blick auf die gefchichtliche Entwickelung diefer Gattung von Hochfchulen und ihrer damit verbundenen baulichen Geftaltung zu werfen.

Mit den Schulen des Alterthumes haben die Univerfitäten keinen Zufammenhang, wenn auch in der römifchen Kaiferzeit, z. B. in Athen, die gleichen Bedürfniffe Einrichtungen hervorriefen, die den mittelalterlichen Hochfchulen nahe verwandt find.

Die Univerfitäten des Mittelalters verdanken ihren Urfprung dem wiffenfchaftlichen Leben, welches fchon im IX. und X. Jahrhundert bemerkbar ift, allein im XI. und XII. Jahrhundert ganz befonders hervortrat. Paris und Bologna waren um die Mitte des XII. Jahrhundertes die berühmteften Mittelpunkte diefer gelehrten Bewegung, und thatfächlich begegnen wir zuerft diefen beiden Mufterhochfchulen, denen viele anderen Univerfitäten nachgebildet wurden.

In Bologna blühten zu Anfang des XII. Jahrhundertes insbefondere die juriftifchen Wiifenfchaften. Schon im Jahre 1158 erliefs Kaifer Friedrich I. das erfte und zugleich das umfangreichfte Privileg für die in Bologna beftehende Rechtsfchule, und fpäter erwarben fich mehrere Päpfte, vor Allem Alexander III. und Honorius III., grofse Verdienlle um die Entwickelung derfelben.

In Paris traten feit dem X. Jahrhundert berühmte Lehrer auf ; doch gelang es keinem einzigen von ihnen, eine bleibende Schule zu gründen ; diefe rührt erft aus dem Anfänge des XII. Jahrhundertes her.

Die Univerfitäten zu Paris und Bologna waren die beiden grofsen Emporien der Wiffenfchaft in Europa, die beiden Leuchten, denen man feit dem XIII. Jahrhunderte nachwanderte, wo man alle Nationen vertreten fand. Seit der Begründung diefer zwei Hochfchulen trat eine ganze Reihe von Univerfitäten in das Leben. Zunächft bildeten fich in den erften Jahrzehnten des XIII. Jahrhundertes Abzweigungen von jenen beiden Hochfchulen, und zwar vor Allem in Italien, w*o mehrere Rechtsfchulen aus der Mutterfchule zu Bologna hervorgingen. In Spanien fing man mit der Stiftung der Univerfität zu Salamanca an, und an ihr wurden, wie an den übrigen fpanifchen Hochfchulen, die Yerhältniffe von Bologna zum Vorbilde genommen. Frankreich erfuhr die Rückwirkung von Paris fehr früh ; die erfte nach deren Mufter gegründete Univerfität ift die zu Touloufe (1229). Noch vor Deutfchland ftrebten Portugal und Irland danach, auf ihrem Boden eine jener Lehranftalten anzufiedeln, die man bisher nur im Auslande zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte; fo erftand 1288 die Univerfität zu Liffabon und 1320 die zu Dublin.

Als in Deutfchland die erfte Univerfität gegründet wurde, befanden fich aufserhalb Italiens bereits in 15 Städten Hochfchulen, die mehr oder weniger auf Paris und Bologna als auf ihre Mutteranftalt zurückblickten.

Sämmtliche Univerfitäten haben demnach denen zu Paris und Bologna ihren Urfprung zu verdanken; nur die medicinifchen Schulen von Salerno (feit 1075 beftehend, 1150 organifirt, 1490 privilegirt) und Montpellier, fo wie die fprachliche zu Sevilla, zum Theile auch die englifchen Hochfchulen machen davon eine Ausnahme.

Das XIII. und XIV. Jahrhundert bieten das eigenthümliche Schaufpiel, dafs Papft und Kaifer, Städte und Landesherren in der Errichtung von Univerfitäten wetteiferten. Wären alle Abfichten verwirklicht worden, fo würde Europa bis 1400 im Befitze von nicht weniger als 55 Hochfchulen gewefen fein; allein nur von 9 find die Stiftbriefe vorhanden. Von den übrig bleibenden 46 Univerfitäten haben an der Wende des XIV. Jahrhundertes nachweisbar noch 37 bis 39 beftanden.

Die ältefte Univerfität Deutfchlands ift jene zu Prag, wo es fchon im XIII. Jahrhundert eine Schule gab, die aber keine Hochfchule war. Im Jahre 1346—47 ftellte Carl IV. dem Papfte vor, dafs es in feinem Lande noch keine Hochfchule gebe, und Clemens VI. entfprach diefem Wunfche durch die Be-ftimmung, dafs in Prag generale ftudium vigeat in qualibet licita facultate. Am 7. April 1348 erliefs Carl IV. feinen eigenen Stiftbrief.

Hieran reihte fich der Zeitfolge nach die Univerfität zu Wien. Auf Betreiben des herzoglichen Kanzlers, Bifchof Johann von Brixen, wurde am 12. März 1365 von den Herzogen Rudolf, Albert und Leopold der Stiftbrief ausgeftellt ; der Bifchof felbft arbeitete an letzterem und fchickte dem Papfte Urban IV. eine Abfchrift davon. In jenem Stiftbriefe wird der Univerfität ein eigenes Stadtviertel eingeräumt, und die Bürger, die dort oder in der Nähe wohnten, erhalten befondere, ganz überfpannte Verordnungen, fpeciell in Bezug auf das Vermiethen der Wohnungen.

Für die Univerfität zu Heidelberg ift nach Magifter Marfilius von Inghen 1386 das Gründungsjahr; am 19. Oktober ward die Schule eröffnet und am 17. November fand die Rectorswahl ftatt.

Fig. 1.

Z immer

die Antiken auf gestellt sind.

RatkssaaZ

A r 0 h ü t c k t uv l t h r z i vt trri c t

Univtrsitütssaal

Kabinet

Ts

Reicht bis an das Rach

Direktors

Vorzimmer

Vorhaus

Vorzimmer

■und theilt die Wohnung der

Nebenstiege

SMS I{°

Akademie in zwei Seiten

tmJ

! tuidseka fli

Modellzimmer

SS:

Zeichnung st s Zimmer

T:    WO

Zimmer

die Anfangs gründe gelehrt roerdUn

I. Obergefchofs.

tc

•-H

I-

Fig. 2.

'Wohnung des HLlJ>

™,L

■ Kunst -■i Zergliederung s Ma

ofefsors

\\

Art zi ne grt)i s se us ch

aft

hl

KS?

V.

1 ",

v.../

:Krà.utcrmiàscriscliû.fl (Botanik/: i"

=3

. M-

2e

r g l i e d p run g s le un

Erdgefchofs.

Alte Aula zu Wien³). Arch. : Münzer à? Zadet.

Am 21. Juni 1388 wurde von Urban VI. die Bulle zur Errichtung der Univerfität zu Cöln ausgefertigt, und am 6. Januar 1389 fanden dafelbft die erften Disputationen ftatt.

Für die Univerfität zu Erfurt erliefs der Gegenpapft Clemens VII. den Stiftbrief am 16. September 1379 ; doch wurde der erfte Rector erft nach dem zweiten Sonntag nach Oftern 1392 erwählt.

Auf diefe 5 erften Univerfitäten in Deutfchland folgten Leipzig (1409), Roftock (1419), Löwen (1426), Greifswald (1456), Freiburg i. B. (1457), Bafel (1460), Ingolftadt (1472), Mainz und Tübingen (1477), Wittenberg (1502) und Frankfurt a. O. (1506). Das Jahrhundert der Reformation brachte Marburg (1527),

16.

Bauwerke.

am

IO

Königsberg (1544). Jena (1558), Helmftädt (1575) und Altdorf (1578); diefen folgten Giefsen (1Ć07), Rinteln (1619), Strafsburg (1621), Bamberg (1648), Innsbruck (1672) und Breslau (1702).

Die Univerfitäten der Gegenwart beginnen flreng genommen erft im XVIII. Jahrhundert mit der Gründung von Halle (1694) und Göttingen (1737). Eine weitere Epoche bildete dann die Gründung von Berlin und Bonn zu Anfang des XIX. Jahrhundertes.

Fall alle Univerfitäten wurden urfprünglich in Gebäuden untergebracht, die vordem anderen Zwecken gedient hatten ; bei vielen derfelben dauerte diefer Zuftand ziemlich lange, und erft verhältnifsmäfsig fpät, zum Theile erft in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertes, wurden Neubauten errichtet, die von vornherein und ausfchliefslich für die Hochfchulen beftimmt waren.

Die ältefte deutfche Hochfchule, die Univerfität zu Prag, befafs anfänglich kein eigenes Gebäude; die Vorlefungen wurden hier und dort gehalten, und erft im Jahre 1366 erwarb Kaifer Carl ein Haus, welches er feiner Hochfchule fchenkte. Diefes wurde jedoch in kurzer Zeit als zu unbequem und entlegen befunden, wefshalb König Wenzel um das Jahr 1380 ein anderes gröfseres und beffer gelegenes Haus, welches dem Bürger Joft Rothlöw gehört hatte, für die Univerfität ankaufte, wobei er beftimmte, dafs das Gebäude fortan »Carolinum« genannt werde. Diefen Namen hat es auch bis zum heutigen Tage beibehalten, wie es noch immer als Collegienhaus dient. König Wenzel hatte daffelbe, feiner neuen Be-ftimmung entfprechend, umbauen und einrichten laffen ; doch blieb von dem damaligen Bau nur die allgemeine Form des Feftfaales mit einem ausgekragten, überaus fchönen gothifchen Erker, in dem fich die alte und alterthümliche Univerfitäts-Capelle befindet, erhalten²).

Für die Univerfität zu Wien wurde erft in den Jahren 1753—56 ein eigenes Haus (gegenwärtig von der Akademie der Wiffenfchaften benutzt) errichtet, worin Anfangs auch die Lehrfäle der Kunft-akademie untergebracht waren. Am 5. April 1756 wurde das Haus der ftudirenden Jugend übergeben, und bald darauf begannen die Vorlefungen. In Fig. 1 u. 2 find die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes dargeftellt³) ; das II. Obergefchofs enthält ziemlich niedrige Räume. Die fchmale Façade ift dem Univerfitätsplatz zugewendet; fie ift nicht breit genug, um entfprechend wirken zu können ; eine Art Loggia mit fteinerner Brüftung fchmückt das I. Ober- oder Hauptgefchofs. Grofsartiger gedacht find die beiden Langfeiten des Bauwerkes ; das I. Obergefchofs ift palaftartig behandelt ; das II. entbehrt jeden Schmuckes. Im Erdgefchofs (Fig. 2) bildet die grofse Flurhalle den Hauptraum, zu dem vom Univerfitätsplatz und von den beiden feitlichen Strafsen je ein Eingang führt ; 20 Säulen tragen die Decke, welche in 15 mit gedrückten Kuppeln überwölbte Felder zerfällt. Damit diefer Raum einen grofsartigen Eindruck hervorbringe, fehlt es ihm an der erforderlichen Höhe. Grofsartiger ift hingegen die Treppenanlage erfonnen; zwei breite Steintreppen führen zu beiden Seiten des vom Haupteingange nach der Flurhalle ziehenden Ganges nach dem Hauptgefchofs ; auf einer dritten Treppe, am Ende des eben erwähnten Ganges gelegen, gelangt man in das II. Obergefchofs. Im Hauptgefchofs befindet fich über der Flurhalle die Aula (gegenwärtig Feftfaal der Akademie der Wiffenfchaften), auf deren Ausftattung vom Architekten das Schwergewicht gelegt worden ift. Im II. Obergefchofs war feit 1759 die Maler-Akademie untergebracht; fie blieb dafelbft bis 1786.

Nach feiner Vollendung wurde der Bau nicht gelobt, als nicht akuftifch bezeichnet, und man gab die Schuld dem Baumeifter Münzer und Hof-Architekten Zadel, der einen ungereimten Rifs zur Ausführung gegeben⁴).

Der Univerfität Heidelberg errichtete ihr Gründer, der Kurfürft Ruprecht I., aus eigenen Mitteln Oftende der Stadt und aufserhalb der Mauern ein Haus und eine Capelle, die dem heil. Jacob geweiht waren und den Ciftercienfern, welche fich fchon bei der erften Immatriculation zahlreich betheiligt hatten, eingeräumt wurden; fo war der Grund zur erften Burfe der Heidelberger Hochfchule gelegt. Der erfte Kanzler, Conrad von Gelnhaufen, vermachte feinen ganzen Befitz der Univerfität und beftimmte, dafs hiervon ein Collegium nach dem Mufter der Sorbonne errichtet werde; am 28. Juni 1390 wurde der Grund-ftein zur Burfe gelegt, die nach dem Wunfche des Stifters zwölf lehrenden Magiftern dienen follte. Im Jahre 1391 vertrieb der Kurfürft Ruprecht II. die Juden aus Heidelberg und fchenkte deren verlaffenen Befitz der Univerfität; es waren dies aufser der Synagoge, die in eine Marien-Capelle verwandelt wurde, zahlreiche Wohnhäufer und viele Grundftücke, an verfchiedenen Stellen der Stadt, theilweife aufserhalb derfelben gelegen ⁵).

Zu dem derzeit noch als Collegien-haus dienenden Univerfitätsgebäude, dem man eine gewiffe Grofsräumigkeit, welche den architektonifchen Werken des XVII. und XVIII. Jahrhundertes auch in Deutfch-land eigentümlich ift, nicht abfpreclien kann, legte KurfürR. Johann Wilhelm 1711 den Grundftein ; der Plan rührte von Melchior Kirchner her, und 1715 war der Bau vollendet. Die urfprüngliche Beftimmung der einzelnen Räume wurde mehrlach verändert ; 1829 erfuhr das Haus eine Erneuerung; 1885—86 wurde daffelbe, aus Anlafs der Feier des 500-jährigen Beftehens der Hochfchule, von Durm einem theil-weifen Umbau im Inneren und einer künft-lerifchen Umgeftaltung der Aula unterzogen.

Auch den fpäter errichteten Univer-fitäten erging es in baulicher Beziehung nicht beffer. So wurden z. B. der 1665 gegründeten Hochfchule zu Kiel die Gebäude eines F ranziskaner - Kloflers über-wiefen, welche feit der Reformation ein Jahrhundert hindurch der Stadt als Armen-häufer gedient hatten und wegen ihrer Bau- I fälligkeit durch eine umfaffende Reftauration für die Zwecke der Univerfität hergerichtet worden waren. Nur kurze Zeit genügten diefe Gebäude ; fchon bald mufften fie zum gröfseren Theile verlaffen werden, weil ihr Einfturz drohte, und da es an Geld zum Bauen fehlte, behalf man fich mit gemietheten Räumen und hielt die öffentlichen Acte in der Klofterkirche ab. Erft Katharina II. (welche die vormundfchaftliche Regierung in den deutfchen Erblanden ihres Sohnes Paul übernommen hatte) liefs durch Georg Sonnin ein neues Univerfitäts-Gebäude errichten, welches 1768 eingeweiht wurde⁷).

Auch das gegenwärtig noch in Benutzung befindliche Collegienliaus der Univerfität zu Berlin, 1754 — 64 von Boumann (dem Vater) erbaut, diente urfprünglich anderen Zwecken; es war ehemals das Palais des Prinzen Heinrich von Preufsen und wurde 1809 für die Zwecke der neu gelüfteten Hochfchule eingerichtet; ein umfangreicher neuer Ausbau wurde 1844—45 durch Buffe bewirkt⁸).

In Frankreich wurden die alten, nach dem Vorbilde von Paris geftifteten Univerfitäten durch die Revolution von 1790 aufgelöst, und an Stelle derfelben find einzelne Facultäten und höhere Special-Schulen begründet. Es beftehen Facultäten der Theologie, der Jurisprudenz, der Medicin, der Wiffenfchaften und der Literatur, welch letztere zufammen der deutfchen philofophifchen Facultät entfprechen. Nur in Paris find zur Zeit alle 5 Facultäten vertreten.

Die Pacultäten werden als felbftändige Fachfchulen von ftaatlich ernannten und mit weit gehenden Befugniffen ausgeftatteten Decanen geleitet; fte entbehren daher der für die gemeinfamen Zwecke der deutfchen Univerfitäten nothwendigen Einrichtungen.

Einen wefentlich anderen Charakter haben die englifchen und die diefen nachgebildeten amerikanifchen Univerfitäten, auf welchen fich die Einrichtungen der alten, zuerft in Paris und dann allgemein in Deutfchland mit den Univerfitäten verbundenen Wohnungen der Studenten, die Burfen (fiehe Art. 2, S. 5)> erhalten haben.

Fig. 3«).

#obe    5?er>&etkreg,

i mm

lii

p§

3-0

•*

pa

Ëj

l~i

Wm

-1

Wk

\ß

i'v

raaHi

33

gg’

y*

17-

Franzölifche

und

englifche

Univerfitäten.

®) Facf.-Repr. nach: Sebastian Munster. Cosmographey.

⁷)    Nach: Vollbehr, F. Beiträge zur Gefchichte der Chriftian-Albrecht-Univerfität zu Kiel. Kiel 1876.

⁸)    Vergl. : Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I S. 176.

18.

Gefchichtliches

über

nicht deutfche

Univerfitäten. von Orange, Avignon, Cahors und Perpignan

12

Hier finden daher noch heute die akademifchen Lehrer, fo wie die Studenten ihre gemeinfchaftliche Wohnung in den colleges. Das Studium der Fachwiffenfchaften ift nur durch wenige öffentlichen Vorlefungen vertreten, und der hauptfächliche Unterricht wird in mehr privater Weife durch tutors ertheilt. Die Räume für erftere treten daher fehr zurück, während andererfeits die Univerfitätsgebäude in aus-giebigfter, zum Theile überaus grofsartiger Weife mit allen Einrichtungen für das Zufammenleben der Univerfitätsmitglieder, die Unterhaltung und den gefelligen Verkehr derfelben ausgeftattet find. Viele derfelben erfreuen fich prachtvoller Capellen, grofser Lefe- und Gefellfchaftszimmer, Speifefäle, grofsartiger Kücheneinrichtungen etc. Zudem wird der Pflege der körperlichen Uebungen hier ein grofser Spielraum gegönnt. Die Univerfitäten verfügen über ausgedehnte Gründe für die fehr beliebten Ballfpiele und turnerifchen Uebungen, über Einrichtungen für Waffer-Sport etc.

In Frankreich behänden vor der grofsen Revolution aufser Paris noch 22 andere Univerfitäten, von denen die zu Reims, Bourges, Touloufe, Angers, Orléans, Montpellier und Lyon ihre Gründung bis in das XIII. Jahrhundert zurückführen; in das XIV. Jahrhundert fällt die Errichtung der Univerfitäten

in das XV. Jahrhundert die Gründung jener zu Dole, Poitiers, Caen, Bordeaux und Nantes. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Hochfchulen zu Nîmes, Dijon, Pau und Pont-a-Mouffon gegründet.

Mit allen diefen mehr oder weniger kirchlichen Univerfitäten hat, wie fchon erwähnt, die Revolution völlig aufgeräumt und an ihre Stelle ein von Paris aus über alle Departements fich erftreckendes Netz von Lehranftalten gefetzt, deffen Mittelpunkt Univerfität genannt wird, während jedes Departement feine Akademie und feine Facultäten erhielt.

Im Jahre 1875 fetzte es, nach langen Kämpfen, die klerikale Partei durch, dafs gewiffe Vereine, Körperfchaften etc. freie Univerfitäten gründen dürfen. Hierauf fufsend wurden die 6 katholifchen Univerfitäten Paris, Lille, Angers, Lyon, Poitiers und Touloufe errichtet, von denen Paris, Lille und Angers bereits völlig organifirt find.

Bezüglich der Univerfitäten Italiens wurde bereits in Art. 2 (S. 4) gefagt, dafs die meiften derfelben in den Stadtfchulen ihre Wurzeln hatten. Die Gemeinden der verfchiedenen Städte befoldeten bereits, ehe fie fich im Befitze des Univerfitäts-Privilegs befanden, Lehrer jener Wiffenfchaften, über welche fpäter an ihren Hochfchulen vorgetragen wurde. In Italien hing die Gründung der Univerfitäten mit dem freien Städtewefen zufammen. Im Befitze von vielen anderen Vorzügen, wollten die bedeutendften Städte auch ein Mittelpunkt in der Pflege mannigfacher Wiffenfchaften fein. Dem ift es zuzufchreiben, dafs Italien feit dem Beginne des XIII. Jahrhundertes bis 1400 unter allen Ländern hinfichtlich der Entftehung der Univerfitäten das fruchtbarfte Land wurde; nicht weniger als 18 Städte gelangten in den Befitz einer Hochfchule.

Gegenwärtig befitzt Italien zahlreiche kleine Univerfitäten, die wohl Träger des kräftig erwachten wiffenfchaftlichen Lebens find; allein es find tief greifende Reformen in ihrer Verfaffung und Ausftattung dringend nothwendig.

England beanfprucht bezüglich des Urfprunges feiner Univerfitäten eine Ausnahmeftellung, indem man weder Paris, noch Bologna als alleinige Urfache der Entftehung der Oxforder Hochfchule (1141 gegründet) bezeichnen kann, und Cambridge (vor 1209 gegründet) ift abhängig von diefer. Diefe beiden Univerfitäten beftehen heute noch aus einer Reihe von auf mittelalterliche Schenkungen und Privilegien gegründeten, fo wie mit kirchlichen Einrichtungen und Pflichten verbundenen Collégien (25 in Oxford, 17 in Cambridge), den alten ßudia dotata, die einer Anzahl von Gelehrten bedeutende Pfründen und mehr oder weniger zahlreichen Scholaren Aufenthalt, Koft und Unterricht gewähren. Die Verfuche, diefe und auch einige anderen der britifchen Univerfitäten zu reformiren, find bisher nicht geglückt; auch das Beifpiel der im Gegenfatz zu jenen Hochfchulen gegründeten Univerfität zu London hat dies nicht bewirkt. Die 1836 öffentlich anerkannte London univerßty ift eigentlich eine Prüfungsbehörde, mit der fpäter colleges (fo das liberale Univerßity college und das kirchliche King’s college') inner- und aufserhalb Londons verbunden worden find. Die 1845 gegründete Univerfität zu Durham ift von geringem Umfang.

Den deutfchen Univerfitäten näher ftehen die fchottifchen zu St. Andrews (1412), Glasgow (1454), Aberdeen (1506) und Edinburg (1582), während in Irland die Univerfität zu Dublin (mit Trinity college, I59¹) den älteren englifchen Hochfchulen (wie bereits angedeutet), Queens univerßity (1849) mit verfchiedenen auswärtigen colleges der London univerßity entfpricht und die römifch-katholifche Univerfität (1874) den belgifchen und franzöfifchen Muttern nachgeahmt ift.

Den nicht deutfchen Univerfitäten erging es in baulicher Beziehung zum allergröfsten Theile nicht beffer, als den Hochfchulen von Deutfchland und Oefterreich. Auch fie waren Anfangs meift auf Gebäude und Räume angewiefen, die urfprünglich anderen Zwecken gedient hatten.

So z. B. wurde für die 1253 von Robert de Sorbon gegründete Sorbonne zu Paris erft im Jahre 1629 durch Richelieu, der in der dazu gehörigen Capelle beigefetzt ift, der Grundftein gelegt. Der Entwurf zu diefem Bauwerke rührt von Lernender her, der den Bau bis zu feinem 1654 erfolgten Tode leitete ; die Capelle wmrde 1635 — 53 erbaut. Im Jahre 1808 wurde die Sorbonne der Univerfität übergeben ; feit 1821 ift fie Sitz der Parifer Akademie und wird von drei Facultäten benutzt. Die Bauten find im Laufe der Zeit unzureichend geworden, fo dafs eine Erweiterung dringend nothwendig war. wird gegenwärtig auf Grundlage eines Planes von Ninot, der aus einem 1882 ftattge-fundenen Wettbewerb⁹) fieg-reich hervorging, vollzogen.

In der einer umfaffenden Um-geftaltung und Erweiterung unterzogenen Sorbonne follen die Akademie von Paris (Académie de Paris), die Facultäten der Theologie (faculté de théologie), der Literatur (faculté des lettres) und der Wiffenfchaften (faculté des fciences) ihren Sitz beibehalten und auch zwei grofse Bibliotheken (bibliothèque des hautes-études und bibliothèque Victor Coufin) darin Platz finden ; für den anzufügenden Neubau werden viele Nachbar-grundflücke herangezogen und einige behindernden Strafsen, fo wie di & place Gerfon unterdrückt. Die gefammte Baufläche mifft 19 800 üm ; von den fich auf 177 600 000 Mark belaufenden Gefammtkoften (Grunderwerb und Baukoften) tragen der Staat und die Stadt Paris je die Hälfte¹¹).

Bauwerke.

Fig. 4.

Diefelbe

SSH

ÊjfËË

—......\

10 9 8 7

IM

1:500

\\

101

4,

i¹

]]

i/

I-........_

t/Z.

10

15

20m

Univerfität zu Genua ¹⁰). Arch. : Bartolomeo Bianco.

⁹) Ueber diefen Wettbewerb flehe :

Baudot, A. de. Reconßruction et agrandififement de la Sorbonne. Encyclopédie d'arch 1S83, S. 28 u. PI. 872—874.

¹⁰ ) Facf.-Repr. nach: Gauthier, P. Les plus beaux édifices de la ville de Genes et de fies environs. Nouv. édit. Paris 1845. PI. 1.

!') Siehe auch:

Croquis d'architecture. Intime club. :ye année, No. IV, f. 2—6: Reconfiruction de la Sorbonne.

The confiruction and enlargement of the Sorbonne. Building news, Bd. 44, S. 868.

Unter den älteren Univerfitäts-Bauten Italiens nimmt in architektonifcher Hinficht der 1623 begonnene Univerfitätsbau zu Genua (Fig. 4¹⁰) eine hervorragende Stelle ein; insbefondere ift es die Anlage der Eingangshalle, der Treppen und des Arcaden-Hofes, welche einen eben fo fchönen, wie grofsartigen Eindruck hervorbringen und reizvolle Durchblicke gewähren ¹²). Der Architekt des Haufes war Barto-lomeo Bianco, der es auf Koften der Familie Balbi ausführte.

b) Gefammtanlage.

20.

Baulichkeiten.

Je umfaffender und vielfeitiger fich im Laufe der Zeit die Aufgaben der Trennung Univerfitäten geftalteten, um fo gröfsere und immer fteigende Anforderungen mufften auch an die baulichen Anlagen und Einrichtungen derfelben geftellt werden. Seit dem glänzenden Auffchwung faft aller, namentlich der medicinifchen und naturwiffen-fchaftlichen Fächer im Anfänge der fünfziger Jahre erwiefen fich die alten, meift nicht einmal befonders für die Zwecke der Univerfitäten errichteten Baulichkeiten bald als ganz unzureichend, und es beginnt daher von hier an eine Epoche lebhafter und charakteriftifcher Bauthätigkeit, welche fich bis in die jüngfte Zeit fortwährend gefleigert hat.

Die aufserordentliche Zahl, der Umfang und die Verfchiedenartigkeit der für die mannigfaltigen Zwecke der Univerfitäten zur Zeit erforderlichen Räumlichkeiten fchliefst es aus, diefelben, wie vordem, ganz oder auch nur vorwiegend in einem gemeinfamen Gebäude unterzubringen, führt vielmehr naturgemäfs dazu, diefelben in einer Reihe getrennter Gebäude zu gruppiren.

Dafs die Krankenhäufer, welche dem akademifchen Unterricht dienen, nebfb dem dazu gehörigen Apparat der klinifchen Hörfäle etc. von den fonftigen Lehr-und Arbeitsfälen getrennt werden müffen, ift felbftredend. Auch find diejenigen Laboratorien abzufondern, welche durch die darin vorzunehmenden Arbeiten be-läftigend für Andere wirken, vor Allem das anatomifche, das phyfiologifche, das pharmakologifche, das chemifche Inftitut etc. Dies ift um fo mehr der Fall, als diefe Anhalten, wie auch die Inftitute für Aftronomie, Phyfik, Pharmaceutik etc. gleichzeitig fehr mannigfaltiger, aufsergewöhnlicher baulichen Einrichtungen und Berückfichtigungen bedürfen, namentlich hinfichtlich der Erhellung, der Lage nach den Plimmelsgegenden, der Sicherung gegen Erfchütterungen etc. Schon aus diefen Gründen können diefelben in wirklich zweckentfprechender Weife mit den meiften anderen Univerfitätsräumlichkeiten nicht wohl zufammen gelegt werden, und es ift daher neuerdings zur Regel geworden, diefelben in felbftändigen, getrennten Gebäuden unterzubringen. In wie weit es dabei, zur Vermeidung unnützer Verzettelung, zuläffig oder erwünfcht ift, gewiffe Inftitute, deren Exiftenz-Bedingungen nahe verwandt find, wie z. B. diejenigen für normale und pathologifche Anatomie, für Anatomie und Zoologie, für Mineralogie, Geologie, Paläontologie oder Phyfik und Mineralogie etc. mehr zu gemeinfchaftlichen Gebäuden zufammenzulegen, hängt ganz von örtlichen Verhältniffen ab.

Neben"diefen verfchiedenen Baulichkeiten umfafft das allgemeine Collegien-haus, wohl auch fchlechtweg »Aula« genannt, alle diejenigen Räumlichkeiten und Univerfitäts-Inftitute, bei denen aufsergewöhnliche baulichen Anforderungen oder Schwierigkeiten nicht oder nur in geringem Mafse auftreten und die in den betreffenden Inftituten vorzunehmenden Arbeiten durch ihre Nachbarfchaft nicht beeinträchtigt werden können.

U) Siehe die Schnitte und die Innen-Perfpective in dem in Fufsnote 10 genannten Werke (PI. 2, 3, 5) — ferner in: Reinhardt, R. Palaft-Architektur von Ober-Italien und Toskana vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Genua. Berlin 1886. S. 2 u. Taf. xi —19.

Der Fall, dafs fämmtliche Gebäude einer Univerfität nach einheitlichem Plane und auf einem gemeinfamen Gebiete neu errichtet worden find, ift in Deutfchland nirgends eingetreten und hat in abfehbarer Zeit wohl noch fchwerlich Ausficht verwirklicht zu werden. Für eine folche Gruppe von Gebäuden würde ein wo möglich mit fchönen Gartenanlagen zu verfehender Bauplatz zu wählen fein, der möglichft gefichert wäre gegen das durch Strafsenverkehr verurfachte Geräufch, gegen Staub, Erderfchütterungen und fonftige Störungen ; er follte auch über die augenblicklichen Bedürfniffe hinaus reichlich grofs bemeffen oder aber einer fpäteren Erweiterung fähig fein. Die Anlage der klinifchen Krankenhäufer bedingt überdies für den Bauplatz alle diejenigen Vorausfetzungen hinfichtlich des Untergrundes, der herrfchenden Windrichtung, der Lage zur Stadt, der Wafferableitung etc., welche für Krankenhäufer als unerläfslich angefehen werden.

Wahl

des

Bauplatzes.

22.

Gruppirung

der

Baulichkeiten.

Die Anlage einer Sternwarte erfordert, dafs, namentlich im Offen, Süden und Südweften, nach welchen Richtungen die meiften Beobachtungen ftattzufinden pflegen, ein gröfseres Gebiet möglichft unbebaut und jedenfalls frei von Feuerungsanlagen erhalten wird. Für das phyfikalifche, das chemifche, das mineralogifche und das botanifche Inftitut ift zur Ermöglichung wichtiger Verfuche der freie Zutritt der Sonne zu einzelnen Räumlichkeiten im Laufe des ganzen Jahres zu fichern etc. Die einzelnen Gebäude müffen auch fo weit von einander entfernt bleiben, dafs fle fleh gegenfeitig nicht Licht und Luft nehmen und die darin auszuführenden Arbeiten einander nicht beeinträchtigen. Die Zwifchenräume werden am beften mit niedrigen Gartenanlagen gefchmiickt, die umgebenden Strafsen zur Verminderung von Störungen und Erfchtitterungen mit möglichft ebenem Belage, Afphaltbahnen oder dergl. verfehen.

Wenn es fleh nur um die Errichtung einzelner oder auch einer Gruppe von Inlfitutsbauten handelt, fo wird bei der Wahl des Bauplatzes eine möglichft enge Verbindung mit den beftehenden Anftalten anzuftreben fein, fo dafs der Verkehr zwifchen den verfchiedenen Baugruppen erleichtert wird. Die geringften Bedenken zeigen fleh noch bei weiterer Abtrennung der klinifchen Anftalten nebft patho-logifcher Anatomie, Phyflologie und Pharmakologie etc. von der Gruppe des allgemeinen Collegienhaufes und der naturwiffenfchaftlichen Inftitute; letzteren follte dann die normale Anatomie zugefellt werden, aus dem Grunde, weil in erfleren Anftalten vorwiegend nur die Studirenden der Medicin in höheren Semeftern zu arbeiten haben. Die Sternwarte kann bei der geringen Bedeutung der Aftronomie für den akademifchen Unterricht ganz für fleh allein beftehen; auch ift die Abzweigung des botanifchen Gartens ohne erhebliche Bedeutung. Immerhin bleiben aber derartige Anordnungen mit mannigfachen Uebelftänden behaftet und find im Intereffe einer allfeitigen Förderung der Aufgaben der Univerfitäten, wo nur immer möglich, zu vermeiden.

Unter den erwähnten Umftänden können Erwägungen kiinftlerifcher Art für die Stellung der Univerfitätsbauten zu einander nur höchft feiten von Bedeutung werden, und in der That find felbft bei den gröfseren neuen Anlagen diefer Art faft ausfchliefslich praktifche Rückfichten mafsgebend gewefen. Für einen Theil der neu erbauten Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg lagen die Verhältniffe befonders günftig; es ift defshalb hier der Verfuch einer ftrengeren Gruppirung der Gebäude gemacht worden, der aus Fig. 5 zu erkennen ift. Diefer Plan wurde indefs im Laufe der Bauausführung aufgegeben, fo dafs auch hier keine einheitliche architektonifche Wirkung erzielt worden ift.

im>

Fig- 5-

jgpgp älHIl# 'HÏÎCâ ;

s% 1    *■$}

^V&w/A >-*ł*7is«sy’ '2 y

• :;TWm

mk

m'

fk

7/

Kaifer-

Wilhelms-Univerfität

P>

i mmmvmk

mm

3)

|j

f.

zu

'Ûâ&âm

Strafsburg.

s>

m.

Ëm

mm

1 /Ć

>v.

rv

11 mm

il

~c

3/

777

/s

wim

.0

iik

,c<M V

>7

tur*

Mé

f'À

fui / iLfiïlf T

mmtlm

WSimim

;,-P

r-..

(S

T⁷ //

.p/0®-

PP

il

QH

îTf «P

-V.Afi

TP

jj§£

7P7P

P/J

%

^ > //; *

tmfà

Ui

-o

i-

K-

.p--

#/ ,

MP// ^ fJJ- v r 7/7W rP

PP

<s

.0,

....

pPPPr

I -P

aV

Wł

--/i

<9

Urfprünglicher Lageplan

■9.

des

Il il

$x

é>-

§-

Collegienhaufes und der

naturwiffenfchaftlichen

hfcŻJ

<?7

Inftitute.

b*.

w!§

,#p

S7v£

&V

sçK

*53

c) Haupträume.

i) Hörfäle und Feftfaal.

23.

Hörfäle

für

rednerifche

Vorträge.

Bei allen Univerfitätsgebäuden wiederholen fich drei Gattungen von Räumlichkeiten, nämlich die Hörfäle, die Sammlungsräume und die Seminare, bezw. Bibliotheks-Zimmer; und wenn diefelben auch, den wechfelnden Anforderungen ent-fprechend, bei den verfchiedenen Univerfitäts-Inftituten in der mannigfaltigften Ausbildung auftreten, fo haben fie doch fo viele verwandte Anordnungen, dafs fie vorweg einer gemeinfchaftlichen Betrachtung unterzogen werden können.

Bei der einfachften Form der Hörfäle oder Auditorien, welche vorwiegend nur für rednerifchen Vortrag, wie bei den meiften humaniftifchen Fächern und bei den mathematifchen Vorlefungen benutzt werden, finden im Wefentlichen die gleichen Einrichtungen Anwendung, wie für die oberen Claffen der Gymnafien, Realfchulen etc.

(fiehe das vorhergehende Heft diefes »Handbuches«, Abfchn. i, A). Auch hier ift darauf zu fehen, dafs die Decken der Säle durch keinerlei Freiftützen getragen werden.

24.

Gröfse, Form und

Für den Sitz eines Studenten kann ein Raum von 0,7om Breite X 0,85 m Tiefe als ein reichlicher Mittelfatz angefehen werden. Etwas gröfsere Abmeffungen, bis 0,8o X l,oo m, wird man zu wählen haben, wenn in den Vorlefungen, wie bei den- Beleuchtung, jenigen über Kunftgefchichte, Aftronomie, Anatomie etc. öfter Kupferwerke, Atlanten, Mikrofkope etc. herumgereicht werden; etwas kleinere, von etwa 0,55 X 0,75 m, wenn die Zuhörerzahl in einem Hörfaal fehr grofs wird und über ioo hinausgeht.

Kommt es in einem Hörfäle darauf an, dafs vorgeführte Gegenftände befonders deutlich gefehen werden foilen, fo find die Abmeffungen der Plätze noch weiter ein-zufchränken, indem entweder beim Geftühl die Tifche ganz unterdrückt werden, wobei man blofs auf den Knien fchreiben kann, oder indęm nur Stehplätze mit Vorderlehnen zum Auflegen der Arme eingerichtet werden. In diefen Fällen, welche öfter in medicinifchen Operations-Sälen oder in Anatomien Vorkommen, genügen noch 0,5o X 0,6 0 m für den Zuhörer; derlei Anordnungen find indefs unbequem; namentlich ermüden Stehplätze auf die Dauer ungemein und find daher nicht zu empfehlen.

Als mittlere Höhe für die Sitze find etwa 0,45 m anzunehmen ; niedrigere Sitze werden für diejenigen Hörfäle vorgezogen, in denen die Tifche wegfallen, die Notizen alfo auf dem Knie niedergefchrieben werden miiffen ; höhere, in denen zu dauernder Beobachtung eines vorgeführten Gegenftandes ein Ueberlehnen nach vorn zu erwarten fteht, wie in anatomifchen Theatern, Operations-Sälen etc. Die lothrechte Entfernung vom Sitz bis zum Auge ift im Mittel 0,7 5 m und die Lage des Auges etwa lothrecht über der Vorderkante des Sitzes.

Der Vortragspult, auch Lehrpult, Katheder etc. genannt, ift mit Vorrichtungen zu verfehen, um ihn hoch und niedrig ftellen zu können, damit der Vortragende fowohl im Stehen, als im Sitzen bequem lefen kann. Vor den vorderften Sitzbänken ift ein freier Raum von mindeftens 2,o, beffer 2,2 m Breite zu rechnen. Für Gänge ift an der dem Inneren des Haufes zugekehrten Längswand ein Raum von 0,9o bis l,io m, je nach der Gröfse der Säle, an der gegenüber liegenden Fenfter-wand von 0,6o bis 0,70 m und an der Rückwand von 0,so m, beffer von l,oom und felbft bis 1,2 5m Breite zu rechnen, während die Mittelgänge etwa 0,6o bis 0,7o m Breite erhalten.

Die Tiefe der Hörfäle von der Fenfter- bis zu der gegenüber liegenden Wand wird nicht gern über 7,5m angenommen und mufs mit der lichten Höhe, welche

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.    *

25 ■

Sitzreihen.

zwifchen 4,5 bis 5,5 m fchwankt, in richtigem Verhältnifs flehen, um einer genügenden Beleuchtung ficher zu fein; auf dem von der Fenfterwand am weiteften entfernten Sitzplatz foll der höchft gelegene Lichtftrahl noch unter einem Winkel von 25 Grad auf das Heft des Zuhörers fallen. Aus optifchen und akuftifchen Gründen foll die Länge der Säle in der Regel 8 bis höchftens 10m nicht überfchreiten; bei diefem Abftande kann man von den letzten Sitzbänken an der Wandtafel Gefchriebenes noch klar erkennen. Diefe Abmeffung darf über 12m, im äufserften Falle 15m überhaupt nicht gefteigert werden; weiter hinaus trägt eine mittlere Stimme nicht mehr mit völliger Deutlichkeit. Wenn daher bei aufsergewohnlich grofser Zuhörerzahl noch mehr Platz zu fchaflen ift, fo mufs die Tiefe der Hörfäle entfprechend gefteigert werden. Dann ift es aber für eine ausgiebige Beleuchtung auch nöthig, den Saal mindeftens an zwei Seiten mit Fenftern oder mit Deckenlicht zu verfehen oder auch, unter angemeffener Steigerung der Höhe, hohes Seitenlicht einzuführen. In Rückficht auf eine gute Akuftik ift indefs fehr zu empfehlen, die Höhe der Säle in befcheidenen Grenzen zu halten ¹³).

Bei den im Vorftehenden angegebenen Abmeffungen ergiebt fich für den Sitzplatz, einfchl. Gänge, Raum für den Vortragspult etc., eine Grundfläche von 0,8 bis 0,e 1m; diefelbe ift naturgemäfs grofser bei kleineren Hörfälen und kleiner bei folchen von gröfserer Ausdehnung.

Bei allen für rednerifchen Vortrag beftimmten Hörfälen follte es Regel fein, dafs die Zuhörer das Gefleht des Vortragenden von ihrem Platze aus frei fehen können, was bei den meiften grofsen Sälen allerdings nicht erreicht ift. Aus diefem Grunde wird fchon bei kleineren Sälen der Vortragspult regelmäfsig auf ein ftufen-hohes Podium geftellt, und die Erhöhung kann gefteigert werden, je mehr die Länge des Saales zunimmt (Fig. 7); fie wird aber aus Gründen der leichten und bequemen Benutzbarkeit nicht gern über 0,60 bis 0,80 m bemeffen. Bei letzterem Mafse kann der Vortragende nur noch bei etwa 9m Länge eines Saales auch von den hinterften

Sitzreihen bequem gefehen werden, ohne dafs die Zuhörer auf den letzten Bänken fleh nach ihren Vordermännern zurecht zu rücken brauchten. Bei grofser Länge der Säle kann daher die obige Bedingung nur ftreng erfüllt werden, wenn die Sitzbänke nach hinten zu anfteigend angeordnet werden. Das Mafs für diefe Anfteigung beftimmt fleh aus der Bedingung, dafs die Gefichtslinie vom Auge eines Zuhörers etwa nach der Halsgegend des Vortragenden, welcher als fitzend anzunehmen ift, frei über dem Scheitel jedes Vordermannes hinweg gehen mufs, und kann, wie in Fig. 8 u. 9 gefchehen, auf graphifchem Wege leicht ermittelt werden. Die Lage der Augenhöhe fowohl

Fig. 6.

fl

II

Hörfaal mit 208 Sitzplätzen im Collegienhaufe zu Strafsburg. — Y230 n- Gr.

13) Siehe auch Theii IV, Halbband 1 (Art. 241 ff., S. 245 ff.) diefes »Handbuches« — ferner Haege’s Mittheilungen über die Grundfatze, welche beim Bau der Hörfäle im Smithfon-Inftitut zu Wafhington von Henry lind, in: Zeitfchr. f. Bauw. 1859,' S. 590.

zur

Anwendung gekommen

mm

en:

17=1

Ml

Fig. 7.

Fig. 8.

Flg. Q.

Mt

_____iT^É

MT

Ff

Anordnung der Sitzreihen in gröfseren Hörlälen.

■jo 'u 09 I

des Vortragenden, als auch der Zuhörer über dem Fufsboden des Vortragspultes, bezw. den Stufen, auf welchen fich die Sitzreihen aufbauen, ift dabei auf l,2om, das Mafs zwifchen Augenlinie eines Zuhörers und dem Scheitel des Vordermannes auf 13 bis 14cm anzunehmen. Für die Conftruction ift zunächft feft zu ftellen, bis zu welcher Höhe die Sitzbänke im Saale im äufserften Falle anfteigen dürfen, und es kann dann durch einige Verfuche ermittelt werden, wie hoch fich danach die Lage des Vortragspultes ergiebt. Stellt fich die Höhe des Podiums auf ein ganz geringes Mafs über dem Fufsboden oder finkt fie fogar unter letzteren hinab, fo kann man diefelbe je nach Ermeffen vergröfsern und erreicht dadurch ein geringeres Anfteigen der Sitzreihen ; Hellt fie fich aber auf mehr als 0,som, welche Grenze, wie oben gefagt, nicht gern iiberfchritten wird, fo zeigt dies, dafs die Sitzreihen

nicht genug anfteigen und dafs daher die Höhe des Saales zu gering bemeffen ift.

In diefer Weife läfft fich durch einige Verfuche ein richtiges Verhältnis zwifchen der Höhe des Saales, der Erhebung des Rednerpultes über dem Saalfufs-boden und dem Anfteigen der Sitze leicht feft ftellen. Die Conftruction ergiebt, wie Fig. 8 u. 9 zeigen, eine bogenförmige Erhebung der Sitzreihen; es wird aber in der Praxis meiftens genügen, wenn man dafür eine gerade geneigte oder eine einmal gebrochene Linie wählt.

Ift ferner die Breite eines Hörfaales fehr beträchtlich, fo würde bei geradliniger Anordnung der Sitzreihen im Grundrifs der Uebelftand eintreten, dafs die Zuhörer, namentlich auf den vorderen Bänken, fich ftark zu drehen hätten, um den Vortragenden bequem zu fehen. In diefem Falle find daher die Sitzreihen in concentrifchen Kreislinien oder diefen fich nähernder Vielecksform auszuführen (Fig. 10 u. 11). Wird nun bei Hörfälen, die nach Länge und Breite aufsergewöhnliche Abmeffungen zeigen, eine con-centrifche Stellung der Sitzreihen auf anfteigendem Fufsboden gewählt, fo entfteht die Form des fog. Ring- oder Amphitheaters, die in ausgebildetfter Weife namentlich bei franzöfifchen höheren Lehranftalten ¹⁴) mit Vorliebe angewendet wird, aber auch fonft mannigfaltigfte Benutzung findet.

Schwieriger ift die Conftruction der Hörfäle in denjenigen Fällen, wo der Vortrag mit Demonftrationen begleitet wird, die von den Zuhörern genau müffen beobachtet werden können, und für deren Vorführung ein gröfserer, zweck-DemonftrJtionen. entfprechender Demonftrations- oder Arbeitsplatz nothwendig ift. In der Regel wird es erwiinfcht fein, den letzteren ohne Anwendung von Stufen etc. in der Fufs-bodenhöhe des Saales anzuordnen, weil fich dann eine leichte Verbindung mit den benachbarten Vorbereitungs- und Sammlungszimmern ergiebt, während anderenfalls Schwierigkeiten beim Herbeifchafifen der vorzuzeigenden Gegenftände entftehen.

Fig. 10.

Hörfaal des anatomifch-pathologifchen Inftitutes zu Strafsburg.

¹/250 n- Gr.

26.

Hörfäle

für

Vorträge

mit

U) Siehe auch: Rozet, G. Note fur la forme des amphithéâtres. Moniteur des arch. 1876, S. 185 — ferner: Le grand amphithéâtre de la nouvelle Sorbonne. Semaine des confl., Jahrg. 10, S. 55.

Die Beleuchtung diefes Arbeitsplatzes, fowohl bei Tage, als auch für den Abend, ift von gröfster Wichtigkeit. Die Tagesbeleuchtung ift neuerdings vielfach durch Deckenlicht bewirkt worden, mittels deffen faft jeder Grad von Helligkeit erreicht Einrichtung, werden kann. Für andere Zwecke ift dagegen das Seitenlicht vorzuziehen oder nothwendig, fo z. B. das gleichmäfsige Nordlicht in medicinifchen Operations-Sälen, das Licht von Süd und Oft in phyfikalifchen Hörfälen etc.

27.

Erhellung

und

Fig. ii.

Hfl I II I I 1 l-H—

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Strafsburg. — ^250 n. Gr.

Die Abendbeleuchtung bietet in fo fern befondere Schwierigkeiten dar, als fie den Operations-Platz und, wo nöthig, auch die hinter demfelben an der Rückwand des Saales befindlichen Wandtafeln etc. ftark erhellen foll, ohne aber weder die Zuhörer, noch den Vortragenden zu beläftigen. Diefer Zweck wird am beften durch eine Beleuchtung nach Art der Schaufenfter- oder der Soffiten-Beleuchtung in Theatern erreicht, bei der alfo die Flammen über dem Operations-Platz, etwas nach den Sitzen der Zufchauer zu verfchoben, angebracht werden. Die Flammen werden dabei nach der Saalfeite durch Schirme etc. abgeblendet, welche das Licht zugleich kräftig gegen die Wandtafeln und auf den Arbeitstifch zurückwerfen; es kann dies entweder nach Fig. 12 u. 13 oder mit Hilfe eines einzigen, über die ganze Flammenreihe reichenden Blechfchirmes, den man am beften etwas verftellbar einrichtet, gefchehen. Die Flammen müffen in einer Höhe von mindeftens 5 m angebracht werden, damit der Vortragende feine Zuhörerfchaft beobachten kann, ohne geblendet zu werden. Mehrfach find auch Sonnenbrenner in der Decke oder Beleuchtung mittels Flammen, welche über einer Glasdecke angebracht find, zur Anwendung gekommen ; diefe Lichtquellen find indefs fehl-weit von den Darftellungsgegenftänden entfernt und leuchten nur genügend,

wenn fie aufserordentlich ftark find; fie find alfo fehr koftfpielig, namentlich die letztere Art.

Am einfachften löst ficli die Frage durch Anwendung elektrifcher Beleuchtung.

Das elektrifche Bogenlicht ift für die in den naturwiffenfchaftlichen Fächern z. Z. fehr beliebten Darftellungen von Lichtbildern, vermittels deren kleine Demonftrations-Gegenftände in grofsem Mafsftabe auf der Wand oder auf Wandfchirmen dargeftellt werden, ohnehin fchon vielfach an Stelle des früher für diefen Zweck meiftens angewandten Drummondfchen Kalklichtes in Gebrauch, und Hand in Hand damit findet auch die elektrifche Beleuchtung der betreffenden Säle ftatt.

Neben der Beleuchtung des Operations-Platzes bietet die Conftruction des Demonftrations-Tifches und deffen Umgebung mancherlei Schwierigkeiten hinfichtlich der Ausftattung deffelben mit Schränken und Fachgeftellen aller Art, der Zuleitung von Leuchtgas, Waffer, elektrifchen Strömen, Sauerftofif, Wafferftoff etc., der Waffer-Ableitung, fo wie Ableitung fchädlicher Gafe, auch wohl der Befchafifung kleiner Betriebskräfte zur Ausführung von Experimenten etc. Für manche Fächer, wie Phyfik und Phyfiologie, ift es fogar erforderlich, Vorkehrungen zu treffen, dafs der

Fig. 12.

--O

x''

Wandtafel

o^-

F- ■

.. .Sa

w^-

pp"

28.

Sitzreihen.

Längenfchnitt.

Entwurf zur Beleuchtung des Experimentir-Tifches

Arbeitsplatz und befonders der Demonftrations-Tifch von allen Erfchütterungen des Gebäudes möglichft frei gehalten wird; ferner find Vorkehrungen zu treffen, um zur Vornahme gewiffer Verfuche Sonnenffrahlen über den Arbeitstifch zu werfen, auch den ganzen Saal zeitweife zu verdunkeln etc. Dadurch entlieht eine Reihe von für jeden einzelnen Fall befonders zu löfenden Aufgaben, die zwar meiftens die Anlage des Gebäudes im Grofsen und Ganzen nicht berühren, aber andererfeits auch für die ganze Grundrifsanordnung von wefentlichem Einflufs fein können, namentlich hinfichtlich der Wahl des Gefchoffes, in welchem der Hörfaal anzulegen ift, feiner Orientirung nach der Himmelsgegend, der Zufammenlegung mit anderen Räumen etc.

Die Anordnung der Sitzplätze für die Zuhörer in den Demonftrations-Sälen ift abhängig von der Form und Beleuchtung des Operations-Platzes und dem Umftande, ob die vorzuftellenden Gegenftände ftets an einem und demfelben beftimmten Platze oder im Bereiche einer gröfseren Fläche, etwa auf einem langen Arbeitstifche, vorgeführt werden. In erfterem Fall, der bei den medicinifchen Operations-Sälen etc. eintrifft, wo der zu Operirende auf einem kleinen Tifch liegend behandelt wird, ift eine kreisförmige oder vieleckige Anordnung der Sitzbänke die günftigfte Föfung. Es ift dabei lediglich von der Beleuchtung der Darftellungs-Objecte abhängig, wie weit die Kreislinie der Sitzbänke gefchloffen werden kann. Bei Deckenlichtbeleuchtung wird faft die ganze Kreislinie benutzt werden können, während fich bei Beleuchtung durch ein Seitenfenfter die reine oder überhöhte Halbkreisform und bei zweifeitiger Beleuchtung ein von Fenfter zu Fenfter gefpannter Flachbogen ergiebt. Bei Befprechung der medicinifchen Lehranftalten (fiehe unter C) wird auf die Form und Einrichtung folcher Hörfäle noch näher einzugehen fein.

Querfchnitt.

im grofsen Hörfaal des chemifchen Inltitutes zu Strafsburg.

Die im Grundrifs nach einem flachen Kreisbogen angeordneten Sitzreihen (Fig. io) find auch dann die giinftigften, wenn die Stellung des darzuftellenden Gegenftandes veränderlich ift, wie bei den Hörfälen für die naturwiffenfchaftlichen Fächer: Phyfik, Chemie etc., in denen die Experimente auf langen Tifchen neben einander vorgeführt werden. Ganz zweckmäfsig find für letzteren Fall gerade Bänke, deren äufserfte

ff

Fig- 13-

«t--

1:100

gi-

Fig. 14.

Anordnung der Sitzreihen ■ in Hörfälen.

wrnmmmm

ff

’leo n. Gr.

TT

fl

mmmm

4-

11

1 Émmrnm

T Śmmmm

m y I

Anordnung der Sitzreihen in Hörlalen. t/6o n. Gr.

Fig- 15-

L-

Enden nur etwas fchräg nach vorn gefleht werden (fiehe Fig. n).

Bei den in Rede flehenden Sälen ifl es unerläfslich, das Geflühl derart mit Steigung anzuordnen , dafs ein Zu-fchauer auf den hinteren Bänken durch die vor ihm Sitzenden in der Betrachtung der darge-ftellten Objecte nicht behindert wird ; dafs alfo, wie oben erwähnt, der Befchauer unter allen Umftänden eine Sehlinie nach den Darftellungs-gegenfländen über den Scheiteln der Vordermänner hinweg frei hat. Diefe Bedingung ergiebt einen fehr verfchiedenen Grad der Steigung, je nach der Stellung der erflen Geftühlreihe. Steht diefelbe niedrig und entfernt von dem Darflel-lungsgegenftande, fo flei-gen die Sitze langfam an (Fig. 15); fleht fie hoch und nahe, fo ifl die Steigung der folgenden Sitze fehr fchroff (Fig. 14). Die Stellung derfelben wird daher in jedem einzelnen Falle befonders forgfältig zu erwägen fein; häufig werden allgemeine bauliche Anordnungen , namentlich die verfügbare Höhe des Saales, dafür mit beflim-mend fein. Als äufserfles Mafs für die Ueber-höhung der Sitzreihen follte die Steigung einer

bequemen Treppe nicht überfchritten werden, weil anderenfalls in grofsen Hörfälen der Verkehr der Zuhörerschaft in unerwünfchter Weife erfchwert wird.

Die Augenhöhe der Zufchauer in der erften Sitzreihe mufs ftets etwas über der Höhe des etwa 0,95m hohen Tifches angenommen werden, auf welchem die vorgeführten Gegenstände dargeftellt werden, und am einfachsten und beften ift es, wenn die erfte Geftiihlreihe der Zuhörer eben fo, wie der Arbeitstifch, in der unterften Fufsbodenhöhe des Saales aufgeftellt werden kann (Fig. 15). Ergiebt Sich dabei für die hinteren Sitzreihen eine zu grofse Anfteigung, fo mufs man mit dem Fufsboden der erften Sitzreihen etwas unter die Höhe des Saalfufsbodens hinabgehen, welche Anordnung in phyfikalifchen Hörfälen, bei welchen ohnehin eine Abtrennung der Plxperimentir-Abtheilung vom Sitzraum der Zuhörer erwünfcht ift, mehrfach getroffen ift, oder aber, man mufs den Operations-Tifch auf ein erhöhtes Podium Stellen, wobei indefs, wie erwähnt, die bequeme Verbindung mit den benachbarten Räumlichkeiten für die Sammlungen etc. verloren geht.

In medicinifchen Operations-Sälen, in denen der vorzuftellende Kranke durch den operirenden Arzt und deffen Gehilfen für die Zufchauer leicht verdeckt werden kann, ift es erwünfcht, Schon die erfte Sitzreihe höher anzuordnen, damit man etwas von oben hinab fieht. Allerdings ergiebt fich dadurch eine Sehr Starke Steigung der Sitze (Fig. 14); es können in Folge deffen nicht mehr als etwa 5 bis 6 Reihen hinter einander angeordnet werden, und es find daher in Solchen Sälen nicht viel über 100 Sitzplätze zu gewinnen. Erfordert die Zahl der Zufchauer eine noch weitere Steigerung, fo mufs entweder von einer Strengen Erfüllung der oben dargelegten Bedingungen abgefehen werden, oder es würde zu einer Anordnung der Sitze in zwei Rängen über einander gefchritten werden müffen ⁶).

Der Zugang zu den ansteigenden Sitzreihen findet am beften von der Rückwand des Saales Statt, alfo gegenüber dem Operations-Platz, und zwar find die Eingänge dann meiftens in die Höhe der oberften Sitzreihen verlegt worden, von wo Treppen zu den unteren Sitzreihen hinabführen. Bei diefer Anordnung tritt in ausgedehnten Hörfälen mit Schwach ansteigenden Sitzreihen für den gröfseren Theil der Zuhörer, die in den vorderen Sitzreihen ihren Platz finden, der Uebelftand ein, dafs fie eine grofse todte Steigung zu überwinden haben. Aus diefem Grunde ift es für folche Hörfäle vorzuziehen, die Eingänge etwa in der halben Höhe der ansteigenden Sitzreihen anzuordnen und die letzten Sitzreihen dann innerhalb des Saales durch befondere kleine Treppen erfteigen zu laffen (Fig. 11); allein auch dann wird es noch erwünfcht bleiben, an der Rückwand des Saales in der Höhe der oberften Sitzreihen gleichfalls einen Nebeneingang zu beschaffen, damit die verfpätet Ankommenden ihre Plätze möglichft unbemerkt und ohne Störung für die Vorträge einnehmen können.

Für die Form und Construction des Geftiihls in den in Rede flehenden Hörfälen gelten im Allgemeinen diefelben Grundfätze, wie fie bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 1, A) vorgeführt worden find. Vier- oder gar zweifitziges Geftühl wird, bei der Natur des Univerfitäts-Unterridites, hier allerdings nicht in Frage kommen; vielmehr wird, wie Schon die Grundriffe in Fig. 6, 10 u. 11

29.

Zugang zu den Sitzreihen.

30.

Geftühl.

31-

Vortragspult

und

Wandtafel.

Lr

Fig. 16.

rr

yj

Geftühl in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Strafsburg. — ¹/ao n. Gr.

zeigen, ftets mehrfitziges Geftühl auszuführen fein.

Bezüglich der Einzelheiten ift im Wefent-lichen auf die eben bezeichnete Stelle des vorhergehenden Heftes zu verweifen; hier fei nur in Fig. 16 das neue Geftühl in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Strafsburg, deffen ftützende Conflructionstheile aus Gufs-eifen beftehen und welches mit umlegbaren Sitzbänken verfehen ift, als Beifpiel vorgeführt. Gleiches Geftühl, von Lickroth zu Frankenthal geliefert, wurde bei Neuein-

richtung des Collegienhaufes zu Heidelberg verwendet.

In Hörfälen, in denen die Vorlefungen von Demonftrationen nicht begleitet find, hat der Vortragspult dem Docenten eine fchräge Pultfläche darzubieten, auf welcher derfelbe feine Notizen, fein Collegienheft etc. niederlegen kann. Weiters wird in der Regel unter der Pultplatte ein verfchliefsbares Fach gefordert, worin der Vortragende gewiffe bei den Vorlefungen häufig gebrauchten kleineren Gegen-ftände aufbewahren kann. Endlich ift erwünfcht, dafs die Vorderfläche des Vortragspultes verkleidet fei, um die Beine des Docirenden dem Anblick zu entziehen.

Eine einfache Anordnung der fraglichen Art zeigt der in Fig. 18 ¹⁶) dargeftellte Vortragspult aus der Univerfität zu Athen.

In Rückficht auf den Umftand, dafs die Docenten während des Vortrages fitzen oder fliehen, in Anbetracht der verfchiedenen Gröfse derfelben, fo wie in Berück-

fichtigung mancher befonderen Gewohnheiten und Eigentümlichkeiten gewiffer Vortragenden ift es, wie bereits erwähnt, zweck-mäfsig, eine Vorkehrung zu treffen, durch welche in thunlichft einfacher und rafcher Weife die Pultfläche bald niedriger, bald höher geftellt werden kann.

Fig. 17.

571 V

lOfZZfOCUQ)_(Qi_(Q

y- -

Der in Fig. 17 ¹⁷) dargeftellte Vortragspult aus den Hörfälen

Vortragspult in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Königsberg ¹⁷). ¹/ao n. Gr.

16) Facf.-Repr. nach : Allg. Bauz. 1851, Bl. 378.

11) Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1804, S. 7.

des Collegienhaufes zu Königsberg hat eine folche Einrichtung erhalten. Die Pultplatte ruht auf einem Holzkaften, der fich in dem ihn umfchliefsenden, feit flehenden Untertheil auf- und abfchieben läfft. Im letzteren befindet fich ein Bock mit 5 Rollen ; über diefe laufen von einem etwa 40 kg fchweren Gegengewicht aus 3 Ketten nach dem beweglichen Pulttheil, der in folcher Weife auf- und niederbewegt und mittels eines Vorfteckers feft geftellt werden kann.

Eine ähnliche Einrichtung zeigen die Vortragspulte im Col-legienhaus zu Strafsburg (Fig. 19). Der Holzkaften, welcher die Pultplatte trägt, läfft fich auch hier innerhalb des unbeweglichen Untertheiles auf- und nieder-fchieben ; erfterer wird hierbei in zwei Nuthen des letzteren geführt. Um den Pult in der gewünfchten Höhe feft Hellen zu können, find zu beiden Seiten deffelben Zahnltangen angeordnet, in welche, durch Handhabung eines gemeinfchaftlichen Handgriffes, Klinken eingefetzt werden.

Die Experimentir-und Demonftrations-Tifche haben, je nach der Natur der betreffenden Vorlefun-gen, eine fehr verichiedene Einrichtung und entziehen fich defshalb einer allgemeinen Betrachtung; doch wird im Folgenden (unter B und C) von vielen der-felben eingehend die Rede fein.

tfsStk

df

n. Gr.

1;30

WE

/Il

il!.

;ii

, .

• • ii

=r

! :j,

II

fes-

-A

il

EÜÜ3

•łL

•V

II

ta

Vortragspult in den Hörfälen der Univerfität zu Athen¹⁶).

H11 II ■________

n.. •• '

Ibk •

31

Die Wandtafeln fpie-len in den hier in Frage kommenden Fällen, wenn man etwa von den mathe-matifchen Vorlefungen ab-fieht, eine untergeordnete Rolle. Wie Fig. 17 u. 18 zeigen, find in Folge deffen auch ihre Abmeffungen

Fig. 18.

f.

ÏÏ

Fig. 19.

■/

•i

Vortragspult

in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Strafsburg. lko n. Gr.

in der Regel verhältnifsmäfsig geringe. Es genügt häufig eine Länge von 1m bei etwa 0,45 m Höhe ; doch geht man felbft noch unter diefe Mafse. Tafelflächen von 1,50 m Länge bei etwa 0,65 m Höhe werden nur fehr feiten überfchritten.

Durch kleine Confolen oder in fonft geeigneter Weife ift dafür Sorge zu tragen, dafs Kreide und Schwamm bequem erreicht, bezw. niedergelegt werden können.

Fig. 20.

Fig. 21.

Ni \y_

Wandtäfelung in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Königsberg ¹⁸).

^30 n. Gr.

Strafsburg.

In Vortragsfälen, in denen die Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find, nehmen nicht nur die Vortrags-, bezw. Experimentir- und Demonftrations-Tifche, fondern auch die Wandtafeln andere Form, Gröfse und Einrichtung an; hiervon wird im Folgenden (unter B und C) noch die Rede fein. .

Die Wandflächen werden im oberen Theile meift mit einem hellen Leimfarben-

32.

Wandtäfelungen

und

anftrich verfehen. Bis zur Höhe der Fenfterbrüftungen verkleide man diefelben mit Wandtäfelungen (Paneelen), die an derjenigen Wand, wo die Oberkleider auf- Kleiderhaken, gehangen werden follen, auf 1,6 bis 1,7 m hoch geführt werden. Für Kleiderhaken ift in entfprechender Weife Sorge zu tragen; eben fo empfiehlt es fleh, Geftelle für Regenfchirme anzuordnen.

An den 1,6m hohen Wandtäfelungen in den Hörfälen der Univerfität zu Königsberg (Fig. 20 ¹⁸) find Bronze-Haken für die Kleider befeftigt; darüber ift ein auf Confolen ruhendes Brett für die Hüte und Kappen angebracht. Zur Aufftellung von Regenfchirmen ift unten ein fchmiedeeiferner Bügel vorhanden, unter dem fich ein gufseiferner, hohl flehender Wafferkaften befindet.

Die einfehlägige Anordnung in den Strafsburger Hörfälen zeigt Fig. 21.

Ueber Zweck, Gröfsenverhältniffe und Bedeutung des Feftfaales oder der Aula ift bereits in Art. 11 (S. 6) die Rede gewefen.

Aula war der offene, von Wohnräumen oder, bei gröfseren und prächtigeren Anlagen, von Säulenhallen umgebene Hof, der den Mittelpunkt des griechifchen Wohnhaufes bildete. Bei den Römern wurde feit der Kaiferzeit die Bezeichnung Aula für die Paläfte der Fürften, fo wie für die Hofhaltung derfelben gebraucht. In den kirchlichen Sprachgebrauch fand das Wort aukrj Eingang als Bezeichnung für den Vorhöf der Kirchen, und fpäter wurde fowohl das Schiff der Kirche, als die ganze Kirche auch Aula genannt. Endlich ging der Name Aula auf die grofsen, zu öffentlichen Verfammlungen, Feierlichkeiten, Disputationen, Rede-Acten, Prüfungen etc. beftimmten Säle in Univerfitätsgebäuden, Gelehrtenfchulen etc. über.

33-

Feftfaal.

In der grofsen Aula müffen Sitzplätze für fämmtliche Docenten und Plätze für etwa 60 bis 70 Procent der Studentenfchaft, worunter etwa ²/.ń Stehplätze fein können, vorgefehen werden; weiters ift auch für Platz für eine gröfsere Zahl von Ehrengäften Sorge zu tragen.

Auf einem entfprechend hohen Podium wird die Rednerbühne aufgeftellt, hinter welcher bogenförmig, in concentrifchen Reihen, die Plätze für die Ehrengäfte und die Docenten angeordnet find. Der Rednerbühne gegenüber und in angemeflenem Abftande von derfelben befinden fleh die Sitze für die Studirenden.

in

Fig. 22.    1

ll ¹/250 n- Gr-

■j

Für die Architektur des Haufes find die Formen der

«a

Im Uebrigen werden die beiden grofsen Höfe ringsum

Am zweckentfprechendften wäre es, fämmtliche Räume

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Jena ")

US

.1 LJ

Im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu

Zu beftimmten Jahreszeiten wirkt eine folche Lüftu

Chemifches Inftitut der

Diefer Bau ift hinter dem Hauptgebäude, in durchsc

b) Geologifche Dandesanftalten.

a) Zoologische Inftitute der Universitäten.

33l

EüT

=K

3^9

a) Chirurgifche Kliniken.

Die beiden Flügel nehmen im Erdgefchofs die Wöchne

d) Augen- und Ohren-Kliniken.

1:250

Andere Beobachtungen bedingen fchon eine höhere St

a) Sternwarten.

b) Aftro-phyfikalifche Obfervatorien.

unmittelbar, fondera durch einen langen unterirdif

¹

Die vorftehenden und die fpäter noch folgenden gefchichtlichen Notizen find zumeift dem Werke P P Dr - iß, ’« »Die Entftehung der Univerfitäten des Mittelalters bis 1400« (Berlin 1885) und einem Auszuge M. Lortzing's daraus ;;n dei »Voffifchen Zeitung« 1886), im Uebrigen den Lexiken von Er/ch Gruber, Brockhaus, Meyer und Pierer entnommen.

²

) Nach: Grueber, B. Die Kunft des Mittelalters in Böhmen. Theil III. Wien 1877. S. 150.

³

*    3) Diefe Pläne find nach Handzeichnungen von Georg Nack aus dem Jahre 1784 (in der Akademie der bildenden Künfte

in Wien) in der Allg. Bauz. 1880 (Bl. 50) veröffentlicht und danach umftehend facßmile wiedergegeben worden.

⁴

)    Nach: Allg. Bauz. 1880, S. 72.

⁵

)    Nach: Thorbecke, A. Die ältefte Zeit der Univerfität Heidelberg 1386 —1449. Heidelberg 1886. S. 16 u. ff.

⁶

) Siehe auch: Lâchez. Acouftique et optique des /alles de réunions publiques, théâtres et amphithéâtres etc. Paris 1848 — fo wie Ro/engarten s Auszug daraus : Ueber die zweckmäfsigfte Anlage der Hörfäle und deren Sitzreihen. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 605.

■j

g JïSi

Aula im Collegienhaufe zu Strafsburg.

In folcher Weife ift die Aula im Collegienhaufe zu Strafsburg (Fig. 22) eingerichtet; fie ift 25,0 m lang, 14,5 m tief, 10,0 m hoch und gewährt Rauin für 450 Sitzplätze; weitere 200 bis 300 Stehplätze bietet der fich anfchliefsende Vorfaal. Der Saal ift mit fehr reicher Stuccatur-Arbeit gefchmückt ; die nördliche Hauptwand ziert das tiberlebensgrofse Bildnifs des Kaifers Wilhelm.

Fig. 23.

yj

I¹» ' '

'' ->

■■i

^ -Æ

** -

- -

♦ <,» > / < ‘ _

A: *¹

; AA A'—- «    ■ aaàa ■ >/ V';

Ml j

U--

( •"a

km

f ...

-Sv

;v.

|&

1 mm*

fl

-V-

I- Aj

,.;V

:

«K

Innenanficht.

Fig. 24.

wÊm

PH

Frc

fff

R'

iu

1 r i.....1

d~!l f I I fi

Il I II 1 I T

Pi

A-

nir

î„___■

WM.

wm

Grundrifs.

1:250

*    5    6    7    8    9    10    11    12    13    1t,    15*

I—H—'H

Aula im Collegienhaufe zu Heidelberg.

Fig- 25.

-U-i

In älteren Aula-Räumen findet man an den beiden Langfeiten ein Geftühl, welches in feiner Anordnung und in den Formen mit dem Chorgeftühl in Kirchen grofse Aehnlichkeit hat.

Bei der Neugeftaltung und Ausfchmückung der Aula in Heidelberg (1886, aus Anlafs der 500-jährigen Jubelfeier der Univerfität) hat Durm derartiges Geftühl gleichfalls zur Ausführung gebracht; Fig. 24 zeigt im Grundrifs die Anordnung des Geftühls, der Rednerbühne etc., und Fig. 23 giebt eine Innenanficht diefes Feftraumes, deffen reicher künftlerifcher Schmuck gleichfalls nach Entwürfen Dur nt! s hergeftellt worden ift. Die caffettirte Holzdecke enthält 4 von Gleichauf gemalte Rundbilder, welche die 4 Facul-täten darftellen. Die prächtige Rückwand trägt das von Keller ausgeführte Stiftungsbild der Univerfität (Einzug der Pallas Athene in die Stadt Ruprecht's, der, auf hohem Throne fitzend, von der Palatia mit dem Lorbeer bekrönt, umgeben von berühmten Gelehrten und jugendfrifchen Studenten, dem Einzug der Göttin, deren Prachtgefpann von einem geflügelten Genius geleitet wird, zufchaut); rechts und links von diefem Bilde befinden fleh in Nifchen die von Heer modellirten Bronze-Figuren der Fama und des Genius der Wiffenfchaft. In fäulengefchmückter Nifche auf fchwarzein Marmorfockel fleht unter dem Stiftungsbilde die Moeßfche überlebensgrofse Marmorbüfte des Grofsherzogs Friedrich; zu beiden Seiten derfelben

Fig. 26.

A-—-A

"A- Î

----^

?s®

F5Ł-S5g=ii

I jr'

\ ■ ~rs

■ "■'

jUTA

ffHr

;. . Ąl-

L^-S.

r?

IST

yi

im ,!,

\ •. 'ilip I v Irvr^n

:n.

irzug±Śu

liSHÄpp

liiil iBI

ili a naïf 411 u

Jpayi|laiaiiŁ

liii

xv!h⁵

ü:

-■■ii ‘U,—rr

Mwm

TA

Üj

Pllftêfgj

■BillllK SI

-H——-

asssSHBsaeBh

Längenfchnitt.

¹/250 n- Gr-

Aula im Collegietihaufe zu Kiel¹⁹).

Querfchnitt.

find von Schurth auf Goldgrund gemalte Medaillon-Bilder Ruprecht’s (des Gründers der Univerfität) und Carl Friedrich’s (des Wiederherftellers derfelben) angebracht. Schilder im Friefe und in den Brüftungen der Galerie tragen in Goldfchrift die Namen berühmter Heidelberger Profefforen.

Diefe Aula enthält im Schiff felbft 162 Sitz- und ca. 70 Stehplätze, auf den Eftraden 4 X 24 = 96, im Halbrund 2 X 54 ⁼ 108, unter den Seiten-Galerien 36, unter der Galerie an der Schmalfeite 46, auf den Seiten-Galerien 36 —12 = 48 und auf der Galerie an der Schmalfeite 72 Sitzplätze, bietet alfo Raum für 638 Perfonen. Die Grundfläche des Saales (den Raum unter den Galerien mitgemeffen) beträgt rund 320 üm ; zieht man von der Gefammtzahl der Plätze die 120 auf den Galerien angeordneten Sitzplätze ab, fo entfällt auf einen Platz im Saale felbft (einfchl. der Stehplätze) eine Grundfläche von rund 0,6 üm-

An der Schmalfeite, der Rednerbühne gegenüber, ift häufig eine Empore angeordnet, auf welcher ein Orchefter oder ein Sängerchor Aufftellung nehmen kann ; felbft eine Orgelbühne ift hier und da zu finden.

Auch an einer, felbft an beiden Langfeiten find Emporen oder Galerien angebracht worden ; fowohl auf, als auch unter diefen werden Sitzreihen vorzufehen fein.

Für Beides kann die eben vorgeführte Aula zu Heidelberg als Beifpiel dienen, eben fo die durch die zwei Schnitte in Fig. 25 u. 26 ¹⁹) dargeftellte Aula des Collegienhaufes zu Kiel (flehe auch die

34-

Sammlungs

räume.

32

Grundriffe derfelben in Fig. 34 u. 35). Diefelbe enthält in der Concha 34 Sitzplätze für den Senat, welche die Rednerbühne halbkreisförmig umgeben, überdies insgefammt 368 Sitzplätze, von denen unten 236 und auf den Emporen 132 angeordnet find. Mit Hinzurechnung von Stehplätzen, welche für 332 Perfonen genügen, kann die Aula 700 Befucher aufnehmen. Auf der der Concha gegenüber liegenden Empore ift eine Orgel aufgeftellt. Harmonifche Farbentönung des Raumes, Anbringen einiger Holztäfelungen und Pfeilerbekleidungen, Bemalen der Fenfter mit den Wappen derjenigen Städte, in denen fich f. Z. Local-Comités für Geldfammlungen zum Zwecke eines Univerfitäts-Neubaues gebildet hatten etc., geben der Aula ein reiches und durchaus würdiges Anfehen.

Die kleine Aula, wo eine folche vorhanden ift, erhält x/4 bis x/s der Grundfläche des grofsen Feftfaales; die Einrichtung derfelben mufs ihrem (in Art. 11,

S. 7 angedeuteten) Zwecke entfprechen.

In fehr grofsen Univerfltätsgebäuden, fo im neuen Collegienhaufe zu Wien, find aufser dem grofsen Feftfaal noch mehrere kleinere Fefträume vorhanden.

2) Räume für Sammlungen und Seminare; Gefchäftsräume.

Für die zweite grofse Gruppe von Univerfitäts-Räumlichkeiten, die Sammlungsund Ausftellüngsfäle, in denen die verfchiedenartigen Sammlungen der Univerfitäts-Anftalten ihre Aufteilung finden, find geflcherte Erhaltung der aufzubewahrenden Gegenftände, Ueberfichtlichkeit der Anordnung, gute Beleuchtung und Bequemlichkeit für die Betrachtung oder Benutzung als die hauptfächlichen Bedingungen an-zufehen.    *

In erfterer Hinficht bedürfen die Sammlungen des Schutzes gegen Staub und Feuchtigkeit, fo wie gegen Sonnenfehein und gröfsere Temperaturfchwankungen. Man legt die Sammlungsräumlichkeiten daher, wie fchon erwähnt, gern in die ruhigeren oberen Gefchoffe und giebt ihnen wo möglich eine nördliche oder öftliche Lage, wobei eine helle und gleichmafsige Beleuchtung erreicht wird. Auch Erhellung mittels Deckenlicht ift für manche Sammlungen zu empfehlen, während für andere, bei denen es fleh oft um die Betrachtung kleinfter Gegenftände mit Lupe und Mikrofkop handelt, Seitenlicht nicht zu entbehren ift. Die Fenfter und Fufs-böden der Sammlungsräume müffen möglichft dicht gearbeitet fein; zur Verhinderung des Zutrittes von grellem Sonnenlicht find erftere mit Vorhängen, am beften von dunkler Farbe, zu verfehen. Die Erwärmung der Räume ift in mäfsigen Grenzen zu halten und erfolgt am zweckmäfsigften mittels Dampf- oder Warmwafferheizung; Feuerluft- oder gar Ofenheizung find wegen des dadurch eingeführten Staubes nicht zu empfehlen. In den meiften Fällen wird eine natürliche Lüftung ausreichend fein.

Die Räumlichkeiten für das kunftarchäologifche Inftitut, in denen Sammlungen von Gypsabgüffen nach antiken Sculpturwerken etc. zur Ausftellung gelangen, find hinflchtlich ihrer Einrichtung, der Bauart, der Beleuchtung etc. nach denfelben Rückfichten, wie die der Sculptur-Mufeen anzulegen (flehe das 4. Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A, Kap. 3).

Alle Sammlungsfäle find fo geräumig zu geftalten, dafs eine allmähliche Vermehrung der Sammlungsgegenftände ftattfinden kann.

Die meiften Sammlungsgegenftände werden zum Schutze gegen den Staub, den gefährlichften Feind aller Sammlungen, in Schränken auf bewahrt. Die Anordnung derfelben ift indefs nach der Natur der aufzubewahrenden Gegenftände und der Liebhaberei der Profefforen, die fie zu benutzen haben, fo verfchiedenartig, dafs darüber allgemeine Regeln nicht wohl gegeben werden können. Vielfeitigkeit und Leichtigkeit der Benutzung, die Möglichkeit, jeden Gegenftand leicht reinigen und

Ei

Fig. 27.

|e

c h ai s c

li e

TT

Längenfchnitt durch den rückwärtigen Langbau. 1:250

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15m

1SJ

Griechisc

Spätere 11

Kunst

assyr. S amml..

Etrusk, u. r ö m.. S amml.

V ertrHall e

atu

Fig. 28.

Hors aal

T 'S

Vasen,

Grundrifs.

—Terracotten

Kleider- |J V 0 r h a 1 1 e |J Aül .

M ii n z e n. G Elin en

10 987654321 0

1:500

10

13

20«

Akademifches Kunftmufeum zu Bonn.

Arch. : Reinike.

unter Umftänden ohne grofse Mühe von feinem Platze entfernen zu können, und daher richtige Wahl der Abmeffungen, Sorgfalt der technifchen Herftellung bei einfacher, anfpruchslofer Formengebung, gehörige Ausnutzung des Raumes und über-fichtliche Aufftellung find dabei die Hauptfache. Im Intereffe eines guten, leichten Anfehens hat man bei Glasfchränken neuerdings Eifen oder Bronze zu Hilfe genommen, hat diefelben wohl auch ganz aus Spiegelfcheiben und Metallftäben in Winkel- und Sproffenform etc. conftruirt. Einfache Holz-Conftructionen erfüllen indefs gleichfalls ihren Zweck und genügen in den meiften Fällen. Es wird im Folgenden (unter B, C und D) noch mehrfach von folchen Sammlungsfchränken die Rede fein, und auch bei Betrachtung der Mufeen (im 4. Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A) wird diefer Gegenftand noch näher zu befprechen fein.

Da die Sammlungsgegenftände in den Vorlefungen vielfach zur Darftellung gebracht werden müffen, fo ift es nothwendig, die Sammlungsfäle in bequeme Verbindung mit den betreffenden Hörfälen zu fetzen ; man legt defshalb beide gern in daffelbe Gefchofs. Wo dies nicht möglich ift, mufs für entfprechende Treppen oder

Fig. 29.

[ft f

Aufzüge Sorge getragen werden. Am angenehmften ift es, wenn Hörfaal und Sammlungsraum neben einander liegen und nur durch einen neutralen Raum von einander getrennt find, der dann den doppelten Zweck hat, den unmittelbaren Zutritt des im Hörfaal reichlich erzeugten Staubes zu verhindern und zur Vorbereitung der VorlefungS-darftellungen zu dienen.

Querfchnitt durch den örtlichen Mittelfaal des akademifchen Kunftmufeums zu Bonn (fiehe Fig. 27 u. 28).

¹l250 n. Gr.

Es wurde bereits in Art. 6 u. 8 gefagt, dafs befonders reichhaltige Sammlungen der in Rede flehenden Art den Charakter von Mufeen annehmen. Unter B werden fo geftaltete naturhiftorifche Sammlungen erwähnt werden; hier finde als einfchlägiges Beifpiel das akademifche Kunftmufeum zu Bonn (Fig. 27 bis 29) feinen Platz.

Die kunftarchäologifche Sammlung der Univerfität zu Bonn befteht aus einer kleineren Anzahl von Originalwerken und einer fehr bedeutenden Zahl von Gypsabgüffen ; diefelbe ift feit 1884 in einem neuen Gebäude, deffen Entwurf von Reinike herrührt und welches im Hofgarten, dem Collegienhaufe der Univerfität gegenüber, fleht, untergebracht.

Das an diefer Stelle vorhandene alte Anatomie-Gebäude ift, in etwas veränderter Geftalt, für die Mufeums-Anlage mitbenutzt worden. Daffelbe enthält nunmehr die Eintrittshalle für die ganze Anlage, einen mittleren Rundraum, an den fich links der Hörfaal mit feinen Nebenräumen, rechts die Sammlungsräume für die Originale anfchliefsen. Hinter diefem älteren Theile, mit demfelben durch eine kleine Halle verbunden, ift ein lang geftreckter Neubau errichtet, der ausfchliefslich für die Sammlung von Gypsabgüffen beftimmt ift. Er befteht aus einem mittleren Deckenlichtfaal (10,o X 17,o m) und zwei Eckfälen (je 7,8 X 17,om), ebenfalls mit Deckenlicht erhellt, ferner aus zwei Mittelfälen (je 7,8 X 18,0 m) mit Seitenlicht und zwei parallel mit letzteren gelegten, 3,5 m breiten Flurgängen, welche mit den Hauptfälen in unmittelbarer Verbindung flehen. Zur Aufftellung der Parthenon-Sculpturen ift im Hintergründe des mittleren Deckenlichtfaales eine erhöhte Bühne hergeftellt worden.

Die Räume des alten Baues haben eine lichte Höhe von 4,2 m, die Hauptfale des Neubaues eine folche von 6,5 m. An beiden Seiten der Verbindungshalle zwifchen Alt- und Neubau befinden fich Nebeneingänge, welche ein leichtes Einbringen der Sammlungsgegenftände geftatten. Die Decken der von oben beleuchteten Säle liegen auf Eifenträgern, welche an die eifernen Dach-Conftructionen angehängt find ; der fefte Theil der Decken wird durch Holzbalken mit Putz auf Latten gebildet. Alle feilen Dachflächen der Deckenlichtfäle find eben lo, wie die feitlich beleuchteten Flure des Neubaues mit einer auf Holz-fparren liegenden Schalung verfehen und mit gewelltem Zinkblech eingedeckt. Die beiden Mittelfäle und die Verbindungshalle haben eine Eindeckung von Holzcement erhalten. Die Fenfter der mit Seitenlicht verfehenen Mittelfäle beginnen 3,o m, die der Flure 2,5 m über dem Fufsboden und find nahezu bis zur Decke hoch geführt. Die Fenfterrahmen beftehen aus einem Sproffenwerk von Eifen; die Durchgangsöffnungen im Inneren werden nur durch Vorhänge abgefchloffen.

Sämmtliche Räume des Neubaues haben Terrazzo-Fufsböden ; die inneren Wandflächen find glatt geputzt und mit einem mäfsig verzierten Leimfarbenanftrich verfehen. Zur Heizung der Räume dienen im alten Bau eiferne Oefen, während die Säle des Neubaues durch eine Feuerluftheizung erwärmt werden. Die Gefammtbaukoften haben rund 120000 Mark betragen, wovon auf die Herftellung der alten Anatomie etwa 10000 Mark entfallen²⁰).

Bei der dritten Gruppe der faft allen Univerfitätsgebäuden gemeinfamen Räumlichkeiten, den Seminaren und Bibliotheks-Zimmern der gröfseren Inftitute, handelt es lieh im Wefentlichen um Befchaffung von Räumen, in denen die vorhandenen Lehrmittel, als Bücher, Kupferwerke, Karten etc., auf bewahrt und den Studirenden für ihre Arbeiten zu freier und bequemer Benutzung bereit geftellt werden. Bei den in den Räumen abzuhaltenden gemeinfchaftlichen feminariftifchen Uebungen unter Leitung der Profefforen nehmen die Studenten an grofsen Tifchen auf Stühlen Platz; die Zimmer mtiffen alfo genügend geräumig fein. Da die Bibliotheken vieler Seminare

Fig. 30.

Ö IsäräM ö

Vom

Collegienhaufe

der

35-

Seminare

und

Bibliothek-

Zimmer.

Fig. 3i-

Büchergestell

□□□□□□

□□□□□□

Univerfität Strafsburg.

aDD

O.

□ □□□□□

□ □□□□□

'I

-r

üUo

Go

Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte.

1:250

t23*5678

9    10    11    12

4 ■> I ■ ! i l

U 15®

F=1    f⁼⁼⁼l

3°-

Gefchäfts-

räume.

lieh fortlaufend ftark vermehren, fo empfiehlt es fich, die Wände ganz mit Bücher-geftellen zu bekleiden, die dann mittels kleiner Treppen und Galerien zugänglich gemacht werden.

An der Univerfität Strafsburg ift für jedes Seminar auch ein kleines Studirzimmer für den Director des Inftitutes beanfprucht und der Flächenraum zufammen auf 60 bis 80 üm angefetzt worden. Nur für die ftark befuchten Seminare für moderne Sprachwiffenfchaften und claffifche Philologie find die Räumlichkeiten reichlicher, auf 120, felbft 160 üm, bemeffen, während bei anderen fchon der Raum eines mittel-grofsen Zimmers als genügend zu erachten ift.

Fig. 30 ftellt die beiden Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte, Fig. 31 das mathe-matifche Seminar an der genannten Hochfchule dar; das letztere befteht aus einem Hörfaal mit 32 Plätzen, einem Director-Zimmer und einem Saale für die Uebungen.

Von den verfchiedenen, meift ziemlich umfangreichen Räumlichkeiten, welche für die gefchäftlichen Angelegenheiten der Univerfität dienen, war bereits in Art. 12 (S. 7) die Rede. Da indefs die Zwecke ungemein verfchiedenartige und auch in vielen

Dingen an den einzelnen Hochfchulen die Gebräuche nicht immer die gleichen find, laffen fich über räumliche Erforder-niffe und Einrichtung der betreffenden Localitäten keine allgemeinen Anhaltspunkte geben. Es feien defshalb nur in Fig. 32 u. 33 die Grundriffe des Senats-Sitzungs-faales, zweier Facultäts-Zimmer und des Rector-Zimmers zu Stfafsburg hier aufgenommen. Im Uebrigen ift bezüglich der Anordnung und Einrichtung von Sitzungszimmern für den Senat, die Facultäten etc. in Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchn. 5, Kap. 4, a, Art. 432, S. 336 bis 338) das Erforderliche zu finden.

Fig. 32.

ÜU

Sitzungsfaal des Senats.

1:250

,5m

Fig- 33-

[Schrank]

Â.

ISchrankl ISchrankll

on ⁰

ri

Facultäts-Zimmer.

F acultäts-Zimmer.

Rector-Zimmer.

Vom Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg.

d) Collegienhäufer.

Im vorliegenden Kapitel follen nur die Collegienhäufer der Univerfitäten einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. Die verfchiedenen medicinifchen Lehranftalten, die phyfikalifchen, chemifchen und anderweitigen naturwiffenfchaft-lichen Inftitute, die Sternwarten und fonftigen Obfervatorien werden getrennt davon im Nachfolgenden (unter B, C u. E) befprochen werden.

i) Anlage und Conftruction.

Unter den Univerfitätsgebäuden ftellt fich fowohl nach dem äufseren Umfange, als auch nach der inneren Bedeutung das Collegienhaus, welches, wie fchon oben gefagt wurde, wohl auch fchlechtweg »Aula« genannt wird, als das Hauptgebäude dar, indem es beftimmt ift, alle diejenigen Räumlichkeiten in fich zu vereinigen, welche einerfeits für die gemeinfamen Bediirfniffe und Einrichtungen der Univerfität und andererfeits für die befonderen Erforderniffe der Facultäten nothwendig find, mit Ausfchlufs aber alles deffen, was aus den in Art. 20 (S. 14) erörterten Gründen in befonderen abgetrennten Gebäuden untergebracht werden mufs.

Die erftere Gruppe diefer Räumlichkeiten umfafft die Feft- und Repräfentations-Säle der Univerfität, die Gefchäftsräume für die ftaatliche Verwaltung, d. i. für den Curator, bezw. Kanzler und deffen Secrétariat nebft Regiftratur, die Quäftur und Caffe, und für die ftaatlichen Prüfungsbehörden; ferner die Räumlichkeiten für die akademifchen Behörden, als Rector, Senat, Facultäten und das Disciplinar-Amt, bezw. Univerfitätsgericht ; weiter die Univerfitäts-Bibliothek mit ihrem Zubehör an Lefe-fälen und Arbeitszimmern und endlich die Turn- und P'echtfäle. Die andere Gruppe fchliefst in fich die Hörfäle für die theologifche und die juriftifche Facultät, für die mathematifchen und philologifch-hiftorifchen Disciplinen der philofophifchen Facultät und für den ganzen Apparat der für diefe Facultäten erforderlichen Seminare, Sonder-Bibliotheken und die Sammlungen von Naturalien, Präparaten, Zeichnungen, Photographien, Gypsabgüffen etc. Für die medicinifche Facultät find im Collegien-haufe nur einige Hörfäle für allgemein wiffenfchaftliche Vorlefungen erwünfcht, und für die naturwiffenfchaftlichen Pracher werden in der Regel nur folche Räumlichkeiten aufgenommen, welche nicht befonders fchwieriger baulichen Einrichtungen bedürfen, alfo die Fehr- und Sammlungsräume der befchreibenden Naturwiffenfchaften, der Geologie, Paläontologie, Mineralogie etc., bisweilen auch wohl der Zoologie und Botanik.

Für den allgemeinen Verkehr find im Collegienhaufe grofse, helle und luftige Eintritts- und Flurhallen, Corridore, Höfe und dergl. erforderlich, in denen die Profefforen und Studenten fich verfammeln und in den Zwifchenpaufen der Vorlefungen fich in angenehmer Weife ergehen können; ferner einige Verfammlungs-und Sprechzimmer der Docenten, ein Erfrifchungszimmer für die Studenten, Bedürf-nifsanftalten etc.

Endlich find die Dienftwohnungen für einige Beamten, namentlich den Quäftor und den Univerfitäts-Secretär, ferner für den Hausmeifter, die Pedelle und Heizer in geeigneter Weife unterzubringen.

Die Gröfse der angeführten Räume und die Zahl derfelben innerhalb der einzelnen Gruppen ift fehr wechfeind, je nach der Bedeutung der Univerfitäten, der Zahl der an ihnen vertretenen Fächer und vielen anderen örtlichen Verhältniffen; es laffen fich daher allgemeine Regeln nicht wohl aufftellen, um fo weniger als die Zahl der Univerfitätsbefucher fowohl im Ganzen, als auch innerhalb der Facultäten fortwährend ftarken Schwankungen ausgefetzt ift.

Das Bauprogramm für das Collegienhaus der Kaifer-Wilhelm-Univerfität Strafsburg²¹) fufst auf einem Befuch der Univerfität durch 1200 bis 1500 Studenten und einem Lehrer-Collegium von etwa 90 Profefforen bei völliger Abtrennung der medicinifchen Facultät und der naturwiffenfchaftlichen Fächer.

Diefer letztere Umftand läfft es befonders wiinfchenswerth erfcheinen, neue Univerfitätsgebäude überhaupt nicht zu knapp zu bemeffen oder fo anzulegen, dafs

2!) Siehe: Deutfche Bauz. 1878, S. 217.

37-

Räumlich

keiten.

38.

Raum-

bemeflung.

39-

Gefammt-

anordnung.

40.

Grundrifs

bildung.

fie einer Erweiterung fähig find. Bei einem Collegienhaufe,' das fich in der Regel als ein abgefchloffener architektonifcher Organismus darftellen foll, wird dies indefs nicht leicht durchzuführen fein; es ift daher Sache der Vorficht, das Bauprogramm deffelben möglichft weit zu faffen und hiernach nur diejenigen Univerfitäts-Inftitute aus demfelben auszufchliefsen, welche wegen durchaus zwingender Gründe abgefon-dert werden müffen. Ueberdies ift das Gebäude fo zu disponiren, dafs es durch einfache Klarheit der Grundrifsanlage, durch gute Beleuchtung aller Theile, leichte Zugänglichkeit und Verbindung der Räume unter einander, paffende Wahl der Ab-meffungen im Einzelnen etc. eine möglichfte Vielfeitigkeit der Benutzung geftattet. Nur in diefer Weife kann bei eintretendem Bediirfnifs durch Verlegung abtrennbarer Inftitute in Nebengebäude oder durch Verfchiebungen innerhalb des Gebäudes den wechfelnden Verhältniffen ftets mit Leichtigkeit Rechnung getragen werden.

Was die Hörfäle betrifft, fo können diefelben meiftens für mehrere Disciplinen gemeinfchaftlich benutzt werden ; es ift aber erwünfcht, namentlich bei grofsen Univerfitäten, jeder Facultät eine Anzahl von mittelgrofsen Sälen zur ausfchliefs-lichen Benutzung zu überweifen, weil anderenfalls die Aufftellung des akademifchen Studienplanes zu fehr erfchwert werden würde. Die grofsen Hörfäle dienen allen Facultäten gemeinfchaftlich, während andererfeits für alle diejenigen Fächer, in denen die Vorträge mit vielen Vorzeigungen begleitet werden, der zeitraubenden Vorbereitungen und mannigfacher befonderer Einrichtungen wegen, in der Regel eigene Hörfäle erforderlich find.

Die Grundrifsbildung des Collegienhaufes hat nach ähnlichen Gefichtspunkten zu gefchehen, wie bei den höheren Lehranftalten. Aus Gründen der freien Benutzbarkeit, der Beleuchtung und Lüftung aller Räume empfehlen fich diejenigen Grundrifsformen am meiften, welche bei einfeitig bebauten Flurgängen umfchloffene Höfe ganz vermeiden. Diefe Formen find indefs nur bei befchränktem Raumerfordernifs und reichlich grofsem Bauplatz anwendbar, wie dies z. B. das Collegienhaus der Univerfität Kiel (Fig. 34) zeigt. Bei weiter gehenden Anforderungen haben diefelben den Uebelftand, dafs das Gebäude zu ausgedehnt wird, was die Verbindungen erfchwert; auch eignen fich die dabei entfliehenden lang geftreckten, fchmalen und zerriffenen Baumaffen wenig für eine würdige architektonifche Behandlung; endlich ftellen fleh, der ausgedehnten Façaden wegen, die Baukoften verhältnifsmäfsig hoch. Aus allen diefen Gründen wird vielfach fchon bei Anlagen von mittlerem Mafsftabe den Grundrifslöfungen mit umfchloffenen Höfen der Vorzug gegeben.

Als befonders gelungenes Beifpiel diefer Art wird das Collegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Strafsburg (Fig. 36) angefehen, bei welchem allfeitige fehr bequeme Verbindungen von einer mittleren Flurhalle aus gewonnen find und in dem glasbedeckten Hofe eine grofsartige Halle gefchaffen ift, welche bei aufsergewöhnlichen Feften als Verfammlungsfaal dienen kann.

Eine muftergiltige Löfung für ein noch mehr gefteigertes Raumbedürfnifs zeigt das neue Univerfitäts-gebäude zu Wien (Fig. 39), bei welchem die fechs Haupttreppen an einem grofsartigen, von Säulenhallen umzogenen Hofe liegen, fo dafs eine fehr überfichtliche Gliederung der ungeheueren Baumaffen und eine leichte Verbindung nach allen Seiten hin gewonnen ift; allerdings find dabei nicht weniger als acht, zum Theile etwas kleine Nebenhöfe nothwendig geworden.

Die Anzahl der Gefchoffe ift beim Collegienhaufe fowohl wegen einer würdigen äufseren Erfcheinung, als auch zur Erleichterung des Verkehres und der Benutzbarkeit möglichft zu befchränken, befonders wenn umbaute Höfe nicht zu vermeiden find; denn diefe werden um fo unfreundlicher, je höher die umfchliefsenden Ge-bäudemaffen fich aufthtirmen. Naturgemäfs find die unteren Stockwerke und die

am leichteften zugänglichen Theile des Gebäudes für die am ftärkften befuchten Räumlichkeiten auszuwählen und umgekehrt; es find alfo namentlich die Hörfäle, der Lefefaal, die Gefchäftsräume des Rectors, des Quäftors und die Caffe mit ihren Nebenräumen etc. wo möglich in das Erdgefchofs zu verlegen. Die Hörfäle finden ihren Platz am beften entfernt vom Geräufch der Strafse an der Nord- und Oftfront des Gebäudes, wo fie die ruhigfte Beleuchtung erhalten. Die Seminare find von ihnen getrennt, aber unter fich wo möglich fo zufammen zu legen, dafs fie leicht überwacht werden können, was im Intereffe der Sonder-Bibliotheken, welche hier zu freier Benutzung bereit ftehen, für erwünfcht angefehen wird. Die Sammlungsfäle find abfeits vom gröfseren Verkehre im Gebäude anzuordnen, um gegen ihren gefährlichften Feind, den Staub, thunlichft gefchützt zu fein. Da die meiften der-felben auch nur von wenigen Perfonen befucht werden, fo finden fie ihren Platz am vortheilhafteften im oberften Gefchofs. Andere, wie z. B. die kunft-archäologifchen und einige naturwiffenfchaftliche Sammlungen, welche etwa auch dem gröfseren Publicum zugänglich gemacht werden füllen, müffen dagegen einen bequemeren Platz erhalten.

Wenn dieś irgend angeht, werden ferner alle zu einer Facultät gehörige Räumlichkeiten immer möglichft unter einander zufammengelegt.

Die Lage des Feftfaales, der Aula, foll befonders hervorragend, ihr Zugang bequem und ftattlich fein ; es ift daher erwünfcht, falls dadurch nicht andere, wefent-lichere Vortheile des Grundriffes aufgegeben werden, fie nicht höher als in das

I. Obergefchofs zu verlegen.

Wo die Univerfitäts-Bibliothek mit dem Collegienhaufe vereinigt wird, mufs derfelben, wegen ihrer eigenartigen baulichen Einrichtungen und der nothwendigen Sicherung gegen Feuersgefahr etc., ein möglichft felbftändiger und abgefchloffener Gebäudetheil eingeräumt werden.

Bezüglich der Lüftung und Heizung der Collegienhäufer haben die allgemeinen Grundfätze, welche im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. i, A) vorgeführt worden find, gleichfalls Giltigkeit. Obwohl die meiften Hörfäle nur während verhältnifsmäfsig weniger Stunden des Tages und auch nicht ununterbrochen benutzt werden, fo ift doch für entfprechende, kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen Sorge zu tragen. Die neuerdings von Rietfchel in den Hörfälen der Berliner Univerfität angeftellten Unterfuchungen ²²) haben gezeigt, dafs auch in den Hörfälen der Hoch-fchulen ein ziemlich rafcher Luftverderb eintrete und defshalb auf einen ftarken Luftwechfel Bedacht zu nehmen fei.

Für die Erwärmung der Collegienhäufer wird wohl nur eine Sammelheiz-Anlage in Ausficht zu nehmen fein; die Ofenheizung kann blofs für einzelne hierzu fich befonders eignende Räume, für eine oder die andere Dienftwohnung etc. in Betracht kommen. Feuerluftheizung und Waffer-Luftheizung find die am meiften angewendeten Syfteme; doch ift auch Dampf-Luftheizung verwendet worden.

In dem 1858 — 62 erbauten Collegienhaufe zu Königsberg find allerdings in den Hörfälen noch Kachelöfen aufgeftellt und nur die Aula ift mit Luftheizung verfehen worden. Das Collegienhaus zu Kiel hat durchwegs Feuerluftheizung erhalten.

Im Collegienhaufe zu Strafsburg ift für die Seminar-Räume Heifswafferheizung in Verbindung mit Luftheizung, für alle übrigen Räume, einfchl. der Gänge, Vorhallen und des glasbedeckten Hofes, Feuerluftheizung vorgefehen. Die Luft wird mittels zweier durch Gaskraftmafchinen in Bewegung gefetzten

41.

Lüftung

und

Heizung.

40

Bläfer zunächft durch wagrechte Canäle, die unter dem Kellerboden liegen, nach den einzelnen Luftheizungsrohren getrieben. Von hier gelangt fie nach erfolgter Erwärmung durch eine zweite Reihe wagrechter Canäle unter dem Gangboden des Erdgefchoffes zu den lothrechten Canälen, um von diefen aus in die einzelnen Räume auszuftrömen. Um jedoch die Heizung abftellen zu können, ohne die Lüftung zu unterbrechen, ift ein zweites Canalnetz angelegt, das in gleicher Weife, wie das eben befchriebene, den Räumen Luft, auf Zimmer-Temperatur erwärmt, zuführt. So ift unter allen Verhältniffen die Lüftung der Räume, und zwar zwei- bis dreimaliger Luftwechfel in der Stunde, ficher geftellt. Die Anlage ift auch während der Sommermonate in Betrieb, indem man durch die beiden Canalnetze die frifche Luft, ohne dafs diefe die Luftheizungsöfen pafftrt, unmittelbar den zu lüftenden Räumen zuführt.

42.

Aborte

und

Piffoirs.

In einem Collegienhaufe ift weiters für die genügende Zahl von Aborten mit Piffoirs Sorge zu tragen. Diefelben aufserhalb des Haufes in den Hofraum zu verlegen, geht bei Hochfchulbauten kaum an, am allerwenigften für die Aborte, die von den Docenten benutzt werden. Im Collegienhaufe zu Kiel find Aborte und Piffoirs im Sockelgefchofs (unter der Aula) vereinigt worden; allein in den bezüglichen Neubauten zu Strafsburg und Wien find in allen Gefchoffen und auch an mehreren Stellen jeden Stockwerkes Aborte und Piffoirs angeordnet worden (fiehe die Grundriffe in Fig. 36, 37, 39 u. 40). Es fchliefst dies nicht aus, dafs in den gröfseren Hofräumen, an hierzu geeignetem Platze, gleichfalls Aborte eingerichtet werden.

Aborte und Piffoirs follen an keiner zu fehr in die Augen fallenden Stelle des Haufes angeordnet werden, aber auch nicht fo verfteckt gelegen fein, dafs fie fchwer aufzufinden find. Ueber Abmeffungen, Einrichtung und Conftruction der-felben ift aus Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs) das Erforderliche zu entnehmen.

43-

Architektonifche

An das Collegienhaus einer Univerfität find hohe Anforderungen zu ftellen;

Geftaitung. die Aufgabe ift, ein einer Hochfchule, der Quelle des Wiffens und der Stätte des gelehrten Forfchens, würdiges Bauwerk zu fchaffen; daffelbe ift auch der Ort, wo der Sinn für Wahrheit und Schönheit gebildet werden foll, und diefer Keim ift durch das allgemeine Walten künftlerifchen Strebens in die empfängliche Jugend zu verpflanzen. Aus allen diefen Gründen ift der Architektur des Aeufseren und des Inneren nicht nur der Charakter des Ernftes und der Würde zu verleihen, fondern in Rückficht auf die hohen geiftigen Ziele der Univerfität auch Monumentalität zu verlangen.

44.

Baukoften.

Für die Baukoften der Collegienhäufer liegen verhältnifsmäfsig nur wenige Angaben vor; die wichtigeren derfelben feien im Folgenden mitgetheilt.

a) Das Collegienhaus zu Königsberg, 1858 — 62 dreigefchoffig erbaut, erforderte (einfchl. Gasbeleuchtung und verfchiedener Geräthfchaften) einen Koftenaufwand von 833361 Mark, der fich durch die Koften der Ebnung und Entwäfferung des Platzes, der Gartenanlagen etc. auf rund 891 000 Mark erhöht. Bei 171CKm bebauter Grundfläche kommt 1 qm auf 520 Mark und bei rund 38 300 cbm Rauminhalt (zwifchen Kellerfufsboden und Gefimsoberkante gerechnet) 1 cbm auf 20,70 Mark zu flehen.

ß) Das Collegienhaus zu Roftock, welches 1864—70 von Willebrand erbaut worden ift und aus Erdgefchofs und 3 Obergefchoflen befteht, hat, bei 1408Qm überbauter Grundfläche, 526965 Mark ge-koftet; hiernach ftellt fich lqm zu 374,10 Mark.

Y) Das auf den Grundmauern des alten Dominikaner-Klofters, im Zufammenhang mit einem erhaltenen Flügel und der Kirche deffelben von Schaefer 1874—77 errichtete Collegienhaus zu Marburg war zu rund 405000 Mark, d. i. zu 240 Mark für lqm überbauter Grundfläche, veranfchlagt.

3) Für das aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs beftehende Collegienhaus zu Kiel, 1873 — 76 von Gropius 6° Schmieden erbaut, ergaben fich an Baukoften 621000 Mark; bei 1530qm überbauter Grundfläche koftet lqm 406 Mark und bei 26000cbm Rauminhalt 1 cbm 23,90 Mark.

s) Die Baukoften des von Warth 1879—84 erbauten Collegienhaufes zu Strafsburg haben (ohne innere Einrichtung) rund 2274000 Mark betragen. Die bebaute Grundfläche beträgt einfchl. des Glas-

4i

hofes 62235m und der Koftenaufwand für 1 qm rund 306 Mark; nimmt man den Rauminhalt zu rund 99000cbm an, fo koftet 1 cbm rund 23 Mark. Die Koften der inneren Einrichtung belaufen fich auf 23 560 Mark.

Q Das von v. Ferflel 1874—84 erbaute Collegienhaus zu Wien bedeckt eine gefammte Grundfläche von 21412 qm oder nach Abzug der 7 Höfe 14 530 ü"¹; die Baukoften des 3¹/2-gefchoffigen Gebäudes follen annähernd 14 Mill. Mark (=7 Mill. Gulden) betragen haben, was auf 1 qm überbauter Fläche rund 900 Mark geben würde.

2) Beifpiele.

Unter den Neubauten der letzten 30 Jahre dürfte wohl das Collegienhaus zu Königsberg das ältefte fein. Daffelbe wurde 1858—62 nach den Plänen Stiller s erbaut.

Diefes Gebäude, wovon die Pläne in der unten angegebenen Quelle²³) zu finden find, bildet im Grundrifs ein lang gedrecktes Rechteck von rund 75 m Länge und 20m Breite, das aus Erdgefchofs und 2 Obergefchoffen (der Mittelbau hat 4 Gefchoffe) befteht; an den beiden Langfronten fpringt, der Aula, bezw. dem Treppenhaufe entfprechend, je ein Mittelrifalit von rund 21 m Länge und 5m Tiefe vor. In der Längsaxe des Haufes ift ein Mittelgang von rund 3,4 m Breite angeordnet, zu deffen beiden Seiten die verfchiedenen Hörfäle, die durch die beiden Obergefchoffe reichende Aula, die Sammlungs- und Gefchäfts-räume etc. gelegen find. Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehrichtgrube befinden fich in einem befonderen und eingefriedigten Wirthfchaftshofe, der fich an die füdweftliche Querfront anfchliefst. Längs der Hauptfront ift eine Arcaden-Halle angeordnet, welche fich über Säulen aus Wefer-Sandftein wölbt.

Die Anlage eines Mittelganges ift, aus fchon an anderer Stelle erörterten Gründen, keine nach-ahmenswerthe ; Flurhalle und Treppenhaus find ziemlich reich gefchmiickt und entfprechen in ihrem Charakter der Bedeutung des Baues.

Das Gebäude ift in Backftein-Rohbau, für deffen Formen die Backfteinbauten der italienifchen Renaiffance als Anhalt gedient haben, hergeftellt ; nur für den Sockel wurde Granit verwendet. Die gelben Blendfteine fowohl, als auch die frei flehenden Architekturtheile, Sculpturen und Ornamente wurden von March in Charlottenburg geliefert. Die Hauptfaçade hat grofse Fenfter mit bedeutender Axentheilung erhalten, wie denn überhaupt die Architektur in einfachen Linien , aber in grofsen Abmeffungen durchgeführt ift. Für die Ausfchmückung mit Bildwerken (Statuen, Porträt-Köpfe und allegorifche Figuren, theils in Rundform, theils in Relief) gaben die Bezeichnung der Beftimmung des Haufes, die Darftellung der Stifter und hervorragenden früheren Lehrer der Univerfität geeignete Vorwürfe. (Siehe auch Art. 44, unter a.2S)

45-

Collegienhaus

zu

Königsberg.

Aus der Reihe der Univerfitätsgebäude aus fpäterer Zeit fei als Beifpiel einer kleineren Anlage das Collegienhaus zu Kiel (Fig. 34 u. 35 ²⁴), welches 1873—76 von Gropius & Schmieden erbaut worden ift, hier mitgetheilt.

Das frühere, von Sonnin erbaute Haus (fiehe Art. 16, S. 11) wurde bald nach feiner Eröffnung als räumlich unzulänglich befunden; indefs dauerte es mehr als 100 Jahre, bis es zu dem in Rede flehenden Neubau kam. Der letztere ift im fog. Schlofsgarten als Abfchlufs einer prächtigen Allee errichtet und erhebt fich auf einem ebenerdig angelegten und nicht weiter unterkellerten Unterbau von 4,so m Höhe in zwei Gefchoffen und erreicht in den Hauptgebäudetheilen eine Gefammthöhe von 15,25 m bis zur Oberkante des Hauptgefimfes. Aus der 53,30 m langen Front tritt ein 17,30 m breiter Mittelrifalit um 2,60 m hervor, deffen Gefimsabfchlufs die Höhe von 18,25 m erreicht. An den 12,87 m tiefen Vorderbau fchliefsen fich an beiden Seiten nach rückwärts 9,67 m tiefe Flügelbauten an, durch welche den Seitenfronten eine Längenentwickelung von 37,82 m gegeben wird; jede deffelben ift mit einem 2,00 m vortretenden und 12,82 m langen Mittelrifalit ausgeftattet. In der Hauptaxe des Gebäudes fchliefst fich, dem Vorfprung in der Hauptfront entfprechend, rückwärts in der gleichen Breite von 17,30 m die durch Erd- und Obergefchofs hindurch reichende Aula mit einer Tiefe von 11 ,so m und einer halbkreisförmigen Concha von 6,50 m Halb-meffer an. Die zu beiden Seiten der Aula gelegenen Grundflächen follten zu Schmuckplätzen hergerichtet werden und an der freien Seite Gitterabfchlüffe zwifchen Bogenpfeilern erhalten (Fig. 34), die indefs aus Mangel an Mitteln vorläufig nicht ausgeführt tvorden find.

Das Sockelgefchofs enthält die Heizkammern mit Kohlengelaffen, einen Sammlungsraum, die akademifche Lefehalle, die Aborte (unter der Aula), Wohnungen für 2 Pedelle, den Saalwärter und den Heizer.

46.

Collegienhaus

zu

Kiel.

²³)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 1 u. Bl. 1—6.

²⁴)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 25 u. Bl. 26—30.

Fig- 34-

El

□ □DO

pTDüüOi

il

ICU

IQQ-Dfl

jBlH-

Tä

»Qirrao

Erdgefchofs.

Collegienhaus der

A. Grofse Aula.

a.    Syndicą^-Zlmmer.

b.    Rector-Zimmer.

c.    Confiftorial-Saal.

d.    Quäftur.

e.    Hörfale.

/. Pedellen-Zimmer.

g.    Sprechzimmer.

h.    Facultäts-Zimmer.

i.    Cabinet.

I: Archäolog. Sammlung.

In das Erdgefchofs tritt man durch den im Mittelrifalit der Hauptfront gelegenen Haupteingang und in die Flurhalle, von der aus man in gerader Richtung die Aula und auf den in die Flurhalle eingebauten zweiläufigen Treppen das Obergefchofs erreicht. An den Hinterfronten Hellen hallenartige, überwölbte und mit Abgüffen antiker Bildwerke gefchmückte Gänge von 4,oo m lichter Weite im Hauptgebäude und von 2,50m Weite in den Flügeln, fo wie die an letztere fich anfchliefsenden Nebentreppen die weiteren Verbindungen im Haufe her. Die Anordnung und Verwendung der einzelnen Räume gehen aus Fig. 34 u. 35 ohne Weiteres hervor. Von der kleinen Aula abgefehen find 13 Hörfäle mit zufammen 346 Zuhörerplätzen vorhanden.

Von der grofsen Aula war bereits in Art₄ 33 (S. 31) die Rede. Mit Ausnahme des mit Ofenheizung verfehenen Untergefchoffes find fämmtliche Räume des Haufes an die 4 grofsen Apparate der Feuerluftheizung angefchloffen.

Durch Vertheilung der Maffen und Betonung der bedeutenderen Innenräume in der äufseren Gliederung wurde dem Gebäude eine architektonifch wirkfame Geftaltung gegeben ; die angewendeten Kunftformen der italienifchen Renaiffance find meift einfache; fie erhielten nur an hervorragender Stelle eine befondere Steigerung. Diefes Collegienhaus ift in Backftein-Rohbau — in hell rothen Verblendfteinen und gelben Farbftreifen — ausgeführt; auch die Umrahmungen der flachbogig gefchloffenen Oeffnungen und die Ge-fimfe, deren Ornamente fich theils von grün, theils von braun glafirtem Grunde abheben, find Terracotten. Nur zu dem 1 m hohen Sockel ift braunrother Granit aus Norwegen verwendet worden. Vor den Thürpfeilern, auf dem Ruheplatz der grofsen Freitreppe, flehen 4 in Sandftein ausgeführte Statuen von 3m Höhe auf 1 m hohen Poftamenten, Plato, Arißoteles, Hippocrates und Solon vorftellend.

Univerfität zu Kiel²⁴).

e.    Zeichnungen.

f.    Facultäts-Zimmer.

g.    Flurhalle.

h.    Kleine Aula.

a.    Hörfäle.

b.    Cabinet.

c.    Schrank.

d.    Wafcheinrichtung.

Im Inneren haben nur die Flurhalle mit den beiden Treppen und die Aula eine reichere architek-tonifche Ausftattung erfahren. Das Deckengewölbe der erfteren trägt reiche ornamentale Bemalung; für die Wangen der Treppen ift Stuckmarmor verwendet worden; das Geländer derfelben ift reich in Schmiede-eifen hergeilellt. An den hohen Seitenwänden der Flurhalle follen Wandgemälde angebracht werden.

(Siehe auch Art. 44, unter 8.)

47-

Collegienhaus

zu

acMoZuh

f d.jlatgr. berainar

*o-50 ZuL

k>-

| 30 Zph-

a{

aa

taZuh

-laoo -

rS

987654321 0

Fig- 35-

.....9,07-.-

srfZułL I

cm

JZL

cm

§§

□°[p

iZv

IftZÙïL

*0-50

■ -12.72-

Obergefchofs.

1:500

10

15

20m

Arch. : Grophis & Schmieden.

Des Collegienhaufes der 1872 neu errichteten Univerfität zu Strafsburg (Fig. 36 u. 37 ¹) gefchah bezüglich feiner Gefammtanlage bereits in Art. 40 (S. 38) Erwähnung. Daffelbe wurde 1879—84 nach den Plänen und unter der Oberleitung Strafsburg. Warths, deffen Entwurf bei einem 1878 ftattgehabten Wettbewerb²) mit dem erften Preife gekrönt wurde, ausgeführt.

Das Collegienhaus ift auf einen Befuch der Univerfität von 1200 bis 1500 Studenten bemeffen und bildet gewiffermafsen den »Kopf« der gefammten Univerfitätsanlage vor dem ehemaligen Fifcherthor (flehe den Lageplan in Fig. 5, S. 16); die Hauptfaçade ift gegen den mit Springbrunnen und Gartenanlagen gefchmückten Univerfitätsplatz, die rückliegende Façade gegen die naturwiffenfchaftlichen Inftitute und die zwifchen diefen fich hinziehenden Baumgänge gekehrt. Für die Grundrifsgeftalt wurde, hauptfächlich mit Riickficht auf die Beleuchtungsverhältniffe, die j_-Form gewählt; die Hauptfront ift 125m, die Seiten-

Kunst

Kunstar c Tl à 010 g.

Jnst

KTiTi s t - I ar cliäolog .Jnstil. "[JJ

['

arćhaol

•I

Jnst.

►7:

Fig. 36-

aroliäolog -Jnst

■XXX

Voi s a al

tut

[□ii

mm ar

mmar

J u-

Histor.

S e-

J]

gin

Hi s t or I II PJiilo S emi- lian Senti-

pi

C- e o --mi-

pjï'

far

L11U

•ßoiiifd

îar

Aegyj)-

nilogie

23

apr

:§■

■s

Kunst -

g e s clii chil I Jn stitut j -fe

co|zd

nî pi

Fi S

ItDirectoijl

Engl.

S eminaT

■Jnst.

Alter- liliurasvll

f.

'hi

io

Pi

p>

Obergefchofs

1:1000

nfHiiun

10

20

-s

Fig- 37-

TV ////. ' ' -

« ImlÉÉ

juaTflJ

iesesaal

I WM

IQ

olog

Si

s X¹

S e m i-

G- 1 a s li 0 f

Math.

T-

m 1 n ar

I—Il

Ni«

Nu

Mittel-2i a 11 e

JXX XXUljXX XX XX X\~7\j| X

S B cjf ng

El

§2l

®üi

îas

ii a r.

ÏÏIÎS

/orj

C u- t a-

Musik-s a a 1

TOI.

V oflr-

Z U IL

Senats-S a ai

acul

BHi

S e oie-

in

Erdgefchofs.

Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg²⁵).

Arch. : Dr. Warth.

fronten find je 60 m lang. Jeder der drei Gebäudeflügel umfchliefst je einen Hof von 712, bezw. 200 üm Grundfläche.

Die Räumlichkeiten zerfallen in 4 Gruppen : Gefchäftsräume, Hörfäle, Seminare und Räume für Kunftfammlungen. Die gewählte Grundrifsform hat es geftattet, die zufammengehörigen Räume möglichft in einem Flügel zu vereinigen und fie zugleich von dem gemeinfamen Mittelpunkt, der Mittelhalle, aus auf kürzeftem Wege erreichbar zu machen. Leichte und bequeme Zugänglichkeit wurde aufserdem durch Wahl einer nur zweigefchofiigen Anlage erreicht. In leicht überfichtlicher Weife find die 4 Gruppen von Räumen in die zwei Gefclioffe derart vertheilt, dafs die beiden am meiften benutzten Abtheilungen, die Gefchäftsräume und die Hörfäle, rechts und links im Obergefchofs untergebracht find. Zwifchen den beiden Flügeln liegen in der Hauptaxe des Gebäudes die Säle von allgemeinerer Bedeutung, im Obergefchofs an der Hauptfaçade die Aula mit ihrem Vorfaal, im Erdgefchofs an der Rückfeite der zu allgemeiner Benutzung beftimmte Lefefaal. Zu beiden Seiten des letzteren führen Treppen hinab zu den Ausgängen nach den hinter dem Collegienhaufe gelegenen Anlagen und Inftituten. Die Verbindung zwifchen Erd-und Obergefchofs vermitteln zwei grofse Haupttreppen, die links und rechts an der Mittelhalle liegen, und zwei durch Deckenlicht erhellte Nebentreppen. Die Anordnung im Einzelnen, die klare, einfache und zweckmäfsige Planbildung, welche Dank den ftattlichen Abmeffungen der Vorräume und dem glücklichen Gedanken in der Anlage zweier in der Mittelhalle fich kreuzenden Hauptaxen, der Grofsräumigkeit nicht entbehrt, geht aus den beiden Grundriffen in Fig. 36 u. 37 hervor.

Die gewölbte Decke der Eingangshalle wird von 8 blaugrünen Granitfäulen getragen ; die Wände diefer Halle find für die Anfchläge der Facultäten beftimmt. Aus derfelben führt ein Treppenaufgang von wenigen Stufen in die mit reich gemalten und caffettirten Stichkappen überdeckte Mittelhalle, an die fich unmittelbar der 25,0 m tiefe, 28,5 m lange und 16,5 m hohe, monumental durchgebildete grofse Lichthof anfchliefst. Letzterer ift in zwei Gefchoffen von offenen Bogenhallen umgeben und mit einer farbigen, teppichartig gemufterten Glasdecke überdeckt. Die zu beiden Seiten der Mittelhalle gelegenen zwei Haupttreppen find mit Serpentin-Baluftern und grünen Marmorfäulen gefchmückt ; die Stufen find in fchwarzem Marmor hergeflellt. Die von der Mittelhalle auslaufenden Gänge haben 3,1 m Breite und find mit Kugelgewölben überdeckt.

Sämmtliche Hörfäle enthalten 963 Sitzplätze; 2 Säle find für 27, 8 für 32, 1 für 56, 2 für 64, 2 für 72, i für 117 und 1 für 108 Zuhörer eingerichtet.

Die Aula und deren Vorfaal liegen in der Hauptaxe des Haufes über der Eingangs- und der Mittelhalle. Der Vorfaal ift 162 üm grofs und durch Deckenlicht erhellt; durch 5 offene Bogen fteht er mit der in Art. 33 (S. 30) bereits befchriebenen Aula in Verbindung.

Die Decke des Lefefaales wird von 8 Pfeilern getragen, die ihn in zwei Seitenfchiffe und einen Mittelraum fcheiden. Ein langer Tifch in letzterem ift für die politifchen Blätter beftimmt, während in den Seitenfchiffen zwifchen Pfeilern und Fenftern 10 kleinere Tifche für die wiffenfchaftlichen Zeitfchriften aufgeftellt find.

Das Sockelgefchofs enthält 4 Dienerwohnungen, die Wohnung des Quäftors und den Fechtfaal, fo wie die Vorrichtungen für Heizung und Lüftung (fiehe Art. 41, S. 39). Die Höhe der Gefchoffe, einfchl. der Decken ift für das Sockelgefchofs zu 4,0 m, für das Erdgefchofs zu 5,8 m und für das Obergefchofs zu 6,6 m angenommen worden.

Die Fufsböden der Vorhallen und Gänge find in Terrazzo und Mofaik, die der Lehrfäle und Gefchäftsräume meiftens in eichenen Riemen hergeflellt; in letzteren Räumen find eiferne Gebälke zur Anwendung gekommen. Sämmtliche Localitäten find, mit Ausnahme des archäologifchen Mufeums, mit Gasbeleuchtung verfehen ; auch ift Wafferleitung und Entwäfferung in allen Theilen des Haufes durchgeführt.

Die Ausftattung des Gebäudes ift im Uebrigen in fämmtlichen Lehr- und Gefchäftsräumen dem Zwecke entfprechend einfach gehalten ; eine reichere Ausftattung in Stuck und Malerei ift nur in der Aula, in den Sitzungsfälen und Zimmern des Rectors, des Curators und der Profefforen, in den Vorhallen und Treppen und im grofsen Lichthofe durchgeführt. Dagegen wurde auf durchaus folide und, fo weit es die vorhandenen Mittel geftatteten, auf gediegene und einheitliche Durchbildung in allen Theilen Bedacht genommen.

Die Façaden (Fig. 38) find durchweg im VogefervSandftein ausgeführt, in den Formen einer einfachen, würdigen Renaiffance-Architektur. Ueber einem niedrigen Sockelfufs von rothem Sandftein erhebt fich der übrige Bau in weifslich-grauem Sandftein. Zunächft in kräftigem Ruftica-Bau das Sockelgefchofs, dem in etwas, leichterem Quaderbau das Erdgefchofs folgt, während das Obergefchofs in grofse Bogenfenfter zwifchen jonifchen Halbfäulen, bezw. Pilaftern, aufgelöst ift. Der etwas vorfpringende und höhere Mittelbau mit vorgelegter Freitreppe ift reicher geftaltet. Zwifchen nur wenig durchbrochenen Mauerkörpern öffnet fich

KSI

«MK

-U

ï:

Kj

.RL»

!. - f* * I h

.1

ifT

fin fil,

m**

HrBÈïaS^'''

i» '

nui

■ü

Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg²⁷).

Arch. : Dr. Warth.

HIT

: Il

l«E

i\

ré||

II

'Tl

t: : «

Îlî'1

Liii

1(111

ffim

*9 U

i!

i!

m

•v-

rJ

«s

iHS*

Fig- 38.

Â#ê*ML

■i<§

i'L

i

yi

g&j

r*

p\\

II

"--fi

JJ

ïïi

Lr

-t

.13

Jj j

r.

il

b.

eti

[C

i»

fjj

af¹

* —»I tmam I *mmâ

JJ JH

das Erdgefchofs mit fünf mächtigen Portalen, während im Plauptgelchofs zwifchen den Bogenfenftern fchlanke korinthifche Säulen vortreten ; diefe tragen über dem Hauptgefimfe eine hohe Attika, auf der lieh eine Gruppe von fünf überlebensgrofsen Figuren erhebt. Zwifchen den korinthifchen Säulen find die Mauerflächen über den Fenflern der Aula durch Nifchen belebt und mit Bronze-Büften, welche ideale Vertreter der fünf Facultäten darflellen, gefchmückt.

Die beiden den Mittelbau flankirenden Mauerkörper enthalten im Obergefchofs in entfprechenden Nifchen je eine Frauengeftalt (Argentina und Germania). Die Ecken des Gebäudes find mit vortretenden, durch Attiken erhöhten Pavillons gefchmückt; diefe haben einen reichen ftatuarifchen Schmuck in 36 überlebensgrofsen, in Stein ausgeführten Standbildern erhalten, die vor den Attiken auf frei flehenden Säulen angebracht find, und Hellen hervorragende Vertreter der deutfehen Wiffenfchaft feit der Zeit des Humanismus dar.

Der lang geltreckten Façade kann monumentale Ruhe nicht abgefprochen werden; die architek-tonifche Durchbildung des Aeufseren und Inneren ifl als eine durchaus einheitliche zu rühmen; fie wirkt wohlthuend im glücklich gegriffenen Mafsflab, in der gefchickten Behandlung und technifch vollendeten Ausführung aller Einzelheiten. Nicht ganz befriedigen kann die enge Axentheilung (von nur 3,3 nt) der Hauptfaçade mit ihren weit geöffneten Fenflern, fo wie im Inneren die Ueberdeckung des grofsen Lichthofes mit einer wagrechten Glasdecke, deren kleines Mofaik-Mufler fich unzählige Male wiederholt und die jeder Theilung entbehrt. (Siehe auch Art. 44, unter s.)

Als Anlage ganz grofser Ausdehnung ift das neue Univerfitäts-Hauptgebäude zu Wien (Fig. 39 u. 40³ 4 5 6 7) anzufehen. Diefes für 4000 bis 6000 Studirende ausgeführte grofsartige Haus wurde 1874—84 von Heinrich v. Ferßel erbaut und von deffen Sohn Max zu Ende geführt; es enthält fämmtliche Hörfäle mit Ausnahme derjenigen, die in den Inftituten untergebracht wurden, die zugehörigen Säle für die Staatsprüfungen, für Rigorofen und Disputationen und die Mufeen für die be-fchreibenden naturwiffenfchaftlichen Fächer, ferner die Reihe der Decanats-Kanzleien für die fämmtlichen Facultäten mit den zugehörigen Sitzungsfälen und das Rectorat, endlich die Aula, die Fefträume, die Bibliothek (500 OOO Bände umfaffend) und ver-fchiedene DienftWohnungen.

Diefes Collegienhaus ifl auf dem alten Paradeplatz an der Ringflrafse (flehe den Lageplan auf der Tafel bei S. 50) erbaut und bildet das Gegenflück zum Parlamentshaus ²⁹), welches zur anderen Seite des zwifchen beiden etwas zurückliegenden Rathhaufes ³⁰) fleht.

Da ein Theil der oben genannten Räumlichkeiten fehr grofse Abmeffungen hat und dem entfprechend auch bedeutendere Flöhen und gröfsere Axenweiten, während andere viel mäfsigere Verhältniffe erheifchten, erfchien es geboten, die Räume von gleichartiger Forderung zufammenzulegen. Hauptfächlich find es zwei Gruppen von Räumen, die fleh von den übrigen ganz wefentlich unterfcheiden : einerfeits eine Reihe von Feflräumen, welche in die Mitte des Haufes an die Hauptfront gegen die Ringflrafse verlegt worden find; andererfeits die Bibliothek, ein grofser Saalbau, dem die Mitte der rückwärtigen Façade zugewiefen worden ifl. Alle übrigen, alfo die eigentlichen Lehrräume und die Gefchäftsräume, find alsdann links und rechts in zwei Gruppen zufammengefafft, fo dafs das ganze Bauwerk aus vier verfchiedenartigen und nur archi-tektonifch wieder in Zufammenhang gebrachten Gruppen befleht : aus den beiden fymmetrifch angeordneten Lehrgebäuden, welche nach vorn durch den Saalbau, nach rückwärts durch die Univerfitäts-Bibliothek verbunden find. Diefe 4 Baugruppen umfchliefsen einen grofsen Hof von 45 ra Breite und 70 m Länge; die beiden Lehrgebäude enthalten jedes wieder zwei gröfsere und zwei kleinere Höfe. Die Frontlänge des Haufes beträgt 161 m und die Tiefe 133 m, fo dafs eine Grundfläche von 21 412 ü"¹ in Anfpruch genommen ifl.

Der grofse Hof bildet nicht nur im räumlichen Sinne, fondern auch architektonifch den Mittelpunkt der grofsartigen und fchönen Anlage. Er hat einerfeits den mangelnden Univerfitäts-Platz zu erfetzen, der den nach Taufenden zufammenflrömenden Studirenden Raum für die Bewegung und für die Erholung gewähren foll ; andererfeits ifl er der geeignetfle Platz zur Anlage der Hörfäle, die hier die einzige ganz ruhige

Die k. k. Univerfität von

48.

Collegienhaus

zu

Wien.

t'

I. Obergefchofs.

s nie

'ri

JL

- JrH

Hii

’r:

*r

!lr B *»    • ]

•f

Q.    Philofoph. Decanat:

a.    Decan.

b.    Kanzlei.

c.    Profefforenzimmer.

d.    Stipendien-Referent.

e.    Sitzungsfaal.

f.    Hörfäle.

R.    Hiftorifches Seminar.

S.    Priifungsfäle für Real- u.

Gy mnafial-Candidaten.

T.    Inftitut für öfterr. Ge-

fchichtsforfchung :

a.    Profefforenzimmer.

b.    Kanzelift.

c.    Vorftand.

d.    Arbeitsräume.

U.    Dienfttreppe.

V.    Aborte.

Fit

..... it

Fig. 39-

Arch. : v. Ferftel.

Qf

(fi

II

all

ai

MT

fc n *

âI

t,

S--

JL J.'

O__

.....«afeia*.......sap-

„JH&àHL ...JBÉrS

rr

lîlOOO

2--

:ï

r*~

jLTmi

f*

41

T*    ï

P*    i

p-

—•H

i Pc

A.    Loggia.

B.    Grofser Feftfaal.

C.    Vorfaal.

D.    Atrium.

E.    Fefttreppe.

F.    Haupttreppe.

G.    Treppe f. d. Studirenden.

H.    Nebentreppe.

y. Bibliotheks-Treppe.

K.    Kleiner Feftfaal.

L.    Sitzungsfaal des Senats.

M.    Zimmer des Rectors.

N.    Rectorats-Kanzlei.

O. Bibliothek:

a.    Lefefaal.

b.    Bücher-Magazin.

c.    Kanzleien.

P. Juriftifches Decanat :

a.    Decan.

b.    Kanzlei.

c.    Profefforenzimmer.

d.    Stipendien-Referent.

e.    Sitzungsfaal.

f.    Hörfäle.

g.    Räume für die jurift.

•    Staatsprüfungen.

h.    Jurift. Seminare.

Erdgefchofs.

Q. Archäolog.-epigraph.

Seminar :

a. Profeffor.

b. Bibliothek.

c. Hörfaal.

d. Arbeitszimmer.

R. Philolog. Seminar:

a. Profeffor.

b. Hörfaal.

c. Arbeitszimmer.

S. Pharmakologifches

Inftitut :

a. Profeffor.

b. Affinent.

c. Laboratorium.

d. Schüler-Laboratorium.

e. Sammlungen.

T. Medicmifches Decanat :

a. Decan.

•jininoBj

•upipaui

J9p

b. Kanzlei.

c. Rigorofen-Saal

d. Sitzungsfaal

U. Sprachen-Seminare :

a, f. franzöfifche

\ logie.

b. f. deutfche

c. f. englifche

d. Profefforenzimmer.

V. Orientalifches Inftitut.

IV. Pedelle.

X. Akadem. Gefangverein.

V. Unterftiitzungsvereine :

a. für Philofophen.

//. für Juriften.

Z. Aborte.

......H—IBf MJJMÇJ

U -4

H    i¹,    U    H

is

[Z. zip

TT!

1 1    C/3 I    V}    |    CA

<2

T5

CA

n4

it

!Oi

ni.............“i

i on ś T

IE

Fi

I!

-O

« □ cr m

/X

U u

*M h

*»

-4

**

us ! us

to t

sa

, . »*

V. ÿ\

-i

*<1

! |flL    Js

l u - IC

«i

j£j

<xi

>2

■«■! ir IW *

S: '    '

H \\ \

Collegienhaus der Univerfität zu Wien 2S).

■ *.u>

tf I

Kc

PH

es

i¹

toi

Pd

tu

I

sTiTITu i r t |otoT

((

tTJ

HJ

[_

Fig. 40.

A. Hauptanfahrt.

? B. Eingangshalle.

| C. Hallen.

§• D. Fefttreppe.

8" E. Haupttreppe.

> F. Treppe f. d. Studirenden. Hl G. Nebentreppe.

£■ //. Bibliotheks-Treppe.

I. Quäftur.

< K. Pförtner. o\ L. Hörfaal.

M.    Bibliothek (Biicher-

Magazin).

N.    Mineralog.-petrograph.

Inftitut :

a.    Hörfaal.

b.    Vorbereitungsraum.

c.    Profeffor.

d.    Affiftent.

er

e.    Arbeitszimmer.

f.    Sammlungen.

O.    Geolog. Inftitut:

a.    Profeffor.

b.    Bibliothek.

Ć. Affiftent.

d.    Aufftellungsraum.

e.    Arbeitszimmer.

f.    Sammlungen.

P.    Paläontolog. Inftitut :

a. Profeffor.

b, Affiftent.

c.    Präparator.

d.    Arbeitszimmer.

e.    Sammlungen.

Stelle fanden, während fich die Ringftrafse und die Alferftrafse hierzu als ungeeignet erwiefen. Diefer Hof dient aber auch vorzüglich dazu, um das Zurechtfinden und den Verkehr im ganzen Haufe zu ermöglichen und zu erleichtern; defshalb wurde der Hof mit Arcaden umgeben, an welche fämmtliche Treppen verlegt find: drei Treppen an jeder Seite und eine Treppe für die Bibliothek. Während die feitlichen Höfe in Ringftrafsenhöhe liegen, ift die Oberfläche des grofsen Haupthofes um 4,5 m höher, als jene der Ringftrafse. Schon im Grundrifs tritt die Bedeutung des Mittelbaues durch Anordnung und Stattlichkeit der Räume hervor.

Durch das Höherlegen diefes Hofes war es möglich, ein (von Fufsboden zu Fufsboden) 5,26 m hohes Sockelgefchofs anzuordnen, in welchem ununterbrochene Verkehrswege angelegt werden konnten. In diefem Gefchofs, welches auch die Höhenunterfchiede zwifchen den umgebenden Strafsen auszugleichen hat, find an den vier Fronten Dienftwohnungen und die Räume für einige Lehrftühle, unter den Arcaden Vorrathsräume, die Heizanlagen etc., in der vorderen Mittelpartie Turnfäle, Archiv etc. untergebracht. Unter dem Sockelgefchofs, deffen Fufsboden an der Ringftrafsenfeite etwa lm über Strafsenoberfläche liegt, befindet fich noch ein Kellergefchofs.

Die wefentlichften den Verkehr vermittelnden Räumlichkeiten finden fich aufserhalb des grofsen Hofes in der Eingangsaxe der Hauptfaçade und in jener Längsaxe, welche durch die beiden Flurhallen der Seitenfronten gelegt ift, vereinigt. Aufser den Flurhallen liegen in denfelben auch die Haupttreppen, die Eckräume der Arcaden, der Feftfaal und die angrenzenden Vorfäle.

Aufser dem Sockel- und Erdgefchofs, wovon letzteres 7,27 m Höhe (von Fufsboden zu Fufsboden) erhalten hat, find noch ein I. Obergefchofs mit einer Höhe von 7,59 m und ein II. Obergefchofs, welches 6,64 m Höhe hat, vorhanden; letzteres erfcheint als ein nur theilweifer Aufbau über dem I. Obergefchofs.

Die Vertheilung der wichtigften Räume ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 39 u. 40 zu entnehmen. Die Hörfäle liegen im I. Obergefchofs hauptfächlich nach dem Hofe zu, einige davon an der ruhigften Seite, nach dem Park, und auch an der rückwärtigen Front. Die Mitte des Haufes nehmen die Fefträume ein, welche aus einem grofsen Feftfaale (Aula), einem mittleren Feftfaale, einem Confiftorial-Sitzungsfaale und einem Empfangsfaale des Rectors beftehen. Der grofse Bibliotheks-Saal dient zugleich als Lefefaal ; unter demfelben, im Erdgefchofs, ift ein Bücherraum (für 120000 Bände) und in dem an den Bibliotheks-Saal zu beiden Seiten angrenzenden Zwifchengefchofs find weitere Bücherräume (für 200000 Bände) gefchaffen worden; endlich ift auch noch im Sockelgefchofs die Möglichkeit geboten, Bücher aufzuftellen.

¹

)    Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 43 u. ff.

²

)    Ueber diefen Wettbewerb fiehe: Deutfche Bauz. 1878, S. 214, 217, 421, 424, 487, 497, 507 — fo wie: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

³

) Nach einer von Herrn Profeffor Dr. Warth zu Karlsruhe gütigft überlaffenen Photographie.

⁴

2S) Facf.-Repr. nach: Wiener Neubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd.

⁵

H. v. Ferstel. Wien. Erfcheint feit 1886. Bl. 17 u. 18.

⁶

²⁹)    Siehe den folgenden Halbband diefes »Handbuches« (Art. 398).

⁷

³⁰)    Siehe ebendaf. (Art. 74).

Für die Architektur des Haufes find die Formen der italienifchen Hoch-Renäiffance gewählt worden. Der Schwerpunkt in diefem Bauwerke ift vom Architekten auf das Innere gelegt. Vom mittleren grofsen Hofe aus entwickelt fich eigentlich die Gefammtanordnung, und von hier aus entwickeln fich auch die Motive nicht nur nach dem Inneren, fondern auch in das Aeufsere. Der grofse Arcaden-PIof gab Anlafs zur Entwickelung einer Reihe verfchiedenartiger Räume, Flurhallen, Pavillons, Treppenanlagen, Gänge etc., die in wirkungsvoller Steigerung behandelt und zu einer Einheit verarbeitet find. Diefelben Motive treten auch wieder an den Façaden zu Tage. Der Bibliotheks-Bau bedingt es, dafs das Hofmotiv auch an der rückwärtigen Façade zpr Erfcheinung kommt ; eben fo gelangt der im Hofe fich entwickelnde Säulenbau an der Haupt-Façade zu vornehmftem Ausdruck.

In den äufseren Façaden ift der Stockwerksbau mit einer gewiffen Abfichtlichkeit und auch mit Recht hervorgehoben. Die beiden Hauptgefchoffe — Erd- und I. Obergefchofs — find hervorgehoben, die beiden anderen Stockwerke untergeordnet worden. An der Hauptfaçade erfcheint das Sockelgefchofs durch die Freitreppen-Anlage, durch die Rampe und die ganze Behandlung der Architektur nur als Unterbau für die beiden Hauptgefchoffe, welche in zwei Ordnungen, das untere toskanifch und das obere jonifch, fich als ziemlich gleichwerthige Stockwerke aufbauen ; das II. Obergefchofs erfcheint nur als Krönung. Durch die verfchiedene Beftimmung der Räume, welche auch verfchiedene Axenweiten erforderten und die auch theilweife durch die Axen des Hofes bedingt find, ergaben fich auch verfchiedene Fenftergröfsen. Diefe Mannigfaltigkeit hat der Künftler zu einer lebendigen Gruppirung benutzt, und fo ift an Stelle des fonft einförmigen Motives ein gewifler Wechfel getreten, der durch den architektonifchen Rahmen zu-fammengehalten fchön und einheitlich geftaltet worden ift.

Die Profilirung der einzelnen Bauglieder ift auf das Einfachfte zurückgeführt, und nicht nur die Gliederung, auch der ornamentale Schmuck find auf das Unerläfslichfte befchränkt. Mit Ausnahme eines reichen Friefes im Hauptgefimfe des I. Obergefchoffes kommen Ornamente überhaupt nur an den Kapitellen und Confolen vor. Hingegen wurde, in Rückficht auf die zu erzielende Gefammtwirkung, die Plaftik in ausgedehnter Weife herangezogen; fie ift theilweife decorativer, gröfstentheils aber monumentaler Art.

Die Bogenftellungen des Arcaden-Hofes haben 5,i m Axenweite und find in einfacher, toskanifch-

'

ł

KWm.

È$Æm

j - Ł~ •

;V]

mmm

zsîk

éÆ

jgSSgggij

31

^ - * JP-,

fcanal-t—LiKMTiT

.b;: ii J

fl

lJtr%

Hpüi >«“!' {    * IwSïÉîâtâff:

VMM

3 RS-a

JZ3 pSf'*^■3

fl

tm

-bd

»HLP?

Eâjgrj

pis

BlU

ffi:

-tH

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

yHjglgL

/ ..............

“TiJ

fï

\ M\,

-4P1?

iilSÄÄrnpffiffiÄL»

‘ HKtëÉgf

fed

LtesariMuiK

IB

pZS3Z|

ŁłTJT

'1! ïfp-- -~

Ml

ieuh

KM

3-

Sil

^feaaji

'2

1

lis

t-

r|

Ijl

rr

1-

1:500

10

15

SkHÉHÉrtJK

teusarffiamiii MmTOff^reamariM

...

R«lis

SÜa

I i-

*J

f-i ‘

o&

____

20m

-a*

h'ÆJÊ

fp§

a®

Ql

V&W- T

SC

.lIlIFE

fl

&ëP® sü;

13-eËbilBI

'-•P^

_ ESEtl

BJ

—i—•

3j

Fï

Collegienhaus der Univerfität zu Wien.

Arch. v. Ferfiel.

(Facf.-Repr. nach: Wiener Neubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd. 2, Taf. 1—2.)

a HK:

P arlameat

rh

lia» i

S cîiau s jie lhau s

U ai v er si t at

BRI

Lageplan der Monumentalbauten am Franzens-Ring zu Wien.

19000 n. Gr.

f.

dorifcher Ordnung durchgeführt, während das I. Obergefchofs Arcaden jonifcher Ordnung mit verkleinerten Oeffnungen durch Einftellung einer kleinen Ordnung erhielt.

Die beiden Haupttreppen find durch Gröfse und durch reichere architektonifche Gliederung ausgezeichnet. Wo fich diefelben organifch an die Verkehrswege des Erdgefchoffes anfchliefsen, entwickelt fich von ihnen aus im I. Obergefchofs die Reihe der Fefträume in hervorragender Weife, in einfacherer, nicht weniger glücklicher Art dagegen die Verbindung mit den übrigen Räumen³¹).

Die fchon erwähnte Freitreppe an der Hauptfaçade baut fich zu den drei Bogenöffnungen des Portals empor, während zu beiden Seiten eine fanft anfleigende Rampe in leicht gefchwungener Bogenlinie zu der Unterfahrt des Portals hinaufführt. Aus der Vorhalle, die letztere bildet, gelangt man durch drei eil'erne Thore in die grofse dreifchiffige Eingangshalle, die unter der Aula gelegen ift und von der drei im Halbkreife angeordnete Stufen nach dem Arcaden-Hofe emporführen. Letzteren ziert feit Beginn des Jahres 1888 das marmorne Relief-Bild des ehemaligen Juftiz-Minifters und Profeffors Glafer. Rechts und links von der Eingangshalle kommt man durch je eine Vorhalle und einen Achtecksraum zu den erwähnten beiden Prachttreppen.

Die Gewölbe der Eingangshalle, welche auf 10 Säulen aus Mauthaufener Granit ruhen, zeigen zuerfl den reizvollen plaftifchen Schmuck, mit welchem, in äufserft gefchickter Nachahmung der Stucco-Technik der italienifchen Renaiffance, die Gewölbeflächen der Arcaden, der Treppenhäufer, der Gänge und aller Fefträume des Haufes verziert find. (Siehe auch Art. 44, unter £.)

Literatur

über »Collegienhäufer der Univerfitäten«. a) In Deutfchland und Oefterreich.

Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minilterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. 1 : Erläuterungen und Befchreibungen über den Bau des Univerfitäts-Gebäudes zu Halle. Stüler, A. Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 1.

Stüler, A. Bauwerke. 2. Abth.: Das neue Univerfitäts-Gebäude zu Königsberg. Berlin 1865.

Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 13.

Das Univerfitäts-Gebäude in Roftock. Deutfche Bauz. 1872, S. 414.

Nouvelle univerfité de Koenigsberg. Nouv. annales de la conß. 1872, S. 35.

Univerfität in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 212. Univerfität zu München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 134.

Die Univerfitäts-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 176.

Ferstel, H. v. Ueber den Neubau der Wiener k. k. Univerfität. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1878, S. 148, 151, 155.

Das neue Auditorien-Gebäude der Univerfität zu Marburg. Deutfche Bauz. 1879, S. 222.

Hase. Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegiengebäude der Univerfität Strafsburg. Zeitfchr. d. Arch.- u.

Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

New univerfity buildings, Marburg. Builder, Bd. 37, S. 1078.

Lind. Die alte Aula in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 72.

Eggert, H. Die Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 58, 87.

Univerßty buildings, the Franzensring, Vienna. Builder, Bd. 42, S. 363.

Endell & Frommann. Statiflifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1 , VII—X : Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inflitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 142. Schricker, A. Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Strafsburg 1884.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. Strafsburg 1884. Warth. Das Kollegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg i. E. Deutfche Bauz. 1884, S. 509. Die Einweihung des Collegienhaufes der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Strafsburg. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 435.

Warth, O. Das Kollegien-Gebäude der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg. Karlsruhe 1885.

Gro Pius & Schmieden. Das neue Univerfitätsgebäude in Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 25. Ruperto-Carola. Illuftrirte Fell-Chronik der V. Säcular-Feier der Univerfität Heidelberg. Heidelberg 1886. Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumentalbauten. Bd. 2 : Die k. k. Univerfität von H. v. Ferstel. Wien. Erfcheint feit 1886.

Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

Schäfer, K. Neubau der Univerfitäts-Aula in Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 2, 13.

ß) In F rankreich.

Palais des facilités de Nancy. Moniteur des arch. 1864, PI. 986 — 987.

Burguet. Faculté de droit, a Bordeaux. Revue gén. de 1’arch. 1874, S. 50 u. PI. 14—15.

Le palais des facultés de droit, des fciences et des lettres, conßruit a Grenoble. Encyclopédie cP arch. 1882, S. 89 u. PI. 774, 783, 784, 786, 787, 838, 843, 844.

y) In Grofsbritannien.

Pugin & Britton. Illußrations of the public buildings of London. 2<ł edit. by IV. H. Leeds. London 1838. Bd. 2, S. 211: London univerfity.

Philological fchools, New-road, Marlybone. Builder, Bd. 15, S. 594.

Roman catholic univerfity of Ir elan d. Builder, Bd. 22, S. 615.

Univerfity of London. Builder, Bd. 25, S. 853.

Glasgow univerfity. Builder, Bd. 28, S. 964.

Univerfity of Wales. Building news, Bd. 20, S. 278, 511.

The great hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 26, S. 10; Bd. 37, S. 740.

New fcience fchools, South Kenfington. Building news, Bd. 30, S. 162, 168, 194, 218, 244, 270, 294. Ileating and ventilation at the Glasgow univerfity. Building news, Bd. 35, S. 583.

Univerfity college, Brifiol. Building news, Bd. 36, S. 326, 568.

New divinity and literary fchools at Cambridge. Building news, Bd. 36, S. 518.

Edinburgh univerfity. Building news, Bd. 36, S. 720. Builder, Bd. 40, S. 622.

The fofiah Mafons fcience college, Birmingham. Builder, Bd. 39, S. 439. Architect, Bd. 25. S. 29. Univerfity college, London. Building news, Bd. 39, S. 310; Bd. 40, S. 706.

Extenfion on univerfity college, London. Builder, Bd. 40, S. 123.

The new univerfity college buildings, Nottingham. Builder, Bd. 41, S. 482.

Univerfity college of Wales, Aberyßwith. Building news, Bd. 43, S. 662; Bd. 51, S. 495; Bd. 52, S. 236. The Bute hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 45, S. 208.

Univerfity college, Dundee. Architect, Bd. 30, S. 229, 241.

A theological college. Building news, Bd. 46, S. 514.

Defign for a theological college. Architect, Bd. 31, S. 233.

Jeftts college, Cambridge. Builder, Bd. 53, S. 328.

8) In anderen Ländern.

Stauffert, F. Die Otto-Univerfität in Athen. Allg. Bauz. 1851, S. 1.

Univerfity buildings, Sydney. Building nezvs, Bd. 4, S. 1004; Bd. 5, S. 335.

Ecole fupérieure anglaife et I^ycèe des études claffiques de Bofion. Nouv. annales de la confi. 1879, S. 66. Elphinfione college, Bombay. Builder, Bd. 24, S. 814.

The hall of the univerfity of Bombay. Builder, Bd. 34, S. 10.

Univerfity of Leyden. Builder, Bd. 36, S. 915.

New univerfity buildings, Lund, Sweden. Builder, Bd. 44, S. 42, 74.

Bombay univerfity. Building news, Bd. 45, S. 446.

Mc Mafter Hall, Baptifi theological college, Toronto, Canada. American architect, Bd. 14, S. 319. Compétitive defign for Columbian univerfity, Wafhington. American architect, Bd. 14, S. 319.

Tokio univerfity, Japan. Builder, Bd. 47, S. 806.

Aujlin hall, Harvard law fchools, Cambridge, Mass. Builder, Bd. 49, S. 858.

Univerfité d’Harward a Cambridge prés Bofion. Moniteur des arch. 1886, S. 96 u. PI. 35, 36, 39. Second premiated defign for the catholic univerfity building, Wafhington. American architect, Bd. 21, S. 42.

Technifche

Zweck und

AuS Entftehung.

2. Kapitel.

Hochfchulen.

Von C. Körner.

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

Die technifchen Hochfchulen haben die befondere Aufgabe, auf dem tech-nifchen Gebiete Wiffen und Können grundlegend zu machen und zu verbreiten, um das menfchliche Thun im Leben bis zur höchften Wirkfamkeit zu fleigern. ihrer Entftehungsgefchichte erkennt man, dafs ihre Vorläufer Schulen waren, welche nur für einzelne die Technik berührenden Berufszweige Unterricht ertheilten, der kaum über die zunächft gelegenen praktifchen Bedürfniffe hinausging. (Siehe im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes die Kapitel über »Gewerbefchulen«.)

Die iiberrafchenden Fortfehritte auf dem Felde der Naturwiffenfchaften, die gewaltigen Feiftungen der Technik und die Forderungen, welche diefelben dauernd erhob, um für das Volkswohl erfpriefslich eintreten zu können, beanfpruchten von Allen, welche dem technifchen Berufe fich widmeten, in fo erheblichem Mafse eine geiftige Bildung und ein durch reiches Wiffen unterftütztes Können, dafs der an den urfprünglichen für Techniker eingerichteten Schulen gebotene Unterricht bald als unzureichend erkannt werden muffte.

Auf dem Gedanken, diefe Unzulänglichkeit zu befeitigen, geflärkt durch das klare Bewufstfein von der Nothwendigkeit, Lehrftätten zu errichten, welche für Alle, die in den technifchen Zweigen wirklich wiffenfchaftliche Ziele verfolgen und felb-ftändige Leiftungen anftreben, auch wahre Stätten des Erwerbens von Kunftaus-bildung und von Wiffenfchaft werden füllten, beruht die Einrichtung von polytech-nifchen Schulen. Ihre eigentliche Schöpfung fällt in das vorige Jahrhundert.

Die fortfehreitende Entwickelung derfelben, gehoben durch unablaffige Förderung ihrer nach geiftiger, wie nach fachlicher Richtung gefleckten hohen, für das Wohl der Menfchheit bedeutungsvollen Ziele, hat diefelben in der Neuzeit zu »technifchen Hochfchulen« und zu ebenbürtigen Schwellern der Univerfitäten erhoben. Sie genügen bei vollftändiger Organifation den Bedürfniffen des technifchen Unterrichtes in demfelben Mafse, wie die Univerfitäten den fog. Facultäts-Studien.

Im gefammten Europa find in kurzer Zeit derartige Lehrftätten entftanden. Vorzugsweife hat aber Deutfchland und Oefterreich an dem Hervorrufen der technifchen Hochfchulen Antheil genommen ; Deutfchland befitzt deren zur Zeit 9, Oeflerreich-Ungarn 7. Nicht allein, dafs hier der Förderung des inneren Organismus und der andauernden Erweiterung des Wirkungskreifes diefer Hochfchulen lebendige Fiirforge entgegen getragen worden ift; fondern es wurden auch bei einer erheblichen Zahl derfelben die äufseren Hüllen diefer Pflanzftätten für Kunft und Wiffenfchaft als würdige und hervorragende Bauwerke neu errichtet.

Bei der hier folgenden Befprechung der baulichen Anlagen der technifchen Hochfchulen foll von den Gefichtspunkten ausgegangen werden, welche fich bei diefen Neubauten hauptfächlich in Deutfchland und Oefterreich als beachtenswerth herausgeftellt haben ; diefelben dürften wohl für den Bau technifcher Hochfchulen überhaupt Giltigkeit befitzen.

Für die wiffenfchaftliche Ausbildung von Ingenieuren hat Frankreich den erften entfeheidenden Schritt mit der 1747 erfolgten Gründung der Ecole des ponts et chauffées zu Paris gethan.

5°-

Gefchicht

liches.

Einen wahren Weltruf erlangte die 1794 zu Paris errichtete Ecole centrale des travaux publics, welche fchon 1795 in die École polytechnique überging.

Schon in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhundertes wurde derfelben nach den Plänen Antoine's, welche in dem unten genannten Werke ³²) veröffentlicht find, ein eigenes Haus errichtet. Später wurden von Godeboeuf Erweiterungsbauten angefügt, über welche Einiges in der unten angezogenen Zeitfchrift³³) zu finden ift.

War es auch Anfangs Abficht, die Schule, die einzig bleibende Schöpfung der Revolution auf geiftigem Gebiete, als höchfle gewerbliche Unterrichtsanftalt zu organifiren, fo wurde fie doch bald militärifch eingerichtet und zunächft für die Vorbildung der Artillerie- und Genie-Offiziere, der Strafsen-und Berg-Ingenieure, der Seeleute etc. beftimmt. Auch gegenwärtig entfpricht die École polytechnique keineswegs den Lehranftalten, welche man in Deutfchland und Oefterreich fpäter mit demfelben Namen belegte. Ihre Aufgabe ift lediglich, in einem zweijährigen Lehrgänge eine Vorbildung in der Mathematik und in den Naturwiffenfchaften für die Ingenieure des Staates im Militär- und Civildienft zu geben, welche ihre eigentliche fachliche Ausbildung erft nach vollendetem Befuch der Ecole polytechnique auf befonderen hierzu beftimmten Schulen, der École des ponts et chauffées, der École des mines etc. erhalten.

Von den nicht franzöfifchen polytechnifchen Schulen ift die 1806 zu Prag errichtete die ältefte; ihr folgte das 1815 gegründete »polytechnifche Inftitut« zu Wien.

Für diefes ift fchon 1816—18 unter der Oberleitung Schemerl v. Teytenbach'% ein befonderes Gebäude errichtet worden, dem 1838—39 von v. Stummer ein grofser Anbau angefügt wurde. Durch die Reorganifation der Anftalt im Jahre 1866, unter Einführung von Fachfchulen und Vermehrung der Lehrkräfte , wurden abermals bauliche Aenderungen und Erweiterungen, die nach den Plänen Wappler’s ausgeführt worden find, nothwendig. Diefer Gebäude-Complex dient noch heute der technifchen Hochfchule zu Wien als Heim. Grundriffe, Schnitte und Façade des urfprünglichen Baues find in der unten genannten Zeitfchrift ¹ 2 3) und eine Grundrifs-Skizze der zweimal erweiterten Anlage im unten angezogenen Führer ⁴) zu finden.

Das polytechnifche Inftitut in Wien ift unbeftritten von erheblichem Einfluffe auf die Geftaltung des technifchen Unterrichtswefens in Deutfchland geworden. Nach feinem Mufter wurde die ältefte deutfche polytechnifche Schule, jene zu Karlsruhe, geftaltet; diefelbe ging aus einer 1825 gegründeten technifchen Bildungsanftalt hervor. Ihre erfte Organifation erhielt fie 1832, indem eine von Tulla errichtete Ingenieurfchule mit der Baufchule Weinbrenner s und der in Freiburg von Arnold geleiteten Gewerbefchule nebft einer Forftfchule verbunden wurde. Im Jahre 1836 fand die Eintheilung in 7 Fachfchulen unter Hinzufügung der Mafchinenbaufchule ftatt.

Mit Vervollftändigung des Unterrichtes wurde 1836 der von Hübfch errichtete Neubau bezogen, der die für die damaligen Verhältniffe erforderlichen Räume enthielt. Indefs erwies fich das Haus bald zu klein, und von 1851 an wurden mehrfache Zu- und Anbauten, auch drei felbftändige Bauten, einer für das chemifche Laboratorium, ein zweiter für die Mafchinenbaufchule und ein dritter für die Technologie, errichtet. Pläne diefes Gebäude-Complexes, wie er fich zu Ende der fechziger Jahre geflaltet hatte, find in den beiden unten genannten Zeitfchriften ⁵) aufgenommen.

Die Einrichtungen der Karlsruher Schule dienten lange Zeit (nahezu 30 Jahre), zum Theile vielleicht unbewufft, bei Errichtung ähnlicher Schulen in Deutfchland als Vorbild.

Das 1745 in Braunfchweig vom Abte Jerufalem gegründete Collegium Carolinum wurde 1862 in eine polytechnifche Schule umgewandelt und 1875 zur technifchen Hochfchule organifirt. Im Jahre 1847 erhielt die 1831 gegründete »höhere Gewerbefchule« zu Hannover die amtliche Bezeichnung »polytechnifche Schule«.

Die letztere überfiedelte 1837 aus einem Privathaufe in ein eigens für fie nach den Plänen Ebeling’s errichtetes Gebäude an der GVör^-Strafse, welches für die damaligen Verhältniffe geräumig und ftattlich erfchien. Daffelbe war dreigefchoffig, hatte eine Frontlänge von 58,4 m, bedeckte eine Grundfläche von 1060 üm, bei 5 m lichter Gefchofshöhe, und hatte 150000 Mark gekoftet. Im Jahre 1854 wurde durch Verlängerung des füdlichen, hofwärts gelegenen Flügels ein dreigefchoffiger Anbau von 290 üm Grundfläche her-geilellt; in diefer Geftalt enthält die unten genannte Zeitfchrift⁶) Pläne und Befchreibung diefes Haufes.

Obwohl nun 1860 das benachbarte Gebäude der Militär-Bekleidungs-Commiffion hinzugezogen, 1866 und 1873 neue Hofbauten ausgeführt und fpäter auch noch Zimmer in anderen fiskalifchen Gebäuden benutzt wurden, waren die gefammten Räumlichkeiten fchon 1872 völlig unzureichend⁷). Durch den 1875 — 79 von Hutiaeus vollzogenen Umbau des Welfen-Schloffes wurde diefen Mifsftänden in ausgiebiger Weife abgeholfen. Die Schriften, aus denen die Umgeftaltung des gedachten Schloffes zu erfehen ifl, find in dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literatur-Verzeichnifs angegeben.

Zu Dresden war 1828 eine »technifche Bildungs-Anftalt« in das Leben gerufen worden; 1838 wurde fie reorganifirt und »die vollftändige Ausbildung wiffen-fchaftlicher Techniker von Fach« zum Ziele derfelben gemacht. Von 1851 an führte fie die Bezeichnung »polytechnifche Schule«, und 1871 wurde fie zur technifchen Hochfchule erhoben.

Im Jahre 1846 erhielt diefe Anftalt ein eigenes, am Antons-Platz gelegenes, von Heine entworfenes Gebäude, von dem der Erdgefchofs-Grundrifs in dem unten genannten Werke⁸) enthalten ifl. Es ift dies eine Anlage mit Mittelgang und zwei nach vorn vorgezogenen Flügelbauten ; die nach Norden gerichtete Hauptfront ift 56,6 m lang und im Mittelbau 18,t m tief; feine beiden Flügelbauten find je 23,8 m lang und ll,g m tief; die lichte Höhe des Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoffes betragen bezw. 3,30, 5,io, 4,50 und 4,25 m. Schon nach einem Jahrzehnt erwies fleh diefes Haus unzureichend; allein erft 1875 konnte das Polytechnikum feinen Neubau, der im Folgenden (unter d) noch eingehend vorgeführt werden wird, beziehen. Im alten Haufe wurde die Kunltgewerbefchule untergebracht.

Der Realfchule zu Stuttgart fügte man 1829 zwei höhere Claffen an und nannte die fo eingerichtete Anftalt »vereinigte Kunft-, Real- und Gewerbefchule«. Bald erkannte man das Ungenügende diefer Einrichtung ; 1832 wurde die Realfchule wieder in ihren früheren Beftand zurückgeführt, daneben eine »Kunftfchule« und eine »Gewerbefchule« errichtet; 1840 erhielt letztere den Namen »polytechnifche Schule«, und 1862 wurde fie zur technifchen Hochfchule reorganifirt.

In den Jahren 1860—64 wurde von v. Egle für die Stuttgarter Schule auf einem an der Alleen-flrafse gelegenen Bauplatz ein Neubau errichtet, von dem in Fig. 41 u. 42 ⁹°) die Grundriffe des Erd-und I. Obergefchoffes wiedergegeben find. Um einen gröfseren Abfland von den in der Alleenftrafse gegenüber liegenden, ziemlich hohen Häufern zu erzielen, wurde die Front des Neubaues thunlichft weit hinter die Strafsenlinie zurückgerückt, wodurch die an und für fleh fchon befchränkte Bauftelle noch mehr beengt und eine fehr gedrängte Gebäudeanlage zur Nothwendigkeit wurde. Hieraus erklärt fleh auch die Anordnung eines Mittelganges mit beiderfeits daran ftofsenden Räumen.

Das Gebäude befteht aus einem Mittelbau und zwei feitlichen Flügeln und enthält im Erd- und den beiden Obergefchoffen die erforderliche Anzahl von Hör-, Zeichen- und Sammlungsfälen nebft dazu gehörigen Lehrerzimmern ; ferner in der durch die beiden Mittel-Rifalite der Vorder- und Rückfront be-flimmten Mittelpartie aufser der Eingangshalle und den Haupttreppen¹⁰) die allen Theilen der Anftalt gemeinfamen Räume: Feftfaal, Bibliothek und Lefezimmer und Verwaltungsräume; endlich im Sockel-gefchofs ein chemifches Laboratorium, eine mechanifche Werkftätte, eine Holz-Modellir-Werkftätte, Magazine etc. ; über dem Dache befindet fleh ein Obfervatorium. Aus dem Beftreben, die nach Norden gerichtete Vorderfront des Haufes thunlichft für Zeichenfäle auszunutzen, ging die Anordnung des Feft-faales an der Rückfront hervor.    •

Die ftyliftifche Haltung des ganzen Gebäudes erinnert, bei mancher Freiheit in der Behandlung der Einzelheiten, an die mittlere Epoche der italienifchen Renaiflance.

LA

Oh

Erdgefchofs.

Fig. 42.

Fig. 41.

ïi

Sainmlg. rer

Maschi - Leh-U - nenhan

Jnstr.;

ti:

Hör s a a]

Technifche Hochfchule zu Stuttgart⁴⁰).

Arch.: n. F.gle.

Zeichens a al

Fh arma’kl^A SarnmlgJ, ,

Jnge-

Z eichen--a. Horsaal

Lehrer

CHem.Teclm olodie

Ua

rn

Y-

Sitzung s z.

Director

3=»

f=J

A/'My'vp

n/v4

S aromlun g

- jniB j\[

10 987654321

■h y-.

1:500

rt-1

“T

rei

-S:

imoM

-enrf ach.

S aiunlnn g

C/O

ro

en

S ammlg.

Hör s a al

mm II    Iiwfl I w

LiimiLL „J 1 1111 11 ^‘11 ll.iMNr-i-.

I. Obergefchofs.

Fig- 43-

Anficht.

Während die Lehr- und Sammlungsfäle, ihrer Beftimmung gemäfs, einfach gehalten wurden, haben die Treppenhäufer, die Gänge, die Verwaltungsräume und der Fetlfaal eine etwas reichere décorative Ausbildung erfahren. Auch das Aeufsere des Gebäudes (Fig. 41) hat eine entfprechende Ausfchmückung erhalten: das Gebälke des Haupt-Portals wird von zwei weiblichen Figuren gedützt, welche die technifche Wiffenfchaft und die gewerbliche Kunft darftellen ; in den oberen Gefchoffen find Medaillon-Bildniffe von ausgezeichneten Gelehrten und Technikern angebracht; das den Mittelbau krönende Giebelfeld zeigt in ganz erhabener Bildhauerarbeit die Württembergia, welche vom Throne herab zu einer mit technifchen Studien befchäftigten Gruppe von Jünglingen fchreitet und diefen die Stiftungsurkunde der polytechnifchen Schule überbringt.

In den Jahren 1875—79 wurde dem eben befchriebenen Haufe nach der Seeftrafse zu von v. Tritfchler ein grofser Anbau angefügt ; eine Planfkizze der nunmehrigen Gefammtanlage bringt der unten angezogene Führer¹¹); eine Befchreibung des Anbaues id in der gleichfalls unten genannten Zeitfchrift ¹²) zu finden.

Im gleichen Jahre (1862) wurde die polytechnische Schule zu Riga¹³) eröffnet und 3 Jahre Später (1865) die in München feit 1827 beftandene gewerbliche Lehranstalt zur technifchen Hochfchule reorganifirt.

Ueber den für die erftere Schule ausgeführten Neubau find die im Literatur-Verzeichnifs (fiehe am Schlufs des vorliegenden Kapitels) angeführten Schriften nachzufehen ; der Neubau der technifchen Hochfchule zu München wird fpäter (unter d) in Wort und Bild vorzuführen fein.

Die 1836 gegründete »höhere Gewerbeschule« zu Darmftadt, welche 1864 in eine »technifche Schule« umgewandelt worden war, wurde 1869 zur technifchen Hochfchule umgeftaltet.

Im Jahre 1844 wurde ' der Gewerbefchule ein von Harres und Jordan ausgeführtes Gebäude zur Benutzung übergeben; daffelbe dient noch heute (unter gleichzeitiger Verwendung von in anderen Häufern befindlichen Räumlichkeiten) der technifchen Hochfchule.

Preufsen befafs bis zum Jahre 1866 keine eigentliche technifche Hochfchule-, die Ausbildung der höheren Techniker erfolgte auf getrennten, für Sich beftehenden, befonderen Pktchakademien: Bauakademie, Gewerbeakademie und Bergakademie.

Die frühere Bauakademie bildete ein Mittelglied zwifchen Kunflfchule und technifcher Hochfchule; in derfelben wurden Architektur und Ingenieurwiffenfchaften gelehrt. Sie wurde 1799 gegründet, und unter Beuth’s Direction überfiedelte fie in das neue, 1832 — 35 nach Schinkel’s Entwürfen errichtete Gebäude. Letzteres wird in feiner architektonifchen Geftaltung des Façaden-Syftemes als die reichde und originellfte Schöpfung diefes Meifters angefehen ; das zum klaren Ausdruck gebrachte mittelalterliche Structur-Princip verbindet fich in vollendeter Harmonie mit den feinen, in freier Weife behandelten hellenifchen Einzelheiten, und beide find auf das glücklichfte dem Charakter des Backflein-Materials angepafft. Der dem letztereren entfprechende Grad des Reliefs, die klare Sonderung zwifchen den flructiven Backfteingliederungen und der als Einfatz ausgebildeten Terra-Cotta-Decoration, die Riickficht auf die farbige Wirkung des Baufloffes — find in keinem fpäteren Werke der Berliner Schule fo bedeutfam hervorgetreten, wie in diefem erden, bahnbrechenden Verfuche ihres Grofsmeiders ¹⁴).

Der Grundrifs des 45,82 m im Geviert meffenden, 21,00 m hohen Gebäudes, das einen inneren Hof umfchliefst, id ein dreng gebundener und in Axen von 5,55 m Weite getheilt. Das Gebäude war nach feinem urfprünglichen Programm für fehr verfchiedene Zwecke bedimmt ; nur das 6,28 m hohe Haupt-gefchofs diente der Lehrandalt; das 4,63 m hohe Erdgefchofs enthielt vorzugsweife Kaufläden; im 5,02 m hohen Obergefchofs befanden fich die Bureaus der Ober-Bau-Deputation und die Diendwohnung Schinkel's. In der Grundrifsanordnung und in der Faęaden-Gedaltung id diefe verfchiedenartige Bedimmung nicht zum Ausdruck gekommen ; vielmehr id darin die confequente Durchführung eines auf Gurtbogen und Säulendützen ruhenden, inneren Gewölbe-Sydemes, für welches eine möglichd grofse Spannweite (von 4,71 m im Lichten) gewählt wurde, zu erblicken. In diefer urfprünglichen Gedalt id das Gebäude in den bekannten Sammlungen Schinkel’icher architektonifcher Entwürfe ¹⁵ 16) und in der unten genannten Zeitfchrift¹⁴) dargedellt ; daffelbe hatte etwa 615000 Mark gekodet.

Mit dem wachfenden Befuche der Bau-Akademie wurden nach und nach alle fremden Elemente daraus entfernt und dadurch die Raumvertheilung und -Verwendung einigermafsen abgeändert; die beiden unten namhaft gemachten Werke ¹⁷) enthalten Grundrifs-Skizzen des fraglichen Haufes, wie es unmittelbar vor dem 1875 vollzogenen Umbau eingerichtet war. In denfelben Werken ift auch die durch Lucae bewirkte Umgeftaltung diefes Gebäudes durch Abbildungen mit Erläuterungen dargeftellt. 1884 wurde das-felbe feiner früheren Beftimmung entzogen, und es befinden fich darin gegenwärtig mehrere Claffen der akademifchen Hochfchule für die bildenden Künfte, das photogrammetrifche, das meteorologifche und das geographifche Inflitut.

Die frühere Gewerbeakademie, welche aus der 1821 gegründeten »technifchen Schule«, die fpäter die Bezeichnung »Gewerbe-Inftitut« erhalten hat, 1866 hervorgegangen ift, hatte ihre letzte Verfaffungs-änderung 1871 erfahren; danach zerfiel fie in die Abtheilungen für Mafchinen- und Ingenieurwefen, Chemie, Hüttenkunde und Schiffbau. Sie war in einem Gebäude untergebracht, deffen Geftaltung durch fortgefetzte Um- und Anbauten des ehemals Creutz'fchen Palais (1721 von Böhme erbaut) vielfachen Veränderungen und Erweiterungen unterworfen wurde; befonders umfangreich war der 1861—65 vorgenommene Erweiterungsbau des rechten Flügels; die unten genannte Feftfchrift¹⁸) enthält eine photographifche Anficht der Façade. Das 1884 verlaffene Gebäude wird gegenwärtig vom hygienifchen Inftitut zu Berlin benutzt.

Die Bergakademie war früher in einem Haufe untergebracht, welches bis 1861 als Börfe gedient hatte und 1801—2 von Becher er erbaut worden war. Als die Begründung der geologifchen Landes-Anflalt in organifcher Verbindung mit der Bergakademie mit 1. Januar 1873 in Ausficht genommen war, wurde gleichzeitig auch ein Neubau für die vereinigten Anftalten und für das Berg- und Hütten-Mufeum be-fchloffen ; derfelbe wurde 1875—78 ausgeführt. Pläne und Befchreibung find in der unten genannten Quelle¹⁹) zu finden.

Im oben genannten Jahre 1866 gelangte die bereits berührte polytechnifche Schule zu Hannover an Preufsen ; allein fchon früher war in diefem Lande das Be-diirfnifs nach einem alle technifchen Lehrzweige in fich vereinigenden Inftitute wach geworden. Das Ergebnifs der betreffenden Beftrebungen war die Errichtung der »polytechnifchen Schule« zu Aachen, deren Grundftein 1865 gelegt und die 1870 eröffnet wurde.

Von den Baulichkeiten diefer Hochfchule wird bei den am Schluffe diefes Kapitels vorzuführenden Baulichkeiten noch die Rede fein.

Die Bau- und die Gewerbeakademie zu Berlin wurden 1879 zu einer technifchen Hochfchule vereinigt und zugleich die Ausführung eines grofsen Neubaues befchloffen, der 1884 bezogen wurde.

Auch von diefem Bauwerk wird an der gleichen Stelle eine eingehendere Darftellung folgen.

Von den technifchen Hochfchulen Oefterreich-Ungarns wurde jene zu Wien und wurden die beiden (die deutfche und die böhmifche) zu Prag in ihren Anfängen bereits erwähnt ; ferner find zu nennen die technifchen Hochfchulen zu Brünn, Graz, Budapeft und Lemberg.

Von den für die beiden letztgenannten Hochfchulen ausgeführten Neubauten wird im Folgenden (unter d) noch kurze Erwähnung gefchehen.

In England beftehen gegenwärtig noch keine Lehranftalten, welche eine fyftematifche Ausbildung von Technikern nach Art der technifchen Hochfchulen Deutfchlands und Oefterreichs oder der Eingangs genannten Schwefteranftalten Frankreichs zum Ziele haben. Hauptfächlich find es wiffenfchaftlich-technifche Vorträge, die an den Univerfitäten, in colleges und in Vereinen gehalten werden, welche die Heranbildung von Technikern ermöglichen follen, und obwohl zur Zeit eine mächtige Bewegung zur Hebung des technifchen Hochunterrichtes zu beobachten ift, befteht in England eine technifche Hochfchule in unferem Sinne jetzt noch nicht.

In Italien hat man im Grofsen und Ganzen die Vorbilder Frankreichs und Deutfchlands übernommen. Mit Ausnahme derjenigen in Mailand liegen alle tech-nifchen Hochfchulen in Städten mit einer Univerfität ; ja fie find mit diefer beinahe unmittelbar verbunden. Dem Abgeordnetenhaufe zu Rom wurde bereits zweimal ein Gefetzentwurf vorgelegt, der darauf hinzielte, an den alten Univerfitäten eine polytechnifche Facultät, die Facolta politecnica, zu fchaffen, mit der Aufgabe, im Verein mit der philofophifchen Facultät die Pflege des höheren technifchen Unterrichtes zu gründen.

Jede technifche Hochfchule Italiens trägt die amtliche Bezeichnung Regio ißituto tecnico fupei'iore. Während die Mailänder Schule Civil-Ingenieure, Civil-Architekten, Induftrie-Ingenieure und Lehrer der Realwiffenfchaften für die Mittelfchulen heranbildet, können in Turin nur die eben erwähnten drei Arten ausübender Techniker Studien treiben; in Padua, Bologna, Rom, Neapel und Palermo beftehen nur die beiden Abtheilungen für Civil-Ingenieure und Architekten, und in Pavia, Genua und Pifa finden fich nur Theile folcher Anftalten vor; wer auf letzteren ftudirt, mufs fpäter noch in eine der genannten Voll-fchulen übertreten⁸¹).

Die deutfchen und öfterreichifchen technifchen Hochfchulen umfaffen wefent-lich fünf Hauptabtheilungen oder Fachfchulen (den Facultäten der Univerfitäten entfprechend) :

1)    für Architektur,

2)    für Ingenieurbauwefen,

3)    für Mafchinenbau,

4)    für Chemie und chemifche Technik und

5)    für allgemeine Wiffenfchaften und Künfte.

Obwaltenden befonderen Bediirfniffen oder beftimmten Anforderungen, welche der Staat, bezw. das Berufsleben an die technifchen Hochfchulen ftellt, entfprechend, find hier und dort noch Abtheilungen für Culturtechnik, Schiffbau, Elekrotechnik, Textil-Technik, Bergbau, Pharmacie, Forftwiffenfchaft etc. eingerichtet, welche theils als felbftändige Abtheilungen, theils in Verbindung mit den oben genannten Haupt-fachfchulen auftreten.

Die für die Fachfchulen zu Grunde gelegten Studienpläne, welche diejenigen Fächer umfaffen, deren Studium die vollftändige wiffenfchaftliche Ausbildung für den Beruf erzielen foll, fo wie die Zahl der Studirenden, welche Angehörige der einzelnen Abtheilungen find, liefern zunächft allgemeine Anhaltspunkte für das Raum-bedürfnifs der technifchen Hochfchulen.

Wird nun auch die Zahl der Wiffenszweige in den Studienplänen der Abtheilungen im Laufe der Zeit eine Vermehrung oder Verminderung erfahren können, fo find die hierdurch eintretenden, das Raumbedürfnifs beeinfluffenden Schwankungen wohl nicht von grofser Bedeutung. Wichtiger ift die Veränderlichkeit der Zahl der Studirenden für die Raumfrage. Das Schwanken diefer Zahl kann von vornherein weder in der oberen, noch in der unteren Grenze genau feft gefetzt werden. Soll die hierdurch entftehende Schwierigkeit in der Bemeffung der Räume, wobei diefer oder jener Raum in einem Jahre zu grofs, im anderen Jahre zu klein fein wird, einigermafsen vermieden werden, fo wird, abgefehen von der Anlage einiger Referve-Räume, die Aufgabe entfpringen, überhaupt Räume zu fchaffen, welche durch ihre Gröfse, gute Beleuchtung, Erwärmung und Lüftung für eine möglich!! vielfeitige Benutzung geeignet find.

5i-

Gliederung

und

Raumbedarf.

6o

52.

Gruppirung

der

Räume.

Der Natur der einzelnen Hauptabtheilungen entfprechend, entliehen für jede derfelben befondere Raumgruppen, welche zweckmäfsig in ihren einzelnen Sälen etc. in innigem Zufammenhange ftehen, aber auch unter fich in Verbindung gebracht werden müffen, damit Studirende diefer oder jener Fachfchule, die an Vorlefungen und Uebungen, welche vorwiegend einer anderen Fachfchule angehören, theilzunehmen haben, ohne grofsen Zeitverluft in die betreffenden Unterrichtsräume gelangen können.

Dieferhalb find auch die Raumgruppen der Hauptabtheilungen in einem und demfelben Gebäude unterzubringen. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Räume der Fachfchule für Chemie und chemifche Technik oder das »chemifche Inftitut«.

Die Eigenart der Arbeiten, welche in den chemifchen Laboratorien der tech-nifchen Hochfchulen vorgenommen werden, die Entwickelung von häufig fchäd-lichen, meift die Geruchs- und Augennerven unangenehm berührenden Gafen, welche mit jenen Arbeiten verknüpft ift, hat an und für fich die thunlichft fichere Ab-fcheidung diefer Arbeitsftätten von dem Hauptgebäude zur Bedingung gemacht. Die Bedeutung, welche die Chemie auf den Gebieten der Technik, der Induftrie, des Handels, der Gewerbe und auch der Künfte gewonnen hat, macht die Laboratorien derfelben zu ausgedehnten Anlagen.

Hiernach gliedern fich die für eine technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten fofort in :

1)    das Hauptgebäude, welches im Allgemeinen dem Collegienhaufe der Univerfitäten (fiehe Art. 20, S. 14) entfpricht, und

2)    das chemifche Inftitut als Hauptbeftandtheile.

Das chemifche Inftitut einer technifchen Hochfchule unterfcheidet fich von fonftigen chemifchen Inftituten nur dadurch, dafs für die chemifche Technik befondere und in der Regel auch ausgedehntere Räume vorgefehen werden müffen. Die Anordnung, Einrichtung und Ausftattung der Laboratoriums-Räume find dem Hauptwefen nach überall nahezu gleiche ; defshalb kann bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten ohne Weiteres auf die Erörterungen unter B (Kap. 4: Chemifche Inftitute) verwiefen werden. Aus gleichem Grunde wird im vorliegenden Kapitel von dem zu einer technifchen Hochfchule gehörigen chemifchen Inftitute verhältnifs-mäfsig nur wenig die Rede fein und vor Allem das Hauptgebäude derfelben einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden.

53.

Erforderniffe

im

Im Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule find, unter Berückfichtigung des vorhin Gefagten, die einzelnen Räume der Gruppen für die Architektur-, Bau-Hauptgebäude. Ingenieur- und Mafchinenbaufchule, fo wie für allgemein bildende Wiffenfchaften und Künfte und, wenn nöthig, auch für die fonftigen, nicht mit umfangreicheren chemifchen Laboratorien auszurüftenden Abtheilungen unterzubringen.

Hiernach werden erforderlich:

1) Für die Vorlefungen und Uebungen in den mathematifchen und in den befchreibenden Naturwiffenfchaften, in den technifchen Wiffenfchaften und Künften und in den allgemein bildenden Wiffenfchaften und Künften: a) Hörfäle,

ß) Conftructions- und Zeichenfäle, fo wie Räume zu anderweitigen Uebungen und für experimentelle Arbeiten,

7) Sammlungsräume ;

2)    Hörfäle, Sammlungsräume, Arbeits- (Laboratoriums-) Räume für das phyfi-

kalifche Inftitut;

3)    erforderlichenfalls die gleichen Räume für das elektro-technifche Inftitut;

4)    erforderlichenfalls die gleichen Räume für das pharmaceutifche Inftitut;

5)    für die genannten 4 Gruppen von Räumen:

a) Zimmer für Profefforen und Privatdocenten, für Affiftenten, Conftructeure und Zeichner, ß) Werkftätten;

6)    als von fämmtlichen Abtheilungen zu benutzen :

a) Bibliothek, ß) Lefezimmer;

7)    für die Verwaltung der technifchen Hochfchule:

a) Zimmer des Rectors, bezw. Directors, ß) Vorzimmer dazu, y) Zimmer des Secretärs,

8) Caffen-Zimmer, s) Regiftratur,

C) Conferenz-Zimmer,

7]) Sitzungszimmer des Senats, bezw. des Directoriums.

Als hervorragender, der Würde der technifchen Hochfchulen entfprechender Feftraum ift im Hauptgebäude an bedeutungsvoller Stelle

8)    die Aula oder der Feftfaal,

wenn irgend möglich mit zwei Nebenräumen, ftets aber mit Kleiderablagen verfehen, anzuordnen.

Zur Beauffichtigung des Gebäudes ift es erforderlich, dafs ein Hauswart und unter Umftänden einige Unterbeamte, namentlich der Heizer, im Gebäude felbft Dienftwohnungen erhalten. Weiters find Dienftzimmer für Hauswart, Pedell und die Diener, Vorraths- und Packräume, Magazine, Aborte und Piffoirs, Kleiderablagen etc. nothwendig. Bisweilen wird auch ein kleines aftronomifches Obfervatorium beigefügt.

Von den unter 1 angeführten Räumlichkeiten ift in räumlich ausreichend ausgeftatteten technifchen Hochfchulen fall jedem einzelnen Unterrichtsfache ein befonderer Hörfaal und ein Docenten-Zimmer zuzuweifen ; den meiften derfelben werden weiters ein oder auch mehrere Säle für Conftructions-, bezw. anderweitige Uebungen und mindeftens ein Sammlungsraum zur Verfügung zu ftellen fein ; endlich werden für einzelne diefer Fächer, wo dies für die Unterrichtsintereffen erforderlich erfcheint, Räume für die Affiftenten, Conftructeure und Zeichner, für die Anftellung und Ausführung von Verfuchen, Werkftätten etc. vorzufehen fein. Wenn man indefs in der Raumbemeffung fparfamer vorzugehen hat, wird man verwandten P'ächern einige Räume gemeinfam zuweifen; insbefondere können Hörfäle von verfchiedenen Docenten gemeinfchaftlich benutzt werden. Bezüglich der Conftructions- und Zeichen-fäle erfcheint dies nur für folche Uebungen zuläffig, die in räumlicher Beziehung gleiche Bedürfniffe haben und erfahrungsgemäfs von Studirenden gleicher Semefter belegt werden; doch ift hierbei nicht aufser Acht zu laßen, dafs es erwünfcht und nothwendig ift, den Studirenden Gelegenheit zu geben, auch aufserhalb der eigentlichen Unterrichtszeit im Gebäude zu arbeiten. Uebungen befonderer Art erheifchen auch befondere Räume.

Die Conftructions- und Zeichenfäle zugleich für die Abhaltung der Vorlefungen zu benutzen, ift nicht empfehlenswerth. Abgefehen davon, dafs für die Dauer der Vorlefungen diefe Säle den Uebungen entzogen werden, ift auch die Ausrüftung derfelben für das Anhören und Nachfchreiben von Vorträgen nur wenig geeignet.

Die für die Docenten beftimmten Arbeitszimmer find derart anzulegen und auszuftatten, dafs die Leiter der Uebungen für thunlichft lange Zeit an das Haus gefeffelt werden; für gewiffe Zweige des Unterrichtes ift defshalb eine atelierartige Ausrüftung diefer Zimmer in Ausficht zu nehmen.

Bezüglich der Räumlichkeiten und der Raumanordnung für das phyfikalifche Inftitut fei auf Kap. 3 (insbefondere unter d) verwiefen.

Die für jeden Wiffenszweig nothwendigen Räumlichkeiten werden naturgemäfs eine zufammenhängende Gruppe zu bilden haben, und in jeder Gruppe werden die einzelnen Säle etc. fo zu ordnen fein, dafs eine thunlichft bequeme Benutzung derfelben ftattfinden kann.

Befindet fich in der Nähe des Gebäudes der technifchen Hochfchule kein Gaft-haus, fo hat man wohl auch, um den Studirenden während ihres an fich längeren Aufenthaltes in der Anftalt Gelegenheit zur Einnahme von Erfrifchungen zu geben, im Hauptgebäude hierzu geeignete Räume vorgefehen.

54-

Erforderniffe im chemifchen Inftitut.

An einer technifchen Hochfchule umfafft das chemifche Inftitut neben gröfseren Arbeitsfälen und Sammlungsräumen noch mehrere Hörfäle, worunter meiftens, den Mittelpunkt bildend, ein räumlich bedeutend geftalteter Hörfaal für eine gröfsere Zahl von Hörern fich befindet. Je nach dem Umfange der Abtheilung für Chemie und chemifche Technik wird fich das Gebäude des chemifchen Inftitutes bald mehr, bald weniger ausgedehnt bilden müffen.

Sind auch an fich die Räume für reine Chemie von den Räumen für chemifche Technik oder diejenigen für anorganifche Chemie von folchen für organifche Chemie zu trennen, fo find diefelben doch bei der Grundrifsanordnung fo zu legen, dafs eine einfache Verbindung zwifchen beiden möglich ift.

Die für reine und analytifche Chemie nothwendigen Räumlichkeiten find in Kap. 4 (unter a) näher angegeben. Für die chemifche Technik find im Allgemeinen diefelben Räume erforderlich ; meiftens ift jedoch ftatt des grofsen Hör-faales nur ein kleiner Hörfaal ausreichend.

Da bei jedem chemifchen Inftitut mehrere Affiftenten befchäftigt werden, fo find, den gefonderten Abtheilungen entfprechend, je 2 bis 3 Affiftenten-Wohnungen, beftehend aus Stube und Schlafkammer, einzufügen. Aufserdem ift, namentlich, wenn das chemifche Inftitut als felbftändiges, mit dem Hauptgebäude nicht in unmittelbarem Zufammenhange ftehendes Bauwerk auftritt, für eine Hauswärterwohnung, meift auch für Wohnungen der Laboratoriums-Diener Sorge zu tragen.

Sollen dem Vorftande des chemifchen Inftitutes, wie von demfelben in berechtigter Weife meiftens gewünfcht wird, Wohnräume als Dienftwohnung in dem Gebäude überwiefen werden, fo ift für diefelben ein für fich allein zugänglicher Gebäudetheil zu benutzen, welcher von den eigentlichen Räumen des Laboratoriums thunlichft abgetrennt gelegen ift, aber durch eine bequeme Verbindungsanlage den Zutritt zu denfelben ermöglicht. Diefe DienftWohnungen füllten jedoch nicht über die eigentlichen Arbeitsräume der Laboratorien gelegt werden, damit die Einwirkung der hier vorzugsweife entfpringenden gefundheitsfchädlichen Gafe nicht nachtheilig für die Inhaber der Wohnung werde.

x\m beften werden derartige gröfseren Dienftwohnungen in einem dem Hauptgebäude nahe gelegenen befonderen Haufe, welches mit dem erfteren durch einen gedeckten Gang verbunden wird, eingerichtet.

b) Haupträume.

Bezüglich der Hörfäle kann auf Art. 23 bis 30 (S. 17 bis 26) des vorigen Kapitels verwiefen werden; das dort über Gröfse, Form und Beleuchtung folcher

Hörfale.

Fig. 44.

Längen-

fchnitt.

kÄ

Fig- 45-

Grundrifs.

.3

1:125

Hörfaal in der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig⁵²).

Säle und über Anordnung der Sitzreihen Gefagte hat auch hier feine Giltigkeit; an diefer Stelle fei nur als Beifpiel ein Hörfaal der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig im Grundrifs und Längenfchnitt (Fig. 44 u. 45 ⁵²) vorgeführt. Ueber Anordnung und Einrichtung der Hörfäle für phyfikalifche und für chemifche Vorlefungen wird noch fpäter (unter B, Kap. 3. u. 4) eingehend die Rede fein.

Auch über Anordnung und Einrichtung des Geftiihls und des Vortragspultes,

⁵²) Nach: Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bl-

fo wie über Wandtäfelungen und    Kleiderhaken    ift zu    dem in Art. 31 u.    32 (S. 26

bis 29) Vorgeführten hier nichts    hinzuzufügen.    Nur    bezüglich der Wandtafel fei

bemerkt, dafs fo kleine Abmeffungen derfelben, wie folche in den Collegienhäufern der Univerfitäten zu finden find, in den Hörfälen der technifchen Hochfchulen nicht ausreichen. Tafeln unter 2m Länge und 1m Höhe kommen in letzteren, namentlich für die technifchen Vorträge (mit Riickficht auf die zu entwerfenden Skizzen), nicht vor; doch erftreckt fich die Länge einer folchen Tafel bisweilen über die ganze Wand, und ihre Höhe fteigt auf    1,5m und darüber.    Selbftredend mufs    das etwa

vorhandene Podium, auf dem der    Vortragspult    fleht,    mindeftens eben fo    lang fein,

wie die Tafel.

Um eine Wandtafel von 1,5m und mehr Höhe ausnutzen zu können, mufs entweder auf die ganze Länge derfelben ein erhöhter Tritt von 35 bis 40cm Breite angeordnet oder die Tafel zum Heben und Senken eingerichtet werden (Schiebetafel). Letzteres gefchieht am einfachften dadurch, dafs man von den beiden Enden der Tafel aus Leinen über Rollen laufen läfft und das Gewicht der Tafel durch

Gegengewichte ausgleicht.

Sehr hohe Tafeln hat man wohl auch der Höhe nach in zwei gleiche Theile zerlegt und letztere derart verfchiebbar eingerichtet, dafs der eine Theil dem anderen als Gegengewicht dient. Auch dreifache Schiebetafeln find fchon in Anwendung gekommen.

Für folche Tafeln empfiehlt fich Mahagoni-Holz, wegen feines fehr geringen Schwindens; fie erhalten einen ftarken Anftrich von Schieferlack.

Seit es gelungen ift, Schiefertafeln in fehr bedeutenden Abmeffungen herzuftellen, hat man fie auch für die in Rede flehenden Zwecke benutzt. Um das Zeichnen mit dem Zirkel darauf zu ermöglichen, hat man bisweilen an einzelnen Stellen kleine Korkftücke eingefetzt.

Neben jedem Hörfaale ift ein Lehrerzimmer anzuordnen, welches mit jenem durch eine nahe am Vortragspult gelegene Thür und durch eine zweite Thür mit dem Flur des Haufes in Verbindung fteht. Daffelbe wird einfach möblirt, mufs aber ftets einen Schreib-, bezw. einen Zeichentifch, eine Wafcheinrichtung und Anlagen für Abendbeleuchtung enthalten.

56.

Conftructions-

und

Zeichenfäle.

Die Ausftattung der Conftructions- und Zeichenfäle mit Zeichentifchen und dazu gehörigen Einzelfitzen erfordert eine ziemlich bedeutende Grundfläche. Zweck-mäfsiger Weife giebt man jedem Studirenden einen einzelnen freien Tifch mit dazu gehörigem Sitz. Diefer Tifch ift fo zu bemeffen, dafs auf demfelben ein Zeichenbrett von mindeftens 1,10 m Länge und 0,75 m Breite (entfprechend dem 1,o<ł X 0,70 m grofsen Whatman-Zeichenpapier) Platz findet. Rechnet man hierzu noch den für den Kopf der Reifsfchiene erforderlichen Platz, fo werden 1,20 m Länge und 0,so m Breite als die kleinften Abmeffungen der Zeichentifchplatte angefehen werden können. Man ift indefs in diefen Mafsen oft fchon wefentlich weiter gegangen ; insbefondere ift die Tifchlänge bis auf I.40 m, felbft 1,óo m ausgedehnt worden. Allein man hat auch für gewiffe Zwecke (Planzeichnen etc.), fobald kleinere Zeichenbretter üblich find, kleinere Abmeffungen gewählt.

Diefe Zeichentifche werden nach der Tiefe des Saales in Reihen angeordnet; an der Fenflerfeite ftellt man fie bisweilen unmittelbar an die W’and; doch ift es beffer, einen Gang von mindeftens 0,5 0 m Breite frei zu laffen. Da man felbft bei guter Erhellung und bei den gröfsten üblichen Höhenabmeffungen der Säle nur auf ca. 6m Abftand von der Fenfterwand das erforderliche Licht für das Zeichenbrett ge-

winnen kann, fo laffen fich bei obigen Mafsen nur 4 gröfsere oder 5 kleinere Tifche in eine Reihe aufftellen.

Der Gang zwifchen je zwei Tifchreihen, der vor Allem zum Aufftellen der Sitze dient, foll fo breit gehalten werden, dafs hinter dem fitzenden Zeichner noch ein, wenn auch befchränkter Verkehr möglich ift; hierzu find 0,9o, beffer l,oo m Breite erforderlich. Der Gang an der den Fenftern gegenüber liegenden Wand foll nicht unter l,oom breit fein ; hiernach würden Conftructions- und Zeichenfäle nicht leicht unter 7,5 m Tiefe erhalten ; man geht in der Regel über diefe Abmeffung etwas hinaus, wählt fie aber nicht geringer, weil diefe Säle fonft zu lang werden.

Vor der vorderften Tifchreihe ift ein freier Raum von l,5o bis l,som vor-zufehen, damit der Docent die an der betreffenden Stirnwand angebrachte Tafel ungehindert benutzen kann, damit dafelbft Modelle aufgeftellt werden können etc. Mehr als 40 Studirende in einem Conftructions-, bezw. Zeichenfaal unterzubringen, empfiehlt fich, in Rückficht auf die Unterrichtszwecke, nicht.

Legt man einen Saal für 40 Studirende zu Grunde, fo ergiebt fich für jeden derfelben (einfchl. Sitz und Gänge) eine Grundfläche von 3 bis 4<lm.

Fig. 46.

Fig. 47-

.J.

Zeichentifche. — ¹/3o n. Gr.

gellellt, um

Da indefs bei folcher Anordnung die Zeichengeräthe leicht herabfallen, fo zieht man bisweilen wagrechte Tifchplatten vor und erzeugt die fchräge Lage des Zeichenbrettes entweder durch eine an letzterem angebrachte hohe Leifte oder durch eine entfprechende Unterlage. Beim Zeichnen ift nicht feiten eine bald höhere, bald tiefere Lage des Zeichenbrettes erwünfcht; aus diefem Grunde hat man die Zeichen

Die Platten der Zeichentifche werden nicht feiten fchräg, nach dem Zeichner zu abfallend, her-das Zeichenbrett ohne Weiteres in diefe für das Zeichnen günftige Lage bringen zu können.

tifche auch mit verftellbaren Platten verfehen (Fig. 47).

Der Zeichentifch foll die Möglichkeit darbieten, darin ein Zeichenbrett aufbewahren zu können. Soll daffelbe dabei eine lothrechte Stellung einnehmen, fo wird im Untergeftell des Tifches entweder eine entfprechende Nifche (Fig. 46) oder eine bis nahezu auf den Fufsboden herabreichende Vertiefung, in welche das Brett verfenkt wird, vorgefehen, oder aber man bringt unter der Tifchplatte ein Fach an, in welches das Brett wagrecht eingefchoben wird (Fig. 47). Aufserdem find an jedem Zeichentifch eine oder zwei Schiebeladen oder Schubfächer (Fig. 46 u. 47), worin die Zeichengeräthe aufbewahrt werden können, anzubringen. Es ift eine Verfchlufsvorrichtung erwiinfcht, durch welche ein Abfchliefsen fämmtlicher Fächer und Läden mittels nur eines Schlüffels möglich ift (Fig. 47).

Die Sitze für die zeichnenden Studirenden find entweder einfache Stühle mit niedriger Lehne oder Schemel, bisweilen auch Drehfchemel.

Aufser diefen Haupteinrichtungsgegenftänden find in einem Conflructions-, bezw. Zeichenfaal noch ein Wafchtifch (mit Wafferzuleitung) zum Auffpannen der Zeichenbogen, zum Reinigen der Zeichenbretter, welche Arbeiten indefs beffer in befonderen Räumen vorzunehmen find, etc. und ein Korb, bezw. Kalten zur Bergung der Papierabfälle erforderlich. Bisweilen werden die unbenutzten Zeichenbretter nicht in den Zeichentifchen felbft, fondera in befonderen Schränken auf bewahrt; diefe erhalten alsdann nicht unter 1 m Tiefe und finden an der der Fenfterfeite gegenüber liegenden Wand Aufftellung. Hierdurch wird die Tiefe der Säle und die auf einen Studirenden entfallende Grundfläche allerdings nicht unwefentlich vermehrt.

Fig. 48.

*.......

<-

3.80

3.40-.....g—?

■î o

-)jf-

^-90—^-400 -Vs--90- -^ —100--ÿs—90--ÿt-100- -90------180-----

--105—80-}S- 90 - - 80-    - 90 -^4-80    ^

„..Mr-.......

10

1:125

Conflructions- und Zeichenfäle.

Es ift bereits im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes gefagt worden, dafs bei Zeichenfälen in ganz befonderer Weife für gute Erhellung Sorge getragen werden mufs. Es müffen defshalb grofse (breite und vor

Norden einfallendes Licht ift das geeignetfte. Die Fenfteraxen follen mit den Iifchreihen in Wechfelbeziehung ftehen (Fig. 48); am beften wäre es, wenn jeder Tifchreihe ein Fenfter entfprechen würde.

Malen, für Zeichnen nach Gypfen etc. empfiehlt es fich, zur Abhaltung des ungünftig wirkenden Lichtes der Nachbarfenfter, jede Tifchreihe durch Scheerwände von den benachbarten Iifchreihen abzufcheiden. Solche Wände können nur aus Brettern hergeitellt und müffen fo hoch geführt werden, dafs die nachtheilige Lichtwirkung

an der linken Seite der Zeichenplätze Allem auch hohe) Fenfter in Anwendung gebracht werden;

von

In Sälen für Freihandzeichnen und

befeitigt wird. In derartigen Zeichenfälen treten bisweilen an Stelle der Zeichen-tifche Staffełeien.

Nicht feiten wird in den Conftructions-, bezw. Zeichenfälen eine künftliche Beleuchtung nothwendig. Diefelbe wird zur Zeit meift durch Leuchtgas, entweder durch Standlampen oder durch von der Decke herabhängende Deckenlampen, bewirkt. Erfteren mufs durch Gummifchläuche das Gas zugeführt werden ; find die Tifchreihen feft flehend, fo kann die Gaszuleitung unter den Tifchplatten hergeführt werden.

Für das Zeichnen nach Gypfen werden frei im Raume hängende Deckenlampen, deren Höhenlage fich etwas verändern läfft, erforderlich.

In der Neuzeit giebt fich auch das Beftreben kund, für die künftliche Erhellung der Arbeitsräume elektrifches Licht in Anwendung zu bringen.

An den freien Wänden der Conftructionsfäle hat man nicht feiten Längen-und Höhenmafsftäbe angebracht.

Neben jedem Conftructions- und Zeichenfaale findet ein Docenten-Zimmer Platz, welches für den Lehrer des Freihandzeichnens häufig als befonderes Atelier eingerichtet wird.

Vorlagen für den Unterricht im Zeichnen werden entweder in befonderen Gefachen oder Schränken eines mit dem Zeichenfaale unmittelbar in Verbindung ftehenden Raumes für Vorlagen untergebracht oder in verfchliefsbaren Schränken auf bewahrt, welche an einer Wand des Zeichen faales felbft aufgeftellt werden. Durch diefe Schränke dürfen aber die oben erwähnten Gänge nicht beeinträchtigt werden.

Eine befondere Art von Uebungsräumen bilden die für den Unterricht im Modelliren erforderlichen Säle. Auch für diefe ift eine befonders gute Erhellung, wenn thunlich von Norden her, Hauptbedingung. Den Fenftern zunächft werden die fchweren und drehbaren, auf einem feften Unterfatz ruhenden Modellir-Stühle aufgeftellt; zwei zweckmäfsige Formen derfelben find in Fig. 49 u. 50 dargeftellt. Will man eine gröfsere Zahl von Modellir-Stiihlen aufftellen, ohne dafs man die ausreichende Fenfter-beleuchtung zu befchaffen im Stande ift, fo ordne man Deckenlicht an.

Kleinere Modellir-Arbeiten werden an Tifchen gewöhnlicher Form vorgenommen, welche in

57.

Modellir-

Säle.

Fig. 50.

--

■L-'

S3Î-

-j.

Fig. 49,

"4 5”

fjÏÏjïïiïiTTiTprn-1

liilillillIlilHlüiiliüilBI " ?

*-

<■

>/

k-

Modellir-Stühle.

58.

Sammlungs

räume.

jenem Theile des Modellir-Saales Aufhellung finden, der von den gedachten Modellir-Stiihlen nicht eingenommen wird.

Neben dem Modellir-Saal und mit demfelben im Zufammenhange müffen noch eine Thonkammer und ein Raum für das Herftellen der Formen und der Gyps-abgiiffe vorgefehen werden. Durch das Anordnen einer befonderen Thonkammer und eines befonderen Giefsraumes wird u. A. auch der Vortheil erreicht, dafs Seitens der Schüler Thon und Gyps aus einander gehalten werden; erfahrungsgemäfs ge-fchieht dies nicht immer; vielmehr wird häufig aus Unachtfamkeit etc. der Modellir-Thon mit Gypsabfällen gemengt und dadurch in kurzer Zeit unbrauchbar gemacht. Der Thon wird in fteinernen oder hölzernen Behältern auf bewahrt ; für letztere empfiehlt fich Eichenholz; Tannenholz fault zu rafch. Im Giefsraum ift ein Ofen (Fig. 51) aufzuftellen, in deffen Keffel der zum Herftellen der Formen erforderliche Leim erwärmt wird. Thonkammer und Giefsraum find mit wirkfamen Lüftungseinrichtungen zu verfehen.

Fig- 5¹ •

¹/l5 n. Gr.

Leimofen.

Weiters ift ein Sammlungsraum erforderlich, worin die beim Unterricht zu verwendenden Modelle und Zeichenvorlagen auf bewahrt werden. Endlich ift ein Zimmer für den betreffenden Lehrer vorzufehen; daffelbe erhält bisweilen eine Ge-ftaltung und Einrichtung, wie fie bei den Bildhauer-Ateliers üblich ift (fiehe das nächfte Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 3, A).

In allen dem Modellir-Unterricht dienenden Räumen mufs ausreichend Waffer zur Verfügung fein. In einigen derfelben, namentlich im Giefsraum, wird der Fufs-boden oft ftark verunreinigt, wefshalb ein häufiges Abfpülen deffelben nothwendig wird; bei der Wahl des Fufsbodenmaterials ift hierauf zu achten.

Ueber die grofse Bedeutung der Sammlungsfäle und über deren räumlichen Zufammenhang mit den Lehrftühlen, zu denen fie gehören, wird noch unter c eingehend die Rede fein. Hier foll nur bezüglich der Anordnung und Ausftattung

59-

Bibliothek

und

•m

WB

folcher Räumlichkeiten auf Art. 34 (S. 32) verwiefen werden. Entkleidet man das dort Getagte des Wenigen, was etwa nur für Univerfitäts-Sammlungen Geltung haben mag, fo hat man auch alle Regeln und Grundfätze zufammengeftellt, die bei der Unterbringung der Sammlungen einer technifchen Hochfchule mafsgebend find.

Die Bibliothek-Räume und die Lefezimmer liegen zweckmäfsiger Weife im Erdgefchofs in der Mitte des Hauptgebäudes und in der Nähe der Verwaltungsräume. Das Gefchäftszimmer des Bibliothekars findet paffend zwifchen der Bibliothek Lefezimmei. und dem Lefezimmer Platz, fo dafs der Zugang zu diefem letzteren durch das Gefchäftszimmer zu nehmen ift. Sind befondere Lefezimmer für Profefforen und Studirende vorhanden, fo legt man diefelben meiftens neben einander. Für die Bibliothek und Lefezimmer gilt die Beleuchtung durch Tageslicht von Nord, bezw. von Nordoft oder auch noch von Oft als die befte. Für die Bibliothek ift von vornherein eine ausgiebige Grundfläche in Anfpruch zu nehmen, um hierdurch der ftetigen Vermehrung auf längere Jahre hinaus Rechnung zu tragen. Sie mufs gut beleuchtet fein, grofse Wandflächen befitzen und feuerficher gebaut fein. Die Aus-rüftung derfelben durch Geftelle mit Galerien etc. ift diefelbe, wie in fonftigen Bücher-Magazinen und worüber noch im 4. Heft diefes »Halbbandes« (Abfchn. 4, A,

Kap. 2: Bibliotheken) eingehend die Rede fein wird. Für Tifche mit Fächern zur Aufnahme von Mappen, in welchen Zeichnungen, Photographien etc. aufbewahrt werden, etwa auch für Schreibtifche der Bibliothek-Beamten, ift Raum zu gewähren.

Fig- 5²-

Sfirni

fc'

PB

s«i

Mi-

r¹

ISIS/

PI

1-1

\%m

■mm

issśm

yjt

all

km

HM

a.

um

II

:n

“1

'h

II

3®

-r^t

vi

ii Üijpt

::

i.';

'rT-,

ai

¥T^

■l

mmmm

1:500

10

<0 987654321    0

ht+HH4+4-fł»MtH-H+ł-

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Schnitt nach der Hauptaxe ⁵³).

15

20"»

60.

Verwaltungs-

iäume.

Die Lefezimmer find thunlichft grofs anzulegen und mit mehreren Lefetifchen fo auszuftatten, dafs diefe Tifche nur immer von einer Reihe der Lefenden, welche das Licht am beften von links einfallend erhalten, benutzt werden. Aufserdem darf im Lefezimmer ein Wafchtifch nicht fehlen. Gefache, welche vorübergehend Bücher oder Zeitfchriften aufnehmen, fo wie einzelne Tifche, auf denen gröfsere Kupferwerke , Zeichnungen etc. ohne Schädigung ausgebreitet werden können, find in geeigneter Weife aufzuftellen.

Unter Bezugnahme auf das in Art. 36 (S. 36) über die Gefchäftsräume der Univerfität Gefagte, fei hier bemerkt, dafs auch bei den technifchen Hochfchulen die Gefchäftsräume des Rectors (bezw. Directors) und Senats (bezw. Directoriums),

F'g- 53-

Rr

Wt

SÉ

3.

Ax.

xi*

if’

§fc: ^    rar~ ~~^--i#Tv ż. - -T~j

y/ Il il AM 11 il '^M il il 'rUf

f il 1! I! Il A il II II IM! Pli IIMirW

M

^==

!i2

loir

//

nmm

L^J|:

i-O

---iln!

M,

tes^gns^äsi

Hl

BP

fl

¹

)    Gourlier , Biet , Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conflruits en France depuis le commencement du XIXme fi'ecle. Paris 1845—50. Bd. 3, Bl. 354, 355.

²

)    Moniteur des architectes 1879, PL 49—50, 57 u. PI. aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

³

)    Allg. Bauz. 1839, Bl. CCCIII, CCCIV, CCCV.

⁴

)    Winkler, E. Bautechnifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219.

⁵

)    Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 79 — und: Nouv. annales de la conß. 1869, PI. 47—48; 1870, PI. 43 — 46.

⁶

) Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54 u. BI. Ć8.

⁷

3S) Nach ebendaf. 1879, S. 349.

⁸

39)    Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 191.

⁹

40)    Nach: Befchreibung der Einweihung des neuen Gebäudes der k. polytechnifchen Schule in Stuttgart. Stuttgart 1864.

¹⁰

)    Siehe den Grundrifs beider in Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches«, Tafel bei S. 220 (Fig. III).

¹¹

   Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 75.

¹²

   Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

¹³

   Ueber die 1866—69 und 1876—79 für diefe Anftalt ausgeführten Baulichkeiten find die betreffenden Quellen aus dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literatur-Verzeichnifs zu entnehmen.

¹⁴

   Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 184.

¹⁵

45) Siehe das Literatur-Verzeichnifs am Schluffe des vorliegenden Kapitels.

¹⁶

Allg. Bauz. 1836, Bl. I bis V.

¹⁷

) Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 183 — und : Deutfche Bauz. 1876, S. 25.

¹⁸

Nottebohm, F. W. Chronik der Königlichen Gewerbe-Akademie zu Berlin etc. Berlin 1871.

¹⁹

5ft) Zeitfchr. f. Bauw. 18S2, S. 7, 153 u. Bl. 7—14.

«a

MPI

aDDaoaop^asB

ï*A H!

Pli

U în

X,.

üs

......-àg-.-. -n -l-wg----n

(1

''__.. : < " .--

imi

üb:

HÎb¥

4:7;

TnonSnoniinona sa

ail

i br-~

1:250

9    10    11    12    13    14    15™

4-4- I    I I    I I    |. !    ! I    I I

Bezüglich der Aula kann in der Hauptfache auf das über denfelben Gegenftand ebenfalls bei den Collegienhäufern der Univerfitäten (fiehe Art. 33, S. 29) Vorgeführte venviefen werden. Auch der Feftraum einer technifchen Hochfchule ift an einer bevorzugten Stelle des Hauptgebäudes in entfprechender Gröfse und in hervorragender architektonifcher, äufserer, wie innerer Durchbildung anzulegen. Dem-

Fig. 54-

6l.

Feftfaal.

Üj

Sjk

IlL

I;

in

HM

Mi

3,^

G>

:.i'

A ,-v

Rednerbühne in der Aula der technifchen Hochfchule zu Aachen ⁵⁴). — Va0 n. Gr.

nach befindet fielt die Aula meiflens im Mittelbau der Hauptfront des I. und II., mitunter des II. Obergefchoffes und wird hier gleichfalls in Verbindung mit der Haupttreppe leicht zugänglich gemacht. Sie erhält paffend einen oder zwei gröfsere Vorräume mit daneben liegenden Kleiderablagen.

62.

Stellung

des

Hautes.

72

Eben fo, wie bei den Univerfitäten, befteht die Möblirung der Aula aus einem Rednerpult (bisweilen auch aus zwei dergleichen), welcher in der Nähe einer Seitenwand auf einem mäfsig hohen Podium aufgeftellt wird, und aus Stuhlreihen. Ein Theil der letzteren findet auf dem Podium Platz und dient zu Sitzen für die Docenten-fchaft; ein anderer gröfserer Theil wird für die übrige Verfammlung in Benutzung gegeben.

Der Feftfaal der technifchen Hochfchule zu Charlottenburg (Fig. 52 ⁵³) ift 26,65 m lang und 16,so m tief; er ift von den zu beiden Seiten angrenzenden Sitzungsfälen und von der den Glashof umgebenden Halle durch je 2, im Ganzen alfo durch 6 Thüren zugänglich. Auf dunklem Wandgetäfel, deflen Sockel und Gefims von fchwarzem belgifchen und grauem fchlefifchen Marmor, deffen Flächen aber aus Stuckmarmor hergeftellt find, erheben fich die lebhaft rothen Säulen und Pilafter mit zwifchenliegenden, gelblichen , grün eingefafften, gleichfalls mit Stuckmarmor bekleideten Wandflächen. Die reiche Gypsdecke mit Stichkappen ift in hellem Elfenbeinton mit Oelwachsfarbe unter fparfamer Anwendung von Vergoldung geftrichen. Die Bogenfelder der Stichkappen wurden mit architektonifchen Wandgemälden, Darftellungen von Gebäuden der verfchiedenartigen Stile etc. gefchmückt. Bunte Glasfenfter mildern das durch die gewaltigen Fenfter einfallende Licht ; die denfelben gegenüber liegenden Wandfelder nehmen in der Mitte eine Nifche mit dem bronzenen Standbild des Kaifers, an den Seiten zwei Marmortafeln mit den Namen der in den letzten Kriegen gefallenen Studirenden auf⁵⁵).

Die Aula im Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 53 ⁵⁴) ift rund 18m lang, 10m tief und reicht durch das I. und II. Obergefchofs ; im letzteren öffnen fleh Loggien gegen den Saal. Reiche architektonifche Ausbildung in Stuck und eben fo reicher Farbenfchmuck zieren diefen Feftraum. In den Rundbogen der Wandnifchen find Medaillon-Köpfe hervorragender Vertreter der technifchen Wiffen-fcliaft und Kunft angebracht; die lebensgrofsen Bildniffe des Kaifers und des Kronprinzen fchinücken die Wände.

Als Beifpiel für die Rednerbühne in einer Aula diene Fig. 54 ⁵⁴), dem eben befchriebenen Feft-laal entnommen.

c) Gefammtanlage und Conftruction.

Die Wahl der Bauftelle für eine technifche Hochfchule ift im Allgemeinen den gleichen Gefichtspunkten unterworfen, wie folche bereits in Art. 21 (S. 15) für die Univerfitäten angegeben worden find. In der Regel wird man im vorliegenden Falle etwas freiere Hand haben, weil die für eine technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten bei Weitem nicht fo ausgedehnt find, wie für eine Univerfität; nur der Umftand, dafs man für erftere eine lang entwickelte Nordfront benöthigt, kann bisweilen Schwierigkeiten verurfachen.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Lage des Hauptgebäudes zu den Himmelsgegenden.

Der Schwerpunkt der Lehrftätten der technifchen Hochfchulen liegt in Bezug auf Zahl und Gröfse der Räume in den Uebungs- und Zeichenfälen. Für diefelben ift direct einfallendes, ruhiges, nur von einer Seite, und zwar der linken Seite des Zeichners, kommendes Tageslicht durchaus erforderlich. Dieferhalb zieht die Längs-axe folcher Räume, wie bereits angedeutet, am beften von Oft nach Weft, fo dafs das Tageslicht, als von Nord kommend, die Beleuchtung derfelben liefert.

Die Hörfäle erhalten gleichfalls am paffendften nur einfeitiges Licht. Der Hör-faal für Phyfik ift, da hier für viele Verfuche Südlicht gefordert wird, nach Süden zu legen. Sehr grofse Hörfäle können auch ohne Nachtheil ihre Tagesbeleuchtung von zwei Seiten, und zwar am geeignetften durch Nord- und Südlicht, erhalten.

Die Sammlungsräume für die rein technifchen Zweige dürfen Südlicht bekommen, während für die etwa anzulegenden botanifchen oder zoologifchen Sammlungen beffer Räume mit Nord- oder Oftlicht angelegt werden. Letzteres gilt auch für die Bibliothek und die Lefezimmer.

In Rückficht auf diefe Erörterungen, und namentlich in Anbetracht der grofsen Zahl der anzulegenden Conftructions- und Zeichenfäle, wird dem Hauptgebäude am beften eine nach Norden gerichtete ausgiebige Front-Entwickelung gegeben, welche bei befonderen Umftänden höchftens in eine Entwickelung nach Nordoft umgewandelt werden follte.

Um den Verkehr im Gebäude nicht durch Unberufene gehört zu fehen, ericheint es äufserft zweckmäfsig, nur einen Haupteingang anzulegen, welcher andauernd von dem Hauswart überwacht werden kann.

Die etwa erforderlich werdenden Nebeneingänge füllten in der Regel verfchloffen gehalten und nur von den zur Benutzung diefer Eingänge befonders Befugten in Gebrauch genommen werden. Unmittelbar am Haupteingange liege eine geräumige Flurhalle, in naher Verbindung damit die Haupttreppe und die mindeftens 3m breiten, eine Verkehrsader bildenden Gänge.

Bei der Grundrifsanordnung ift ferner zu beachten, dafs Nebentreppen ihrer Zahl nach thunlichft eingefchränkt werden, damit die Ueberficht des Verkehres im Gebäude möglichft erleichtert wird. Aufzüge an geeigneten Stellen, namentlich in der Nähe der Nebentreppe, dienen paffend zur Beförderung fchwerer Gegenftande, wie Heizkörper, grofse Modelle etc.

Die im Gebäude für erforderlich erachteten Dienftwohnungen müffen befondere Eingänge von aufsen erhalten und ftehen höchftens durch untergeordnete Thiiren mit den Gängen des Hauptgebäudes in Verbindung.

Bei einer Grundrifsanordnung mit Lichthöfen ift für gut gelegene Eingänge zu denfelben zu forgen. Bei gröfseren Lichthöfen find diefe Eingänge zu Durchfahrten zu geftalten, damit z. B. bei Feuersgefahr die Löfchvorrichtungen ohne Mühe in diefe Höfe gebracht werden können.

Die Plananlage des Hauptgebäudes wird, bedingt durch die bedeutende Anzahl und durch die nicht geringen Abmeffungen der unterzubringenden Räume, an fich fchon eine gewaltige, fo dafs die Einfügung derfelben in ein einziges Gefchofs, ab-gefehen von der hierdurch entftehenden weitläufigen Verbindung der Einzelftätten und dem nöthig werdenden mächtigen Bauplatze, kaum durchführbar erfcheint. Vielmehr wird der Aufbau des Hauptgebäudes in mehrere Gefchoffe gegliedert werden müffen, wobei jedoch die fchon oben erwähnte Verbindung der Räume der einzelnen Hauptgruppen nicht zerriffen werden darf.

Im Allgemeinen werden für den Aufbau mindeftens erforderlich: das Sockel-gefchofs, ein Erdgefchofs und ein Obergefchofs ; meiftens wird aber noch ein zweites Obergefchofs hinzutreten müffen. Ueber diefe Gefchofszahl hinauszugehen, wird in jeder Beziehung unbequem und un zweckmäfsig. Die Höhe der Gefchoffe darf nicht zu gering bemeffen werden. Das Sockelgefchofs, deffen Sohle vorteilhafter Weife höchftens lm unter dem Erdboden gelegen ift, wird, von Fufsboden zu Fufsboden gerechnet, paffend 2,5 m, 4,o m bis 5,3 m hoch genommen, damit in demselben Werk-ftätten, Dienftwohnungen für Unterbeamte, geeignetenfalls auch das Erfrifchungs-Local angelegt werden können.

Die durchfchnittliche Höhe des Erdgefchoffes und jedes Obergefchoffes kann zu 5 bis 6m, von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen, angenommen werden. Die Fefträume und die grofsen Hörfäle reichen alsdann häufig durch zwei Gefchoffe, bezw. mit in den Dachraum.

É3-

Eingänge,

Verkehrsräume

und

Hofe.

64.

Zahl

und Höhe

der

Gefchoffe.

65.

Grundiifs-

bildung.

Für die Grundrifsbildung des Hauptgebäudes einer technifchen Hochfchule gelten im Allgemeinen die im vorhergehenden Kapitel (unter d, i) für die Collegien-häufer der Univerfitäten entwickelten Grundfätze; nur wird im vorliegenden Falle das bereits über den Zufammenhang der verfchiedenen Räume unter einander und über die Lage derfelben gegen die Himmelsgegenden Gefagte noch mit zu berück-fichtigen fein. Namentlich find auch hier Anlagen mit Mittelgang und beiderfeits daran ftofsenden Zimmerreihen zu vermeiden.

Im Befonderen kann für die Plangeftaltung des in Rede flehenden Hauptgebäudes die Anordnung der Sammlungsräume von Bedeutung werden. In ihrer Lage zu den Hör-, Conftructions- und Zeichenfälen oder in ihrem Zufammenhange unter einander, in Riickficht auf eine ununterbrochene Reihenfolge der Sammlungen oder im Hinblick auf eine mehr lockere, aber dennoch vorhandene leichte Verbindung mit den Hör-, Conftructions- und Uebungsräumen treten diefelben vielfach als bedeutender Factor in der Planlage des Gebäudes auf.

In früherer Zeit waren die Lehrmittelfammlungen der technifchen Hochfchulen im Allgemeinen nur geringfügig zu nennen, fo dafs diefelben in einzelnen Schränken der Säle, in welchen die Sammlungsgegenftände zu benutzen waren, oder auf den Gängen untergebracht werden konnten. Nur für Mineralogie, Phyfik, Geodäfie, hin und wieder für Mafchinenbau und Bau-Conftructionslehre, waren zuweilen einige Räume in der Nähe der dem betreffenden Fache zugewiefenen Hör- oder Zeichen-fäle als befondere Sammlungszimmer eingerichtet.

In der Neuzeit, und namentlich feit der Errichtung mehrerer bedeutender neuer Gebäude für die technifchen Hochfchulen in Deutfchland, hat man für die Befchaffung von Lehrmitteln erhebliche Geldmittel gewährt, fo dafs die Zufuhr von Sammlungs-Objecten, häufig vermehrt durch Schenkungen, gemacht von Freunden der technifchen Hochfchulen, an vielen Stätten eine äufserft reichliche geworden ift.

Konnten bei den älteren technifchen Hochfchulen, welche vielfach aus einigen befonderen P'achfchulen hervorgegangen find, für die vermehrten Sammlungen nur einigermafsen dem Bedürfnifs entfprechende Sammlungsräume eingefügt werden, fo ift bei den fofort als technifche Hochfchulen errichteten neueren Bauwerken den Sammlungsräumen befonderes Gewicht beigelegt worden. Nehmen diefelben doch häufig in ihren Grundflächen eine Gröfse in Anfpruch, welche mit den für Hör-, Conftructions-und Zeichenfäle aufzuwendenden Grundrifsflächen nahezu gleichwerthig wird.

Die Vertheilung der F'lächen für die Sammlungsräume in der gefammten Plananlage der Hauptgebäude- der technifchen Hochfchulen läfft bei den bekannten derartigen Lehranftalten eine charakteriftifche Verfchiedenheit erkennen.

In den Hochfchulen zu Aachen, Dresden, München, Stuttgart etc., auch zu Wien, Zürich etc., find die Sammlungsräume vorwiegend mit den Hör-, Conftructions-und Zeichenfälen des zugehörigen Faches unmittelbar in Verbindung gebracht und flehen unter fich nicht im gefchloffenen Zufammenhange. Eine derartige Anordnung hat den Vortheil, dafs für den Unterricht im Einzelfache oder in einer Abtheilung die Lehrmittel der zugehörigen Sammlung leicht zur Hand find, dagegen aber den Nachtheil, dafs Studirende anderer Abtheilungen die Sammlung weniger eingehend in Augenfehein nehmen können.

In der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ift auf die Planlage der fehr ausgedehnten Sammlungsräume ganz befonderer Werth gelegt worden. Die Sammlungen an fich find hier fehr reichhaltig. Um diefelben den Studirenden fchon während des Vorbeigehens fichtbar werden zu laßen, umziehen die Sammlungsräume in faß: ununterbrochener Folge die Flügelgänge, nur getrennt davon durch reichlich mit verglasten Schauöffnungen verfehene Wände; diefelben liegen fonft aber, in ihren fachlichen, den einzelnen Lehrfächern zugehörigen Abfchnitten, den ent-fprechenden Hör-, Conftructions- oder Zeichenfälen unmittelbar gegenüber. Die einzelnen Abfchnitte find nur durch Glaswände, in welchen Verbindungsthiiren angelegt wurden, von einander getrennt.

In diefen Kreis der Sammlungsräume ift noch nahezu die Bibliothek gezogen, fo dafs diefe auf dem Rundgange durch die Sammlungen leicht mit erreicht werden kann. (Siehe die Grundriße in Fig. 57 u. 58.)

Hierdurch ift gleichfam die Anlage eines »technifchen Mufeums« entldanden, welches auch einem der Hochfchule nicht unmittelbar angehörenden Publicum zur Beßchtigung, ohne Störung der eigentlichen Ziele der Hochfchule herbeizuführen, zugänglich gemacht werden kann.

Eine Ausnahme von diefem Syfteme der Anordnung der Sammlungsräume machen nur diejenigen für Modelle und Lehrmittel des Freihandzeichnens und die Sammlungszimmer für Botanik, Zoologie und Mineralogie. Erftere liegen abgefchloffen in Verbindung mit den Sälen für Freihandzeichnen; letztere bilden für fich eine Hauptgruppe als naturhiftorifches Mufeum. Mit diefem verknüpft liegen die ent-fprechenden Hörfäle nebft Zubehör.

Die Sammlung für allgemeine Chemie befindet fich naturgemäfs nicht im Hauptgebäude.

In der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ift eine ununterbrochene Folge der Sammlungsräume nicht angenommen. Diefelben ßnd aber in einigen Zweigen, wie die Gyps-Sammlung und die Sammlungen für Ingenieurwefen und Mafchinenbau, unmittelbar auch von der Eingangshalle aus fichtbar und in den übrigen Theilen in anfprechender Weife, in gewiffem Zufammenhange unter fich, mit den zugehörigen Gruppenräumen in Verbindung gebracht. (Siehe die Grundriße in Fig. 72 u. 73.)

Hiernach ergeben fich drei Hauptgrundrifsanordnungen, welche in den fpäter (unter d) vorzuführenden Beifpielen zur Anfchauung gebracht werden follen.

An der Ecole des ponts et chauffées ift für die Sammlungen (einfchl. eines Ob-fervatoriums) ein befonderer Bau errichtet worden ; doch fcheint dies weniger durch innere Nothwendigkeit, als durch die örtlichen Verhältniffe veranlaßt worden zu fein⁵⁶). Wenn auch die Schaffung eines folchen völlig gehinderten »technifchen Mufeums« feine unleugbaren Vorzüge hat, fo ift die Benutzung diefer vereinigten Sammlungen für den technifchen Unterricht mit manchen Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten verbunden, fo dafs eine folche Anlage nicht empfohlen werden kann.

Auch für die chemifchen Laboratorien ift paffend nur ein Haupteingang anzulegen; eine Haupttreppe und Gänge, nicht unter 3m breit, vermitteln den Verkehr. Nebentreppen find in möglichft geringer Zahl anzubringen. Aufzüge werden an paffender Stelle jedoch mit Vortheil benutzt. Für etwa in der Plananlage auftretende Lichthöfe, für die Dienftwohnungen von Unterbeamten gilt das hierüber beim Hauptgebäude Gefagte gleichfalls.

Was die fonftige Grundrifsbildung des chemifchen Inftitutes anbelangt, fo mufs, wie fchon oben gefagt wurde, auf das fpäter folgende einfchlägige Kapitel über derartige Gebäude verwiefen werden.

In conftructiver Beziehung ift bei den Baulichkeiten einer technifchen Hochfchule neben völliger Zweckmäfsigkeit gröfste Solidität und thunlichfte Feuerficherheit

66.

Chemifcb.es

Inftitut.

67.

Conftructives.

68.

Innerer

Ausbau.

zu erftreben. Die Conftruction im Allgemeinen, fo wie die Einzelheiten derfelben möchten durchwegs auf dem neuerten Standpunkte der Technik beruhen; es fei das ganze Haus geradezu ein Mufterbau, durch deffen tägliche Betrachtung die Studiren-den des Bauwefens ein Vorbild für künftige Ausführungen erhalten.

Was im vorhergehenden Kapitel in der fraglichen Richtung an verfchiedenen Stellen gefagt wurde, ift hier ebenfalls zu beachten ; namentlich ift auch eine feuer-rtchere Conftruction der Decken in Anwendung zu bringen.

Die Zweckmäfsigkeit und Solidität der baulichen Herftellung wird fich felbft-redend nicht blofs auf die raumbegrenzenden Conftructionstheile, fondera vor Allem auf den inneren Ausbau mit zu erftrecken haben. Gerade hierin kann das Haus in feinen Einzelheiten als Anfchauungsgegenftand für den Unterricht in der Bau-Conftruction dienftbar gemacht werden.

Die bedeutende räumliche Ausdehnung des Hauptgebäudes fordert für die Heizung und Lüftung feiner Räume die gröfste Sorgfalt. Für den gewaltigen Baukörper wird felbftverftändlich ftets eine Sammelheizung und eine kräftige Lüftungs-Anlage in Anwendung kommen. Das in Art. 41 (S. 39) in diefer Richtung Gefagte bleibt auch hier von Bedeutung.

Die im Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden (liehe Art. 73) ausgeführte Lüftungs- und Heizungs-Anlage ift von Weifs entworfen und berechnet. Es wurde Feuerluftheizung gewählt und für jeden zu heizenden oder zu lüftenden Raum ein befonderes Canal-Syftem und eine befondere Heizkammer angeordnet. So lange die Räume nur geheizt und nicht zugleich auch gelüftet werden follen, kehrt die abgekühlte Zimmerluft durch niederwärts gehende Canäle in die Heizkammer zu neuer Erwärmung zurück (Umlauf); für den Fall der Lüftung jedoch wird mittels eines durch eine Dampfmafchine bewegten Bläfers die aus dem Freien entnommene Luft durch wagrechte Hauptcanäle in die einzelnen FTeizkammern geprefft, hier erwärmt und durch die auffteigenden Zuluft-Canäle in die betreffenden Räume geführt, während gleichzeitig die verdorbene Zimmerluft durch auffteigende Canäle entweicht. Für die Aula wird ausnahmsweife die Luft nicht an Oefen, fondern an Dampfrohren erwärmt und von der Decke aus, fein vertheilt, in den Raum geführt. Das Dampfkeffelhaus liegt verfenkt in dem einen der beiden Höfe.

Für das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70) wurde Heifswaffer-(Mitteldruck-) Heizung gewählt, und zwar nur für das Erd-, I. und II. Obergefchofs, während das Sockel-gefchofs mittels gewöhnlicher Oefen erwärmt wird. Für die 3 erftgedachten Gefchoffe find 3 Oefen vorhanden, deren jeder 3 Rohrfyfteme enthält, fo dafs das ganze Plaus in 18 Abtheilungen getrennt geheizt werden kann. — Die Anlagen für die Lüftung wurden auf die Hörfäle befchränkt. Die Canäle für die Abluft liegen im Erd- und I. Obergefchofs in den Deckengefimfen, für die Säle des II. Obergefchoffes auf dem Fufsboden des Dachfpeichers ; fie nehmen die verdorbene Luft mittels durchbrochener Rofetten auf und führen fie einem grofsen, 95cm weiten, gemauerten, über dem Dache ausmündenden Saugfchlote zu, worin oben eine Anzahl Gasflammen brennen ; vor Einmündung diefer Canäle in den Saugfchlot ift im letzteren eine Droffelklappe zur Regelung des Zuges angebracht. Die Zuführung der frifchen Luft gefchieht fowohl durch jaloufieartige Glasfcheiben im Oberflügel der Fenfter, welche von unten aus Heilbar find, als auch durch Schlitze, welche unter den Fenfterbänken (auf die ganze Fenfterbreite) offen gelaffen find und gleichfalls durch Schiebervorrichtungen geregelt werden können ; der Luftbedarf für den Kopf und die Minute wurde zu 0,i24cbm angenommen.

In der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig erfolgt die Erwärmung fämmtlicher Räume des Hauptgebäudes und des chemifchen Inftitutes, einfchl. der Gänge, durch eine Dampfheizung, mit welcher eine Drucklüftung verbunden ift. Letztere wird durch von einer Dampfmafchine getriebene Bläfer, welche die Luft aus dem Freien anfaugen und nach den einzelnen Räumen preffen, bewirkt; die verdorbene Luft zieht durch über Dach geführte Abzugscanäle ab. In den Lehrräumen find im Wefent-liehen Dampföfen, in den Profefforen-Zimmern und Verwaltungsräumen Dampfwafferöfen aufgeftellt. Um im Winter die Zuluft mit einer Temperatur von etwa 20 Grad C. in die Räume gelangen zu laffen, wird diefelbe an Dampfrohren , welche in der zwifchen den Bläfern und dem Hauptluftcanal gelegenen Lufterwärmungskammer eingefetzt find, entfprechend vorgewärmt ; an der Stelle, wo die Zuluft diefe Kammer verläfft, ift zur bequemen Beobachtung der Temperatur derfelben ein Thermometer mit aufsen liegender Scala angebracht. — Das Keffelhaus ift als befonderer Nebenbau ausgeführt.

Für ausreichende Zuleitung von Waffer, für die Anbringung einer entfprechen-den Zahl von Feuerhähnen im Gebäude, auf den Hofflächen und an der Strafsenfeite

Für die technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde die Frage der Heizung und Lufterneuerung auf Grund einer Wettbewerbung¹) entfchieden. Es wurde von vornherein feft geftellt, dafs Lüftung und Heizung von einander zu trennen feien , dafs die frifche Zuluft durch Dampfheizrohre auf 10 bis 12 Grad C. zu erwärmen und alsdann in die Räume einzuführen fei und dafs die weiter noch

erforderliche Heizung der Räume felbfl durch darin aufgeflellte Dampfheizkörper bewirkt werden folle ; die Abführung der verbrauchten Luft follte durch Abzugscanäle, welche im Mauerwerk ausgefpart und über Dach geführt wurden, ftattfinden. Es wurde ferner angenommen, dafs für Flure, Gänge und Vorplätze eine einmalige Lufterneuerung in je 4 bis 5 Stunden und eine Erwärmung bis auf 10 Grad C., für Sammlungsräume eine gleiche Lufterneuerung und Erwärmung bis auf 20 Grad (jedoch nur je nach dem zeitweifen Bedürfnifs), für Arbeitsräume, Hörfäle, Conftructions- und Zeichenfäle eine Luftzuführung von 20cbm für den Kopf in der Stunde und eine Erwärmung bis auf 20 Grad ftattfinden rnüffe. Es ergab fich, dafs für die Heizung und Lüftung des ganzen Hauptgebäudes (fiehe die Grundriffe deffelben in Fig. 72 u. 73) nur eine Centralftelle, und zwar im Sockelgefchofs unter dem Fufsboden des mittleren Glashofes, anzulegen und derfelben die Luft mittels einer aufserhalb des Gebäudes aufzuftellenden Dampf-mafchine durch einen Bläfer zuzuführen fei ; dem entfprechend wurden unter dem Glashofe 6 grofse Luft-heizkammern zur Vorwärmung der frifch eintretenden Luft angeordnet. Von diefer Centralftelle aus wird die Zuluft in Canälen unter den Gängen des Sockelgefchoffes den in den Scheidewänden auffteigenden Zuflufscanälen zugeführt. Die zum Betriebe der Bläfer dienende Dampfmafchine fand in einem kleinen, auf 30m Entfernung hinter dem Hauptgebäude gelegenen Terraffenbau Platz, von welchem aus die frifche Luft unmittelbar aus der Umgebung entnommen und in einem unterirdifchen Canale den Luftheizkammern durch 5 in den Fundamenten angelegte Oeffnungen mit einem Gefammtquerfchnitt von 18 clm zugeführt wird ²).

deffelben, ferner für Gaszuleitungen, unter Urnftänden für die Einführung der Leitungen für elektrifche Beleuchtung, endlich für ausgedehnte Entwäfferungsanlagen im Haufe felbft und in deffen Umgebung ift in weit gehendfter Weife Sorge zu tragen. Bezüglich der Anlage von Aborten und Piffoirs fei auf Art. 42 (S. 40) verwiefen.

Die verwandten Ziele der Univerfitäten und der. technifchen Hochfchulen verlangen auch einen ähnlichen architektonifchen Ausdruck. Was Art. 43 (S. 40) für die Collegienhäufer der Univerfitäten fordert, mufs auch vom Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule beanfprucht werden. Die herrliche Aufgabe folcher An-ftalten, Wiffen und Können im edelften Sinne zum Beften des Volkswohles zu verbreiten und zu fördern, erheifcht gebieterifch, dafs ihre Gebäude äufserlich und innerlich fleh ftets als Pflanzftätten lauterer Wiffenfchaft und Kunft darftellen. Sie follen flilvoll und würdig als monumentale Architekturwerke fleh geltend machen.

d) Grundrifsgeftaltung und Beifpiele.

Die wichtigften Grundrifsformen, welche bei den Hauptgebäuden der technifchen Hochfchulen in Frage kommen können, mögen im Folgenden, an der Hand ver-fchiedener Ausführungen, erörtert werden.

Als erfles und als Beifpiel für eine kleinere Anlage fei das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen, wovon Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes in Fig. 55 u. 565y) wiedergegeben find, vorgeführt. Daflelbe wurde 1865—70 nach Cremer s Plänen von EJJer erbaut.

Das Hauptgebäude enthält aufser dem Sockelgefchofs ein Erdgefchofs und 2 Obergefchoffe. Der Grundrifs hat die U-Form; der zwifchen den beiden Flügeln gelegene Hof hat durch das Gebäude des

e₉.

Architektonifche

Geftaltung

7°.

Techn.

Hochfchule

zu

Aachen.

■8

Ot

oos-r

O tsfctsyzu&ct

Zeich-Säal f. Baumaschinen u.Technologië.

Lehrer-Z.

Grofses

Auditorium

Tre qo.es

s-e^Ti

10Tuis-aooTO?g| jeiP2--qoxez

Lehrer-Z.

Zeich-Saal

fur darstellende

Geometrie

nêrâîâ:

XÜXHXiiXiiXüX

_____. -. iL*'____NJ_ul —'-LitL—y-—x><

Auditor.

d. Bauschule

ipaumodelle uModelle d. dar steli. Geometr.

Für geodät.Jn-

strum.u.Kaitei

mâ i

Ł ehrer-Z.

Gro fs es

Auditorium

\7!

X f/ \ •

Zeich-Saal f.

Wege-iLEiseid

hahnBau.

.id

' ! i V'i i"xI "x's i X i i 11X ! ! XI ! X ! S 'x HX M X

Saitmil.

Auditor, u.

Geodätische

Samml.

Lehxer-Z.

Mineralog-.

Schule.

der Jngenieur-

Samml.

Fig- 55-

I. Obergefchofs.

■

Saal für Frei

handzeichnen

i Gips-S ami J!

Saal

Fr eih and

zeichnen

S afdlung

J

Wl

Arch. :

ganzer

Cr einer.

£

M as cTiiriem

i

V

§

S ami.

Ftp di

i 1

li J

Audit

ë

C onfer.-u.Lese-

Zimmer

C<]

Zimmer

dDirectorg

/ \./'\j/

\7f\

/AjF

■ •

.1

a

.3

rd

Ptiy sikali s cle|

.    1    .    .

3

s

C atone t!

lau.

Technilche Hochfchule zu Aachen⁵⁹).

Mediau.techuol:

u3 armas chinerf

Samirû,

re chnolog-

Sarami

>

Lab.f.den

Prof d. Physik

Lahorat.

f. Physik

n

□

il

II

Audit

Physik

¹

Fig. 56.

Erdgefchofs.

71-

Techn.

Hochfchule

zu

Braunfchweig

chemifchen Inftitutes einen theilweifen Abfchlufs erfahren. In den Jahren 1875 — 78 ift jedoch ein weiteres chemifches Inftitut erbaut worden.

Die Grundriffe in Fig. 55 u. 56 zeigen im Einzelnen die Verwendung der Räume der Hochfchule, welche für etwa 400 bis 500 Studirende Platz zu bieten haben. Die 3 über Erde befindlichen Gefchoffe enthalten die Hörfäle und Sammlungsräume, während im Sockelgefchofs, aufser der Hauswarts-Wohnung und einigen Nebenräumen, die Schmiede, Werkflätten für Eifen- und Holzdreherei, Werkzeugfammlungen, Modellir-Werkflätten, mechanifch-technifche Sammlungen, mechanifche Werkflätte für das phyfikalifche Cabinet etc. und der Heizraum untergebracht find. In den Lehrräumen, welche eine durchfchnittliche Tiefe von 7,85 m haben und die meiftens das Licht von einer Seite empfangen, treten in mancher Beziehung die zum Stützen der Decken angebrachten eifernen Säulen Hörend auf. Die Aula, durch das I. und II. Obergefchofs reichend, nimmt einen würdigen Platz ein.

Die Gefchofshöhen find (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) für das Sockelgefchofs rund 4,o m, für das Erdgefchofs rund 5,6 m, für das I. Obergefchofs rund 6,1 m und für das II. Obergefchofs rund 5,9 m-

Die fämmtlichen Räume haben Balkendecken, die in den gröfseren Säulen durch eiferne Unterzüge und Säulen geftützt find. Gewölbt find nur die Räume des Sockelgefchofles, die Flurhalle und die Gänge. Für Wafferleitung im ganzen Gebäude, fo wie für Feuerhähne ift ausgiebig geforgt. Die Heizungsund Lüftungsanlage wurde bereits in Art. 68 (S. 76) befprochen.

Aufser der Haupttreppe im fchönen und gut gelegenen Treppenhaufe ift an den Stirnen der Flügelgänge je eine Treppe vorhanden, denen lieh, entfprechend vertheilt, noch einige wenige Nebentreppen zugefellen. Die Façade zeigt die Formen der italienifchen Früh-Renaiffance der römifchen Schule; den Mittelbau bekrönen in der Mitte die 4,7 m hohe Statue der Minerva mit dem Adler und zwei Eulen-Akroterien zur Seite, dann die 2,8 m hohen allegorifchen Figuren, die Stadt Aachen, die Rhein-Provinz, die Provinz Weftphalèn und die Boruffia darftellend.

Der Aufbau wurde in den 3 Aufsenfronten in Quadermauerwerk (Trachyt vom Siebengebirge, Niedermendiger Lava, Trier’fcher Sandftein und Tuffftein von der Brohl) mit Backfteinhintermauerung und in den 3 Hoffronten in Backftein-Rohbau mit Sandfteingefimfen und -Einfaffungen bewerkftelligt. Das ganze Gebäude wurde in Zink (nach dem belgifchen Leiften-Syftem) eingedeckt.

Die Ausbildung der Gänge, fo wie der Wände und Decken in den Lehrräumen ift einfach gehalten: Wafferfarbenanftrich mit Einfaffung in linearem Ornament. Dagegen fanden fowohl die Flurhalle, das Treppenhaus und die Aula (fiehe Art. 61, S. 72, fo wie Fig. 53, S. 70), als auch die im II. Obergefchofs nach der Aula fich öffnenden Loggien neben einer reicheren architektonifchen Ausbildung in Stuck nicht minder reiche Farbenausfchmückung⁵⁹).

Mit dem eben befc'hriebenen Bauwerke ftimmt die technifche Hochfchule zu

Braunfchweig in der Plananlage in fo fern überein, als auch bei letzterer der Grundrifs des dreigefchoffigen Hauptgebäudes die U-Form, deren zwei Flügel einen Garten von ca. 2900Grundfläche umfchliefsen, erhalten hat; doch wird die Weftfeite diefes Gartens durch ein eingefchofliges Bauwerk vollftändig abgefchloffen (Fig. 57 u. 58). Das Hauptgebäude enthält mit Ausfchlufs der Lehrräume für die chemifche Abtheilung alle übrigen Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle der verfchiedenen Fachfchulen, während in dem nach Weften gelegenen Gebäudetheile Sammlungen und das chemifche Inftitut untergebracht find. Entwurf'und Ausführung diefer 1874—77 ausgeführten Baulichkeiten rühren von Uhde & Körner her. Bei der Plananlage war das in Art. 65 (S. 74) erwähnte Syftem der Anordnung zufammen-hängender Sammlungsräume von grofser Bedeutung.

Sämmtliche Sammlungsräume, theils mit Vollkellern, theils nur mit Halbkellern unterfetzt, find eingefchoffig ; die übrigen Gebäudetheile haben Sockelgefchofs, Erdgefchofs und ein Obergefchofs erhalten. Den Mittelbau der nach Offen gelegenen Hauptfront, welcher den Hauptfaal des im Obergefchofs befindlichen »naturhiftorifchen Mufeums« und die gleichfalls im Obergefchofs gelegene grofse Aula enthält, ift angemeffen erhöht.

Die Hörfäle erhalten blofs einfeitiges Nord- oder Oftlicht ; nur der Hörfaal für Phyfik und jener für Mineralogie haben Südlicht. Die Zeichenfäle liegen zum gröfsten Theile im Obergefchofs und bekommen ausfchliefslich Nordlicht. Die Sammlungsräume find nach Süden, bezw. nach Offen gelegen. Für die Bibliothek ift das allerdings hierfür weniger günftige Weftlicht gewählt worden.

Einfchliefslich der Abtheilung für Chemie ift die Gebäudeanlage mit dem chemifchen Inftitut für 400 bis 500 Studirende bemeffen.

Das chemifche Inftitut, deffen Plananlage aus Fig. 57 erfichtlich wird, ift durchweg, aufser dem Sockelgefchofs in einem Erdgefchofs eingerichtet. Nur die beiden Eçkbauten, welche nördlich und füd-lich die Grenze für das Laboratorium liefern und' den Anfchlufs

die Flügelbauten dćs Hauptgebäudes vermitteln, find noch mit einem Obergefchofs verfehen. Der in der Mitte des Gebäudes liegende grofse Hörfaal für Chemie hat gleichfalls

nur

an

ein Sockelgefchofs und ein Obergefchofs, diefes jedoch von 8,70 m Höhe.

Fig- 57-

O.

Eesselhausl %

, y-JGUsltfll. .

Platm.

.Lahor.

Sbu

am.

vaagE

'Pharm..

Labor.

H ö T s a a 1 r. all g. Chemie

Emm

leide

AM.

ascMneni.

«H

lił

«tJ

o3

.S

ai

ai

P-

73

jonca koli

IP'“

ai

by

PP

fl

ir

jcï îslta le

iVorL-Z    188

Horsaal f.techn. I Chemie

Che m-: teclm. -Lahor.

figana

QJ¹—'

bo

S 1 -

f. Kun atjwi s s.j M e c LTechito]¹

I - ni ut

s al e

Prof, p flor-

f. Ffiysilt

cd

cd

pH

tü

ese-Zimmer

Zei cite n _ s al e

fcd

CT¹

H'

Ai

l PL y s. | .Hörsaal]

■ ” ,Prof|^OTl^reiriz *Vorz*Dir.*Seer¹ OT

L.l.rS I _“_ül jf

Ö n    T t—-

^LEing ang s-Jx3PHörsaal ■ftof.H ö t

Halle

iO

cd

Z*

I J*r*

1:1000

10 8 6

10

20

30

4Ü

Technifche Hochfchule zu Braunfchweig. — Erdgefchofs ³). Arch. : Uhde Körner.

Sämmtliche Gebäudetheile haben im Sockelgefchofs 8,5 m, im Erd- und Obergefchofs je 6,0 m Höhe (vçn Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) erhalten. Im Erdgefchofs des Hauptgebäudes find aufser den Dienftwohnungen des Hauswärters und des Heizers zahlreiche Werkftätten, Präparir-Räume etc. untergebracht.

Auf reich ausgeftattete Treppenhäufer ift bei dem durch die Plananlage bedingten Hauptverkehre in den Gängen des Erdgefchoffes weniger Gewicht gelegt. Der Hauptgang ift als mit Kreuzgewölben überdeckte Säulenhalle, jedoch architektonifch reicher geftaltet.

u. s-

Die Bedürfnifsanftalten für die Studirenden befinden fich in Räumen unter den feitlich am vorderen Hauptgang gelegenen Treppen, fo wie jene für Profefforen bei den nördlichen und füdlichen Nebentreppen.

Aufser im Sockelgefchofs find auch noch die Decken in fämmtlichen Lehr- und Verwaltungsräumen des Erdgefchoffes, fo wie in der Flurhalle und in den Gängen dafelbft gewölbt. Die feuerficheren Decken der grofsen Räume diefes Erdgefchoffes beftehen aus Kappengewölben zwifchen Walzeifenträgern. Die eingefchoffigen Bauten der Sammlungsräume und des chemifchen Inftitutes, fo wie die Räume des Ober-gefchoffes haben Balkendecken erhalten. Befondere Stützen der Decken find in keinem Raume benutzt.

Fig. 58.

JITTisTTg

£> IHdrsaal Sani gUin^

2p Jf.PhaTina|koo"nie|

TT

31

JZeichen-

IBur

eau

Prof T

säle

1 eichenvorl.

TT

Zeichen

~ü

- le

, Zeicheasa al ¹

TS ET -7—    „

Prof, n ^ r an d 7 z ei ebnen B

-sä-

Z eichen -

Fr e i h an d z ei chnen

Prof. Làb

•Mne-I !c at-J

Aula

Hors a al

Kleider-. ail.

Vor ł .

fïVli'

Sa —

LT1

VoT Z .

Phys

La"bor.

f. Mineralogie

- 1 un Geologie

uni.

ge

Zoologie

siłir TJ

“ --

2 YWl £

lr 1000

10

20

30

10

50“

Obergefchofs zu Fig.' 57⁶⁰).

Von der Lüftungs- und Heizungsanlage war bereits in Art. 68 (S. 76) die Rede. Für Waffer-verforgung, Gasbeleuchtung, Entwäfferung und Feuerhähne ift in reichlichem Mafse Sorge getragen worden.

Die Façade der Oftfeite und der Eckbauten an der Nordfeite find ganz aus Quadern hergeftellt; die übrigen Bautheile wurden aus Backfteinen ausgeführt.

Die Baukoften haben 1428000 Mark betragen; bei 10405üm bebauter Grundfläche entfallen für 1 qm derfelben 136 Mark. Zu diefem Betrage kommen noch die Koften für Grunderwerb (174000 Mark) und für das Inventar (600000 Mark), fo dafs fich die Gefammtkoften auf 2202000 Mark belaufen.

An die Grundrifsanlagen mit nur einem Hofe fchliefsen fich naturgemäfs diejenigen mit zwei Höfen an, und zwar zunächft folche Ausführungen, bei denen die beiden Höfe nach rückwärts offen find, alfo Bauwerke mit UJ-förmiger Grundrifs-geftalt. Die Baulichkeiten der technifchen Hochfchule zu München (Fig. 59 bis 63), welche 1865 — 68 nach v. Neureuthers Entwürfen errichtet worden find, gehören in diefe Gruppe.

Diefelben flehen auf einem rechteckigen Grundftück, welches mit feiner 233,50 m langen Oftfeite an die Arcis-Strafse, die daffelbe von dem die alte Pinakothek umgebenden freien Platze trennt, grenzt. Gegen Norden bildet die Therefien-Strafse, gegen Süden die Gabelsberger-Strafse die Grenze; die beiden Schmalfeiten haben je 74,oo ra Länge. Die Rückficht auf die kofibaren Bilder der Pinakothek waren An-lafs, das chemifche Inflitut möglichft weit von der Arcis-Strafse abflehen zu laffen ; dies war der Grund, dafs man das ganze Bauwerk in beträchtlichem Abfland von diefer Strafse errichtete ; daffelbe noch weiter abzurücken ging nicht an, weil hinter dem Neubau noch genügender Raum bis an die Weflgrenze des Grundflückes, für allfällige fpätere Erweiterungen, frei bleiben muffte.

Wie die Grundriffe in Fig. 60 bis 62⁶¹) zeigen, haben wir es mit einer lang geflreckten Anlage zu thun. Diefelbe zerfällt in ein höheres und weiter vorfpringendes Hauptgebäude, aus einem Erd- und zwei Obergefchoffen beftehend, und aus zwei niedrigeren, blofs zweigefchoffigen Nebengebäuden an der Nord-und Südfeite. Das erflere ifl 136,90 m lang und ifl mit feinen um 5,54 m über die übrige Façade vor-fpringenden Eck-Rifaliten nur um 25,24 m von der Arcis-Strafse zurückgelegt ; die beiden Nebengebäude hingegen find um 46,19 m von diefer Strafse mit ihren 45,si m langen Hauptfronten zurückgerückt. Diefe drei Gebäude hängen nicht unmittelbar zufammen; fondern es liegt die Hinterfeite des Hauptgebäudes noch um 2,45 m vor der Vorderfront der Nebengebäude ; eben fo grofs ifl auch der Abfland diefer Gebäude in der Längenrichtung. Die hierdurch entflehenden kleinen Zwifchenräume wurden durch kurze Uebergangsbauten, welche noch etwas niedriger, als die Nebengebäude, und nach vorn und rückwärts durch concentrifche Viertelkreislinien begrenzt find, ausgefüllt (Fig. 63 ⁶²). Während in das Hauptgebäude eine grofse Eingangshalle führt, wurden in diefen Uebergangsbauten gleichfalls feitliche Flurhallen angeordnet, und während erflere die Haupttreppen aufnimmt, fchliefsen fich an letztere unmittelbar Seitentreppen an.

Der durch drei Thüren gebildete Haupteingang in das Hauptgebäude ifl in einem um 3,90 m über die Hauptfront vorfpringenden und 20,19 m breiten Mittel-Rifalit gelegen. Die ganze Breite des letzteren und auf 10,57 m Tiefe nimmt die Eingangshalle ein, in welcher die beiden 2,5 m breiten, in das I. Ober-gefchofs führenden Treppen eingebaut find (Fig. 62); diefelben vereinigen fich am Austritt in einem weiten Ruheplatz, von dem aus man den Längsgang des I. Obergefcholfes betritt. Jenfeits des letzteren, dem Ruheplatz gegenüber, beginnt die nach dem II. Obergefchofs führende doppelarmige Haupttreppe (Fig. 60). In Theil IV, Halbband 1 (Tafel bei S. 220, Fig. I und II) ifl eine perfpectivifche Innenanficht diefer der Grofsartigkeit nicht entbehrenden Anlage von Eingangshalle und Treppenhäufern gegeben.

Auf die Länge des Mittel-Rifalites ifl dem Plauptgebäude ein nach Wellen gerichteter Flügelbau angefügt. Aus der Haupteingangshalle gelangt man in den 3,4 m breiten Gang des Erdgefchoffes, welcher an der Weflfeite das ganze Hauptgebäude durchzieht, aber auch, der Richtung der Hauptaxe folgend, durch eine Säulenhalle in den Mittelgang des rückwärtigen Flügels und von diefem nach dem rückwärtigen Hauseingang führt.

In dem durch den Mittel-Rifalit und den rückwärtigen Flügel gebildeten Mittelbau (Fig. 59 ⁶¹) wurden alle jene Räume der Hochfchule untergebracht, welche allen Abtheilungen derfelben gemeinfam angehören : im Erdgefchofs die Hausmeifterwohnung ; im I. Obergefchofs die Gefchäftszimmer des Directors und des Verwaltungs:Perfonals, fo wie der Conferenz-Saal für den Lehrerrath ; im II. Obergefchofs nach vorn die Aula, unmittelbar über der Haupteingangshalle, und nach rückwärts die Bibliothek mit Lefezimmern. Die fonflige Vertheilung der Räume im Erd- und I. Obergefchofs des Hauptgebäudes find aus den beiden fchon erwähnten Grundriffen zu erfehen ; die Raumanordnung im II. Obergefchofs (Fig. 61) weicht von jener im I. nicht wefentlich ab. Das Hauptgebäude erhielt auf den gröfsten Theil feiner Länge eine Tiefe von nur 13,30 m, welche von blofs einer Reihe von Hör- und Uebungsfälen und dem Längsgange eingenommen wird; im Intereffe thunlichfter Helligkeit zeigen die Façaden fehr hohe und breite Fenfter-öffnungen. Im füdlichen Nebengebäude ifl das chemifche Inflitut nebfl zugehörigen Dienflwohnungen etc. untergebracht ; im nördlichen Nebengebäude befinden fich die Unterrichts- und Sammlungsräume der mechanifch-technifchen Abtheilung, fo wie für Mineralogie und Geognofie.

⁶¹) Nach : Allg. Bauz. 1872, Bl. 5, 6.

®2) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1872, Bl. 7 u. 12.

Techn.

Hochfchule

zu

München.

II

a

jgpww

Fig- 59-

s

||mmxxi|    SöööööQüSöQÖ

s

r

4M

[JjggggggggggglT

lüiag^llPBoayBniliiiigisaiapBgBölllÜBiJlllgBgBeillPi

I

ä

JL

—œssssî

¥

¥

' ;

r

H

M

a

?

J,

1ILJ1

Sl'ü AUSIMCIIS LUDOVIC! U HAVAH1AL KI^Is K\S ITii ■. i 1 M , .

Œ

□

H

1

i

T-

TS“

Bra

a

:;r_L

M

hliÎLiA

a

w

3

fc=H

C

r.

C

.

3E=

7 . t-

r

BS

•~ir~ji. "jn-irirr-Vn_FFtP

s

1i. '13*3'

1:250

8    9    10 1f 12    13

(—¹—I—'—I—¹—I

SHi

ri

*    9 S t £ Z V

Mittelbau ⁶²).

jssaaa-

RH :

Jl

~t=—

JL

ö

m

mm-m

y^f.

¥

JL

O

rr

Fig. 6i.

Fig. 6o.

□ □□□□□

□ □□□□□

1,

D==l

^>Tl

sxy

I R'

Jx|

[X

XJ

><

t<

rTŁ’

tmfc

l><

|><

|X

IX

l><

|x ——,

SV

><

I. Obergefchofs.

1:1000

IT. Obergefchofs.

IXk

\J

Arch.: v. Neureuther.

O__

8—

S--

mtwti

f2?T

□i

K#

ïï> ,r> :

Oi

tes

II

(r

:r

' V:

«§!

•j

Si

r^Ml:

tv|

w%*S

ic:x

i;

IX-' P¹" ^

f' • ] ¹⁼¹ I

jXÏ c=di ÏXlla

|X?

□a

Fig. 62.

... jipSS

iiîn.nr

r-as

f!

r!

i¹

XX,

>;

Erdgefchofs.

Technifche Hochfchule zu München⁰¹).

Xi

|Xl]

oxî □□!

[X

□0|

MiM#*

Sîk^

nxj

r.

ra ,D

f    îx

.i

T**! i

31 jm

éSvSî

K*

CD

fgfj

P IP ! o U 0 ffl H

. A JŁ JH, .

Die Höhe der Hörfäle beträgt im Erdgefchofs 4,70 m, im I. Obergefchofs 4,96 m und im II. Ober-gefchofs 4,78 m im Lichten; nur die Hörfäle für Phyfik, Mafchinenkunde und Experimental-Chemie (mit anfteigenden Sitzreihen) wurden 5,43 bis 5,63 m hoch angelegt ; bei den zwei erfteren wurde dies durch Tieferlegung des Fufsbodens, beim letzteren durch Höherlegung der Decke bewirkt.

Die Erwärmung fämmtlicher Räume, einfchl. der Gänge, Vorplätze, Treppen, Aborte etc., gefchieht durch Feuerluftheizung; 12 im Kellergefchofs aufgeflellte Oefen dienen diefem Zwecke. In den Gängen aller Gefchoffe find Waffer-Zapfhähne vorhanden. Die Haupt- und Seitentreppen des Hauptgebäudes find aus Granit, die Treppen der Nebengebäude aus Sandftein hergellt.

Die nach aufsen gekehrten Fronten des Gebäudes (auf eine Gefammtlänge von 310,so m) find auf die ganze Höhe des Erdgefchoffes fammt Sockel mit Granitquadern, theils aus Oberfranken, theils aus Nieder-Bayern bezogen, verkleidet; an den Obergefchoffen wurden die Fenfterbrüftungen, Gurten, Haupt-

gefimfe, Lifenen und Fenfterein-faffungen aus einem gelblich-weifsen, feinkörnigen Sandflein aus Steinbrüchen von Ober- und Unterfranken gearbeitet ; die zwi-fchen diefen Haufleingliederungen gelegenen glatten Mauerflächen find aus Backfleinen mit Portland-Cementputz hergeftellt. Auf der ganzen Rückfeite erhielten die Backfteinmauern einen Putz aus dem gewöhnlichen, in Oberbayern vorkommenden Cement und auch mit diefem Material gezogene architektonifche Gliederungen.

Der Hauptfchmuck der Vorder-Façade wurde auf den Mittel-Rifalit (Fig. 59°²) vereinigt; da-felbft waren die Motive durch die hierher gelegte Aula gegeben, welche eine gröfsere Höhe und fehr grofse Fenfter erheifchte. Ueber der Attika wird durch

mg,*

Fig. 63.

U ■ ,;p

III

li

nPja

Wsf

Llial

1 1.®I

f;

rJ

¹ .i

23

Hä

Si

jl

ES

plaflifche Gruppen allegorifch angedeutet, wie die Wiffenfchaft Intelligenz und Reichthum verbreitet

igy

Ł.

wÊMâSsam

iÉËHNi

Technifche Hochfchule zu München. — Uebergangsbau⁶²).

den Aberglauben ver-fcheucht und den Frieden erzeugt; im Friefe, welcher fich unter dem Hauptgefimfe auf die ganze Länge des Hauptgebäudes hinzieht , fchliefsen architektonifche

Auffätze, mit Karyatiden und Genien abwechfelnd gefchmückt, kreisrunde Medaillons ein, in wel-die Flächen des Friefes zwifchen

chen die Portraitköpfe berühmter Gelehrten und Künftler fich befinden ; den Auffätzen find mit farbigen Terracotta-Plättchen ausgefüllt. An den nördlichen und weltlichen Façaden

der beiden Seitengebäude befinden fich Sgraffito-Malereien.

Die kiinftlerifche Ausflattung des Inneren erftreckt fich, aufser dem Empfangszimmer des Directors und dem Conferenz-Saal, auf die Haupteingangshalle, die Haupttreppenhäufer nebft Flurgängen (fiehe die fchon angezogene Tafel in Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches«) und die Aula.

Der Harke Befuch der Hochfchule zu Ende der fiebenziger Jahre hat die Herftellung von Anbauten auf dem hinter dem Hauptgebäude gelegenen freien Platze veranlafft technifchen Laboratorium dienend, zum Theile für Zeichenfäle etc. beftimmt⁶³).

zum Theile dem mechanifch-

63) Nach: Allg. Bauz. 1872, S. 22.

OO

Geht man bezüglich der Grundrifsformen einen Schritt weiter, fo kommt man zu Anlagen mit zwei allfeitig eingefchloffenen Höfen. Als erftes Beifpiel hierfür diene das 1872 —75 von Heyn errichtete Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden.

Diefes Haus ift, wie der Lageplan in Fig. 64 zeigt, mit feiner Hauptfront nach dem Bismarck-Platz gerichtet und wird feitlich von der Sedan- und der Reichsftrafse begrenzt ; nach rückwärts ift zunächft ein grofses freies Grundltück für künftige Erweiterungen vorgefehen, und im Hintergründe deffelben, mit einer gegen die Schnorr-Strafse gerichteten Längsfront, ift das chemifche Inftitut errichtet. Die ganze, den genannten 4 Strafsen eingefchloffene Grundfläche mifft 17 840 üm-

Wie ein Blick auf die beiden Grundriffe in Fig. 67 u. 68 ⁶⁴) lehrt, ift der zwifchen den beiden Höfen gelegene Bau für das Treppenhaus und die anfchliefsenden Gänge verwendet; in der Fortfetzung diefes Mittelbaues ift nach vorn zu im Erdgefchofs die Flurhalle, in den beiden Obergefchoffen die Aula mit Vorplatz gelegen. In dem nach Norden gerichteten Vorderbau wurde eine möglichft grofse Zahl von Conftructions- und Zeichenfälen untergebracht; die übrigen Lehrräume, die Bibliothek, die Gefchäftsräume etc. wurden zum Theile in den beiden Seitenflügeln, zum Theile im Hinterbau angeordnet. Bei der Vertheilung der Lehrräume wurde der Grundfatz feft gehalten, die zu einer und derfelben Fachfchule gehörigen Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle und Sammlungsräume thunlichft im Zufammenhange anzuordnen. Diefen Zufammenhang und die Bedeutung der einzelnen Räume zeigen die beiden erwähnten Grundriffe, und es fei zu denfelben nur bemerkt, dafs im Vorderbau des I. Ober-gefchoffes, aufser der Aula, die Räume für die Hochbau-Abtheilung, feitlich links die techno-logifche Sammlung, im Erdgefchofs links die Räume der mechanifchen Sammlung, rechts die Säle für darftellende Geometrie etc. liegen ; die Phyfik nimmt die rückwärtige rechte Ecke von der Durchfahrt bis zum Mittelbau ein.

Das II. Obergefchofs hat eine ähnliche Raum-vertheilung, wie das I. und enthält vorzugsweife die Räume der Ingenieur-Abtheilung. Die Gefchofshöhen betragen im Erdgefchofs 5,4 m, im I. und II. Obergefchofs bezw. 5,3 und 5,2 m.

Im Sockelgefchofs find die Wohnungen des Haus-Infpectors und eines Aufwärters, mehrere Experimentir- und Kellerräume, fo wie die Lüftungs- und Heizungs-Einrichtungen, von denen fchon in Art. 68 (S. 76) die Rede war, enthalten.

Techn.

Hochfchule

zu

Dresden.

von

Stras s e

S p rl a n

Fig. 64.

Schnorr. — Strass, e

lato

,rat oriumr.

pi

I—

i£

P-J

auj3t-

H"

Gelânde

f-1

|H

ft eiciisst ra ss e

Bismarck-Platz

1:2500

10    20    30    4-0    50    60 ro 20    90

J_!_I_I_I__!_l_I____1

Technifche Hochfchule zu Dresden. — Lageplan⁶⁴).

Vom Bismarck-Platze aus führt zunächft eine Freitreppe zu der offenen Vorhalle des Haufes und von da in die geräumige, 6,6 ra hohe Flurhalle. In der Richtung der Haupttreppe des Gebäudes fchliefst fleh das Haupttreppenhaus in der Weife an, dafs man von unten aus bis zum II. Obergefchofs mit einem Blick den ganzen Verlauf der mehrfach getheilten, mit offenen Gängen umgebenen grofsen Haupttreppe überfehen kann (Fig. 65 e5). Die Decken des Treppenhaufes, von denen die vordere mit einer grofsen Kehle und Deckenlicht verfehen erfcheint, find in reicher Stückarbeit und farbig ausgeführt; auch die Wände mit Pilafter-Stellungen wurden entfprechend farbig gehalten. Nach den feitlichen Gängen öffnet fleh das Treppenhaus in Arcaden, welche nach verfchiedenen Richtungen Durchblicke gewähren; auf den Ruheplätzen erheben fleh Candelaber.

⁶⁴)    Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192 — ferner: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875 — endlich: Bauten und Entwürfe, herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Bl. 34.

⁶⁵)    Nach den von Herrn Baurath Profeflor Heyn, gütigft überladenen Zeichnungen.

Il L-

eo*=

Schnitt

nach der Hauptaxe®⁵).

EZ

(CZ

tuOS

ni—'1

■I

Fig. 6s.

i|E_

\c

Ti

i./’

Ns.

15

10

a⁻

icrn

:4D

sa

Îf500

'99 #Sïj1

10 987654321 0

JT

lk

i.’

fîl

“"i

g^f-PMÿjf

Mêw

'R T\ £ -

•H

lü

~~~ j

HBg '* ¹ •    ¹

WM

Ï3

âlMJ

ST-

śf-

! la

i jüd I

JHLL

1B&5

Si?

ri

ëL

lia

tell

tnj

wm

JyïïEr § -« m

HHëi

*__■ J

an

À ..

:l II I

ï:

Ig|

V. ’

Si

"H ' ■

iys

HJ

¹ Iwp

■i

N?

! '|3Î ifes^ï faarogM^I

iŁplli

finvEC

fluS

il

%“““i ;•

Ml—i r

__

i; ■

l

iiüi

ins

Façade gegen den Bismarck-Platz⁶⁵).

■i

m

«in

en

B-i

B11 PEfs!;

1 *_£J‘ i J Ti" ■ '1 Müsli

! flr

'.rçjffn

HPiKfl

yr :

j»*««

liai te

CQ

Prof

afes-

-jpn

Prof

Vesipiij

Lesezimm.

Fig. 68.

Confer enz-Zj yDiredarn Exp

Hochb au

Ix

Aula

I. Obergefchofs.

Prof

flechn

Dep.

■■

Samml

Hochbau

■wOS

Mech-

Tech

Samml

H 0 chb du-

Samml

07

30

Arch. :

Heyti.

1:1000

20

2-

Hörsaal

Physika]

Sanüung

laTstell

ieometrif

■I

lorsail

0 Z V 9 8 04

Technifche Hochfchule zu Dresden⁶⁴).

H ö r s a al

Fig. 67.

teotanrnSairi]

XE

§*■1

LX

xlxlxlxlx

'y'\

JliN

XX

Erdgefchofs.

S äl e

MascMner-Bau

laschinenS

Prof

Masten-1 jSamJung

rhrfessor □

Dip

laschiu

laschinen

Aufser diefer Haupttreppenanlage find im Vorderbau noch 2 grofse Nebentreppen, fo wie im rückwärtigen Querbau eine die Sammlungen unter fich verbindende Nebentreppe vorhanden.

Von der nach dem I. Obergefchofs führenden Haupttreppe gelangt man in die Vorhalle der Aula mit reich caffet-tirter Decke. Die daran ftofsende, durch beide Obergefchoffe reichende Aula ift 20,7 ra lang, 12,5 m tief und 11,5 ra hoch. Die Wände find im unteren Theile durch Pilafler, im oberen durch hermenartige Karyatiden in Felder getheilt, von denen an der Rückwand 3 der oberen nach dem Orchefter, an den beiden fchmalen Wänden die mittleren nach Logen-Zimmern hin geöffnet find. Die Decke enthält drei quadratifche Hauptfelder, die durch reich gegliedertes Gebälk von einander getrennt und mit Stuck- und farbiger Ornamentik ausgeftattet find.

Auf der Plattform des Daches über dem rückwärtigen Querbau ift eine Anzahl maffiv fundirter Poftamente für geodätifche Zwecke, inmitten diefer Plattform aber ein kleines aftrono-mifches Obfervatorium, mit drehbar eingerichtetem Gehäufe, angeordnet worden.

Für Gas- und Wafferleitung ift reichlich geforgt, eben fo bezüglich der Entwäfferungs-Anlagen ; auch mehrere elektrifche Signaltelegraphen flehen zur Verfügung. Bei der Einrichtung der Aborte und Piffoirs ift das Süvern-Röber’fche Desinfections-Syftem ⁶⁶) in Anwendung gekommen.

Die Haupt-Façade (Fig. 66 ⁶⁵) hat eine der inneren Raumanordnung ent-fprechende Geftaltung erhalten. Sie ift 96,o m lang, im mittleren Theile 21,1 m, in den Zwifchenbauten und den Eck-Rifaliten 19,5™ (von Strafsendecke bis Oberkante Hauptgefims) hoch. Bei der Maffenvertheilung war der leitende Gedanke der : die angedeutete innere Raumanordnung, z. B. die in allen Gefchoffen fich wiederholende Anordnung der grofsen 3-fenftrigen Con-ftructions-Säle mit daneben liegenden kleineren Zimmern, zum Ausdruck zu bringen. Der Mittel-Rifalit, welcher

66) Siehe Theil III, Bd. 5 diefes »Handbuches«, Art. 451 (S. 352).

74-

Techn.

Hochfchule

zu

Zürich.

90

Flurhalle und Aula enthält, ift in feinem oberen Theile mit figürlich-plaftifchem Schmuck verziert ; die auf den Frontons im Fenfler fitzenden fechs weiblichen Figuren Hellen die 6 Hauptrichtungen (Fachabtheilungen) der technifchen Hochfchule allegorifch dar; die zwifchen diefen Figuren liegenden Friefe verfinnbildlichen dagegen die wiffenfchaftliche und praktifche Thätigkeit des Technikers.

Die Baukoften haben i 923 500 Mark betragen; die überbaute Grundfläche mifft 4194üm und der Rauminhalt des Haufes ca. 84000cbm, fo dafs 1 qm auf 458,60 und 1 cbm auf nahezu 23 Mark zu flehen kommt⁶⁴).

Die gleiche Grundrifsform hat im Allgemeinen das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich erhalten, welches 1859—64 von Semper ausgeführt worden ift.

Als Bauplatz diente ein Plateau des Zürich-Berges, auf welchem das Haus, hoch über der Stadt gelegen, diefelbe beherrfcht. Hier entwickelt fleh daffelbe in einem Rechteck von 127,20 X 76,05 m, drei-gefchofflg, zwei Obergefchoffe über einem mächtigen Ruftik-Erdgefchofs, die Langfeiten gegen Well und Oft gewendet ; der füdöftliche Flügel dient der Univerfität.

Die Weftfront, welche der Stadt zugekehrt ift, wurde als Hauptfaçade behandelt und derfelben im Mittelbau (Fig. 70 ⁶⁷), in welchen die der räumlichen Ausdehnung und inneren Bedeutung nach wichtigften

Räumlichkeiten verlegt wurden und der defshalb gleichfam als Inbegriff des ganzen Bauwerkes heraustritt, ein idealer Kern von fprechendem Ausdruck und impofanter Wirkung verliehen. Ueber einem in mächtiger Ruftika ausgeführten Portalbau, der zu der grofsen Eingangshalle, den Haupttreppen und dem Antiken-Saal (Gyps-Mufeum) führt, und über dem Zwifchengefchofs, welches den Verfammlungsfaal des fchweizerifchen Schulrathes enthält, liegt die dem Polytechnikum und der Univerfität gemeinfame, im Lichten 9m hohe Aula, welche, mit drei mächtigen Rundbogen zwifchen gekuppelten korinthifchen Säulen fich öffnend, die Krönung des Mittelbaues bildet. Das im Erd- und Obergefchofs an-gefchlagene Motiv, weite, von Säulen oder Pilaftern umfaffte Oeffnungen mit kleinen rundbogigen Fenftern oder Nifchen dazwifchen, kehrt an allen Haupttheilen des Baues wieder und fteigert fich in der Aula zur reichften Wirkung. Was aber die ganze Vorderfeite befonders reizvoll erfcheinen läfft, find die Höhenunterfchiede, die Semper, durch das von Oft nach Weft abfallende Terrain veranlafft, derart ordnet, dafs er die Höhe des örtlichen Niveaus um das Gebäude herum bis nahe an den Mittelbau der Weftfeite mittels Terraffen führt, diefen Mittelbau aber auf die im weltlichen Niveau tiefer liegende Strafse vor dem Polytechnikum hinabführt, fo dafs derfelbe von den höheren Terraffen auf das glücklichfte flankirt wird. Eine Freitreppe in der ganzen Breite des Portalbaues ift diefein vorgelegt; auch von den Terraffen führen Treppen auf Strafsenhöhe hinunter, mit der Portaltreppe auf gleicher Fläche mündend.

Fig. 69.

,&yps-.

Museum

■ *

a    b =

Eingangs -

"Halle"

Polytechnikum zu Zürich. Mittelbau. — VlOOO n. Gr.

Auch im Inneren des Mittelbaues (Fig. 69) ift eine äufserft an-fprechende Wirkung erzielt. Die 8,1 m hohe Eingangshalle, die der Bodengeftaltung entfprechend aufwärts führenden Stufen, die Treppenhalle mit der Perfpective nach den Flurgängen rechts und links, die Durchficht nach dem Obergefchofs und weiterhin das 7,9 m hohe Mufeum der Antiken, welches, die beiden Höfe trennend, die öftliche mit der weltlichen Flurhalle verbindet, find zu einem grofsartigen Ganzen von feltener Raumfchönheit geftaltet.

Vereinigte indefs Semper, in weifem Haushalten, vor Allem im weltlichen Mittelbau die architek-tonifche Wirkung, um hier den idealen Inhalt der ganzen Anlage mit allem Nachdruck zum Ausdruck zu bringen, fo will es doch fcheinen, als ob die anftofsenden Flügel etwas zu ftiefmütterlich behandelt worden wären⁶⁸); dies hat indefs feinen Grund darin, dafs die Vorfchläge Semper's bezüglich diefer Flügelbauten nicht angenommen wurden.

Aufser den beiden Eingängen an der Weft- und Oftfeite find auch an den beiden anderen Fronten Eingänge angeordnet; der Eingang an der Südfeite ift ausfchliefslich für die Univerfität beftimmt und defshalb reicher gehalten, als die Eingänge an der Nord- und Oftfeite; die Nord-Façade ift mit Sgraffito-Malereien gefchmückt. — Die Gefammtbaukoften haben rund 2 Mill. Mark (= 2 V2 Mill. Francs) betragen.

⁶⁷) Aus: Lipsius, C. Gottfried Semper in feiner Bedeutung als Architekt. Berlin 1880. S. 68. 6S) Nach ebendaf., S. 66 u. ff.

9i

Ein drittes Beifpiel für die in Rede flehende Grundrifsform liefert das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Lemberg, welches 1873—77 nach den Entwürfen v. Zachariewicz s errichtet worden ift.

Der zwifchen den beiden Höfen gelegene Mittelbau enthält auch hier die Eingangshallen, das Haupttreppenhaus und die Aula; eben fo find zu beiden Seiten der Haupttreppe Gänge angeordnet, die

75-

Techn.

Hochfchule

zu

Lemberg.

Fig. 70.

{P

ZpZI

fcj

Ni

jN*

UjsJ

gg:

31

$1

mm

■***

v’l

ii

!' I

fe

■H

B|

MB

IJpj

=5

P*

Irais

ail

il

I L._

px*

unis

IH-

ai

à2\

! 411 Mmrm

hiiI

■kSIR

^ïiii

'».il ';

s II®

[™J

P:

Bc

=0|

m

’M'ti

d=d(

jê:

(ïï

mm

Z'

:1i

if

U<

jg

^ ,j ;:')j

S3

illUMZlL

gg

=ś

1 m.

fcJ

IM

Mittelbau ⁶⁷).

Polytechnikum zu Zürich. — Arch. : Semper.

indefs nicht unmittelbar an die beiden Höfe ftofsen ; vielmehr begrenzt an diefer Seite jeden der beiden Gänge eine Flucht von Räumen (darunter auch Nebentreppen und Aborte), welche ihr Licht von den genannten zwei Höfen empfangen. Die fraglichen Gänge werden im vorderen Theile von der Haupttreppe her, im rückwärtigen durch einen befonderen Lichthof beleuchtet.

¹

)    Ueber diefen Wettbewerb fiehe :

Fischer. Konkurrenz zur Erlangung von Projekten für die Heizung und Lüftung des neuen Polytechnikum in Berlin. Zeitfchr. d. Arch.- und Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 18.

²

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 419.

59)    Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 6 u. Bl. 2, 3.

³

Nach: Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchea Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bl. 4 Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Im Uebrigen werden die beiden grofsen Höfe ringsum von Gängen eingefchloffen, und von letzteren

76.

Techn.

Hochfchule

zu

Budapeft.

77-

Techn.

Hochfchule

zu

9²

find fämmtliche an den 4 Fronten angeordnete Räume erreichbar; die Pläne des Haufes find in der unten genannten Quelle ⁶⁹) zu finden. Die Hauptfront ift gegen den Sapieha-V\aXz gerichtet ; das zugehörige chemifche Inftitut ift hinter dem Hauptgebäude, in gleicher Axe mit diefem, errichtet und liegt mit feiner Vorder-Façade gegen den St. Georgs-Platz. Das Hauptgebäude ift, von den Kellerräumen abgefehen, dreigefchoffig; über demfelben ift, oberhalb des Daches, ein kleines Obfervatorium mit Drehkuppel erbaut worden.

Berlin-

Charlottenburg.

Die gefammten Baukoften haben 2 486 732 Mark (= 1 243 366 Gulden) betragen ; hierin find die Koften für Ausrodung und Ebnung des Grundftückes, für Herftellung der Gartenanlage und Wege, für Bauleitung etc. mit inbegriffen.

Zu den Anlagen mit zwei ringsum eingefchloffenen Höfen gehört auch das Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft; es unterfcheidet fich indefs diefes Gebäude von den in Art. 73 bis 75 vorgeführten dadurch, dafs der eine der beiden Höfe nicht durch einen zum Haufe gehörigen Flügelbau, fondera durch Nachbargebäude ab-gefchloffen wird. Das Bauwerk wurde 1880—82 nach den Plänen SteindCs ausgeführt.

Das Hauptgebäude des Jofefs-Polytechnikums ift mit feiner Hauptfaçade nach dem Mufeums-Ring gerichtet; die beiden anderen Fronten flehen an der Eßerhazy-GaKe und gleichfalls am Mufeums-Ring. Das Haus befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs ; die Gefchofshöhen (von Fufsboden zu Fufs-boden gemeffen) find: im Sockelgefchofs 4,25 m, Erdgefchofs 5,70 m, I. und II. Obergefchofs 5,37™. Den Verkehr im Gebäude vermitteln 2 Haupttreppen, 2 Dienfttreppen, eine Treppe für das Obfervatorium, zahlreiche eiferne Wendeltreppen , welche die einzelnen Räume verfchiedener Gefchoffe mit einander verbinden, 2 Aufzüge und die um den einen Haupthof herumlaufenden, 2,53 m breiten Gänge. Das Haus bedeckt eine Grundfläche von 3435 üm; Pläne deffelben befinden fich in der unten genannten, aus Anlafs der Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens zu Berlin 1882 erfchienenen Schrift⁷⁰). Die Hauptfaçade ift in den Formen der italienifchen Renaiffance ausgebildet und mit farbigen Schlemmziegeln verkleidet. Die Sockel, Säulen, Architrave und Gefimfe find aus Kalafcer und Süttöer-Stein, der reiche Schmuck der Façade aus Majolika hergeftellt.

Zum Polytechnikum gehören ferner ein zweigefchoffiger an der Eßerhazy-Gaffe gelegener Pavillon, . welcher die Lehrftühle für Phyfik und Chemie beherbergt, und das alte ebenerdige Gebäude, worin der Lehrfaal für Zoologie untergebracht ift. Die Gefammtbaukoften beliefen fich, einfchl. der erften Einrichtung, auf 1700000 Mark (= 850000 Gulden⁷¹).

Ift die Zahl der Studirenden, für welche das Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule errichtet werden foll, eine befonders grofse, fo werden Anlagen mit nur zwei Höfen nicht mehr anwendbar, vielmehr Grundrifsformen mit einer gröfseren Anzahl von Höfen zu wählen fein, es fei denn, dafs man fich für eine in geeigneter Weife verbundene Gebäudegruppe entfcheidet. Als grofsartiges Beifpiel diefer Art ift die für einen Befuch von 2000 Studirenden geplante technifche Hochfchule zu Charlottenburg bei Berlin, 1878—84 erbaut, zu nennen; diefelbe ift fowohl in ihrem Hauptgebäude, als auch in ihrem Bau für das chemifche Inftitut das bedeutendfte und auch am reichften geftaltete Bauwerk unter fämmtlichen technifchen Hoch-fchulen Deutfchlands. Der urfprüngliche Entwurf ift von Lticae ; nach deffen Tode übernahm Hitzig die Façaden-Ausbildung, welchem, als auch diefer Meifter durch den Tod abberufen wurde, Rafchdorff für die Vollendung des Hauptgebäudes und für die Erbauung des chemifchen Inftitutes folgte; die Ausführung war Stüve und Koch übertragen; aufserdem wirkten an der Ausfchmückung derfelben eine gröfsere Zahl hervorragender Künftler mit.

Zur Erbauung des in Rede flehenden Haufes wurde das an der Berliner Strafse gelegene, 760ha grofse Grundftück des Hippodroms zu Charlottenburg gewählt. Wie der Lageplan in Fig. 71 ⁷²) zeigt, ift das Hauptgebäude an die Vorderfeite diefes Grundftückes, mit der Hauptfront fall genau nach Norden,

⁶⁹) Nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 70.

TO) Ney, B. u. V. Wartha, Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft. Eudapeft 1882.

⁷¹)    Siehe auch: Orszagh, A. Budapeft’s Oeffentliche Bauten 1868—1882. Budapeft 1884. S. 124.

⁷²)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 157.

gelegt und möglichft nach Welten gerückt, um nach Often hin Raum für das chemifche Inftitut zu gewinnen. Das Keffelhaus fand feinen Platz an der füdöftlichen Ecke, während die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt zwifchen diefem und dem Laboratorium angeordnet wurde ; ein durch dichtes Strauchwerk ziemlich verdecktes niedriges Bauwerk vor der Mitte der Rückfeite des Hauptgebäudes beherbergt die Lüftungsvorrichtungen für daffelbe (fiehe hierüber Art. 68, S. 77) und die Dampfmafchine.

Vom Hauptgebäude find in Fig. 72 u. 73 7S) die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Ober-gefchoffes hier wiedergegeben. Diefes 227,82 m lange und 89,75 m tiefe, viergefchoffige Haus umfchliefst 5 quadratifche Höfe von ziemlich gleichen, rund 23m im Geviert betragenden Abmeffungen. Während die 4 äufseren, ebenerdig gelegenen Höfe Luft und Licht den fie umgebenden Flurgängen des Gebäudes frei zuführen, ift der mittelfte mit farbiger Glasdecke verfehen und fein Fufsboden fo erhöht, dafs unter demfelben noch fämmtliche Heizkammern Platz finden konnten. Man betritt denfelben von der an der Vorderfront gelegenen Eingangshalle aus, an welche fich rechts und links die beiden durch grofse Schau-fenfter abgetrennten Sammlungsräume (Theile des Gyps-Muleums und der technologifchen Sammlung enthaltend) lehnen. Die den Glashof in 3 Gefchoffen rings umfchliefsenden, 3,5 m weiten Säulenhallen, die

Fig. 71.

°o

-SA

Km

Sr.

ddl

m in

mmmm.

Ha

Ski

mm

■a X

)t-HGe

de

mm

ti

IS

mW

Si

ii <i 0- ö» 3 3    I « o ü <5 4* -J ił W O O A

<3 o ^ « 'S .‘> 0/    1 o ^ <0 a iîusssafl

X 4 4>    oööü i?. o

B erltreeT Strasse

l:4OO0

'200

100 90 80 70 B0 50 40 30 20 10 0

Fl¹11 fi fi 11111111111

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Lageplan ⁷²).

100

300“

freien Durchfichten in die daran ftofsenden, etwa 7,3m breiten Treppenhäufer geflalten jenen zu einem Empfangs- und Feftraume, wie er von gleicher Grofsartigkeit in neueren Gebäuden nur feiten gefunden wird. (Siehe den Schnitt in Fig. 52, S. 69.)

Die 4 offenen Höfe find durch Ein-, bezw. Durchfahrten von den Seitenfronten aus zugänglich ; aufserdem können noch 2 kleinere Flure, an der Hinterfront und unmittelbar an den beiden Haupttreppen gelegen, als Ein- und Ausgang benutzt werden. Die ganze Geftaltung des Grundriffes ift äufserft klar und überfichtlich, eben fo die Lage und Anordnung der Treppen fehr glücklich getroffen und defshalb ihre Zahl verhältnifsmäfsig nur gering. Die beiden Haupttreppen (Zwillingstreppen¹ 2) vermitteln den Verkehr in der Nähe des Mittelbaues, 2 dreiarmige Nebentreppen, an den Enden des vorderen Längs-

......1-

....a..

TrpT.

mà

jri"

* • * *

îTf,

’«u

-t-

.y?_____»...

TUT

jJi£

II...

t-

-I-

.....iâ...

rd H

Hors aąl..

g<gr^g=g

t'

V» Warmluft-Zuführung.

□ Luft-Ab fuhrong

Dampfzufvüirunq za den Ocfcn..

•I......I

f.....£

biïïisi

S.....:

i-

Q.

*■

Professor-

Zimmer

NS

*d)"

ili

Uonferenz-i

* * -i

[•

S--

aj|

Fig. 72.

•CO

w*

liXii/

r€#J

id

<!

KÏ

I. Obergefchofs.

8—

1:1000

8—

e--

TTT1

sajoj^

S

co

*3

(d

LÏ

„1.

ri.....:§§

roiittel

trt":

¹ 3> ■

chjitekjen.

l--i-

m*

~M......j

©I

"T

!h

ê|.....j--"

•—co

F-

L-v.....i

Xi

-H?

CT

P~4

_jL

jj± Ansguca mit Wasserhahn

j=l Da.mpfhii3zkDrper

Eiserne Träger

L%if

'"I

.....jr

Z ni. che ii-

xrfuv

Schiffbau'

5$ ia! 3,s

Lehrmittel.

ir

■Arçhite

fi

''I i

Uebunga-I

für

ii

II

CO.

1 =?

-f........T

r Di

I......?

Lbepwie^eiv

1.....1

I.....:

« y

i.....:

nr

■fi......i.....

.....!.....

tfóms i u .kafle roip

CD War nüuft-Zuführung.

O Luft-Abführung.

t- Dampfzuführung au don Üefen,

JH

/X

... |...

............

//

l-i-M

"T

S"

’jtu oraast\jq

mania Unir

Fig- 73-

,P

II

® Glasbcjieckier

Erdgefchofs.

cl

pf

tpuAg

Ir

XäinÄLuhg

il

Oï

i.....ry

!..

...i.

s....

■g

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ⁷³).

Arch. : Lucae, Hitzig ćr Ra/chdorff.

4-

I-!

. R°r?*ąŁ

h,

.xJtJ

lh

’.....fi.....t.....

"-j-«......

.J.....

...3.....

(O

..il......

ir.. : .r

■f.......

'j-

__Hisel

• aeoioii^ioTUüarea

.....jS......

4_

-------çg'ZT.---------■

I¹

.........£..........

•§ '

Modell-

«p

11

üebungs-

lis U

• »»--

---------;6S‘Ç5---

LPi

---S6S‘Ç2- - - -

ri

;.l

tjm—i

l.i

ganges und neben den feitlichen Eingängen gelegen, den der Flügelbauten. Aufser diefen find noch 2 kleinere Dienfltreppen mit anftofsenden Aufzügen an den hinteren Längsgängen, welche auch die Dachräume zugänglich machen, vorhanden.

Die Beftimmung und Vertheilung der verfchiedenen Räume ift aus den beiden gedachten Grundriffen zu entnehmen. In dem äufserlich durch reichere Architektur hervorgehobenen Mittelbau find aufser den Verwaltungsräumen und einigen Hörfälen hauptfächlich die Eingangshalle, der Glashof mit den Haupttreppen , im I. Obergefchofs die Aula mit den anliegenden Sitzungsfälen, im II. Obergefchofs der grofse Lefefaal und die Bücher-fammlung enthalten ; in den Flügelbauten liegen die Lehr- und Sammlungsräume, und zwar derart, dafs den Conftructions- und Zeichenfälen vor Allem die Nord-, Oft- und Weftfeite, den Sammlungsfälen die Südfeite angewiefen ift, die Hörfäle aber zumeift in den Zwifchenbauten Platz finden, welche je 2 offene Höfe von einander trennen ; durch letztere Anordnung war es möglich, den 14,6 m langen und 13,3 ¹¹¹ breiten, für ca. 200 Zuhörer beftimmten Hörfälen von rechts und links Licht zuzuführen.

Im Sockelgefchofs find die Wohnungen für den Hausinfpector, für Hausdiener, Pförtner etc., der Reftaurant für die Studiren-den, Räume für Bildhauer-Ateliers, für die geodätifche und phyfikalifche Abtheilung, für Laboratorien, für die mineralogifche Sammlung und einige Hörfäle untergebracht.

Den einzelnen Gefchoffen wurden folgende Höhen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) gegeben: dem Sockelgefchofs 5,30 m, dem Erdgefchofs 6,25 m, dem I. Obergefchofs 6,50m und dem II. Obergefchofs 5,80 m.

grofsen Hörfäle wurde noch dadurch etwas bedeutender geftaltet, dafs man die im Erdgefchofs gelegenen möglichft weit in das Sockelgefchofs eingefenkt, die im II. Obergefchofs befindlichen dagegen höher in den Dachraum hineingebaut hat.

Die Aborte und Piffoirs find in 4 Gruppen' je zur Seite des rückwärtigen Mittelbaues und der feitlichen Treppenhäufer angeordnet.

Während die Flure und Treppenhäufer fämmtlich überwölbt find, haben alle übrigen Räume geputzte Balkendecken auf genieteten eifernen Blechträgern erhalten, welche letzteren in den beiden mittleren Gefchoffen umkleidet und geputzt find; die Deckenbalken des II. Obergefchoffes ruhen auf Hängewerksbindern der durchweg hölzernen Dächer, welche mit Zinkwellenblech eingedeckt find. Alle Sammlungsräume haben einfache, die Lehrräume Doppelfenfter erhalten. Das Glasdach über dem mittleren Hofe ift als Zeltdach aus Eifen conftruirt und daran die untere Glasdecke angehängt ; dicht über der letzteren liegt noch eine zweite aus gewöhnlichem Doppelglas in Kitt, um Staub und Schmutz von der erfteren abzuhalten. Der Fufsboden der Flure ift mit Solenhofer Kalkfteinfliefen, der aller Lehr- und Sammlungsräume mit fchmalen Kiefernholzdielen belegt; der Fufsboden

rite

!i HU

5p

20

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Mittelbau 7:>).

jpiüjl

!..

j-

■ff-L

T;

■®yll

BffeHi

Hh

ifi©

s»

ter

Pl

ff

N°|

iu

!b

pp

fr

70

ff

ff!

I;: fgg

H6>

[lÉi

tfefi

M

n rrrab

nii j

rrrro

Die Höhe der eben erwähnten

-ff 3

tfl

il

Wmm II Mail fiii

>-

der Eingangshalle ift aus Platten von rouge fleuri und Seitenberger Marmor hergeftellt ; im Glashof ift derfelbe von rothen und weifsen Marmorplatten gebildet.

Die Lehr- und Sammlungsräume find, ihrem Zweck entfprechend, fehr einfach ausgeftattet, die Wände bis zu einer in Höhe der Fenfterbrüftungen angebrachten profilirten Holzleille in Oelfarbe, darüber durchweg glatt — wie auch die Decken — in Leimfarbe geftrichen. Gröfserer Reichthum ift nur bei den Repräfentations-Räumen entfaltet. So ftittzen fich (fiehe Fig. 52, S. 69) die mit Stuck verzierten und dunkel gefärbten Kreuzgewölbe der Eingangshalle auf 4 kräftige polirte Säulen aus Oppacher Diorit mit bronzenen Kapitellen und Bafen ; die 96 röthlichen Granitfäulen des Glashofes entflammen den Tjurker Brüchen (Schweden) ; je 2 von ihnen tragen ein ftarkes Architrav- und Gefimsflück von grauem Elzer Sandftein, über welchem fich die geputzten und grau geftrichenen Archivolten verfpannen. Ueber dem weit ausladenden Gefimfe wölbt fich das Deckenlicht, aus verbleitem Kathedralglas hergeftellt, als eine grünliche Fläche, von einem breiten, bunten Friefe umrahmt; die Mitte bildet eine grofse, durchbrochene Zink-Rofette, aus welcher ein Sonnenbrenner herabhängt. Die fteigenden böhmifchen Kappengewölbe der Haupttreppen werden von dunklen, polirten Neufalzaer Granitfäulen getragen; Treppenwangen und Gefimfe find ebenfalls aus diefem Material, die Stufen aus rothem Meifsener Granit hergeftellt.

Der Aula gefchah bereits in Art. 61 (S. 72) Erwähnung; in den zu beiden Seiten derfelben gelegenen Sitzungsfälen find die Wände und Stuckdecken in Oelwachsfarbe geftrichen. Die Decken des Lefefaales und der zwei Lefezimmer der Bibliothek find, Holz-Conftruction nachahmend, in Stuck auf Leinwand hergeftellt und holzartig — eben fo wie die dunkel gehaltenen Wandfelder — in Oelwachsfarbe geftrichen ; hohe Wandtäfelungen aus Kiefernholz fchützen die Wände gegen Befchädigungen.

Die bedeutende Ausdehnung des Haufes erforderte eine reichere Gliederung des Grundriffes, um der Gefammtanficht von vornherein den einförmigen Charakter zu benehmen. Dem entfprechend wurden die Flügel an den beiden Ecken der Vorderfront um 32,5 m vor diefe vorgezogen und auch dem Mittelbau ein Vorfprung von 13,0 m gegeben. Letzterer (Fig. 74 ⁷⁵) erhielt eine befonders kräftige Gliederung und einen äufserft mannigfaltigen Wechfel in den zur Verblendung benutzten Haufteinen. Reicher bildlicher und ornamentaler Schmuck dehnt fich nicht nur auf den Mittelbau, fondern auch auf die beiden Eckbauten aus. Die den erfteren bekrönende Attika zeigt in 11 grofsen Flachbildern Darftellungen aus dem Betriebe der technifchen Wiffenfchaften und Klinfte ; die Nifchen im Mittelbau und in den Eckbauten füllen die Statuen berühmter Architekten und Vertreter der exacten und technifchen Wiffenfchaften. Je 6 Gruppen, welche die Wiffenfchaften und Künfte verkörpern, fo wie 4 gleichartige Einzelfiguren find auf der Bruft-lehne der beiden vorderen Eckbauten, fo wie auf der des füdlichen Mittelbaues aufgeftellt.

Die Gefammtanlage der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg war auf 9 300 000 Mark veranfchlagt, von denen jedoch ca. I 150000 Mark erfpart worden find⁷⁶).

Literatur

über »Technifche Hochfchulen«.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

I : Entwürfe zu der neuen Baufchule ⁷⁷).

Heft 20, Nr. 121 — 126 »    25,    » i5i, 152

Flaminius, E. Ueber den Bau des Haufes für die allgemeine Baufchule in Berlin. Allg. Bauz. 1836, S. 3. Notizen über das kaif. königl. polytechnifche Inftitut zu Wien und über die dafür errichteten Gebäude. Allg. Bauz. 1839, S. 197.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme ffecle. Paris 1845 —5°-

Se vol., PI. 354, 333 : École des ponts et chauffées a Paris.

R.EDTENBACHER. Ueber die Entftehung, Entwickelung und den jetzigen Stand der Einrichtungen der polytechnifchen Schule in Karlsruhe. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 79-Hilbig. Bau des Polytechnikums in Riga. Notizbl. d. techn. Ver. zu Riga 1868, S. 19.

École polytechnique de Carlsruhe. Nouv. annales de la conft. 1869, PI. 47—48; 1870, PI. 43—4^-

I⁵) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. . Bauw. 1886, Bl. 21.

7ß) Nach ebendaf., S. 157, 331.

U) In der 1857—58 erfchienenen »Sammlung architektonifcher Entwürfe« von K. F. Schinkel enthalten Bl. 115    122

die Königliche Bau-Akademie zu Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 5. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1871.

Neureuther, G. Die polytechnifche Schule zu München. Allg. Bauz. 1872, S. 22.

Technifche Hochfchule in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219. Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden am 4. November 1875. Dresden 1875. Polytechnikum in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 135.

Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bau-Akademie und Gewerbe-Akademie in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 182, 184. Eidgenöffifches Polytechnikum zu Zürich: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 53. Kgl. Polytechnikum zu Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192.

The technical high fchool, Stockholm. Builder, Bd. 36, S. 240.

Hunaeus. Der Umbau des Welfenfchloffes in Plannover für die technifche Hochfchule, mit einer Einleitung von Launhardt. Hannover 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 31 u. 44 : Polytechnifche Schule in Dresden ; von Heyn.

Der Umbau des Welfenfchloffes für die Technifche Hochfchule (Hannover). Deutfche Bauz. 1879, S. 411. The Polytechnikum, Aix-la-Chapelle. Builder, Bd. 37, S. 45.

Hunaeus u. Launhardt. Der Umbau des Welfenfchloffes zu Hannover für die Technifche Hochfchule.

Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 349; 1880, S. 19.

Godeboeuf. Ecole des ponts et chauffées. Moniteur des architectes 1879, PI. 49 — 50, 57 u. PI. aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin 1878 — 82. 1. Band.

Taf. 34—39 : Königl. technifche Hochfchule in München ; von Neureuther.

Die neue technifche Hochfchule in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

Launhardt. Die Königliche Technifche Hochfchule zu Hannover von 1831 bis 1881. Hannover 1881.

— VII. Das Gebäude der Technifchen Hochfchule.

Zachariewicz, J. v. K. k. technifche Hochfchule in Lemberg. Allg. Bauz. 1881, S. 95.

Ney, B. u. V. Wartha. Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft etc. Budapeft 1882. Stüve. Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 403, 419, 441.

— Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1884.

Hilbig. Das Polytechnikum-Gebäude in Riga. Rigafche Ind.-Ztg. 1883, S. 25.

The polytechnic high-fchool, Charlottenburg. Builder, Bd. 44, S. 774.

Königl. Polytechnikum in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 75.

Das Haus der Technifchen Hochfchule zu Berlin in Charlottenburg. Deutfche Bauz. 1884, S. 533.

Die Technifche Hochfchule in Charlottenburg. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 439.

Der Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 8.

Koch, H. Die Technifche Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 157, 331.

B. Naturwiffenfehaftliehe Inftitute.

Unter Bezugnahme auf Art. i (S. 3) follen unter obiger Ueberfchrift folche Inftitute befprochen werden, welche die doppelte Aufgabe haben, den Zwecken des Unterrichtes in den Naturwiffenfchaften einerfeits und der naturwiffenfchaftlichen Forfchung andererfeits zu dienen; fie find hiernach naturwiffenfehaftliehe Lehr-und Forfchungs-Anftalten.

Den verfchiedenen Zweigen der Naturwiffenfchaft entfprechend, werden fich die nachfolgenden Erörterungen auf die phyfikalifchen, chemifchen, minera-logifchen und geologifchen, botanifchen und zoologifchen Inftitute zu erftrecken haben.

Auch die anatomifchen und die phyfiologifchen Inftitute der medicinifchen Facultäten an den Univerfitäten würden ftreng genommen unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute einzureihen fein; um jedoch die für die medicinifche Facultät erforderlichen Baulichkeiten in einer zufammenhängenden Gruppe zufammen zu faffen, werden jene Inftitute nicht hier, fondern unter C (unter der gemeinlchaft-lichen Ueberfchrift »Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten«) behandelt werden.

Eben fo könnten die aftro-phyfikalifchen, die meteorologifch en und magnetifchen Obfervatorien, die metronomifchen und phyfikalifch-technifchen Anftalten unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute gezählt, felbft die Sternwarten denfelben unmittelbar angefchloffen werden; da indefs bei diefen Anftalten die Methode der wiffenfchaftlichen Arbeit und Forfchung zum Theile eine andere ift, wie bei den früher genannten naturwiffenfchaftlichen Inflituten, fo werden diefelben getrennt, am Sehlufs des vorliegenden Abfchnittes, unter der befonderen Ueberfchrift »Obfervatorien« befprochen werden.

Der doppelten Aufgabe, die ein naturwiffenfchaftliches Inftitut zu erfüllen hat, entfprechend, wird jedes derfelben

1)    Räume für den Unterricht und

2)    Räume für die wiffenfchaftliche Forfchung

zu enthalten haben; eben fo unentbehrlich wie diefe, find aber bei einer folchen Anftalt auch

3)    Räume für die Sammlungen.

Wenn auch diefe Sammlungsräume foeben als unentbehrlich bezeichnet worden find, fo bilden fie doch nicht etwa den Schwerpunkt der ganzen Anftalt; letzteres ift bei den naturwiffenfchaftlichen Mufeen (Mufeen für Naturkunde) der Fall. Obwohl diefe (fo wie auch manche andere Mufeen) nicht feiten mit Räumen für wiffenfchaftliche Arbeiten, bisweilen fogar mit Hörfälen, verbunden find, fo Hellen die Sammlungen doch den Hauptzweck des Gebäudes dar. Hiernach werden die »Mufeen für Naturkunde« im Vorliegenden nicht den naturwiffenfchaftlichen Inftituten beigezählt, fondern im 4. Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausltellungen, A, Kap. 5) zur Befprechung gelangen.

Für den Unterricht find einerfeits Hörfäle, andererfeits Räume für die wiffenfchaftlichen und praktifchen Uebungen der Studirenden (Praktika) nothwendig; gleiche Arbeitsräume find für die wiffenfchaftliche Forfchung erforderlich, fo dafs — wenn man von den Sammlungen abfieht — in einem naturwiffenfchaftlichen Inftitute vor Allem Hörfäle und Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten, welch letztere man auch Laboratorien nennt, vorhanden fein miiffen.

Im Allgemeinen verlieht man unter Laboratorien Arbeitsftätten, in denen wiffenfchaftliche Verfuche und andere wiffenfchaftliche Arbeiten ausgeführt werden.

Ueberficht.

79-

Laboratorien.

Diefë Verfuche und fonftige Arbeiten gehören meift dem Gebiete der Naturwiffen-fchaften an ; doch giebt es auch Laboratorien, welche die Pflege der technifchen Wiffenfchaften zum Zweck haben, fo dafs man hiernach naturwiffenfchaftliche und technifche Laboratorien unterfcheiden kann.

Unter den erfleren find die phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien die bedeutendften ; doch nicht minder wichtig für die Forfchung find die Laboratorien der zoologifchen, botanifchen, mineralogifchen und geologifchen Inftitute; Erwähnung verdienen auch die pharmaceutifchen Laboratorien, eben fo die Laboratorien , die mit den medicinifchen Inftituten verbunden find. Zu den technifchen Laboratorien, welche im Folgenden (unter D) noch befonders zu befprechen fein werden, gehören vor Allem die elektro-technifchen und die mechanifch-technifchen Laboratorien.

Letzteren würden auch die militärifchen Laboratorien anzureihen fein, in denen Munition für alle Waffen und Munitions-Gegenftände aller Art angefertigt werden; Kriegs-Laboratorien werden in den Cafematten der Feftungswerke zur Benutzung bei Vertheidigung der belagerten Feftung, Special-Laboratorien in detachirten Forts oder felbftändigen Aufsenwerken angelegt. Es würde über das Gebiet diefes »Handbuches« hinausgehen, auch derartige Laboratorien einer Betrachtung zu unterziehen.

Anfangs wurde die Bezeichnung »Laboratorium« nur auf folche Arbeitsftätten bezogen, in denen Lehrer und Lernende der chemifchen Forfchung obliegen.

Erft zu Ende

Im XVI. Jahrhundert beftanden Laboratorien nur zu rein alchemiftifchen Zwecken, des XVII. Jahrhundertes wurde durch den Rath der Stadt Nürnberg ein öffentliches Laboratorium als Hilfsmittel des akademifchen Unterrichtes eröffnet und der Leitung des Profeffors Hoffmann zu Altdorf ³) unterftellt, eben fo nahezu gleichzeitig das ilaatliche Inftitut für chemifche Verfuche des Berg-Collegiums zu Stockholm durch Carl XI. ⁴).

Das erfte gröfsere Laboratorium für experimentellen Unterricht war das von Liebig 1828 in Giefsen für chemifche Arbeiten errichtete. Seinem Beifpiele folgten in den letzten Jahrzehnten die meiften Hoch-fchulen ; felbft an höheren Lehranftalten wurden Laboratorien eingerichtet.

Gegenwärtig verwendet man die Bezeichnung »Laboratorium« nicht blofs für die Arbeitsftätte der' chemifchen Forfchung, fondern auch, wie fchon angedeutet, auf alle Räume, in denen Verfuche und forfcherifche Arbeiten auf dem Gebiete der exacten Wiffenfchaften ausgeführt werden. Nicht feiten überträgt man die Bezeichnung »Laboratorium« auf das ganze Lehr- und Forfchungs-Inftitut und fpricht z. B., anflatt von »phyfikalifchen und chemifchen Inftituten«, kurzweg von »phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien«.

Man giebt bisweilen als charakteriftifchen Unterfchied zwifchen »Laboratorium« und »Obfervatorium« an, dafs in erfterem Verfuche angeftellt werden , alfo experimentell gearbeitet, in letzterem dagegen beobachtet wird; indefs dürfte es wohl kaum ein Laboratorium geben, in welchem nicht auch Beobachtungen vorgenommen werden, und kaum ein Obfervatorium, in dem nicht experimentirt wird.

Seit der epochemachenden Initiative Liebig s find faft in allen wichtigeren Staaten eine grofse Anzahl von mit bedeutenden Mitteln ausgeftatteten chemifchen, phyfikalifchen und anderen naturwiffenfchaftlichen Inftituten erbaut worden. Der Einflufs diefer Laboratorien ift auf die Cultur von grofser Bedeutung gewefen; denn, abgefehen von dem unermefslich günftigen Einfluffe, welchen fie unmittelbar auf die Fortfehritte der Naturwiffenfchaften felbft, ferner auf die der Technik, Medicin, Landwirthfchaft, Volkswirthfchaft etc. geübt haben, haben fie in der Methode des Forfchens eine ganz neue erfolgreiche Richtung begründet. Diefe Laboratorien find mit die wichtigften Factoren der aufsergewöhnlichen Fortfehritte gewefen, welche

IOI

die Naturforfchung in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Sollen diefelben indefs ihren Zwecken vollauf genügen, fo miiffen ihnen geeignete Baulichkeiten gefchafifen werden; Aufgabe der nachfolgenden 5 Kapitel wird es fein, die für Anlage und Einrichtung diefer Gebäude mafsgebenden Anfchauungen und Grundfätze vorzuführen.

Literatur

über »Naturwiffenfchaftliche Inftitute« und »Laboratorien« im Allgemeinen.

Wiesnegg, V. Notice fur les appareils de chauffage employés dans les laboratoires. Paris 1876.

Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII — X: Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 148 ff.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfitat Strafsburg 1884. Strafsburg 1884.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg.

GUTTSTADT, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886.

ROBINS, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

3. Kapitel.

Phyfikalifche Inftitute.

Von Carl Junk.

a) Allgemeines.

Die Bauten und Einrichtungen, welche im vorliegenden Kapitel zu betrachten find, haben die Beftimmung, den phyfikalifchen Unterfuchungen und Forfchungen, fo wie dem Unterricht in der Phyfik eine geeignete Stätte zu bieten. Diefelben haben kaum eine eigentliche gefchichtliche Entwickelung. Selbftändige Bauten in dem Sinne, wie wir fie heute auffaffen, flammen anfcheinend erft aus den fechziger Jahren diefes Jahrhundertes. Die Anregung, befondere Inftitute dafür zu gründen, auch die in anderen Anftalten beftehenden Räume zweckentfprechender auszubilden, ift den Erfolgen zu verdanken, welche durch Abtrennung der Tochterwiffenfchaft, der Chemie, erzielt worden find.

Als Anfang befonderer Bauanlagen kann man das allerdings nicht ganz felb-ftändige Inflitut der Univerfität Leipzig anfehen, fo wie die für die technifchen Hochfchulen zu Aachen und München ausgeführten Anlagen von zweckentfprechend gruppirten und ausgebildeten Räumen, natürlich in dem enger begrenzten Rahmen der Aufgaben diefer Schulen.

Es folgten dann die Inftitute der Univerfitäten Graz und Berlin, welche zuerft eine völlig felbftändige Richtung andeuten, die zwar in vielen grundlegenden Einrichtungen, keineswegs aber im Ganzen gleich bleibend weiter verfolgbar ift.

Robins führt in dem unten genannten Werke ⁸⁰) einen Ausfpruch Carey Forfter s an, dahin gehend, »dafs die Bedingungen zu einer Abhandlung über phyfikalifche Laboratorien, von einem überfichtlichen Standpunkte aus, viel gröfsere Schwierigkeiten bietet, als eine folche über chemifche Laboratorien, da die in erfteren vorzunehmenden Arbeiten weit mannigfacherer Natur feien, als die in letzteren«.

80.

Zweck

und

Entwickelung.

81.

Programm

und

Entwurf.

In der That beßehen nun die gröfseren Schwierigkeiten hauptfächlich darin, dafs für das eng begrenzte, abgezweigte Gebiet der Chemie ein entfprechend einfacherer Apparat genügt, als für die umfaffende und fo weit verzweigte Mutter-wiffenfchaft. Die gewaltige Ausdehnung einerfeits und der enge Zufammenhang der Einzelzweige unter einander andererfeits zwingen zu einer Verzweigung nach den Einzelgebieten, namentlich fobald es fich um vollftändige Beherrfchung diefer in fonderwiffenfchaftlicher oder technifcher Beziehung handelt. Und wiederum ift vom hochwiffenfchaftlichen Standpunkte aus eine engere, zufammenhängende Pflege des Gefammtgebietes erforderlich. Vollßändig das zu erreichen, auch nur ein Inftitut zu erbauen, welches den allfeitigßen Forderungen entfpräche, erfcheint der Natur der Sache nach ausgefchloffen ; die täglichen Fortfehritte, die Unendlichkeit der im Kreisläufe fleh berührenden und durchfetzenden Einzelforfchungsgebiete werden täglich neue Methoden der Forfchung und des Unterrichtes entftehen laffen.

So wie es unmöglich erfcheint, das Gefammtgebiet im ganzen Umfange zu beherrfchen, ohne in jedem Zweige Specialift zu fein, fo dürfte es wohl auch kaum Vorkommen, dafs — beeinflußt durch befondere Erfolge in einzelnen Sondergebieten und durch die dabei angewendeten Methoden — der Forfcher nicht zur Bevorzugung befonderer Ausgangs- und Zielpunkte gelangen follte und fleh daran gebunden hielte.

Einfchränkung an fchärfße Aufmerkfamkeit zu

Bei Anlage eines phyfikalifchen Inftitutes wird diefer perfönliche Standpunkt um fo mehr zum Ausdruck gelangen müffen, als einerfeits die technifchen Hilfsmittel der Forfchung fleh täglich vermehren, aber deren Anwendung auch wieder mit Nachtheilen verknüpft ift, welche im Einzelfalle ihren Ausfchlufs bedingen. So geht das Streben mafsgebender Gelehrten dahin, die Schüler nicht durch Anwendung zu reicher Hilfsmittel unfelbftändig werden zu laffen, vielmehr durch eine gewiffe — wenigftens zeitliche zwingen und ihre eigene Erfindungsgabe zu wecken.

Die Schwankungen der jeweiligen Anforderungen und Anflehten, welche in allen ausgeführten Inßituten fich ausfprechen, geftatten denn auch nicht, diefelben hier in methodifchem Vergleich überfichtlich neben einander zu ftellen. Diefe Bauwerke können fammtlich nur als Compromiffe angefehen werden, zwifchen den durch örtliche Bedingungen beeinflußten Anforderungen der programmflellenden Gelehrten (urfprünglichen oder in Ausficht genommenen Vorßänden) und den wieder durch finanzielle Verhältnifie eingeengten zeitigen technifchen Möglichkeiten.

Es wäre daher auch im vorliegenden Pralle gefährlich, einzelne der hier zur Abhandlung kommenden Beifpiele als »mußergiltig« hinzußellen oder deren befondere Einrichtungen als folche anzufehen, getreu dem Ausfpruche hervorragender Fachmänner der wiffenfchaftlichen und technifchen Richtung: »Phyfikalifche Laboratorien baut man nicht nach Recepten ! «

Es kann demnach auch das Project nach einem einfeitig verfaßten Programm nicht entworfen werden; es wird dazu die gemeinfame Arbeit der Gelehrten und Techniker erforderlich fein; zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach dürfte der Ausfpruch Geltung haben: »Erfl wenn das Project fo weit durchgearbeitet iß, dafs über den letzten einzufchlagenden Nagel Beßimmung getroffen iß, kann das Programm als endgiltig berathen angefehen werden.«

Bauten von aufserordentlich fchwieriger Conßruction find bisher nur ausnahmsweife (durch ungiinßige Terrain-Verhältniffe veranlaßt) gefordert worden; dagegen iß eine bis in das Weiteße getriebene Umficht des Technikers auch bezüglich

keineswegs geringe — Verantwortlichkeit des Tech-

io3

fcheinbar unwichtiger Einzelheiten und deren Vorberathung bei der Project-Bearbeitung unerläfslich ; diefe mufs ftets den gefammten Ausbau und die Einrichtung gleichzeitig mit umfaffen. Die eingehende Vorbefprechung wird immer zu einer Vereinfachung der Aufgabe führen, wenn vielleicht auch dadurch anfänglich eine öftere Umarbeitung der vorläufigen Entwürfe nothwendig wird. Durch eine andere, als die urfprünglich geplante Gruppirung der Räume wird es oft möglich fein, umftänd-liche Vorkehrungen, deren wirkfame Durchführung fich nur durch grofsen Koften-aufwand und Umficht — und dann oft nicht vollkommen — erreichen läfft, gänzlich umgehen zu können. Dafs durch vorherige eingehende Erörterung aller ein-fchlägigen Verhältniffe die nikers gedeckt wird, fteht aufser Frage. Dabei jedoch lediglich von den Einzelräumen auszugehen, nur die Einrichtungen zu befprechen, wie fie darin gewiinfcht oder zuläffig find, ift gefährlich. Eine jede zufammenhängende Anlage, namentlich der Rohr- und Wellenleitungen, der Kalt- und Warmluft-, fo wie der Rauchleitungen und fämmtlicher Feuerungsanlagen ift nicht allein bezüglich ihrer technifchen Ausführung, fondera auch hinfichtlich der in den mittelbar und unmittelbar davon berührten Räumen möglicher Weife durch fie hervorgerufenen Störungen zu befprechen. Die nachfolgenden eingehenderen Hinweife werden als Anhalt dafür vollftändig ge-' nügen, auch in den verwickeltften P'ällen Anknüpfungspunkte zu bieten, wobei vorausgefetzt ift, dafs felbft der in phyfikalifchen Dingen wohl bewanderte Techniker es unterlaffen wird, in irgend einer die wiffenfchaftlichen Gebiete berührenden Frage eine eigene Entfcheidung zu treffen.

Bei den allgemeineren, wie bei den fpecielleren Erörterungen kann an Einzelausführungen nur feiten angeknüpft werden. Auch die befonderen Bedürfniffe der einzelnen Anftalten (Univerfitäten, technifche Hochfchulen, höhere und niedere Gewerbefchulen, Realgymnafien etc.) können hier nicht zur Befprechung gelangen; die getroffenen Löfungen ergeben fich aus den am Schluffe diefes Kapitels angefügten Beifpielen. Bezüglich derjenigen Einrichtungen, welche aus anderen In-ftituten, aus den chemifchen Inftituten, den Obfervatorien etc. entlehnt oder bei diefen zu behandeln fein werden, fei auf die bezüglichen Kapitel verwiefen.

Die in einem phyfikalifchen Inftitute nöthigen Räume laßen fich in 4 Gruppen eintheilen; jedoch wird dadurch weder die bauliche Gruppirung ftrenge beftimmt; noch find gleiche Bedingungen für die derart begrifflich zufammengefafften Räume gegeben. Diefe 4 Gruppen find:

1.    a) Vortragsräume für allgemeinen theoretifchen und experimentell-demonftra-

tiven Vortragsunterricht ;

ß) Sammlungsräume für Inftrumente, Naturalien etc.;

Y) Arbeitsräume für Profefforen und Affiftenten.

Diefe Gruppe enthält die nothdiirftigften Räume, welcher auch diejenigen Anftalten nicht entbehren können, welche auf Ertheilung des allgemein elementaren Anfchauungsunterrichtes befchränkt find.

2.    S) Räume für allgemein experimentelle Uebungen der Schüler (Anfänger⁸¹),

namentlich in der Behandlung der Inftrumente;

s) Räume für Uebungen in Einzelgebieten für Vorgefchrittenere ⁸¹) ;

Sl) Anfänger find folche, welche fich mit der Erlernung der Methoden befchäftigen, Vorgefchrittenere oder Geübtere folche, welche diefelben zu wiffenfchaftlichen Unterfuchungen anwenden.

82.

Erforderniffe.

83.

Bedingungen.

104

Ç) Räume für befondere genauer-wiffenfchaftliche Unterfuchungen und Meffungen in Einzelgebieten.

Es find hierin diejenigen Räume zufammengefafft, welche zu jedem entwickelteren Unterricht nöthig find und deren Zahl und eigenthümliche Sonderausbildung von der höheren und fpecielleren Richtung der Anftaltszwecke abhängen.

3.    yj) Werkftätten für Anfertigung von Hilfsgeräthen, für gröbere und feinere

(Präcifions-) Arbeiten, fo wie für technologifchen Unterricht und Uebung; ' ft) Mafchinen- und Batterie-Räume;

1) Vorrathsräume für Geräthe und Materialen.

ln diefe Gruppe fallen diejenigen Räume, welche entwickeltere Inftitute nicht entbehren können, die indefs in minder felbftändigen Anllalten mit den früher genannten Räumen oftmals zufammenfallen oder in einer Nebenabtheilung enthalten fein können.

4.    Dienftwohnungen, und zwar:

%) für den Vorftand und andere Profefforen ;

X) für Affiftenten und Mechaniker;

jx) für das Dienft- und Bewachungs-Perfonal.

Die unter % und X angeführten Dienftwohnungen find in der Regel nur in den gröfseren Inftituten zu finden; vom Standpunkte des forfchenden Phyfikers, der in voller Hingabe an fein Fach leben mufs, find fie allenthalben in gröfserem oder geringerem Umfange als unentbehrlich anzufehen. Sowohl die felbftändigen Forfchungen, als auch die Vorbereitungen zu den Vortragsverfuchen erfordern oft lange Zeit, die zu nächtlichen Arbeiten zwingt, oder fie gebieten eine längere ununterbrochene fachliche Ueberwachung.

b) Befonderheiten der Anlage, des inneren Ausbaues und der Einrichtung.

Es beftehen einige allgemeine Bedingungen, welche auf die Gefammtanordnung und Conftruction der phyfikalifchen Inftitute, insbefondere auf gewiffe Gebäudetheile und Räume (namentlich die unter a bis H) derfelben, beftimmend einwirken. Je nach den befonderen Einzelgebieten, welche in dem betreffenden Inftitute in bevorzugter Weife gepflegt werden, find jene Bedingungen bald ftrenger, bald weniger ftrenge zu beachten und zu erfüllen. Diefe Bedingungen find:

1)    Freiheit, bezw. Fernhaltung von Erfchütterungen, fowohl der Luft, als auch des Untergrundes und des betreffenden Gebäudetheiles.

Die Bodenerfchütterungen vom Gebäude fern zu halten, ift insbefondere bei Sternwarten und anderen Obfervatorien in weit gehendftem Mafse erforderlich (fiehe Kap. 15, unter b, 1); doch ift die Erfüllung diefer Bedingung auch für die phyfikalifchen Inftitute nothwendig, da hier zum Theile ganz gleichartige Arbeiten vorzunehmen find. Lufterfchütterungen ftören nicht allein akuftifche Unterfuchungen ; fie übertragen auch unmittelbar oder mittelbar Schwingungen auf feinere Inftrumente, z. B. auf die Wagen; fie können felbft in feineren elektrifchen Apparaten Ströme hervorrufen. Wegen des unvermeidlichen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft können fie aber auch optifche Unterfuchungen beeinfluffen etc.

2)    Angemeffene Orientirung des Gebäudes, bezw. gewiffer Theile deffelben; Freiheit von allen Trübungen der Luft und keinerlei Beeinträchtigung des Tageslichteinfalles.

Zu Lichtverfuchen wird bald reines, ungetrübtes Sonnenlicht, bald Sonnen- und reflexfreies Zenithoder Nordlicht erforderlich. Durch Rauch, Staub, Dämpfe und Nebel wird aber das Licht oft empfindlich getrübt. Der Gehalt der Luft an Säuren etc. kann eine eben fo nachtheilige Wirkung ausüben. Feinere phyfikalifche Inftrumente gehen durch verunreinigte Luft einem frühzeitigen Verderb entgegen. Vielerlei Verfuclie, welche fleh in freier Luft nicht veranftalten laffen, erfordern defshalb koftfpielige Vorkehrungen, um dergleichen fchädliche Einflüße abzuhalten.

3)    Fernhaltung von Einfiüffen, welche magnetifche Strömungen hervorrufen oder begünstigen.

Feine magnetifclie und elektrifche Verfuche und Meffungen werden bekanntlich in befonderen Gebäuden (liehe Kap. 16, unter c) angeftellt, bei welchen die weiteftgehende Vorficht geübt wird. Es ift aber nicht möglich, die entfprechenden Lehrverfuche anzuftellen und die nöthigen Experimental-Beweife vorzuführen, ohne wenigftens zeitweife ähnlicher Störungsfreiheit gelichert zu fein. Dafs (für untere nord-europäifche geographifche Lage) der Nordlinie fich nähernde, alfo auch lothrechte Eifenftangen, Rohre, eiferne Dächer etc., vor Allem aber bewegte Mafien von magnetifchen Einfiüffen unterworfenen Metallen, befonders wenn fie Temperaturfchwankungen ausgefetzt find, folche Verfuche gänzlich lähmen können, darf als allgemeiner bekannt vorausgefetzt werden.

4)    Fernhaltung Schädlicher oder Störender Temperatür-EinfliiSSe.

Nicht allein rein calorifche Unterfuchungen bedingen, dafs diejenigen Räume, in denen fie vorgenommen werden, eine beftimmle, während längerer Zeitdauer gleiche und auch in allen Höhenlagen ebenmäfsige Temperatur feft halten und keine Beftrahlungen auf Object und Inftrumente ausüben; fondera es find vor Allem alle feineren magnetifchen, magnet-elektrilchen und Mefs-Operationen, bezüglich deren diefe Forderung fich ftets fleigert. Der Hinweis auf die fog. Crookes'fche Lichtmühle, auf Thermofäulen und auf die Thatfache, dafs feinere Wagen fchon bei Annäherung einer Kerzenflamme an das fie umgebende Glasgehäufe in Schwankungen gerathen, dürfte hier genügen. Solche feine Mefs-Inftrumente verwahrt man aus diefen Gründen gern in Dunkelkammern oder mindeftens in folchen Räumen, in welche auch unmittelbar reflectirte Sonnenftrahlen nicht einzudringen vermögen.

Es wird häufig gefagt, daSs man mit So empfindlicher Rücksichtnahme und bei den immer Schärfer werdenden Anforderungen der Gelehrten an die Grenze des Möglichen gerückt fei, zumal von den jeweiligen Inhabern immer andere und erweiterte Anfprüche erhoben werden. Ift Eetzteres dem rafchen Fortschritte in den bezüglichen WiSSenSchaften, in der Ausbildung der Forfchungs- und Lehrmethoden begründet, So gewähren diefe dem Techniker immer wieder neue Hilfsmittel, die beftehenden Schwierigkeiten zu befiegen. Es liegt aber auch gerade bei phyfikali-fchen Anftalten die Schwierigkeit weniger darin, nur Räume zu ganz befonderen Zwecken zu Schaffen, als Sie zweckmäfsig zu gruppiren.

Schliefslich fei noch der Forderung gedacht, die man bei allen Laboratorien-Anlagen mit den Worten »viel Licht, viel Luft, viel Raum« zu Stellen pflegt und die fich genauer wie folgt faffen läfft:

1)    Alles erreichbare Licht im günftigften Einfalle (hohe, an die Decke reichende Fenfter, wo nöthig Deckenlichter, Vermeidung von Sperrenden Pfoften, Fenfter-kreuzen etc.);

2)    grofser Luftraum, für Luft-Zu- und Abführung, grofse Querfchnitte der betreffenden Rohre, reichliche Vertheilung der Zu- und Abflussöffnungen ;

3)    Raumanordnungen, deren Benutzung nicht durch Freiftützen, Ecken, Pfeiler etc. behindert ift, welche aber erforderlichenfalls durch Hinzuziehung der Nebenräume, auch der Flure, zur Ausführung befonderer Verfuche entfprechend erweitert werden können.

Die befonderen Einrichtungen, welcher man in hervorragendem Mafse in phyfikalifchen Inftituten zur Sicherung und zur Bequemlichkeit der Arbeiten bedarf, find, wie Eingangs gefagt, in der Project-Verfaffung mit einzubegreifen, bezw. zu berücksichtigen und Sollen defshalb hier noch ausführlicher befprochen werden.

Hierbei fpîelen die Einrichtungen zur Erzielung erfchütterungsfreier Aufftellung der Inftrumente etc. eine hervorragende Rolle. Wie fchon angedeutet wurde, wird in diefer Beziehung das Grundsätzliche, insbesondere über die Gründung und Construction der fog. Feftpfeiler, ausführlich in den Kapiteln über »Sternwarten etc.« (insbefondere in Kap. 15, unter c) erörtert werden; indefs ift Einiges hierüber auch

84.

Erfchütterungs-

freiheit.

io6

an diefer Stelle vorzuführen, um fo mehr, als hier Rückfichten eintreten, die bei Obfervatorien von geringerer Bedeutung find und umgekehrt.

Zunächft ift eine fo abfolute und dauernde Unwandelbarkeit der Pfeiler, wie dies in Obfervatorien zur Beftimmung von Himmelswinkeln und zu Pendelverfuchen nothwendig ift, hier nicht gefordert; aber faft in keinem Arbeitsraume ift eine Feft-aufftellung zu entbehren. In verfchiedenen Räumen wird fogar eine gröfsere Zahl von Einzelpfeilern erforderlich, oder fie werden zeitlich abwechfelnd, bald hier, bald dort, nöthig und zu anderen Zeiten ftörend fein.

Schon die grofse Anzahl mahnt, in Bezug auf Koften-, wie auch auf Raum-erfparnifs, die Zahl der felbftändig gegründeten Pfeiler einzufchränken, in letzterem

Bezug defshalb, weil die als Arbeits-ftellen durchweg fehl* werthgefchätz-ten Sockelgefchofsräume in ihrer Ausnutzbarkeit verlieren würden. Man begnügt fich daher mit wenigen, eine gröfsere Sicherheit unbedingt erfordernden, felbftändig gegründeten Pfeilern und führt diefelben nicht über die Erdgefchofsräume hinaus, während man die übrigen Feftpunkte durch Steinplatten zu gewinnen trachtet, welche im Scheitel maffiger Wölbungen, auf den nicht hoch geführten Mauern der Sockelgefchoffe oder in ftärkeren Mauern der Räume eingelaffen, bezw. vermauert find (Fig. 75⁸²). Auch die felbftändig gegründeten fie nicht einem ftetigen Zwecke dienen, nur bis unter die Sohle der Fufsböden in den Erdgefchoffen auf und ordnet fämmtliche, fo weit an-gänglich, nach Vifirlinien an (fiehe Art. 87).

Um eine beliebige Aufteilung, auch in der Zwifchenlage von mehreren Pfeilern, jederzeit herftellen zu können, ohne zu fo weit gehenden Mafsnahmen zu greifen, wie fie z. B. in der neuen phyfikalifch-technifchen Reichsanftalt (fiehe Kap. 16, unter d) zur der Pfeiler und Anordnungen, wie fie im phyfikalifchen Inftitut zu Graz getroffen worden find.

Dort hat man in den Arbeitsräumen die Pfeiler nur bis unter den Fufsbodenbelag aufgeführt und diefelben paarweife mit Steinplatten überdeckt; der darüberliegende Theil des Fufsbodens ift in einzelnen Tafeln abhebbar (Fig. 7Ó⁸³). Es ift dadurch möglich, auch in der Querrichtung, von einer Pfeilerplatte zur anderen, eine brückenartige Ueberdeckung herzu-ftellen und an jedem

Fig- 75-

in.

nnn

i.

1:250

10

12    13    11    15»

-I-' I » I ' 1

Vom phyfikalifchen Inftitut zu Strafsburg⁸²).

Pfeiler führt man, wenn

zu Charlottenburg Ausführung kommen, empfiehlt fich eine Gruppirung

Fig. 76⁸³).

⁸²)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, Bl. 64.

⁸³)    Nach: Repertorium für Exp.-Phyfik etc., Bd. n, Taf. 6.

io7

beliebigen Orte einen oder mehrere Feftpunkte herzuftellen, ohne die Begehbarkeit der anderen Theile auszufchliefsen, da ja auch die fämmtlichen nicht in Anfpruch genommenen Bodenöffnungen tiberdeckt werden können.

Zuweilen erfcheint es zweckmäfsig, ganze Mauerftiicke aus der Gefammtmauer-maffe loszulöfen und fie als Sicherheitspfeiler (z. B. für feine Manometer, Uhren etc.) zu benutzen, wie dies mit Vortheil im phyfikalifchen Inftitut zu Würzburg ge-fchehen ift.

Wenn Feftaufftellungen in der Nähe maffiger Mauern nöthig oder zuläffig find, fo empfiehlt fich die Einmauerung von Steinplatten immer mehr, als die Anlage gehinderter Pfeiler. Um den Einflufs der Mauer-Temperatur auszufchliefsen, können Schirme angewendet werden (fiehe Art. 85); jedoch follte man ftets die Nähe von Mauerfchloten (Luft- und Rauchrohren), fo wie von Rohrzügen der Gas-, Waffer- und Dampfleitungen meiden.

Zur Aufhellung von Helioftaten werden vor den betreffenden Fenftern die Brüftungen entfprechend verbreitert; da fie aber alsdann nur eine fchwache Ab-wäfferung erhalten können, empfiehlt es fich, auch aus anderen Gründen, nur Vorrichtungen zu treffen, mittels deren man erft dann, wenn der Helioftat aufgeftellt werden foll, eine lofe Steinplatte gefichert auflegen kann.

Zuweilen glaubt man zu befonders umfangreichen Mafsnahmen greifen zu müffen, um Minimal-Erfchütterungen (tremor) zu vermeiden, welche oft wichtige Unter Eichungen gänzlich unmöglich machen. Diefe leichten Erfchütterungen laffen fich nun da, wo es fich nicht um Dauerverfuche handelt, mit leichten Mitteln aus-fchliefsen, und zwar dadurch, dafs man zwifchen Pfeiler, bezw. Mauerklotz und Deckplatte, 3 bis 4cm dicke Lagen von gepreffter Rohbaumwolle (Watte), von Weichblei, Talk oder Kiefelguhr lagert; bei Anwendung der beiden letzteren Mittel müffen die Ränder der Zwifchenlagerung durch eine umgelegte Flechte von Baumwollen-ichnur (Ligroin-Docht) gegen Abfandelung gefchützt werden.

Für Verfuche an langen Manometern (Fallverfuche) oder mit dergleichen Pendeln etc. werden zuweilen fehr hohe, gegen alle Erfchütterungen gefieberte Pfeiler nöthig. Sie werden dann ftets mit' Thurmanlagen ummantelt und fchliefslich noch zu meteorologifchen und aftro-phyfikalifchen Verfuchen ausgenutzt. (Siehe unter d die Inftitute zu Graz, Strafsburg und Bafel.)

Ueber die grundfätzlichen Bedingungen diefer mögliclift gegen Temperatur-fchwankungen zu fichernden Pfeileranlagen findet fich das Nöthige in Kap. 15 (unter b).

Aufser durch directe und indirecte Erfchütterungen find die meiften Unter-fuchungen den Störungen durch Wärmeftrahlungen ausgefetzt, und zwar eben fowohl pofitiven als negativen.

So find Rauch und Warmluft-Canäle oft nicht zu vermeiden; auch eine mehrfache Ummantelung mit Mauerwerk hilft nicht genügend. Im umgekehrten Sinne find es wieder vorfpringende Mauerpfeiler, namentlich der Frontwände, oder es find P'enfterflächen, auch mit mehrfachen Verfchlüffen, und ferner eiferne Stützen im Raume, es find oft die hoch geführten Feftpfeiler, deren Einflufs die feinften und vorfichtigft angeftellten Verfuche trübt. Die Vorkehrungen dagegen können in phyfikalifchen Laboratorien mit ziemlich geringem Koftenaufwande erzielt werden.

Die Strahlungen der Schornfteine und Luftfchlote laffen fich durch die in Fig. 77 u. 78 fkizzirten Einrichtungen mit Erfolg fo abdämpfen, dafs ihre Wirkung für Zeitverfuche als Null zu erachten ift.

85-

Abfchlufs

von

Wärme-

ftrahlung.

86.

Fenfter-

und

Deckenlichter.

Fig- 77-

y/mmm

Fig. 78.

io8

Die Lichträume der Ummantelungen, von welchen die inneren aus beiderfeits glatt verputztem Mauerwerk, bezw. dünnen Gypstafeln, die äufseren aus Weifsblech oder weifsem Glanz-Carton beftehen können, find an der unteren Seite mit dem zu fchützenden Raume verbunden und oben in den Schlot oder in kleine Nebencanäle einzuführen.

Aehnlich läfft fich mit Mauerpfeilern und Säulen verfahren. Es genügt oft eine einfache Ummantelung mit Glanz-Carton, die, oben und unten offen, nur auf eine gewiffe Höhe geführt zu werden braucht.

Auch gegen Oefen, Warmwaffer- und Dampfrohre genügen Schirme von entfprechender Höhe; jedoch müffen fie doppelt, oben und unten offen, von Weifsblech oder Glanz-Carton hergeftellt fein. In magnetifchen Räumen verwende man Schirme, deren Rahmen aus Holz oder Kupferrohren, die Schirmflächen aus blank geputztem (vorher zu prüfendem) Zinkblech oder dünnem, beiderfeits verzinntem Kupferblech oder aus Glanz-Carton beftehen.

Jeder Anftrich auf den Schirmflächen, auch Lack, wirkt fchädlich; helle und glatte Töne fchaden weniger, als rauhe, dunkle, namentlich röthliche ⁸⁴).

Die Anlage der Oefifnungen und Einrichtungen für Tagesbeleuchtung erfordert in den phyflkalifchen Inftituten verfchiedenartige Rückfichten, die aus der Natur der betreffenden Räume abzuleiten find.

Einzelne Räume bedürfen fehr grofser heller Fenfter, andere nur kleiner Schlitze für die Strahlen der Helioftate, bezw. zu optifchen Unterfuchungen. Oftmals wird von Deckenlicht reicher Gebrauch gemacht, und zuweilen fogar reines, nicht durch Glasverfchliiffe verändertes Zenith-Licht. In den mehlen Arbeitsräumen wird eine rafch wirkende vollftändige Verdunkelung jeden Lichteinfalles gewünfcht. Häufig tritt noch die Bedingung hinzu, dafs eine gröfsere Zahl von Fenftern ganz eifenfrei herzuftellen ift.

Bei befchränkter Raumhöhe ift es, fo fern es fleh um viel Arbeitslicht handelt, angemeffen, die Fenfter bis dicht oder doch ganz nahe unter die Decke zu führen, und es wird, wenn viel mit Gafen gearbeitet wird oder aus anderen Gründen rafche Entlüftung nöthig ift, bei folcher Anordnung als zweckentfprechendftes Mittel geboten fein, dafs man die oder den oberen Flügel zum Oeffnen einrichtet.

Fenfter, die zur Aufftellung von Helioftaten dienen, werden zuweilen als Schiebefenfter ausgebildet. In allen Fällen, wo es fleh um Arbeiten an F'enfter-tifchen handelt, empfiehlt es fleh, die Fenfter mehrtheilig anzuordnen, fo dafs nur eine gröfsere Scheibe nach oben oder unten verfchiebbar eingerichtet werden kann; dadurch werden die Inftrumente am wenigften behindert.

Ift nicht gerade gefärbtes Glas Bedingung, fo wird durchfchnittlich befonders reines gefordert, häufig fogar Spiegelfcheiben. Manganhaltiges Glas darf in Räumen zu optifchen, bezw. fpectral-analytifchen Arbeiten nicht verwendet werden.

Als Verdunkelungsvorrichtungen in Arbeitsräumen kommen zuweilen innere Klappläden zur Verwendung; doch find folche oft fehr Hörend. Am zweckmäfsigften bewähren fleh Rollvorhänge aus gewebten Stoffen (beiderfeits fchwarz oder, um Ueberhitzung zu vermeiden, aufsen weifs, innen fchwarz geftrichenes Segelleinen, flausartige Wollenftoffe) oder Stahlwellblechläden. Letztere find befonders empfehlens-

St) Vergl. auch: Scheiner, J. Unterfuchungen über Ifolationsmittel gegen ftrahlende Wärme. Zeitfchr. f. Inftru-mentenkde. 1887, S. 271.

werth, wenn Staub vermieden werden foll und wenn die Vorhänge mit Schlitzen zum Durchftecken von Dioptern eingerichtet fein müffen. Immer läfft man die Vorhänge in feitlichen Führungen, welche mit Flausftoffen bezogen find, laufen und richtet wohl noch die Führungslade andrückbar ein, um eines ficheren Verfchluffes gewifs zu fein. Vor Anwendung farbiger, namentlich glafirter Streifen in Fenfter-einfaffungen ift zu warnen, weil dadurch unangenehme Reflex-Erfcheinungen hervorgerufen werden können, auch die Augen der Praktikanten unnöthig gereizt werden.

Ganz befondere Beachtung ift den Deckenlicht-Einrichtungen zu fchenken.

Wird reines, directes Zenith-Licht erforderlich, fo find einzelne Scheiben der Decken-verglafung ausfahrbar zu machen, die Dachverglafung dagegen zum Aufklappen.

Während es zweckmäfsig ift, letztere Verrichtung von Hand, auf dem Dache felbft (kurz vor der betreffenden, niemals lange andauernden Operation), gefchehen zu laffen, bietet für die erftere eine über den Arbeitstifch herabhängende Leine ohne Ende gröfste Bequemlichkeit. Die zum Oeffnen zu ziehende Hälfte wird aldann weifs, die andere fchwarz geftrichen.

Die Verdunkelung erfolgt gewöhnlich oder doch am zweckmäfsigften zwifchen beiden Glasflächen, bei grofsen Anlagen mittels Kurbeleinrichtung, bei kleineren ähnlich wie bei der vorbefchriebenen zu öffnenden Deckenfcheibe. Ob Lichtfchachte angewendet werden follen, ob diefe hell oder dunkel anzuftreichen find, mufs in jedem Einzelfalle beftimmt werden. Für die Verdunkelung werden theils Stoff-, theils Holz-, theils Wellblechläden angewendet.

Bei der Verglafung der Deckenlichter ift behufs etwaiger Décoration zu beachten, ob durch verziertes Mattglas etc. nicht Störungen der Beleuchtung eintreten können. Auch ift zu beachten, dafs zuweilen Sägedächer fehr unangenehme Spiegelungen hervorrufen.

87.

Orientirung

und

Von der Stellung des Gebäudes zu den Himmelsrichtungen hängt wefentlich die Raumgruppirung ab, und zwar unter der Rückficht, dafs es für viele Räume nothwendig ift, fie unmittelbar mit Sonnenlicht verforgen zu können, bei anderen vifir-Linien. dagegen, dafs alle Beftrahlungen der Wände, insbefondere der Fenfter, vermieden werden müffen; letzteres ift namentlich in Räumen für möglichft confiante Temperaturen etc. der Fall. Sodann find zuweilen freie Beobachtungs- oder Vifir-Linien nach entfernten (aufserhalb liegenden) Feftpunkten zu optifchen Zwecken nöthig.

Bezüglich der temperatur-conftanten Räume empfiehlt fleh, wenn diefelben nicht rein nördlich liegen können, mehr die Lage etwas nach Offen gewendet, als nach Welten. Um auch die wichtigen inneren langen Vifir-Linien zu erhalten, ordne man Fenfter- und Thüröffnungen nach Axen an, und zwar derart, dafs die Vifir-Linien die P'eftpfeiler, bezw. Pfeilerftümpfe kreuzen oder berühren. Sehr empfehlens-werth ift dabei, die Vifir-Linien mehrfach, auch in rechtwinkeliger Kreuzung, zu wiederholen, fo dafs fie die Pfeiler-Syfteme kreuzen, damit an allen Punkten mit Sonnenlicht gearbeitet werden kann oder Spiegelmeffungen dafelbft möglich werden.

Flure, welche nicht einem fortwährenden ftärkeren Verkehre ausgefetzt find, find in folche Syfteme mit einzubeziehen. In aller Confequenz ift dies im phyfikalifchen Inftitut zu Graz (flehe unter d) durchgeführt.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Strafsburg u. a. O. konnten aus praktifchen Riick-flchten die Thtiren nicht in den Fenfteraxen liegen; es find defshalb neben erfteren in den Zwifchenwänden kleine Schlitzfenfter (leicht lichtdicht verfchliefsbar) angeordnet.

In anderen Fällen findet man kleine Schlitzfenfter (in den Thiiraxen) in den Aufsen-

I IO

mauern angelegt, wodurch man den Vortheil erzielt, die Fenfterplätze jederzeit ausnutzen zu können.

88.

Leitungen.

89.

Verforgung

mit

Leuchtgas.

Alle phyfikalifchen Inflitute bedürfen einer reichlichen Ausftattung mit folchen Anlagen, welche in der Regel mit Hilfe von Leitungen unmittelbar bis an die Ver-brauchsftellen geführt werden, allerdings in bald gröfserem, bald kleinerem Umfange, in bald ftärkerem, bald geringerem Mafse.

Die wichtigften diefer Leitungen bezwecken die Verforgung der Arbeitsftellen :

1)    mit Leuchtgas,

2)    mit Druckwaffer,

3)    mit Waflerdampf, bezw. mit warmem Waffer,

4)    mit elektrifchen Strömen,

5)    mit lebendiger Kraft und

6)    mit Prefsluft, unter Umftänden die Erzeugung eines Vacuums, ferner

7)    die Ableitung des Abwaffers, der verdorbenen Luft etc.

Bezüglich der Anlagen unter 1, 2, 4 und 7, welche häufig im Anfchlufs an öffentliche Leitungen befriedigt werden könnten, ifl zuweilen geboten, von letzteren Abftand zu nehmen, und die Nothwendigkeit zu eigenen Anlagen gegeben. Bei allen Rohrleitungen befteht nämlich die Gefahr, dafs Geräufch und Vibrationen aus fremden Gebieten in die des Inftitutes übertragen werden; auch ift die Beeinfluffung durch magnetifche und Inductions-Ströme bei Metallleitungen in Erwägung zu ziehen.

Die Zuleitungen felbft bedürfen der forgfältigften Ausführung nicht allein; fondern ihre Anlage giebt in jedem Falle Anlafs zu den gründlichften und allfeitigften Erwägungen. Wird durch die Vielzahl der gefonderten Leitungen eine fehr verwickelte Anlage hervorgerufen, welche die Ueberficht in nicht geringem Grade ftört, fo bietet doch die Verfchiedenartigkeit derfelben viele Vortheile, nicht allein materieller Natur, fondern auch defshalb, weil fie die Mittel bietet, diejenigen Theile an einzelnen Orten auszufchliefsen, welche dort unbedingt zu Störungen Veranlaffung geben würden etc.

Es kann hiernach oft Veranlaffung zur Einführung eines ausgedehnteren tech-nifchen Betriebes vorliegen; in wie fern eine Zufammenfaffung oder Vertheilung geboten ift, kann nur bei Befprechung der Einzelheiten angedeutet werden.

Nicht allein zu Beleuchtungszwecken ift in phyfikalifchen Inftituten Gas noth-wendig, fondern auch als örtliche Wärmequelle, weil leicht regelbar, befonders beliebt; ferner ift es in den meiften Fällen das bequemfte Mittel zur Befchaffung mechanifcher Kraft, namentlich zum Betriebe von dynamo-elektrifchen Mafchinen. Es wird daher zuweilen die Anlage eigener Bereitungsftätten erforderlich werden, wobei Fettgas nach Pintfeh fchem Syftem den Vorzug vor ähnlichen finden dürfte.

Die Zuleitungen follen, mit Ausnahme der aufserhalb der Gebäude liegenden, ftets offen und fichtbar ausgeführt werden; es empfiehlt fich, die Rohrweiten um mindeftens ein Drittel des Querfchnittes weiter zu wählen, als nach allgemein üblichen Verhältniffen als auskömmlich erachtet wird, und aufserdem die Hauptleitungen als ein gefchloffenes (Ring-) Syftem zu verlegen, alfo an zwei Seiten in das Gebäude einzuleiten; Veraftelungen der Hauptrohre follten fchon defshalb vermieden werden, weil bei eintretender Nothwendigkeit einer Erweiterung oder Ausbefferung der Betrieb des ganzen Inftitutes beeinträchtigt wird. Zu diefem Zwecke (wie auch zur befferen Contrôle) find in entfprechenden Abhanden Abfperrhähne anzulegen, welche die Ausfchaltung eines kleinen Vertheilungsbezirkes ermöglichen, ohne in

dem anderen den Zuflufs zu hemmen. Behufs Erleichterung etwa fpäter nöthig werdender Erweiterungen werden zuweilen bei der Anlage fchon Referve-Abzweige angelegt; es ift dies eine Vorficht von zweifelhaftem Werthe, weil erfahrungsmäfsig die Vorforge eine triigerifche ift. Dagegen empfiehlt es fich in hohem Mafse, Hauptleitungen thunlichft wenig durch die Arbeitsräume felbft zu führen, die Zahl der Ausläffe nicht einzufchränken, wohl aber Stellen, von welchen aus kleine Zweiglinien leicht anzufchliefsen find, mit Referve-Ausläffen zu verfehen.

Bei Durchführung der Leitungen durch Wände und Decken ift befondere Vorficht am Platze; die Rohre füllten ftets durch eingemauerte, etwas weitere Hülfen-rohre durchgeführt werden. Der dichtende Abfchlufs der Räume läfft fich durch iibergefchobene Leder- etc. Scheiben, durch Watte etc. leicht erzielen.

Wo Muffen, Ueberfchieber, Hauptabzweige, Hähne etc. dicht an der Wand liegen müffen, find entfprechende Ausnifchungen vorzufehen, um bei fpäter gebotener Abnahme der Leitung mit den Schraubzangen arbeiten zu können, ohne die Wand zu befchädigen.

Zu vermeiden ift die Durchlegung der Haupt- und Hauptzweigrohre durch ungewöhnlich ftark geheizte Räume, überhaupt an befonders erhitzten Stellen (an Schornfteinen etc.), namentlich wenn die Endigungen in wefentlich kühlere Räume führen; denn es wird dann die Feuchtigkeits-Capacität fehr gefteigert, Manometer und die Niederfchläge der Abläffe werden aufgefaugt, und die Niederfchläge erfolgen an unerwünfchtefter Stelle.

Fig. 79.

Zu beachten ift auch, dafs in der Regel Rohrleitungen nicht an Wänden liegen follen, welche durch Kraftmafchinen etc. Erfchütterungen empfangen, weil fonft unlieb-fame Erfchütterungsiibertragung erfolgt. Ein Mittel, folche abzumindern, wie auch bedeutendere, durch wechfelnde Wärmeein-flüffe hervorgerufene Längenänderungen auszugleichen, ift gegeben in der Einfchaltung von Ueberfchiebemuffen oder Hebern aus ftarkem Bleirohr, an welche fich zweckmäfsig die Wafferfäcke anfchliefsen, wie Fig. 79 zeigt. Solche dürfen natürlich nur an Stellen angebracht werden, welche keinerlei Feuersgefahr ausgefetzt find.

Für die Zwecke einzelner Räume ift die Aufftellung von örtlichen kleineren Druckreglern und von Gasuhren oft dringlich. Diefe fowohl, wie auch die Manometer follten ftets über Ausgüßen angeordnet werden und nur an Stellen, welche mit einem nicht abftellbaren, etwa entweichendes Gas unmittelbar über Dach abführenden Schlote verfehen find. Die Fälle find nicht feiten, dafs Manometer übergetreten oder zerbrochen find und Veranlaffung zur Entweichung gegeben haben. Die daran befindlichen Abfperrhähne bieten keine Gewähr dafür, dafs fie zeitig gefchloffen werden. Manometer mit Schwimmkugel-Ventil, die keineswegs theuer find, erhöhen die Sicherheit.

Dafs in und in der Nähe von Räumen zu magnetifchen Zwecken entweder Blei- oder Kupferrohre, allenfalls Gummirohre, zu verwenden find, ift felbftver-ftändlich. Meffingrohre find auf Magnetismus (in Folge von Eifen- und Nickelgehalt) zu prüfen.

9°.

Wafler-

verforgung.

Druckwaffer wird unter allen Umftänden zu den üblichen Reinlichkeitszwecken, zur Feuerficherung etc. erforderlich fein. In diefer Hinficht kann der Verbrauch ein bedeutender werden, und zwar ift derfelbe nicht an wenige Zapfftellen ge-

bunden, fondera er ift faft in allen Arbeitsräumen und auch in den Zimmern der Profefforen etc. vorzufehen.

Die Möglichkeit, die lebendige Kraft des unter ftarkem Drucke zugeführten Waffers zum Betriebe von Mafchinen in unmittelbarer Wirkung auszunutzen, z. B. zu Luftpumpen, zu Vacuum- und Compreffions-Zwecken (Gebläfen), eben fo zu Kraft-mafchinen, von den fchwerften bis zu den allerkleinften, ferner die Möglichkeit, die betreffenden Leitungen und Verbrauchs-Apparate aus Stoffen herzuftellen, welche eine fchädliche örtliche Einwirkung nicht ausüben können, endlich auch, wenn dies nöthig, durch Vorwärmung oder Abkühlung dem Waffer eine angemeffene regelbare Temperatur zu geben, welche ftörende Einfliiffe ausfchliefst, fteigern täglich die Verwendung deffelben in ausgedehnteftem Mafse.

Gleich wie nun Rückfichten auf die Befchafifenheit, fo werden auch ökonomifche Rückfichten oft eine eigene Wafferförderung bedingen. Sowohl die bei allen Rohrleitungen, welche öffentliche Strafsenzüge berühren, eintretende Gefährdung durch Uebertragung von Stöfsen, als auch die Abhängigkeit von der Zuverläffigkeit äufserer Zuleitung und deren oft unzulänglicher Druck können eine eigene Befchafifungsanlage rechtfertigen, und zwar um fo eher, wenn ohnedies Gas- oder Dampfmafchinenkraft zu anderen Zwecken bedingt ift und eine Zufammenlegung der betreffenden Betriebs-ftellen gröfsere allgemeine Störungsfreiheit, Betriebsficherheit und finanzielle Vortheile vereinigt.

Sowohl zur Auffpeicherung für Nothfälle beim Bezug aus öffentlichen Leitungen, wie auch bei Selbftförderung werden Hochbehälter nöthig fein. Da nun ohne be-fonderen Grund eine genügende Steigerung der Aufbauverhältniffe der in Rede flehenden Inftitute nur feiten wünfchenswerth ift, könnte ein befonderer Wafferthurm wohl von Nutzen fein, indem ein folcher fich zu meteorologifchen Beobachtungen und Uebungen leicht ausnutzen liefse. Auch könnte bei zweckmäfsiger Anlage der Steig-, Fall- und Ueberlaufrohre ein folcher Thurm zu Fall- (Pendel- und Manometer-) Verfuchen etc. dienen; jedenfalls müfften dann aber auch die durch Winddruck, die durch die Rohrgeftänge und die wechfelnde Belaftung hervorgerufenen Erfchiitterungen in Anfchlag gebracht werden. Selbft die Brunnenanlagen können einen willkommenen Studien-Apparat abgeben, wie dies z. B. im Bernoullianum zu Bafel gefchehen ift.

Bei Ausführung der Rohrleitungen, welche allenthalben zugänglich fein follen, ift mit gröfster Umficht und Sorgfalt zu verfahren. Es empfiehlt fich, die wagrechten Hauptrohre in wafferdichte Rinnen unter den Fufsböden und die lothrechten in weite, abgedichtete und verfchliefsbare Rohrfchlitze oder -Karten zu verlegen; diefe Rinnen und Karten find an die Entwäfferung anzufchliefsen.

Auch die kleinen Zweigleitungen follen ftets gefchiitzt liegen, und zwar derart, dafs ein vorkommender Rohrbruch keine anderweitigen Schäden hervorrufen kann. Unter allen Verbrauchsftellen miiffen felbftredend Ausgufsbecken mit genügendem Abflufs liegen. Zweckmäfsiger Weife wird auch in Räumen, welche nicht dauernd beauffichtigt find, der ganze Fufsböden oder mindeftens der Theil in der Umgebung der Verbrauchsftellen wafferdicht, mit Gefälle nach einem zweiten Wafferablauf, anzulegen fein.

Eben fo wie gegen Einfrieren, ift auf Abhaltung oder Ablauf des Befchlag-waffers Bedacht zu nehmen, wie auch, zur Vermeidung unwillkommener Temperaturübertragungen , die Nähe von Warmrohren aller Art zu umgehen ift. Desgleichen

ift auf Vermeidung der Uebertragung von Erfchütterungen, magnetifchen und magnet-elektrifchen Strömen etc. zu achten; dazu eignen fich Blei- und Kupferrohre, unter Umftänden auch Hartglas und Hartgummi.

An denjenigen Stellen, an welchen Kraftmafchinen angefchloffen werden, empfiehlt fich die Anlage von kleinen Waffermeffern und von Manometern. Vor Einführung in das Gebäude erfchèint die Anlage eines Windkeffels angezeigt.

Waffer-

ableitung.

Bei Durchführung der Wafferleitungsrohre durch Wände, Mauern und Decken follen ftets (wie bei Gasleitungen) Hülfenrohre Anwendung finden.

Abflufsrohre aus Eifen oder Blei füllten möglichft ausgefchloffen fein, da es fich kaum vermeiden läfft, dafs in die Ausgüffe Säuren etc. gegoffen werden und einen baldigen Verderb herbeiführen. Rohre aus Afphalt haben fich oft bewährt; doch möchte gut gebrannten Steinzeugrohren der Vorzug zu geben fein, welche entweder mit Afphalt oder Paraffinftricken gedichtet werden. Die Wafferverfchltiffe müffen vollftändig zugänglich fein; ferner ift es angezeigt, fämmtliche Abflüße zu vereinigen und am Uebergange der Abflufsleitung in die öffentliche Leitung etc. eine kleine, leicht zugängliche Sammelgrube anzulegen, in welcher alles mitgeriffene Queckfilber fich ablagern kann. Eine gröfsere Sammelgrube wird ftets unvermeidlich fein, wenn auch nur an einzelnen Stellen viel mit concentrirten Säuren und Salzen gearbeitet wird.

Eine gewiffe Vorficht ift bei Durchführung von Entwäfferungsrohren durch Räume zu magnetifchen Zwecken geboten; felbft Steinzeugrohre find nicht ftets genügend eifenfrei. Eine weit gröfsere Gefahr liegt indefs darin, dafs der Eifen-fchlamm, welcher fich bei der Ausfpülung der Wafferleitungs-, Dampfrohre etc. im Abflufsrohre fammelt, zu Magneteifenftein fich umbildet und in den fonft eifenfreien Rohren vollftändig gefchloffene Leitungen bildet.

92.

Verforgung

mit

Wafferdampf kann in phyfikalifchen Inftituten zunächft für die allgemeinen Zwecke der Heizung und Lüftung des Gebäudes Anwendung finden ; für die hierbei nothwendigen Rohrleitungen haben diefelben Rückfichten Geltung, wie die in Art. 89 Wafferdampf. bis 91 fchon angeführten. Abgefehen hiervon wird die Zuleitung von Wafferdampf höherer oder niederer Spannung und Trockenheit in vielen Laboratorien als eine abfolute Nothwendigkeit angefehen, in anderen auch wiederum als entbehrlich oder gar die dadurch gebotenen Vortheile, wegen der damit verbundenen Gefährdungen, als »zu theuer erkauft« angefehen.

Sobald Dampf als bewegende Kraft oder zu Zwecken der Wärmeübertragung (namentlich zu Heizzwecken) aus allgemeinen Gründen zuläffig oder erwünfcht ift, wird man die Nutzbarmachung zu Unterfuchungs- und Studienzwecken nicht leicht zurückftellen können. In einem folchen Falle empfiehlt es fich, den zu wiffenfchaft-lichen Zwecken benöthigten Dampf nicht aus Leitungen, welche wefentlich anderen Zwecken entfprechen follen, zu entnehmen.

Die Verfuche, welche mit gefpannten Dämpfen anzuftellen find, können gröfsten-theils in der Nähe der Dampfentwickler vorgenommen werden und find gewöhnlich nicht fo enge an die Zeit gebunden, dafs man zu wiffenfchaftlichen Zwecken gröfsere Keffelanlagen in die Mitte der Laboratorien verlegen müßte, zumal, da die wichtigften Unterfuchungen nur in unmittelbarer Beziehung zum Dampfentwickler flehen, und für ganz allgemeine Verfuche kleine Apparate vollftändig ihren Zweck erfüllen.

In Bezug auf unerwiinfchte Erfchütterungs- und Wärmeübertragung und magne-tifche Einflüße ift auf die vorftehenden Artikel zu verweifen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Sowohl zu allgemeinen Beleuchtungszwecken, als auch für gewiffe gefonderte experimentelle Arbeiten find elektrifche Kraftftröme heute unentbehrlich geworden. Man verwendet nicht allein Batterie-Strom, fondern auch durch mechanifche Kraft erregten. Ob Dampf-, Gas- oder Waffer-Kraftmafchinen zur Erzeugung des letzteren verwendet werden follen, läfft fich nur nach örtlichen und finanziellen Verhält-niffen entfcheiden; auch die Frage, ob centrale oder vertheilte Anlagen, ob felbe im Gebäude oder in einem befonderen Haufe anzulegen feien, unterliegt gleichen Erwägungen.

93-

Verforgung

mit

elektrifchem

Strom.

94-

Zuführung

von

Prefsluft

etc.

95-

Verforgung

mit

Triebkraft.

Bei Ausführung der Leitungen ift zu beachten, dafs zur Durchführung durch Decken und Wände die betreffenden Oeffnungen zeitig auszufparen und mit eingelegten Porzellan- oder Glasröhren auszufüttern find. Um durch Verlegen der Drähte und Kabel keine Befchädigungen an den Wänden hervorzurufen, thut man wohl, diefelben auf gefimsartig die Räume umziehenden Holzbrettchen zu befeftigen.

Vorficht ift in der Nähe von Räumen zu magnetifchen etc. Verfuchen und Meffungen geboten, wie auch die Nähe metallifcher Rohrzüge, Wellen, Balken etc. bei ftärkeren Kabeln zu meiden ift.

Zur Herftellung von Erdfclilufsleitungen dürfen Brunnenfehächte, welche zu anderweitigen phyfikalifchen Verfuchen dienen, nicht benutzt werden.

Zu manchen Verfuchen gehört auch ein beftimmter Vorrath von atmofphärifcher Luft, welcher auf eine höhere Spannung gebracht ift, wie z. B. bei Verfuchen mit gefteigerten Verbrennungs- und Schmelzhitzegraden etc. Die fehr einfachen Gebläfe-und Luftpumpeneinrichtungen, welche durch reichliche Hochdruck-Wafferleitungen allenthalben fich leicht herftellen laffen, haben in vielen Fällen ausgedehntere Leitungen für Prefs- und Leerluft entbehrlich gemacht. Dennoch wird in Anftalten, in welchen Luft von hohem Druck, bezw. von ftarker Verdünnung vielfache Anwendung findet, die Lieferung von einem Central-Kraftpunkte fchon aus dem Grunde angezeigt erfcheinen, weil damit der Laborant, von der Beauffichtigung der Sondervorrichtung befreit, von feiner Arbeit nicht abgelenkt wird.

Gefährdungen allgemeiner und befonderer Einrichtungen find bei den bezüglichen Leitungen nur in dem Sinne zu verhüten, als fremde Temperatur, Geräufch und Vibrationen dadurch fortpflanzbar werden, auch bei metallifchen Leitungen in Hinficht auf magnetifche Einflüffe die Natur des angewandten Metalles in Betracht kommt. Bei Prefsluftführung ift noch die weitere Rückficht zu beobachten, dafs die Luft vorher auf einen genügenden Trocknungsgrad gebracht werde, wenn fchäd-liche Niederfchlage und Eisbildungen vermieden werden follen; letztere können fogar die Thätigkeit der Apparate lähmen.

Wenn es auch leicht ift, mittels der vorbenannten Hilfsmittel, als Gas, Druck-waffer, Wafferdampf und Elektricität, an jedem beliebigen Punkte mechanifche Kraft zu erzeugen und in kleineren Verhältniffen folches auch gefchieht, fo wird dies jedoch als wenig rationell anzufehen fein, wenn es fich um gröfseren Kraftbedarf handelt und befonders, wenn der Bedarf in mehreren, nicht zu weit zerftreut liegenden Stellen eintritt. Schon zum Betriebe der Luft-Zu- und -Ableitung find in der Regel Kraftmafchinen nöthig, eben fo wie fie zur Entwickelung von Dynamo-Elektricität und zur Sicherung ausgiebiger Druckwafferverforgung feiten zu entbehren find. In allen gröfseren felbftändigen Inftituten ift man daher auf eine zufammen-faffende Geftaltung der Kraftmafchinen-Anlage angewiefen. Es ift hierdurch zunächft eine gröfsere Störungsfreiheit der Arbeitsräume gefiebert, namentlich dann, wenn

die Anlage fich aufserhalb des Gebäudekörpers ermöglichen läfft; anderenfalls ift gröfste Vorficht geboten. Durch die Centralanlage wird es fich zwar nicht gerade vermeiden laffen, für Wafferförderung, Lüftung, Elektricitäts-Erzeugung und freie mechanifche Triebkraft zu Werkftättenzwecken und Kraftexperimenten mehrerlei Mafchinen anzuordnen ; doch laffen fich diefelben dann derart vereinigen, dafs he fich gegenfeitig unterftützen, alfo bei Aufserbetriebfetzung der einen die andere zum Erfatz benutzt werden kann. So laffen fich u. A. die Mafchinen zu beftimmten Tagesftunden in verfchiedener Weife verwenden, z. B. am Tage zur Luft-, des Abends und des Morgens zur Wafferverforgung etc. Vor Allem befleht indefs ein befonderer Gewinn in der mit der Centralifation möglichen ausreichenden Contrôle und Koften-ermäfsigung, fo wie in der Erhaltung wohl gefchulten Perfonals, bezw. in der ausreichenden Befchäftigung deffelben.

Fig. 8o.

Lange Wellenleitungen erzeugen ftets Erfchütterungen ; doch ift durch frei fchwingende Spitzenlager ein Mittel geboten, diefelben auf ein geringftes Mafs herabzubringen. Ferner laffen fich magnetifche Einflüffe nur fehr fchwer umgehen; daher ift die parallele oder fpitzwinkelige Lage zur magnetifchen Richtung des Ortes möglichft zu vermeiden. Riemenübertragungen, namentlich fehr rafch laufende, entwickeln Elektricität, und bei unvorfichtiger Conftruction können die abfpringen-den Funken ernftliche Gefahren bringen. In Räumen, in welchen feuergefährliche Gegenftände den Riemenleitungen nahe kommen, vor Allem, wenn darin brennbare Gafe fich entwickeln oder verbreiten können, werden befondere Vorkehrungen dagegen zu treffen fein.

r&i

äH e cTce

Zu diefem Zwecke vermeidet man in folchen Räumen die Durchführung der Riemen durch die Decken, oder man umgiebt die Riemenleitung mit unverbrennlichen Canälen und vermeidet am Austritt der Riemen alle fcharfen Kanten.

Auch ift die in Fig. 8o angedeutete Conftruction vortheil-haft, wobei es noch angezeigt erfcheint, dicht unter der Decke ein unverfchliefsbares Entlüftungsrohr anzubringen, um dafelbft allen Gasanfammlungen vorzubeugen; durch die ausgerundete Umgebung des Riemenfchlitzes wird das Abfpringen von Funken an den fcharfen Rändern der Decke vermieden.

Dafs Riemenzüge in der Nähe von Thüren, Durchgängen etc. mit Schutzvorkehrungen zu umgeben find, ift felbftverftändlich.

96.

Heizung

und

Lüftung.

Für die Heizung und Lüftung der phyfikalifchen Inftitute find die folgenden Gefichtspunkte zu beriickfichtigen. Bei allen Luft-Zu- und -Abführungen find möglichft grofse Querchnitte und Vertheilung der Ein- und Abgangsftellen anzuordnen. Höher erwärmte Luft, als die verlangte Raum-Temperatur beträgt, ift nur feiten zuläffig und gewöhnlich auf die Hörfäle und Flure befchränkt. Daher ift man bei einer Sammelanlage häufig auf Warm- und Heifswaffer- oder Dampfheizung angewiefen; jedoch ift in Räumen, in welchen feinere Arbeiten vorzunehmen find, die Durchleitung der Rohrftränge gewöhnlich nicht zuläffig.

Um den Zufälligkeiten der Sammelheizungen zu entgehen, welche vielerlei Beobachtungen beeinträchtigen können und namentlich die felbftändige Regelung in einzelnen Räumen erfchweren, hat man vielfach zur gewöhnlichen Ofenheizung zurück-gegrififen. Kachelöfen werden dabei häufig, behufs der Staubvermeidung, von Vorgelegen in den Fluren geheizt.

Wo billiges Leucht- oder Heizgas zu befchaffen ift, dürfte es fich empfehlen, nur Gasöfen anzuwenden. Bei Heifs- und Warmwaffer-, fo wie bei Dampfofenheizung ift es vorteilhaft, die Ofenmäntel mit der Wafferleitung fo zu verbinden, dafs eine rafche Durchfpülung ermöglicht wird.

Rückficht auf die Wahl der Materialien im magnetifchen Sinne wird ftets zu nehmen fein. Die Vorkehrungen zur Abhaltung fchädlicher Wärmeftrahlungen find fchon in Art. 85 (S. 107) befprochen worden.

97-

Fufsboden.

Im Allgemeinen find fehr fefte, wenig fchwingende und leicht rein zu haltende Fufsboden-Conftructionen erforderlich; doch wechfeln die zu erhebenden Anfpriiche je nach den in den einzelnen Räumen vorzunehmenden Arbeiten.

¹

)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 19, 20.

²

)    Siehe hierüber auch Theil IV, Halbband x diefes »Handbuches«, Art. 208 (S. 220).

³

)    Siehe: Hoffmann, J. M. Laboratorium novum chemicum apertum medicinae cultoribus. Altdorf 1683.

⁴

)    Nach: Ersch, J. S. & J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wiffenfchaften und Künfte etc. Sect. II, Theil 41. Leipzig 1887. S. 81.

Am zweckentfprechendften wäre es, fämmtliche Räume flach zu wölben, bezw. vollftändig flache (Beton- oder Gyps-) Decken herzuftellen ; doch erleidet deren Ausführung mit Rückficht auf magnetifche Arbeiten meift enge Befchränkung. Die Anwendung nicht zu maffiger Eifenbalken ift in der Nähe von magnetifchen Räumen um fo weniger gefährlich, je mehr die Richtung derfelben von der wahren Magnetlinie (Pollinie) abweicht. Terrazzo-Belag, Stampfafphalt und Eichenftabfufsboden in Afphalt werden durchgängig am zweckmäfsigften fein; doch können unter Umftänden auch fcharf gebrannte Thonfliefen den Vorzug verdienen, wie wiederum in einem grofsen Theile der Räume Eichen-, Kiefer- und Tannenböden auf Holzbalken vollftändig genügen. Zweckmäfsig ift, fowohl zur Staubverhütung, wie um rafcher Abnutzung vorzubeugen, die hölzernen Fufsboden zu bohnen.

Vorfprung. Die Staub- und Luftdichtung läßt

mm

Vortretende (erhöhte) Thürfchwellen find möglichft zu vermeiden; wo folche wegen der Staubabhaltung nothwendig find oder, wie fehr häufig und zweckmäfsig gefchieht, die Böden ganz oder mit Streifen von Linoleum belegt werden follen, giebt man denfelben nur ca. 2,5 fleh durch andere, minder ftörende Mittel erreichen, wie z. B. doppelte Filztuch-ftreifen, welche in Kantenausfalzungen der Thiiren befeftigt find etc.

In Räumen, in welchen viel mit Flüffigkeiten, namentlich mit ätzenden (Säuren, Salzen, Alkalien), gearbeitet wird, verdienen Afphaltböden vor allen anderen den Vorzug. Wenn aus fonftigen Rückfichten fleh folche nicht im ganzen Raume durchführen laßen, fo verfleht man doch die befonders gefährdeten Arbeitsftellen damit und legt den Belag etwas tiefer, an den Rändern aufgekippt, mit Gefälle.

Ganz befondere Aufmerkfamkeit ift den Orten zuzuwenden, wo mit Queckfllber gearbeitet wird, fowohl um die Verlufte an dem theueren Metall einzufchränken, als auch um den Queckfllberkrankheiten, welche die Verdunftung allmählich ver-urfacht, vorzubeugen. Am fleherften ift auch hierfür Afphalt. Es wird, falls die betreffenden Stellen gleichzeitig zu Arbeiten mit anderen Flüffigkeiten dienen follen, befondere Vorficht nöthig fein, damit das Queckfllber nicht in die Ausgüße gelangt. Wafferverfchlüffe werden dadurch ganz verftopft, und beim Ueberfchiefsen derfelben können anfchliefsende, tief liegende, wagrechte Rohre durchgefchlagen werden. Wafferverfchlüffe aus anderen Metallen, als Eifen, werden dadurch unbedingt undicht; Blei amalgamirt zwar nicht, doch wird es durchfaigert ; Löthftellen werden natürlich fofort undicht.

Zum Schutze gegen Verlufte und obige Nachtheile werden vor der Einmündung in die Abflufsbecken kleine Queckfilberrinnen angeordnet, die etwas tiefer liegen, als die Oberkante der Ausgüße und aus welchen das Queckfllber ausgepumpt werden

ii7

kann. Um zu verhüten, dafs fich auch Säuren darin anfammeln, lallt man durch diefe Rinnen fortwährend Waffer riefeln.

98.

99-

Wand-und Deckenflächen etc.

Aus Reinlichkeitsgründen find glatte Wände mit abwafchbarem Anftrich allen anderen vorzuziehen. Wachsfarbenanftriche haben fich am beften bewährt, und zwar auch in Riickficht auf den Koftenpunkt ; gleichzeitig verhindern fie in optifchen Räumen mifsliebige Spiegelungen, was unter Umftänden auch in denjenigen Räumen zu beachten ift, welche etwa aushilfsweife zu optifchen Verfuchen in Anfpruch zu nehmen find. Für Decken begnügt man fich oft mit weifsem Leimfarbenanftrich, um eine reichliche Lichtzerftreuung zu erzielen.

In fpectral - analytifchen Räumen wünfcht man zuweilen nur ftumpfröthliche Töne, allenfalls weifse Decken. Hierbei ift darauf zu achten, dafs die Maler die Gewohnheit haben, alle Färbungsabftufungen durch Mifchungen mit Blau zu erzielen, und zwar auch namentlich, um fchwarze Töne gegen rothe fcharf abzufetzen. Da gerade die blauen Töne in folchen Fällen ängftlich zu vermeiden find, ift auch eine ftrenge Ueberwachung in diefem Sinne nothwendig.

In der Nähe der Seeküften wird zum Weifsen der Decken oft eine Kalkfarbe aus Seemufchelfchalen (fog. Aufternweifs) verwendet; in optifchen, namentlich in Dunkelräumen ift diefes Farbmaterial nicht zuläffig, weil es phosphorescirend wirkt. Ein Gleiches ift bei Anwendung von Beinfchwarz auf frifchem Kalkputz beobachtet worden ⁸⁵). Auch mit Baryt-Farben ift Vorficht geboten, namentlich, da fie zuweilen Spuren von Flufsfpath enthalten.

Alle Decorationen werden möglichft fchlicht gewünfcht. Gefimfe, Kapitelle, Schnitzformen an Möbeln etc. find im Intereffe der Reinhaltung (Vermeidung von Staubanfammlungen) thunlichft einzufchränken. Ein Gleiches gilt bezüglich der farbigen Ausftattung, bei welcher keine ftechenden Gegenfätze, welche das Auge der Befchauer angreifen, zuläffig find. Auch bei der inneren Einrichtung find Ecken und Kanten möglichft abzurunden.

Zweckmäfsig ift es, bei den Thüren anftatt der Drückerklinken nur Rundgriffe (welche leicht gehende Schlöffer bedingen) zu verwenden, um das Oeffnen mit dem Ellenbogen unmöglich zu machen, wobei Befchädigungen der durchzutragenden Inftrumente geradezu veranlafft werden. Dafs die Befchläge an einzelnen Stellen eifenfrei fein müffen, ift zu beachten, namentlich derjenigen, welche den Ort wechfeln.

Beliebt ift eine Trennung des Schlüffels und des Riegelfchloffes ; erfteres ift in Augenhöhe, letzteres in einer Höhe von 0,95 bis l,oo m über dem Fufsboden anzuordnen.

Einrichtungs-

gegenftände.

Bezüglich der Einzelausbildung der in vielen Arbeitsräumen, namentlich aber im Hörfaal und im Vorbereitungszimmer nothwendigen Sammlungsfchränke, Abdampf-fchränke oder -Capellen, Herde, Ausgüffe etc. fei auf die betreffenden Einrichtungen der chemifchen Inftitute (fiehe das folgende Kapitel) verwiefen ; Gleiches gilt von den Sitzen.

⁸⁵) Wie vorfichtig man mit Anwendung von felbft leuchtenden Farben fein mufs, geht aus Folgendem hervor. In einem phyfikalifchen Inftitute war es unbemerkt geblieben, dafs der Caftellan die fämmtlichen Thüren mittels Baimain'fcher Leuchtfarbe numerirt hatte. Eine folche Thür wurde zum Aufhängen von farbigen Zeichnungen benutzt, die bei fehr gedämpftem künftlichem Lichte photographirt werden füllten. Natürlich wurde, da die Nummern bei Tageslicht kaum erkenntlich waren und die Verdunkelung des Raumes erft nach erfolgter Vorbereitung (nach dem Aufhängen der Bildtafeln) ge-fchah, auch der fchwache Schimmer der Leuchtfarbe unter dem auf die Bildfläche auffallenden fchwachen Lichte nicht bemerkt; aber die Ergebnifle des photographifchen Verfahrens waren fämmtlich mit »Nr. n« gequert. Die betreffenden Platten waren im Inftitute felbft präparirt, und man glaubte daher erft an einen Fehler im Papier, der aber nicht entdeckt werden konnte. Um endlich hinter die geargwohnte Urfache zu kommen, follte die fragliche Arbeit Nachts, ohne alle andere Vorbereitungen, vorgenommen werden, was denn natürlich zu der richtigen Entdeckung führte.

^-far-

Qaerfchnitt.

§11

11

■ il ! Il

Eli

ÉSSlIi

Bl

'Mi

Ri

ïl * al .

51

V:

iiISS

Br

il

m m \ ■Bk,

■ÂfeMÎM«« llÉÏ.'' .■''«:%»¥ 1

<LJ

1:125

fl

0

Arch. : May eux.

su

IÜB

^iSŁsyjLSTis-asB

:.w.

iij

Wü

J

;• •

:• 7

Fig. 8l.

î;

BSSS11'

V "

K-,

f—

RJ:

BB&

=1

■ąwL.

IBEB

HÎ

as

■tt

Fig. 82.

fi

ni

-X-

nas

- Er;:::

mm

o.

MM

llff i E—

Lp

!>■

!tii!i;,i;iii|!i!i!|t^-;:!i::';i:;.:»ii;;i|ii;.: i.--ł.~~~i

t&Zi : .ZZZZZéé*

SPŁi

"SB

i;

Bu,

Ite

lii

IB!

ii

I0C3FÎ

ÜBJ

an

LJ

<i ■■ -y (WgyjS^^ySaantcjM»^:

*=r -

5ii il¹—Jji

“TTT"

P#N

*352/ r ! LnL

-Y:

-1

ii

II

-ii

ggi-Vj

fÉyfc-

Längenfchmtt.

JJsI

II

II

El

Ittl

ügp

mm

: E-.

lQj

ÜSpii

ImLkt-.,,,=,m*. I

frH¹: -HH:

Phyfikalifcher Hörfaal der École polytechnique zu Paris ⁸⁶).

i*

(W»:

iŁkm.

Ki-I

i-

fm

W-

i*

V \ "i

lO

xs

stS^t

tzzma

=an

LJ

imm.

100.

Grofser

Hörfaal.

Auch die Vortrags- oder Experimentir-Tifche in den grofsen Hörfälen unter-fcheiden fleh von jenen in chemifchen Inftituten nur durch das in Art. 101 noch Vorzuführende ; die Arbeitstifche in den Laboratoriums-Räumen find ebenfalls denen für chemifche Arbeiten nachgebildet, wobei jedoch die entfprechenden Vereinfachungen eintreten; zuweilen find die Füfse derfelben mit Schrauben zum Feftftellen verfehen.

c) Haupträume.

In gröfseren phyfikalifchen Inftituten find in der Regel zwei Hörfäle vorhanden. Der eine, der gröfsere derfelben, dient für die experimentell-demonftrativen Vorlefungen, der andere kleinere für Vorträge über theoretifche, bezw. mathematifche

Fig. 83.

Tsr

Ift

CO

cS

E i ng .f. Ł . Stuâ

'-i»

77

G- a 1 e r i e n

1:250

6    7    8    9    10    11

13    11    15"

! ..-1-4-1

12    3    15

H-l » I ' 1 ' ! ¹ ! ' I ' I

Phyfikalifcher Hörfaal der École polytechnique zu Paris ⁸⁶).

Phyfik und für fonftige mit Demonftrationen nicht verbundene Vorlefungen. Eine Vermehrung der Vortragsfäle tritt nur dann ein, wenn auch die technifche Richtung der Phyfik befonders gepflegt werden foll.

Dies ift z. B. im Polytechnikum zu Budapeft (fiehe Art. 76, S. 92) der Fall, wo ein befonderer Hörfaal für technifche Phyfik befteht und ein chemifches Laboratorium damit verbunden ift; in diefem Hörfaal werden auch die Vorlefungen über technifche Chemie abgehalten.

Man kann im grofsen Hörfaal zwei Abtheilungen unterfcheiden, zunächft die räumlich gröfsere, in welcher das Geftühl für die Zuhörer Platz findet abtheilung, und dann diejenige, in welcher fich während der Vorlefung der Docent aufhält, wo die Experimente und fonftigen Demonftrationen vorgenommen werden etc. ; diefe Abtheilung foll kurzweg die Experimentir-Abtheilung genannt werden.

Bezüglich der Geftaltung und Einrichtung der Zuhörerabtheilung im Allgemeinen gilt das bereits in Art. 26 (S. 20) Gefagte, an welcher Stelle Hörfäle für mit Demonftrationen verbundene Vorträge abgehandelt worden find. Hier wäre hervorzuheben, dafs das Geftühl ein flüchtiges Nachfchreiben, bezw. Skizziren geftatten foll und dafs man darauf Rückficht zu nehmen hat, dafs der Aufbau mancher zu Vorlefungsverfuchen gebrauchten Apparate, auch verfchiedene Verfuche felbft, nicht von allen Plätzen des Saales genügend tiberfehen werden können, defshalb nicht feiten ein Platzwechfel nothwendig wird. Aus diefem Grunde bemeffe man die einzelnen Sitzplätze nicht zu knapp und ordne auch bequeme Zugänge zu denfelben an.

Die Sitzbänke nicht mit Schreibpulten zu verfehen, ift nicht zu empfehlen; es ift dies nur dann zu rechtfertigen, wenn der Saal eine ungewöhnlich grofse Zahl von Zuhörern faffen und im Intereffe guten Sehens keine zu grofsen Abmeffungen erhalten foll.

Solches ift bei dem durch Fig. 81 bis 83 ⁸⁶) dargeftellten Hörfaal der École polytechnique zu Paris gefchehen. Derfelbe enthält 420 Sitzplätze (wozu noch die 150 Plätze auf den beiden Galerien kommen) und ift doch nur 18,2 m breit und 18,u m tief.

Freiftützen, welche die Decke tragen, ftören ftets und füllten defshalb vermieden werden ; fie kommen auch, nur vereinzelt vor (z. B. an der technifchen Hoch-fchule zu Aachen).

Der grofse Hörfaal wird naturgemäfs mit den bei Weitem mannigfaltigften Einrichtungen verfehen, da ja darin Verfuche aus allen Gebieten der Experimental-Phyfik ausgeführt werden; er mufs daher faft alle im Inftitut fonft auftretenden Einrichtungen aufweifen.

Möglichft gute Tagesbeleuchtung ift für einen folchen Hörfaal eine Hauptbedingung; insbefondere ift hoch einfallendes Licht erwünfcht; in Folge deffen werden hoch gelegene Fenfter bevorzugt oder auch Deckenlicht (Fig. 81 bis 83) herangezogen. Sämmtliche Fenfter und die Deckenlichter find mit geeigneten Verdunkelungsvorrichtungen zu verfehen, von denen bereits in Art. 86 (S. 108) die Rede war. Die Anlage foll fo getroffen fein, dafs man vom Platze des Vortragenden aus entweder alle Lichtöffnungen gleichzeitig oder auch nur einzelne derfelben verdunkeln kann. Durch geeignete Anordnung von Schnurzügen, Rollen und Kurbeln läfft fich dies in einfachfter Weife erreichen.

Zuhörer-

Fig. 84.

@1

f)

I»

Md

CID

T_

bo n. Gr.

'A

1884, Bl 66.

Vom pliyfikalifchen Inftitut der Univerfttät zu Strafsburg⁸⁷).

122

Die bezügliche Einrichtung im grofsen Hörfaale des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg, welche der zu gleichem Zwecke im chemifchen Inftitut zu Graz dienenden nachgebildet wurde, ift in Fig. 84®") veranfchaulicht. Die Rollvorrichtungen der an den Fenftern angebrachten Rollvorhänge find durch dünne Seilchen aus Meffingdraht mit Hanffeele mit einer gemeinfchaftlichen, durch ein Triebwerk bewegten Welle verbunden; dabei werden fie mehrfach über Leitrollen geführt und können durch eine Spannvorrichtung fämmtlich in die gleiche Spannung verfetzt werden, fo dafs die Bewegung aller Vorhänge ganz gleich-mäfsig erfolgt. — Im Hörfaal der École polytechnique zu Paris (Fig. 81 bis 83) ift ein Deckenlicht von 60üm Fläche angeordnet, welches in einem Zeitraum von 1 Minute verdunkelt werden kann. — In deutfchen Inftituten verlangt man in letzterer Beziehung gröfsere Gefchwindigkeiten.

Ausreichende Vorkehrungen für kiinftliche Beleuchtung dürfen niemals fehlen ; über diefen Gegenftand ift bereits in Art. 27 (S. 21) das Wichtigfte gefagt worden. Anfchliefsend hieran fei zunächft bemerkt, dafs in manchen phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in jenen zu Berlin, Graz, Paris etc.) für die Zuhörerabtheilung Sonnenbrenner zur Anwendung gekommen find. Ferner fei bezüglich der Erhellung der Experi-mentir-Abtheilung darauf aufmerkfam gemacht, dafs Apparate, welche aus der Entfernung deutlich fichtbar werden follen, zwar hell, aber nicht einfeitig beleuchtet werden dürfen; man fieht diefelben z. B. fchlecht, wenn man den Experimentir-Tifch von der Seite mit elektrifchem Licht beleuchtet; die Schatten werden zu dunkel, die Reflexe dagegen blendend.

Es empfiehlt fleh defshalb eine Beleuchtung mit dififufem Licht in der Weife, dafs die Lichtquelle felbft den Zufchauern unfichtbar bleibt. Die in Art. 27 (S. 21) erwähnten Lampenreihen mit Blechfchirmen entfprechen den geflehten Anforderungen nicht ganz ; Landolt hat defshalb zuerft im chemifchen Hörfaale der technifchen Hochfchule zu Aachen eine den Theatern nachgeahmte Beleuchtungsart eingeführt: Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung find durch eine von der Decke des Saales herabhängende Wand gefchieden ; die Unterkante derfelben reicht fo weit herab, als die Sichtbarkeit der Vorgänge in der Experimentir-Abtheilung dies geftattet; die Beleuchtungsflammen für den Experimentir-Tifch, für die Schreibtafel etc. find durch jene Wand gegen die Zuhörerabtheilung gedeckt (flehe die Innenanfichten der grofsen Hörfäle in den chemifchen Inftituten der technifchen Hochfchule zu Aachen und der Univerfltät zu Graz im nächften Kapitel [unter b, 1]). Von diefer Einrichtung ift auch fchon in phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in Graz) Gebrauch gemacht worden.

In der Nähe des Vortragenden mufs eine Einrichtung angebracht fein, mittels deren in einfacher und rafcher Weife die Verdunkelung des Saales vorgenommen werden kann; bei Gasbeleuchtung mufs jedoch dafür geforgt werden, dafs die Flammen durch Unachtfamkeit etc. nicht völlig verlöfcht werden können.

Die Zugänge zum Hörfaal follen ftets von der Riickfeite des Zuhörerraumes und nicht von der Seite des Vortragenden her erfolgen; zuläffig ift letzteres nur in Inftituten, in welchen die Hörer »interne« find, aber auch da nicht befonders zweckmäfsig.

Die den grofsen Hörfaal benutzenden Zuhörer haben zum gröfsten Theile in den übrigen Räumen des Inftitutes wenig oder nichts zu thun; defshalb empfiehlt es fich, von den letzteren den Hörfaal möglichft abzutrennen und ihm einen ge-fonderten Zugang zu geben. Man erreicht hierdurch den Vortheil, dafs die mit dem Verkehre der Zuhörer nothwendiger Weife verbundenen Störungen aus dem Gebäude fern gehalten werden und dafs namentlich der von denfelben erzeugte Staub nicht fo leicht in die Sammlungs- und Arbeitsräume gelangen kann, wo er fehr unbequem und für viele feinere Apparate fogar fchädlich ift.

Recht zweckmäfsig ift die im Strafsburger Inftitut gewählte Anordnung (fiehe den Grundrifs des Sockelgefchoffes unter d), wo unter dem rückwärtigen Theile der anzeigenden Sitzreihen eine kleine Eingangshalle fich befindet, von der aus beiderfeits Treppen in zwei geraden Läufen unmittelbar in den Hörfaal führen, und zwar bis zu etwa der Höhe der Sitzreihen ; der Reit der Höhe wird durch fchmalere, rückwärts führende und der Steigung der Sitzreihen folgende Treppen erfliegen.

Sehr vortheilhaft ift die vollffändige Einfchliefsung des Hörfaales zwifchen Flurgängen, fowohl wegen der Allgemeinbeleuchtung, als auch zur Erhaltung einer ftändigen Temperatur und Ausfchlufs heftiger Luftbewegungen ; allerdings müffen folche Gänge vom allgemeinen Verkehre ausgefchloffen fein. Ein weiterer Vortheil wird dadurch erreicht, dafs diefe Gänge auch angenehme Verbindungen mit dem Vorbereitungszimmer und den Sammlungsräumen bieten, fogar zu letzteren Zwecken und zu beiläufigen Verfuchen und Beobachtungen dienen können etc. Zum Theile ift dies im Berliner und im Budapefter Inftitut erreicht; als reicheres Vorbild wäre die Anlage im phyfiologifchen Inftitut zu Berlin anzufehen.

In manchen phyfikalifchen Inftituten (z. B. zu Prag, Strafsburg, Berlin, Buda-peft etc.) ift der Hörfaal mit Galerien (der Hörfaal in der Ecole polytechnique zu Paris, wie Fig. 82 zeigt, fogar mit 2 über einander gelegenen) ausgeriiftet, welche für gutes Sehen in hohem Mafse geeignet find; ferner gewähren fie den Vortheil, dafs fie verfpätet eintreffenden Zuhörern einen wenig Hörenden Zutritt ermöglichen und zur Milderung Hörender Luftbewegungen beitragen ; endlich können fie auch zum Aufhängen, bezw. Einbauen fchwebender Einrichtungen benutzt werden.

Die Experimentir-Abtheilung des grofsen Hörfaales wird häufig durch eine „    ¹⁰¹ ' .

A    00    o    Experimentir-

Schranke vom Zuhörerraume abgetrennt. In derfelben bildet der Experimentir-Tifch Abtheilung, den HaupteinrichtungsgegenHand. Für diefen iH eine feHe AufHellung unbedingtes Erfordernifs ; man hat defshalb bisweilen den Unterbau für den Experimentir-Tifch und deffen Umgebung vom Unterbau des Zuhörerraumes vollHändig abgetrennt.

Der Experimentir-Tifch wird zuweilen ganz aus Holz oder ganz aus Stein hergeHellt, oder es werden einzelne Theile darin als FeHpfeiler aufgebaut; auch werden an anderen Orten FeHpfeiler vor demfelben oder feitlich davon errichtet. Für manche Verfuche iH eine gröfsere Länge oder Breite nöthig, und es werden defshalb be-fondere Verlängerungstheile entweder als Schieber- oder als Anlehnetifche dazu angefertigt.

Das Material der Deckplatte iH in einzelnen Fällen Holz, in anderen Schiefer, Mattglas oder Metallbelag, oder es dienen hierzu verfchiedene Stoffe, je nach Erfordernifs zufammengefetzt. Zu chemifch-phyfikalifchen Verfuchen, wie fie z. B. beim Zufammenffellen von Batterien Vorkommen, wobei Säuren, Alkalien, Salze und Queckfilber verwendet werden, wird, um Befleckungen der Deckplatte zu verhüten, eine befondere Hilfstafel von Holz mit Bleibelag und diefer mit Ueberzug von einer Mifchung aus Colophonium und Wachs (Baumwachs) benutzt.

Der fragliche Tifch foll mit allen Hilfsmitteln, als Gas-, Druckwaffer-, Prefsluft-und Vacuum-, elektrifchen und mechanifchen Kraftleitungen ausgeriiffet fein; aufser-dem foll er Waffer- und Queckfilberbecken enthalten und auch mit Entwäfferung und Entlüftung (Capelle oder Abzugsfehrank) verfehen fein. Offene und verfchliefs-bare Fächer und Schiebekaffen find nicht zu entbehren; oft werden fogar ein kleiner Ambofs und Zwangfehrauben (Schraubffock) damit verbunden oder beffer an einem befonderen daneben Hehenden Pfeiler angebracht.

Ueber die Anordnung der verfchiedenen Leitungen giebt das nächffe Kapitel Auskunft; hervorzuheben iH nur, dafs in der Tifchplatte liegende (verfenkte) Hähne

----

P .....# G

Łit

Fig. 85.

EE

^;'nn

tfe§rl

,/60 n- Gr.

Experimentir-Tifch im grofsen Hörfaal des phyükalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁸⁸).

niemals Vorkommen, die verschiedenartigen Leitungen und Ausläfie entweder aus verschiedenartigen Metallen oder doch auSSallend, in Form und Farbe, verschieden Sein Sollen. In Fig. 85 ⁸⁸) iSt der Experimentir-TiSch des StraSsburger Institutes dargeStellt.

Zur AuShängung von Apparaten bringt man nicht Selten über dem Experimentir-TiSch eine genügend kräStige ConSole an (Fig. 86); es iSt zweckmäSsig, dieSelbe zum Drehen einzurichten, damit man Sie an die Wand legen und an der Saaldecke Gegenstände auShängen kann.

Ein groSser Theil der VorleSungsverSuche kann nur in Sehr kleinem MaSsStabe ausgeführt werden, und ein anderer Theil derSelben iSt bloSs von einem verhältniSs-mäSsig kleinen Theile des HörSaales aus genau genug zu Sehen. Um dieselben dem ganzen Zuhörerraume zugänglich zu machen, greiSt man zum HilSsmittel der Projection auS eine weiSse Bildfläche, wobei eine bedeutende VergröSserung zur Anwendung kommt. Die Projections-Vorrichtung kann eine verschiedene Ausstellung erSahren, Sie kann :

1)    Seitlich vom Experimentir-TiSch (im HörSaale SelbSt) Ausstellung finden;

2)    Sie kann fleh hinter der TaSelwand, im Vorbereitungszimmer befinden;

3)    man hat Sie im Rücken der Zuhörer, in einem besonderen Vorraum auS-

geStellt, oder    »

4)    es iSt wohl auch in der Mitte der vordersten Sitzreihen der Platz Siir Sie gewählt worden.

Jede dieSer Anordnungen hat ihre Vorzüge und ihre Mängel; bei der Wahl entscheiden in der Regel die im betreffenden Falle vorliegenden Verhältnisse und die SonderanSchauung des Phyflkers.

Als Bildflächen, bezw. ProjectionstaSeln dienen, wenn Sie nicht durchscheinend zu Sein brauchen und wenn Sie unverändert auS ihrem Platze Stehen bleiben können, mit Gyps geputzte Wände und Straff" in einem Rahmen gespanntes Papier. ISt Projection mittels auSSallenden Lichtes vorgeSehen, Sollen aber die betreffenden

Schirme, aus örtlichen Gründen, zum Aufrollen eingerichtet werden, fo vermeide man Nähte, Falten etc., weil diefe die Klarheit des Bildes ftören, und verwende Malerleinwand mit einem Anftrich aus weifser Spiritusfarbe und Kopallack. Soll mittels durchfallenden Lichtes projicirt werden, fo werden die durchfcheinenden Tafeln aus matt gefchliffenem oder aus durch Aufkleben von Seidenpapier mattirtem Spiegelglas hergeftellt.

Als Lichtquelle dient entweder Sonnenlicht, welches durch einen Helioftaten aufgefangen wird, oder künftliches Licht; wenn auch, namentlich früher, hierfür

Fig. 86.

«UM

WA

ü

; i, o'i

jjljga pH

[Gl

DU

if!

‘■l'U

i- !

ui

!i

ro

T"‘.f

Ulfe

Tr

I!

lim

Dl

|f=îl

C3

Fl fl i

CU

i fl ß fl fl

1:125

Längenfchnitt durch den grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁸⁹).

Knallgas-, Kalk- oder Magnefia-Licht, auch die Dubosq fche photo-elektrifche Lampe angewendet wurden, fo kommt jetzt wohl nur mehr das elektrifche Licht in Frage.

Die Experimentir-Abtheilung ift bisweilen als grofse Saalnifche ausgebildet, fo z. B. in den phyfikalifchen Inftituten zu Berlin, Budapeft etc. Im Uebrigen — gleichgiltig wie diefer Theil des Hörfaales geftaltet fein mag — ift an deffen Riick-

I2Ó

wand vor Allem für die Anbringung einer zum Schreiben, zum Entwerfen von Kreide-Skizzen etc. dienenden, genügend grofsen fchwarzen Wandtafel, welche eine für das Sehen möglichft günftige Lage haben mufs, Sorge zu tragen. Damit diefe Tafel thunlichft gut beleuchtet ift, hat man mit den beiderfeitigen Fenftern an die Saal-riickwand möglichft nahe heranzurücken; doch empfiehlt es fich, um das Auge des Befchauers zu fchonen, die nächft gelegenen Fenfter zweckmäfsig abzublenden.

An den unteren Theilen der Wände finden Wandfehränke für einzelne Inftru-mente, bezw. deren Theile, Ausgüße, Abdampfnifchen etc., wohl auch einige Handbücher etc. ihren Platz. Ferner werden zuweilen einige Confolen zur Aufftellung einzelner Inftrumente eingemauert, wohl auch kleine (elektrifche oder hydraulifche) Kraftmaschinen hier untergebracht, um Elekrifir-Mafchinen und ähnliche Apparate mit Leichtigkeit in Bewegung fetzen zu können; fonft kann man die betreffende Mafchine in einem geeigneten, unter dem Hörfaale gelegenen Raume aufftellen, den Fufsboden in der Nähe des Experimentir-Tifches durchbrechen und alsdann mittels Treibriemen die Transmiffion herftellen (wie z. B. in Strafsburg gefchehen). Aufser-dem ift es geboten, wenigftens ein unteres zur Ausfchau dienendes Seitenfenfter zur Verfügung zu haben, wenn thunlich ein Solches, welches zur Anbringung eines Helioftaten fich eignet.

Bei Anwendung durchfallenden Lichtes wird die durchfcheinende Projections-tafel entweder über der zum Schreiben und Skizziren beftimmten Schwarzen Wandtafel oder hinter derfelben angebracht; im letzteren Falle mufs die Wandtafel, bezw. ein geeigneter Theil derfelben, zum Emporfchieben oder zum Auseinanderfchieben eingerichtet fein. Die Lichtquelle felbft befindet fich in einem an diefer Seite an den Hörfaal anftofsenden Raume, der in der Regel zugleich als Vorbereitungszimmer dient.

Projectionsfchirme werden entweder vor die fchwarze Tafel gefchoben oder über diefelbe herabgelaffen ; der Apparat, mittels deffen die Projectionen hergeftellt werden, findet feine -Aufstellung in den vorderften Sitzreihen, die zu diefem Ende am beften mit befonderen Klapp Vorrichtungen verfehen werden.

Die Sehr bedeutende, unter Umftänden bis auf das 60000-fache gesteigerte Vergröfserung fordert aufser grofser Ruhe der Bildfläche eine eben Solche des zu vergröSsernden Gegenstandes und auch des Beleuchtungskörpers; nicht minder ruhig wird daher auch die Luft fein müffen, wenn nicht in Folge der Bewegung von Luftfchichten verschiedenen Wärme- und Feuchtigkeitsgrades Verzerrungen im Bilde eintreten Sollen.

Es find SchlieSslich auch noch geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Wandtafeln (Diagramme etc.) paffend aufhängen zu können. Erwähnenswerth ift die in einigen englifchen Inftituten vorkommende Einrichtung, wo fich über der Experimentir-Abtheilung des PlörSaales in der Decke eine Fallthiir befindet, durch welche aus dem darüber gelegenen Raume die gewünSchte Tafel herabgelaffen wird.

102.

Kleiner

Hörfaal,

Der kleine Hörfaal unterscheidet fich in feiner .Gefammtanordnung und Einrichtung nicht von anderen Sälen für nur rednerifche Vorträge (Siehe Art. 24, S. 17). Kleiderablagen. Zuweilen wird derfelbe mit einem Sicherheitspfeiler und einer Vorrichtung zur Aufftellung des Helioftaten ausgerüstet; auch Verdunkelungseinrichtungen find in einigen P'allen zur Ausführug gekommen. In der Regel genügt die Anlage von Fenftern zur linken Seite der Zuhörer; zweifeitige Beleuchtung ift hier verhältnifsmäfsig feiten. Ein kleiner Raum für den betreffenden Docenten, welcher zugleich als Karten-

raum dienen kann, ift nicht leicht zu entbehren; die Nähe der Sammlungsräume, namentlich jener für hiftorifche Inftrumente, ift fehr erwiinfcht.

Aus den fonft auch mafsgebenden Gründen ift die Anordnung befonderer Kleiderablagen für die Studirenden zu empfehlen.

103.

Vorbereitungs

raum.

Unmittelbar anftofsend an die Experimentir-Abtheilung des grofsen Hörfaales ift das Vorbereitungszimmer anzuordnen und mit erfterer in unmittelbare Verbindung zu fetzen. In diefem Raume werden die Apparate, welche zum Vortrage, bezw. zu den Vorlefungsverfuchen dienen, zufammengeftellt und geprüft; es werden fonach in demfelben die gefammten Einrichtungen, wie Pfeiler, Wandplatten, Abdampf-nifchen, Gas-, Druckwaffer- und Betriebskraft-Zuleitungen etc., fo wie auch eine kleine Feilbankeinrichtung vorhanden fein miiffen.

Eine empfehlenswerthe Anlage des Vorbereitungsraumes ift die, wenn derfelbe dem Hörfaale als unmittelbare Verlängerung angefügt ift; beide Räume ftehen alsdann durch eine, bisweilen auch zwei Thüren, ferner durch eine breite und hohe Oeffnung in der fie trennenden Mauer mit einander in Verbindung; diefe Oeffnung kann durch Tafeln oder Läden (nach der Seite oder nach oben verfchiebbar) ge-fchloffen werden, und zwar entweder blofs von einer Seite, oder wie dies faft allgemein ift, vom Hörfaal und vom Vorbereitungsraume aus. Zum Verfchlufs dienen bald eine maffive Tafel, bald eine Glasplatte, wohl auch gewöhnliche Rollläden; auch ein Theil derjenigen Tafel, welche der Vortragende zu Kreide-Skizzen etc. benutzt, kann hierzu verwendet und zu diefem Ende verfchiebbar eingerichtet werden. Die in Rede flehende Mauerdurchbrechung ift mit Gaseinrichtung, Waffer-Zu- und -Ableitung, fo wie mit felbftändiger Lüftungseinrichtung auszurüften.

Ift der Hörfaal mit der fchon erwähnten Vortragsnifche verfehen, fo fchliefst fich das Vorbereitungszimmer unmittelbar an diefe an und die eben gedachte Mauer-Öffnung mündet in erftere.

Im Vorbereitungszimmer ift ein grofses helles Fenfter mit Verdunkelungsvorrichtung unentbehrlich; nicht feiten wird gewünfcht, dafs man an demfelben einen nicht an zu kurze Zeiten gebundenen Helioftaten anbringen könne. Befonders wirk-fame Lüftungseinrichtungen follen niemals fehlen.

An den Wänden des Vorbereitungszimmers ftellt man Glasfchränke mit den gewöhnlichen Bedarfsmaterialien und Erfatztheilen der Inftrumente auf.

Das Vorbereitungszimmer follte nicht nur mit dem Hörfaal, fondent auch mit den Sammlungsräumen, insbefondere denjenigen, in welchen die in den Vorlefungen nothwendigen Inftrumente, Präparate, Wandtafeln und fonftigen zeichnerifchen Dar-ftellungen (Diagramme) auf bewahrt werden (fog. Vorlefungs-Sammlung), und den Werkftätten in unmittelbarer Verbindung ftehen; dabei ift es vortheilhaft, nach den Sammlungsräumen hin ein Ueberfchaufenfter zu haben. In der nach diefen Räumen führenden Thürnifche ift ein directer Anfchlufs an die Entlüftungsanlage vorzufehen. Die den Hörfaal, das Vorbereitungszimmer und die Sammlungen mit einander verbindenden Thüren follen genügend breit fein, damit felbft grofse, auf Rädern etc. zu bewegende Apparate leicht aus einem Raum in einen anderen gebracht werden können. Befinden fich Sammlungen und Werkftätten in anderen Gefchoffen, fo ift nicht nur durch Treppen, fondern auch durch Aufzüge eine angemeffene Verbindung herzuftellen.

In der Nähe der Vorbereitungszimmer ift auch das Arbeitszimmer des Vor-lefungs-Affiftenten, eben fo eine kleine Handbibliothek anzuordnen.

Wenn keine Störungen dadurch hervorgerufen werden, fo ftelle man in einem eng anftofsenden Raume eine Kraftmafchine, auch die dynamo-elektrifche Mafchine auf (wie z. B. in den phyfikalifchen Inftituten der Univerfitäten zu Berlin und Budapeft gefchehen ift); indefs wird es im Allgemeinen nur feiten und fchwer möglich fein, Störungen durch das Geräufch etc. zu vermeiden.

104.

Sammlungs

räume.

105. Räume für das Praktikum.

Fig. 87.

Die vielerlei, theils höchft feinen und fehr werthvollen Inftrumente, welche nicht dem fortlaufenden Gebrauche dienen, auch die hiftorifch merkwürdigen, bedürfen befonders wohl gewählter, heller Räume zu ihrer Aufbewahrung, wo fie auch ftets berichtigt werden können, wenn der allgemeine Nutzen derfelben gewahrt bleiben foll.

ir

SI

Sammlungsfchrank aus dem phyfikalifchen Inftitut

zu Strafsburg⁹⁰).

Die befonders empfindlichen Inftrumente werden daher in ftaubdichten Glaskaften (Fig. 87⁹⁰), ganz wie in Mufeen üblich ift, aufgeftellt. Einzelne Inftrumente bedürfen zu ihrer Erhaltung gefieberter Aufftellung gegen Schwankungen und auch gegen Wärmeftrahlen etc. ; viele verlangen fogar die Erhaltung in möglichft gleichmäfsiger Temperatur, und für faft alle ift es angezeigt, fie in Räumen aufzubewahren, deren Wärmegrad von dem des Gebrauchsortes nur wenig ab weicht. Feft-pfeiler etc. find oft nothwendig, um die Inftrumente bei der Befichtigung nicht unnöthig weit befördern zu miiffen. Immer wird es zweckmäfsig fein, die Sammlungsräume als Lehrfäle benutzbar machen.

I/eo n- Gr.

Um die Sammlungen auch dem gröfseren Publicum zur Befchauung dienlich zu machen, werden die Säle oft nur durch Glaswände von einem Flurgang abgetrennt, fo dafs die blofs von allgemeiner Schauluft geleiteten Befucher die Räume felbft nicht zu betreten brauchen und fo Staubentwickelung vermieden wird.

Diefen Sammlungen fchliefsen fich an diejenigen für Naturerzeugniffe (Kryftall-fammlungen etc.), Modelle, Präparate, Photographien und andere bildliche Dar-ftellungen, ferner die Bücherfammlung.

Eine Trennung nach den verfchiedenen Arten der Uebungeii oder Praktika, wie fie behufs allgemeiner Ueberficht in Art. 78 (S. 99) vorangeftellt wurde und wie fie fich auch in chemifchen Laboratorien durchführen läfft, findet in phyfikalifchen Inftituten nur feiten wirklich ftatt. Selbft die Unterfcheidung für »gröbere, allgemeine, Präcifions- etc. Arbeiten« bezieht fich feiten auf die Gattung und den Vorbildungsgrad der Laboranten. So kann bei Uebungen von Anfängern ein viel höherer Grad von Störungsfreiheit erforderlich fein, als bei denjenigen der Vor-gefchrittenen, welche unter Benutzung wiffenfchaftlicher Hilfsmittel mit einem einfacheren Apparat zurechtkommen.

Die Eintheilung der betreffenden Räume kann zum Theile nach den verfchiedênen wiffenfchaftlichen Zweigen erfolgen, für welche fie beftimmt find; doch auch dabei entfcheidet wefentlich die angewandte Methode über die feft zu haltende Raumtrennung, Gröfse, Ausbildung, Lage etc.

Hier können daher nur einige allgemeine Bedingungen angegeben werden, wonach eine Raumvertheilung und eine grundlegende Einrichtung fich angliedern laffen oder wie fie in einigen Fällen durchgeführt worden find.

1)    Zu akuftifchen Arbeiten werden gewöhnlich hoch und abgelegene Räume, wegen der leicht ftörend wirkenden Schallverbreitung, verwendet. Die Sicherung gegen ftörende Schadwirkung wird, wenn anders erforderlich, nur durch Polfterung der Raumumfchliefsungen erzielt werden können. Dennoch werden, fobald es fich um den mechanifchen Theil der Akuftik handelt, die Räume in das Sockel- oder Erdgefchofs zu verweifen fein ; denn es ift dann eine Ausrüftung mit mehreren Feft-pfeilern nöthig. Der Ausfchlufs von Wärmeänderungen etc. gefchieht meiftens nur auf inftrumentellem Wege. Luftpumpen find dabei unentbehrlich, daher die Zuleitung von Druckwaffer um fo mehr angezeigt, als es auch zu anderen Verfuchen gebraucht wird. Die Verfuche mit Dampfpfeifen und -Orgeln finden in der Regel unmittelbar an Dampfkeffeln ftatt.

Verfchiedene Verfuche erfordern elektrifche Ströme und wohl auch mechanifche Triebkraft; für andere ift Zuleitung von Prefsluft nöthig.

2)    Zu optifchen Arbeiten wird in der Regel Sonnenlicht verwendet, in manchen Fällen reines Nord- oder auch reines Zenith-Licht.

Sichere Aufhellung der Apparate, als Objecte, Oculare, Durchgangs- und Brechungs-Inftrumente, Auffange (Projections)- Tafeln find Bedingung, wie auch die Möglichkeit vollftändigfter Verdunkelung aller zum Verfuche nicht herangezogener Lichtquellen ; aus letzterem Grunde werden die Wände öfters mit fchwarzem Anftrich bedeckt, damit das etwa noch eindringende Licht nicht zurückgeftrahlt werde. Grofse, lang geftreckte Räume find häufig nothwendig; faft immer ift es wünfchenswerth, fie durch anftofsende Räume verlängern zu können. Zu kleineren Arbeiten, wie photometrifchen Beftimmungen, genügen oft wieder fchmale Räume von 4 bis 6m Länge.

Eine wichtige Rolle fpielt in diefen Räumen die Färbung der Wände etc.; diefelbe mufs in jedem Einzelfalle befonders beftimmt, unter Umftänden geprüft werden; auch ift darauf zu achten, dafs zuweilen glänzende und fpiegelnde Körper vermieden werden müffen.

3)    Zu elektrifchen Arbeiten werden Räume gebraucht, wie fie zu optifchen Zwecken, zu calorifchen, magnetifchen oder auch zu mechanifchen Arbeiten dienen; theilweife werden auch Räume zu chemifchen Arbeiten dafür nothwendig, Abdampf-nifchen werden alfo häufig anzuordnen fein. Feftpfeiler oder fonft gegen Schwankungen geficherte Aufhellung find faft durchgängig erforderlich.

4)    Zu calorifchen Unterfuchungen werden je nach Umftänden Schmelz- und Schmiederäume oder Räume mit langfam, bezw. auch rafch wechfelbarer Temperatur erforderlich. In letzterem Falle find Feftpfeiler nöthig; im erfteren ift die Einrichtung metallurgifcher und keramifcher Laboratorien zu wählen.

Dampfcalorifche Verfuche gröfseren Umfanges find in der Regel nur in der Nähe von Dampfkeffeln anzuftellen. Zu kleinen Verfuchen genügen Einrichtungen, wie fie in chemifchen Laboratorien üblich find.

i30

5)    Zu magnetifchen Unterfuchungen ift vor Allem ein magnetifch freies Feld gefordert, d. h. in der Nähe (nach den Seiten, nach oben und unten hin) der Inftrumente, mit denen gearbeitet wird, find, auf einen nicht zu kleinen Umkreis hin, alle Stoffe magnetifcher Natur ausgefchloffen, alfo Eifen und Nickel, fo wie diefe beiden Metalle enthaltenden Materialien. Eben fo können Zuleitungen von elektro-magnetifchen Strömen bedenklich werden.

Für die fraglichen Arbeiten benöthigt man trockene, ftrahlungsfreie Räume

mit thunlichft conftanter Temperatur; defs-halb wählt man meift Sockelgefchofs- oder unterirdifche Räume, in denen einige Feft-pfeiler errichtet find. In Gegenden mit ftark eifenhaltigem Boden benutzt man hingegen höher gelegene Räume, wobei auch die Pfeiler entfprechend fchlanker werden müffen. Ift man zur Verwendung nicht ganz eifen-freier Baufteine genöthigt, fo bietet die Steigerung des Rauminhaltes oft genügende Abhilfe gegen deren Einflufs.

Im neuen phyfikalifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich hat man für den in Rede flehenden Zweck unterirdifche Räume hergeftellt, die vom Gebäude felbft getrennt und nur durch eine Wendeltreppe und einen kurzen unterirdifchen Gang von demfelben aus zugänglich find; Fig. 88 9x) zeigen die Anlage derfelben.

Diefe Räume find vollftändig eifenfrei gebaut, und zwar aus Beton-Gewölben, deren Scheitel 5m unter der darüber befindlichen Terraffe liegen; fie werden durch elektrifches Licht erhellt und find mit zu regelnder Lüftungseinrichtung verfehen.

6)    Zu Fall- und einzelnen Pendelverfuchen, zu folchen mit langen Manometern etc. find Räume von gröfserer Höhenentwickelung, fog. Hochräume, noth-wendig, und zwar müffen folche in verfchiedenen Höhen leicht zugänglich fein; auch wird dann wohl die Forderung geftellt, dafs die Wandungen eine gröfsere Erfchiitterungsfreiheit fichern.

In den phyfikalifchen Inftituten zu Graz und Strafsburg hat man zu diefem Zwecke befondere Thürme mit inneren Pfeilern errichtet, welche auch zu meteorologifchen und zu aftro-phyfikalifchen Beobachtungen ausgenutzt werden.

Der tief fundamentirte Thurm des Strafsburger Inftitutes ift in Fig. 89⁹²) in einem lothrechten Schnitt dargeftellt. Derfelbe enthält einen vollftändig frei flehenden kräftigen Mauerpfeiler, welcher in gleicher Stärke von 1,5 m unter der Kellerfohle bis zu der den Thurm abfchliefsenden, 21,5 m über der Kellerfohle liegenden Halle hinaufreicht; von da an ift fodann noch ein fchwächerer Mauerpfeiler bis zu der ca. 26m hoch liegenden Plattform des Thurmes aufgebaut. Der Pfeiler ift hohl und durchbrochen conftruirt, damit inner- und aufserhalb deffelben gearbeitet werden kann. Die den Thurm der Höhe nach theilenden Balkenlagen (Fig. 90⁹²) laßen um den Pfeiler allfeitig einen Raum zur Durchführung von Rohren etc. frei und find zudem beweglich conftruirt, damit man an jeden Theil des Pfeilers gelangen

dämi

•#« :• 4-I

jff

40 987654321 0

Fig. 88.

?”

Bi

ÈÉSSÉIî:

-!■

4-

1:500

py

20m

Unterirdifche Räume des phyfikalifchen Inftitutes zu Zürich⁹¹).

⁹¹) Facf.-Repr. nach: Bluntschli & Lasius. Der Schweiz. Bauz., Bd. io, S. 32.

neue

Phylikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich.

i3i

könne. Die obere Halle des Thurmes, welche ringsum mit einer eifenfreien Steingalerie umgeben ift, und die ab-fchliefsende, mit Steinbrüftung umfchloffene Plattform find für die meteorologifchen und aftro-phyfikalifchen Beobachtungen beftimmt.

Zu gleichen Zwecken ift im aftro-phyfikalifchen Obfervatorium zu Potsdam der örtliche Thurm benutzbar gemacht worden, indem die oberfte Platte mit einer ver-fchliefsbaren Oeffnung durchbrochen, das innere Ringmauerwerk noch mit einer befonderen Galerie verfehen worden ift ; eben fo ift auch der rund 40 m tiefe Brunnen dafelbft mit einem Beobachtungshäuschen überbaut und das Pumpwerk ftofsfrei hergeftellt worden.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Königsberg hat man zu Fallverfuchen die Decken der gröfseren Säle durchbrochen und zu Manometer-Verfuchen befondere Schächte eingerichtet ; letztere können paffend neben den etwa vorhandenen Aufzügen angelegt werden.

Nicht feiten werden zu dergleichen Ver-fuchen hohe Treppenhäufer, glasbedeckte Lichthöfe etc. ausgenutzt.

Zuweilen handelt es fich nur um Gewinnung gröfserer Höhen zur Aufnahme von Apparaten befonderer Art, wie z. B. der Waffer-luftpumpen. Die Decken einfach zu folchem Zwecke zu durchbrechen, bringt Unzuträglichkeiten (Befchränkung des Platzes, unangenehmen Luftwechfel etc.) mit fich. Es wird durch Anlage von Wandnifchen (mit Schrankthiiren), welche durch mehrere Gefchoffe reichen, fol-chen Forderungen, wenn rechtzeitig geftellt, verhältnifsmäfsig leicht zu entfprechen fein, ohne die anderweitige Raumausnutzung wefent-lich zu befchränken. Im Bernoullianum zu Bafel hat man zu gleichen Zwecken einen Brunnen verwendet.

7) Manche Zweige der Phyfik bedingen Räume für chemifche Arbeiten, z. B. die elektrolytifchen, photo-chemifchen etc. Unter-fuchungen. In folchen Fällen find ein oder auch mehrere Räume nach Art der chemifchen Laboratorien auszurüften.

Zu vielen Verfuchen wird Wafferdampf oder ftark befeuchtete Luft nöthig, während im Allgemeinen recht trockene, nicht bewegte, auch durch Wärmeftrahlung nicht beeinfluffte Luft erforderlich ift. Im erftgedachten Falle werden daher zwei Räume feiten zu umgehen fein: einer für den eigentlichen Verfuch, der andere für die Beobachter.

X1UÜN'

fff

Fig. 89.

__Äjjf

L-Jj

CT

Enj psssi

\y'

Schnitt. — I/250 n. Gr.

Fig. 90.

mir

••

11

-VW

li

'

läSrl

IJ31I

! v; •

■ :

SglSI

tf

!-V" -    ¹

fy//.

Fufsboden. — 1/125 n- Gr-Thurm des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁹²).

xo6.

Räume

für

Profefforen

etc.

107.

Einige

andere

Räume.

Bei allen Meffungen (mittels feiner Wagen, Theilmafchinen etc., auch für gas-volumometrifche Unterfuchungen), welche nicht gerade ausdrücklich fich auf Sonnenlicht beziehen, find nördlich gelegene oder gar Dunkelräume mit künftlicher Beleuchtung vorzuziehen, weil fie nicht fo fehr den Temperaturfchwankungen und der partiellen Beeinfluffung durch directe oder indirecte Wärmeftrahlen der Sonne ausgefetzt find. Feftpfeiler von gröfserer Sicherheit fpielen hier oft eine eben fo bedeutende Rolle, wie grofse Temperatur-Conftanz. Wenn nicht Anderes Bedingung

ift, finden fie in trockenen Sockel- oder Erdgefchofsräumen mit aufgefchlitzten oder innen ummantelten Wandungen die befte Lage.

Fig. 91.

0,94

5.

Auch beim Mikrofkopiren wird häufig unmittelbares Sonnenlicht gebraucht, in anderen Fällen Nord- oder Zenith-Licht.

Wird künftliche Beleuchtung erforderlich, fo mufs die Art deffelben (Leucht- oder Knallgas-, bezw. elektrifches Licht) befon-ders beftimmt werden.

Zu einzelnen Verfuchen find fchnell gehende Kraftmafchinen wünfchenswerth; auch elektrifche Funken find bisweilen unbedingt nöthig.

Zum Schluffe fei noch ein Arbeitstifch, wie er in einzelnen phyfikalifchen Laboratorien üblich ift, durch Fig. 91 vorgeführt.

Mit d find offene Gefache, mit b ift die verfchliefs-bare Schublade bezeichnet ; letztere, fo wie die Auszugtafeln a, a laffen fich nach beiden Seiten hin aus-ziehen. Um den Tifch völlig gefichert aufftellen zu können, ift mindeftens einer der Füfse, z. B. c, als Schraubenfufs ausgebildet, d. h. mit Hilfe einer darin angeordneten Schraubenfpindel kann derfelbe etwas verlängert oder verkürzt werden.

Die Arbeitszimmer des Inftituts-Vorftandes und anderer Docenten werden am beften in der Nähe derjenigen Stellen angeordnet, wo der Mittelpunkt ihrer Lehr-thätigkeit gelegen ift. Das Privat-Laboratorium des Vorftandes ift im Sinne der von demfelben darin beabfichtigten wiffenfchaftlichen Arbeiten auszuriiften ; im Ge-fchäfts-, bezw. Schreibzimmer deffelben dürfen Schreibtifch, eine kleine Handbibliothek, Wafchtifch-Einrichtung etc. niemals fehlen.

Ein Vorzimmer ift ftets erwünfcht; in gröfseren felbftändigen Inftituten treten wohl auch noch Kanzleiräume hinzu.

Je nach der befonderen Richtung des Inftitutes oder des Vorftandes deffelben werden mehr oder minder ausgedehnte mechanifche Werkftätten erforderlich. Vornehmlich gehören dazu folche für Glasbläferei und Glasfchleiferei, Schmiede, Schmelzerei und Giefserei, Formerei (auch für Gyps), Schloffer- und Spänglerarbeiten, für Dreherei in Metall und Holz, Modelltifchlerei, für Papparbeiten (zu Modellen) etc. In der Regel werden diejenigen Werkftätten, die gegenfeitig fich nicht ftören oder fogar unter Umftänden fich ergänzen, je nach den zu verarbeitenden Materialien oder nach den Endzwecken, zufammengelegt, bezw. getrennt.

Bei ausgedehnteren Werkftättenanlagen liegen die Kraftmafchinen meift in

MO

s.

.0,45

1, 80

.....0.55

0,45 .

Arbeitstifch. — ¹jso n. Gr.

einem abgesonderten Bautheile, bei kleineren unmittelbar in denfelben, und zwar in der Regel im Sockelgefchofs. Die Bequemlichkeit jedoch, welche für den Vortrag geboten ift, führt auch oft dazu, eine Gaskraftmafchine unmittelbar an das Vorbereitungszimmer (fiehe Art. 103, S. 128), vom Hörfaale aus Sichtbar, zu legen (Berlin, Budapeft) und die Dynamo-Mafchine direct anzufchliefsen. Für letztere find alsdann befonders maffige, vom anderen Mauerwerk losgelöste Fundamente angezeigt; anderenfalls ift zum mindeften die Verbindung mit maffigen Mauern anzuftreben, damit durch diefe der Uebertragung von Erschütterungen vorgebeugt werde. Für gute Entlüftung ift namentlich zu forgen, wenn die Mafchinen in der Nähe der Arbeits- und Vortragsräume liegen oder gar unmittelbar zur Belehrung dienen follen.

Die Batterie-Kammern müffen ftets fehr gut gelüftet fein und gegen Säuren etc. unempfindliche Fufsböden, Wände etc. haben. Möglichste Temperatur-Conftanz ift eine gewöhnliche Forderung. Dunkelräume genügen oft, doch nicht immer, namentlich nicht, wenn die Batterien im Selben Raume angefetzt werden follen. Für diefen Fall ift eine grofse Wafchbank aus Schiefermaterial oder auch ein Holzkaften mit Afphaltplatten ausgefchlagen vorzufehen. Afphalt-Fufsböden find immer die zweck-mäfsigften; leichte Wölbung und Anlage kleiner Rinnen, rings an den Wänden entlang geführt, find zu empfehlen, desgleichen Anftrich der Wände mit Afphalt-lack, über welchen dann wohl auch ein zweiter heller Anftrich mit Harz- oder Wachsfarbe erfolgen kann; Kalk-, Leim-, Cafe'in- und gewöhnliche Oelfarben find vor Allem dann nicht haltbar, wenn Ammoniak- und Salpeterfäuredämpfe Sich entwickeln können. Werden amalgamirte Zinkplatten verwendet, fo find Vorkehrungen zur Sammlung der Queckfilberverlufte vor den Ausgüffen zu treffen (fiehe Art. 91,

S. ii 3). Für die Aufstellung der Batterie felbft eignen Sich Schiefer- oder Glasplatten am beften. Die Batterie-Kammern werden bald im Sockel-, bald im Dach-gefchofs angelegt, wohl auch in anderen Stockwerken, wenn ein paffender Raum dazu Sich findet; zuweilen laffen fie Sich durch eine gröfsere Abdampfnifche er-fetzen.

Vorrathsräume find einzurichten, wie Solche für chemifche Laboratorien üblich find. Befonders ift zu achten auf Schaffung von grofsen Kiften-Magazinen, die nicht feuergefährlich liegen dürfen. Eiskeller oder Räume zu vorübergehender Aufbewahrung von Eis dürfen nicht fehlen.

Wo immer möglich, füllten Bodenräume möglichft frei, ohne Stützen, mit gut geebnetem Fufsböden hergerichtet werden, um nötigenfalls als Referve-Reifsböden, zur Herstellung gröfserer bildlicher Darftellungen, dienen zu können, falls andere grofse freie Räume dafür nicht zur Verfügung ftehen. Sonft werden die Bodenräume befonders zur Herrichtung photographischer Laboratorien ausgenutzt, wobei bequeme Treppenverbindung und begehbare Dächer vorzufehen find.

Endlich ift auch noch der Abort- und Piffoir-Anlagen zu gedenken, die in ausreichender Zahl, für Docenten, Studirende, Diener etc. getrennt, in der Nähe der Hörfäle, Arbeitsräume etc. anzulegen find.

108.

Dienft-

wohnungen.

Wie noch im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, gebietet die Unterbringung der Wohnung des Vorftandes eines chemifchen Inftitutes, der gefundheit-lichen Rückfichten wegen, befondere Vorficht. Eine fo weit gehende Beschränkung pflegt bei einem phyfikalifchen Inftitut nicht vorzuliegen, es fei denn, dafs in demselben befonders viele chemifche Arbeiten ausgeführt werden follen. Meiftens wird die Wohnung des Inftituts-Vorftandes entweder in einem befonderen Gebäudeflügel

oder im Obergefchofs angeordnet; ein gefonderter Hauseingang zu derselben ift jedesmal Bedingung, im letzteren Falle auch eine gefonderte Treppe.

Die Wohnungen der jüngeren Affiftenten, gewöhnlich aus je zwei Stuben be-ftehend, liegen am zweckmäfsigften nahe den Eingängen und nächft den Laboratorien für Vorgefchrittene etc.

Die Hausdiener find meiftens gewerblich gebildete Mechaniker; in der Regel find für fie Wohnungen für Verheirathete vorzufehen.

Optiker und Mechaniker haben eine Stellung, welche annähernd der eines Affiftenten entfpricht, und beanfpruchen dem gemäfs eine bevorzugtere Wohnung in der Nähe des Mittelpunktes ihres Wirkungskreifes.

Zuweilen ift einer der Hausdiener oder der Mechaniker gleichzeitig Hauswart. Kann feine Wohnung nicht im Erdgefchofs, dicht am Eingang liegen, fo ift eine Pförtnerftube anzulegen, mit unmittelbarer Verbindung nach der Wohnung. Die Herftellung gefonderter Treppen für die Wohnungen der Verheiratheten ift felbft-verftändlich, desgleichen die Anlage befonderer Aborte für jede Familie.

d) Gefammtanlage und Beifpiele.

109.

Einfachere

Anlagen.

Die einfachften Raumanordnungen für phyfikalifchen Unterricht finden fich an den höheren Lehranftalten. Wie fchon im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. i, unter C) gezeigt wurde, find in den bezüglichen Schul-häufern dem gedachten Unterrichtszweige meiftens nur zwei Räume — der mit anfteigendem Geftiihl ausgeftattete Lehrfaal und ein daran ftofsender Raum, der zugleich zur Aufbewahrung der Sammlung, als Vorbereitungszimmer und zum Aufenthalt des betreffenden Lehrers dient — zugewiefen; nur bei einigen höheren Ge-werbefchulen und anderen technifchen Lehranftalten (Fachfchulen) gleichen Ranges kommt ein dritter etc. Raum hinzu. Bereits in Kap. 3 des genannten Heftes (Abfchn. 1, unter A) wurde über Einrichtung und Ausrüftung der bezüglichen Lehrräume das Wiffenswerthe gefagt, und was etwa an jener Stelle, um Wiederholungen zu vermeiden, unterdrückt worden ift, kann durch die Ausführungen des vorliegenden Kapitels ohne Mühe ergänzt werden.

An manchen höheren Fachfchulen ift für gewerbliche, bezw. technifche Chemie eine befondere Abtheilung eingerichtet; alsdann kommt es wohl vor, dafs ein befonderer Laboratoriumsbau vorhanden ift, der allerdings zum gröfseren Theile dem chemifchen Unterrichte dient; indefs pflegen auch die für den phyfikalifchen Unterricht beftimmten Räume darin gleichfalls untergebracht zu werden. Dies ift u. A. bei den (an der zuletzt angezogenen Stelle diefes »Handbuches« bereits angeführten) technifchen Staats-Lehranftalten zu Chemnitz der Fall; von dem Laboratoriums-Gebäude diefer Schule wird noch im nächften Kapitel (unter g, 4) die Rede fein.

Die dem phyfikalifchen Unterricht und der phyfikalifchen Forfchung dienenden Raumgruppen an technifchen Hochfchulen find zwar weniger einfach, als die eben genannten; allein es beftehen, mit Ausnahme Zürichs, wo eigenartige Verhältniffe obwalten, keine felbftändige Bauten für die betreffenden phyfikalifchen Inftitute; vielmehr find fie meift an geeigneten Stellen der bezüglichen Hauptgebäude untergebracht. Es hängt dies mit dem Umftande zufammen, dafs in den allermeiften Fällen an den technifchen Hochfchulen die Phyfik kein Berufsftudium, fondern eine für die Berufsftudien vorbereitende Wiffenfchaft bildet.

In der Regel werden die Haupträume derartiger phyfikalifcher Inftitute im Erdgefchofs angeordnet; einerfeits defshalb, weil man in folcher Weife am leichterten die ftandfichere Aufftellung gewiffer Inftrumente erzielen kann, andererfeits aus dem Grunde, weil durch Heranziehung darunter befindlicher Sockel-, bezw. Kellergefchofs-gelaffe eine erwünfchte Raumvermehrung erreicht wird ; insbefondere werden es Batterie-Kammern, Werkftätten, Räume für Dauer-Temperatur, für Kraft- und dynamo-elektrifche Mafchinen, Vorrathsräume etc. fein, die in letzteres Gefchofs verlegt werden können. Um den Phyfikräumen thunlichfte Störungsfreiheit zu fichern, ordnet man fie gern in einem befonderen Flügel, bezw. Tract oder doch am Ende eines folchen, an einer Gebäudeecke etc. an.

In einigen wenigen Fällen hat man in dem befonderen Laboratoriumsbau, welcher hauptfächlich für das chemifclie und chemifch-technifche Inftitut beftimmt ift, auch das phyfikalifche Inftitut untergebracht. Solches ift z. B. beim bezüglichen Inftitute des Polytechnikums zu Budapeft gefchehen; da⁻ indefs der bei Weitem gröfsere Theil des betreffenden Gebäudes chemifchen Zwecken dient, wird daffelbe im nächften Kapitel (unter g, 4) vorgeführt werden.

An der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70, S. 77) nimmt das phyfikalifche Inftitut die flidweftliche (vom Haupteingang links gelegene) Ecke ein.

Wie der Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 56 (S. 79) zeigt, ift an der füdlichen Ecke felbft der Hör-faal und an der Nordoftfeite daran anftofsend die Sammlung angeordnet ; nach Nordweft reihen fich Vorbereitungszimmer, Laboratorien etc. an. Im darunter gelegenen Theile des Sockelgefchoffes befinden fich (unter dem Hörfaal) die mechanifche Werkftätte und im füdweftlichen Flügel eine Werkzeugfammlung und zwei Räume für confiante Temperatur. Zur Erleichterung des Verkehres innerhalb des phyfikalifchen Inftitutes ift in der einfpringenden Südecke eine befondere Lauftreppe eingerichtet worden.

Das zur technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 71, S. 80) gehörige phyfikalifche Inftitut erftreckt fich durch Sockel-, Erd- und Obergefchofs des fiidöftlichen Gebäudes.

Sammlung, Hörfaal, ein Laboratorium und das Zimmer des Profeffors find im Erdgefchofs gelegen (fiehe Fig. 57, S. 81). lieber dem an der Ecke gelegenen Laboratorium befinden fich im Obergefchofs ein zweiter Laboratoriums-Raum und ein optifches Zimmer; eine befondere Lauftreppe verbindet die beiden Laboratorien; diefe Treppe ift auch nach dem Sockelgefchofs weiter geführt. In letzterem ift unter dem Hörfaal die Werkftätte und unter dem Laboratoriums-Raum des Erdgefchoffes das elektro-magnetifche Laboratorium angeordnet; unter dem Conferenz-Zimmer und den beiden links und rechts daran ftofsenden Gelaffen find Referve-Räume für das phyfikalifche Inftitut vorgefehen.

Die Räume, welche das phyfikalifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München (fiehe Art. 72, S. 83) bilden, nehmen den örtlich vom Mittelbau gelegenen Theil des Erdgefchoffes und einen kleineren Theil des darunter befindlichen Sockelgefchoffes ein.

Die bezüglichen Räume find an der Strafsenfeite des an der Hoffront vorhandenen durchgehenden Flurganges gelegen (fiehe Fig. 62, S. 85); nur die mechanifche Werkftätte, die Aborte und Piffoirs find jenfeits des gedachten Flurganges, der im Uebrigen mit zum phyfikalifchen Inftitute gehört, untergebracht. Unter dem Vorbereitungszimmer und dem Sammlungsraum befinden fich zwei Laboratorien. Das Inftitut ift fowohl vom Haupteingang, als auch von der im örtlichen Uebergangsbau angeordneten kleinen Eingangshalle zugänglich; die Wohnung des Profeffors ift jenfeits diefer Eingangshalle, im örtlichen Nebengebäude gelegen, und zwar im weltlichen Theile feines Obergefchoffes ; mittels einer Wendeltreppe kann der Profeffor rafch von feiner Wohnung nach feinem Inftitut gelangen.

Im Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden (fiehe Art. 73, S. 87) liegen die wichtigeren Räume des phyfikalifchen Inftitutes im füdweftlichen Theile des Erdgefchoffes ; im darunter befindlichen Sockelgefchofs find einige andere zugehörige Gelaffe untergebracht.

HO.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Aachen.

in.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Braunfchweig.

112.

Phyfikal.

Inftitut d. techn. Hochfchule zu München.

II3-

Phyfikal.

Inftitut

zu

Dresden.

Der grofse Hörfaal (flehe den Grundrifs in Fig. 67, S. 89) hat zweifeitige Beleuchtung und eine gröfsere Höhe, wie die anftofsenden Erdgefchofsräume; dies ift dadurch erreicht worden, dafs fein Fufs-boden um einige Stufen tiefer gelegt worden ift. Die Zuhörer treten an der Oftfeite ein und haben einige Stufen hoch zu fteigen, um den oberften Abfatz des anfteigenden Podiums zu erreichen ; vom Vorbereitungszimmer führen einige Stufen in die Experimentir-Abtheilung des Hörfaales hinab.

Zimmer.

I •'Mh* ii I“

:8:-

Fig. 92.

"i

4==

1 I jM { i|

ummer fSr Physik,

Aula.

Erdgefchofs.

It

Physi

Pky

kalische

si

fl

Sammlung

fsi

Phyflkalifches Inftitut

1: 500

der

torberclUlnysT i/nnt er

kaUsche

technifchen Hochfch ule zu Hannover⁹³).

u/id ScLmJniung fur |J Physik-,

°T

IX

”r

Arbeite

•i

Kleiner Hörsaal für Physik

zuruner

« 4-

.....V'~']

F>g- 93-

Fig. 94.

Kammer

Stube

; ir

| Frischlafîkanul. j

Ä+j- jj*

GlgĄporrćlhe

ii '

Keller ( Wohnung

II

H*, <Stabe

El

Kammer

ii

é i •Frischluft' : ! Kanal

/)

fjii

v* a

F\ Kucht des /[ I 1 Laboranten : I I: für Physik \l

Kammer für den1 JAssistenten.

Jammer fur dm.. 1 Assistenten',

\ Stube für den i

Werkstatt

! fcr : U

/ \ ■

fur IChon.

! Stube für den I JAssistenten

Assistent

]> u r f\h f a Lj r t

Erdgefchofs.

Kellergefchofs.

Das phyfikalifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (fiehe Art. 77, S. 92) ift gleichfalls im Erd- und Sockelgefchofs des Hauptgebäudes gelegen, und zwar im örtlichen Theile des rückwärtigen Tractes.

114.

Phyfikal. Inftitut d. techn. Hochfchule zu Berlin-

Aus dem Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 73 (S. 95) geht hervor, dafs der an der Südoftecke befindliche Hörfaal, das Vorbereitungszimmer, die Sammlung und das Zimmer des Profeffors in der angeführten Charlottenburg. Reihenfolge von Oft nach Welt längs des benachbarten Flurganges angeordnet find. Am Vorbereitungszimmer führt eine kleine Lauftreppe nach den beiden Laboratoriums-Räumen der Praktikanten (unter der Sammlung gelegen) und zum Privat-Laboratorium des Profeffors, welches deffen Gefchäftszimmer über fich hat.

US-

Phyfikal.

Inftitut

zu

Hannover.

Die Raumvertheilung im phyfikalifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Hannover ift aus Fig. 92 bis 94⁹³) zu entnehmen. Daffelbe befindet fich an der nordöftlichen Ecke des durch Umbau des Welfenfchloffes gewonnenen Collegien-haufes, und zwar erftreckt fich daffelbe im Wefentlichen auf Sockel- und Erdgefchofs; doch befinden fich einzelne Räume auch im Kellergefchofs.

Der grofse Hörfaal für Phyfik (Fig. 92) hat durch Anlage einer vom mittleren Flurgange des Collegienhaufes abwärts führenden Treppe eine lichte Höhe von 7,6« m erhalten; das Anfteigen des Ge-ftühls geftattet es, vom oberften Abfatze aus ebenen Fufses in den Mittelbau zu gelangen, und die Anordnung eines hydraulifchen Aufzuges in der nordweftlichen Ecke der Sammlungsräume gewährt die Möglichkeit der bequemen Beförderung der Inftrumente und fonftigen Sammlungsgegenftände nach dem Vorbereitungszimmer und dem Hörfaal, welche noch dadurch erleichtert wird, dafs der dafür beftimmte, auf die Plattform des Aufzuges zu fetzende Wagen auf der Stelle vollftändig drehbar eingerichtet ift. Im Sockelgefchofs ift am nördlichen Ende des Oftflügels unter der ehemaligen Capelle, der jetzigen Aula, die Wohnung des Laboranten angeordnet; fie ift durch einen Glasverfchlufs vom Flurgang der Hochfchule abgetrennt und durch eine zum Erdgefchofs führende Treppe mit dem Laboratorium etc. verbunden.

116.

Selbftändige

Bauten.

Die phyfikalifchen Inftitute der Univerfitäten find meift felbftändige (von den Collegienhäufern getrennte) Baulichkeiten, und auch manche andere Inftitute diefer Art, die unbhängig von Hochfchulen beftehen, pflegen nicht feiten in felbftändigen, lediglich für diefen Sonderzweck errichteten Gebäuden untergebracht zu werden.

Im Vorhergehenden, insbefondere unter a und c, ift bereits das Meifte über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftitutsräumen zu flehen haben, fo wie über die Stellen, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden follen, gefagt worden; es wäre hier nur noch hinzuzufügen, dafs man den grofsen Hörfaal mit Zubehör am beften im Erdgefchofs anordnen wird, einerfeits defshalb, weil die ftandfichere Auffteliung des Experimentir-Tifches, die Errichtung von Feftpfeilern etc. in diefem Stockwerk am leichterten zu erreichen fein wird, andererfeits aus dem Grunde, weil die in Art. 100 (S. 122) angegebene Forderung, dafs die Studirenden den Hörfaal durch einen gefonderten, thunlichft unmittelbaren Zugang betreten follen, im Erdgefchofs gleichfalls leichter zu erfüllen ift, als in jedem höher gelegenen Stockwerke. Die Lage im Erdgefchofs empfiehlt fich aus den angegebenen Gründen auch für folche Laboratorien und fonftige Räume, in denen Inftrumente etc. ftandficher aufzuftellen find.

An die Gefammtanlage eines phyfikalifchen Inftitutes pflegt man auch noch die weitere Forderung zu Hellen, dafs bei derfelben die nothwendige Erweiterungsfähigkeit von vornherein gefichert fei. Welcher Werth von Seiten mancher Gelehrten auf diefe Bedingungen gelegt wird, zeigt am beften der Schlufs der vom früheren Director des Würzburger Inftitutes an den Verfaffer gerichteten Mittheilungen:

».

. . Man kann nie wiffen, was die Zukunft noch fordert, ficher aber, dafs fie Neues fordern wird. In der Phyfik wird fich im Laufe von einigen Jahrzehnten Vieles veraltet zeigen. Ich würde, wenn der Staat auf dergleichen einginge, einen thunlichft barackenartig ausgeführten Raum als den beften wählen.«

In der Gefammtanlage der phyfikalifchen Inftitute zeigt fich eine nicht geringe Mannigfaltigkeit. Immerhin fcheint Uebereinftimmung darin zu herrfchen, dafs bei kleineren Inftituten (wie z. B. die in Art. 120, 122 u. 126 vorgeführten dies beftätigen) eine blofs aus Sockel- und Erdgefchofs beftehende Anlage entfprechend ift; für gröfsere Inftitute hingegen dürften fich Gebäude mit Sockel-, Erd- und Obergefchofs am meiften empfehlen; äufserften Falles kann man auch noch einen Theil des Dach-gefchoffes entfprechend ausbauen. Nur bei ganz grofsen Inftituten oder bei folchen auf fehr befchränkter Bauftelle wird man noch ein II. Obergefchofs in Ausficht zu nehmen haben.

117.

Aufsen-

Architektur.

118.

Wahl

der

Bauftelle.

119.

Planbildung.

Bei einer fo verfchiedenartigen, noch lange ihres Abfchluffes harrenden Entwickelung, wie fie auf dem vorliegenden Gebiete ftatthat, bei der felbft die Ausgangspunkte faft fortwährend noch ganz verfchiedenartige find, konnte auch eine charakteriftifche Architekturform, gefchweige denn eine irgend typifche, nicht zum Ausdruck kommen. Selbft bei den meiften Bauten, welche mit Thurmanlagen zu verfehen waren, find die Ausdrucksformen nicht felbftändige, fondern deren Motive anderweitig hergeleitet, fo z. B. in Strafsburg, Graz, Bafel, Budapeft etc.

Das phyfikalifche Inftitut zu Berlin nimmt in fo fern eine glückliche Sonderftellung ein, als die äufsere Kennzeichnung des Hörfaales und der Sammlungsräume ihm ein eigenartiges Gepräge verleihen, was in der — leider kaum überfehbaren — Hoffront durch die vorliegenden eingefchoffigen Bauten und den gefchloffenen unteren Theil des Hörfaales noch deutlicher betont ift, als dies in der Strafsenfront gefchehen konnte.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft war durch den mit Galerien umgebenen Hörfaal, den Thurm und den eingefchoffigen magnetifchen Bau nebft Verbindungsbauten ein Anlafs zur freien Entwickelung gegeben, der jedoch durch Aufnahme fehr gebundener Bauformen erftickt worden ift.

Auch in Königsberg find die beiden grofsen Eckfäle (optifcher und Hörfaal) zwar für fich hervorgehoben; dennoch laffen fich Zweck und Beftimmung des Inftitutes nicht vermuthen.

Bei der Wahl der Bauftelle für ein phyfikalifches Inftitut kommen Gefichts-

punkte in Betracht, die aufsergewöhnliche find und es fchwer machen, einen geeigneten Platz zu finden.

Das Gebäude mufs frei liegen und der Sonne zugänglich fein, und es mufs dafür geforgt fein, dafs diefe Vortheile für alle Zeiten bleiben. Erfchütterung durch vorüberfahrende Wagen mufs vermieden werden, eben fo der Strafsenftaub; Getriebe oder Anftalten, die fchädliche Dämpfe entwickeln, Lärm machen oder mit viel Eifen zu thun haben, dürfen nicht in der Nähe fein. Dem Gebäude mufs zu paffendem Schutz gegen äufsere Störung der nöthige Hof oder Garten beigegeben werden; auch giebt es verfchiedene phyfikalifche Verfuche, die ein Arbeiten im Freien erwünfcht machen« ⁹⁴). So lautete das von den Phyfikern für das phyfikalifche Inftitut des Polytechnikums zu Zürich aufgeftellte Programm, und man kann daffelbe als allgemein giltig bezeichnen. Es wäre nur noch hinzuzufügen, dafs in vielen Pallen (z. B. in Würzburg, Jena etc.) der Garten Raum bieten mufs zur Aufftellung von Hütten für magnetifche und meteorologifche Zwecke.

Bei der Planbildung eines phyfikalifchen Inftitutes find ganz andere Grundfätze mafsgebend, als beim Entwerfen eines chemifchen Inftitutes (fiehe das nächfte Kapitel). Bei letzterem find die auszuführenden Arbeiten derart, dafs fo ziemlich an jeder Stelle des Gebäudes die nöthigen Bedingungen erfüllt werden können. Ganz anders ift dies bei einem phyfikalifchen Inftitut. Wie die vorhergehenden Entwickelungen gezeigt haben, ift bei einem folchen z. B. für manche Räume eine

5*) Nach: Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 10, S. 9.

thunlichfl groSse StandSicherheit erforderlich; gewiSSe VerSuche erfordern unmittelbares Sonnenlicht, was eine ganz bestimmte Lage des Raumes bedingt, wieder andere möglichst gleichmäSsige Temperatur; auch muSs man unter UmStänden bald in wagrechter, bald in lothrechter Richtung über längere gerade Strecken zu VerSuchen oder MeSSungen verfügen können etc.

Die wichtigsten GrundriSsanlagen mögen im Folgenden an der Hand mehrerer Beispiele entwickelt werden.

F>g- 95-

Eing angshallo

Mineralog.

Jns ti tut.

-B-

•-e-

hüTSTTl

I'

Arch. :

!i

l:

ll

Müller.

-—•-G-------J4-P r 0 f

1!

Phyfikalifches Inftitut der Univerütät zu Leipzig.

lî 500

10 987654321 0

10

15

20m

Fig. 97.

Fig. 96.

IN

EU EU

_cy

V Oïl OTrZ .

Gröbere Art eiten

opt.

Professor

Magnet

hsiDfV

hn

Arb eiten

c-

Qc=3j|

asan

Statische

citât

A-Sisi

st enteil

jjn ffE i r ; an; s]

Flur-h. a. 1 1 e

HnoswJ]

Halle

Ig e raitte!

Es

G alvan . Strom

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Phyfikalifches Inftitut zu Amfterdam⁹⁵).

Arch. : de Greef à? Springer.

Die einfachste und in vielen Fällen angewandte GrundriSsgeStałt iSt die rechteckige. In ziemlich lang gestreckter Form ift diefelbe bei dem in den Sechziger Jahren von Müller erbauten phySikaliSchen InStitut der Univerfität zu Leipzig zu finden. DaSSelbe iSt allerdings kein Selbständiger Bau, Sondern Steht mit dem mineralogischen InStitute im Zusammenhänge, dürSte aber das älteSte InStitut dieSer Art Sein, welches nach neueren Anschauungen und Grundsätzen zur AusSührung gekommen iSt.

Die Raumanordnung ift aus dem Grundrifs in Fig. 95 zu entnehmen; es ift ohne Weiteres erficht-lich, dafs der Plörfaal als ganz felbftändiger Bautheil aufgefafft und für äufserft günftige Beleuchtung deffelben Sorge getragen ift. Dafs die Sammlungen ohne Berührung der Laboratorien-Räume zugänglich find, ift ein weiterer Vorzug diefes Inftitutes.

120.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Leipzig.

121.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Amfterdam.

Eine ganz ähnliche Grundrifsanlage, namentlich in der Anordnung des Hör-faales eng verwandt, zeigt das phyfikalifche Inftitut des College of engineering zu Yedo; Pläne davon find in den beiden unten genannten Quellen⁹⁶) zu finden.

Ein ganz felbftändiger Bau von gleichfalls rechteckiger Grundform ift das in Fig. 96 bis 98 ⁹⁵) dargeftellte phyfikalifche Inftitut zu Amfterdam. Daffelbe wurde 1885—87 von de Greef & Springer erbaut, und es ift bei der Raumanordnung franzöfifcher Einflufs nicht zu verkennen.

Wie ein Blick auf die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes lehrt, find Hörfaal (für 140 Zuhörer beftimmt und durch Deckenlicht erhellt), Eingangshalle und Treppenhäufer zu einem Mittelbau zufammen-

gefafft, der durch Rifalite im Aeufseren fcharf gekennzeichnet ift. Laboratorien in dem Sinne, wie fie in Deutfchland und Oefterreich-Ungarn aufgefafft werden, find nicht vorhanden; die als Arbeitsräume bezeichneten Gelaffe dürften mehr als phyfikalifche Cabinete anzufehen fein, in denen wohl einzelne kleinere Verfuche angeftellt werden können, feinere Sicherheitsunter-fuchungen aber ausgefchloffen find. Der Feftpfeiler unter dem Experimentir-Tifch des Hörfaales ift trogartig geftaltet (Fig. 98), um das während der Verfuche benutzte Waffer aufzunehmen und durch ein Abflufsrohr abzuführen ; der Hörfaal reicht durch zwei Gefchoffe, und auf feiner Galerie find einige Schaüftücke in Glaskaften ausgeftellt.

Kellerräume find nur unter dem Mittelbau und den an-

Fig. 98.

l:

r"

rann

J.R_

ftofsenden Flurgängen vorhanden, und zwar Räume für die

Querfchnitt zu Fig. 96 u. 97 9:’)-y500 n. Gr.

Gaskraftmafchine, Gasapparate, Gasmeffer, Heizvorrichtungen und Vorräthe. Ueber dem vorderen Theile des Mittelbaues ift

ein Obergefchofs angeordnet, welches die Wohnung des Hauswarts enthält. Die angeführten Vorausfetzungen zugeftanden,

122.

Bernoullianum

zu

Bafel.

kann die Gefammtanlage wohl als eine recht glückliche bezeichnet werden.

Sämmtliche Räume werden durch eine Feuerluftheiz-Anlage erwärmt und gelüftet. Die gefammten Baukoften haben rund 171000 Mark (= 100700 holl. Gulden) betragen.

Als weiteres Beifpiel von Inflitutsbauten mit rechteckiger Grundform kann das Bernoullianum zu Bafel, fo genannt nach der Bafeler Mathematiker-Familie Bernoulli, dienen. Diefes 1870—72 nach den Plänen Stehlins, errichtete Gebäude enthält indefs nicht blofs ein phyfikalifches Inftitut, fondera auch ein chemifches Inftitut, eine meteorologifch-aftronomifche Anftalt und einen grofsen Hörfaal für öffentliche populäre Vorträge; allein die klare und überaus gefchickte Weife, wie diefe verfchiedenen Inftitute etc. im Grundrifs angeordnet, bezw. gruppirt find, macht diefes Bauwerk zu einem der intereffanteften feiner Art.

Wie aus den beiden Grundriffen in Fig. 99 u. ioo⁹⁷) hervorgeht, ift der grofse Hörfaal im Mittelpunkt der ganzen Anlage gelegen ; mit den beiden kleineren Hörfälen, wovon der weltliche dem phyfikalifchen und der örtliche dem chemifchen Inftitut angehört, dem dazwifchen befindlichen Hausflur und einigen nach Süden gelegenen Räumen bildet der grofse Hörfaal die Mittelpartie des Gebäudes, die als folche im Aeufseren gekennzeichnet ift. Weltlich von diefem Hörfaale find die übrigen Räume des phyfikalifchen, örtlich davon jene des chemifchen Inftitutes angeordnet. In der Hauptaxe des Gebäudes und an der Südfeite des grofsen Hörfaales ift der »phyfikalifche Thurm« errichtet.

Von der chemifchen Abtheilung des in Rede flehenden Bauwerkes wird noch im nächften Kapitel (unter g, 4) und von der meteorologifch-aftronomifchen Anftalt noch in Kap. 16 (unter c) gefprochen werden ; hier mögen noch einige Bemerkungen über die phyfikalifche Anftalt folgen. Der kleine Hörfaal fafft ca. 60 Zuhörer; auf dem Experimentir-Tifch kann man einen kleinen Schmid’fchen Waffermotor laufen laffen; unter der mittleren abhebbaren Tifchplatte befindet fich ein fundamentirter Stein zur Aufftellung

April 10.

®®) In: Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887. S. 145 u. PI. 45 — und: Builder 1880,

⁹¹) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, Taf. III u. IV.

FFFF

Analytisches

ri

laboratorium

Laboratorium

sap

saa naisjo a

ZimrneT Ses Vorstelters

!»

Wage

n » C 11 e m .

fl ] ! w □ D

LJ >    | S amml ii g

|ciiemiscite Abtlteilung

Fig. ioo.

³hysiKilThuual

ta

Mil

IdUSÏltj

frosür Horsaal

Erdgefchofs.

II

1»

Laboratorium

für

St udir en dp

.ahoratorinm

a.

siatij-aasio a

mOZ'

15

10

1:500

Ai

müv nu Ejwfeii-

X

t 3 C

S.1

ï-

N fl

5 il

_N ;

?;ï

il!

_ J Chem

'pi r:lïr'i V*

talioratoriuir

⁵¹

(Materialien

S' I we>^ârtte

K e lll e r

PiZtäH

jMag aaia j .    <=

*???«»• ? ? 1 ?

Bernoullianum zu Bafel ⁹⁷).

Àrch. : Stehlin.

Fig. 99.

tysilt.Tlrati

(y) J

Duallerg

Keller I

Sockelgefchofs.

(aller I

kl

L ah <r a t o

JEEI

F-:

123

Phyfikal.

Inftitut

zu

Jena.

von Inftrumenten, die eine fefte Aufftellung erfordern. Der Saal kann leicht verfinftert werden, und ein gegen Süden gelegenes Fenfter geflattet das Anbringen eines Sonnenfpiegels, um die verfchiedenen optifchen Verfuche auf einem Leinwandfchirm zu projiciren, der an der gegenüber flehenden Wand herabgelaffen werden kann.

Der Fufsboden der beiden Laboratorien an der Weflfeite ruht auf Gewölben, welche mit Beton ausgeebnet und mit Afphalt überdeckt find; an verfchiedenen Stellen der Wand treten feile Steinbänke hervor zur Aufnahme von Galvanometern, Wagen etc. ; ein gegen Süden gelegenes (fog. optifches) Fenfter geflattet, dafs man durch Oeffnen der Doppelthüren eine freie Projectionsweite durch die ganze Tiefe des Haufes (auf ca. 30 m) erhält. Unmittelbar unter dem Laboratorium, im Sockelgefchofs, befindet fich ein 10 m tiefer Schacht, auf deffen Sohle die Saugrohre der Afpirations-Wafferpumpen reichen; diefer Schacht wird auch für Verfuche, die eine grofse Tiefe erfordern, verwendet.

Im phyfikalifchen Thurm erforderte die Aufftellung des Aequatorial-Inftrumentes für die aftronomifche Anftalt einen foliden Feftpfeiler; diefer Umftand wurde zugleich im Intereffe des phyfikalifchen Inftitutes verwerthet. Die Höhe des Pfeilers, vom Boden des Sockelgefchoffes an gerechnet, beträgt über 15 m; fie wird durch 3 Böden mit verfchiedenen zweckmäfsig angebrachten Fallthüren unterbrochen; an der Seite nach den Fenftern find Waffer- und Queckfilber-Manometer angebracht; aufserdem wird der Thurm zu Pendel- und Fallverfuchen, zur Anbringung eines Waffer- oder Glycerin-Barometers, zu Beftimmungen über Draht-Elafticität, zu hydraulifchen Verfuchen etc. verwendet.

Der grofse Hörfaal, in dem, befonders während des Winters, für weitere Kreife öffentliche populäre Vorlefungen in den verfchiedenen Zweigen des Wiffens gehalten werden, hat 450 Sitzplätze und wird durch ein Deckenlicht erhellt, das durch einen Rollladen verdunkelt werden kann. Zwei Thüren zu beiden Seiten des Experimentir-Tifches bilden die Verbindungen einerfeits mit dem phyfikalifchen, andererfeits mit dem chemifchen Inftitut ; drei weitere Thüren an der Nordfeite führen zu den Plätzen der Zuhörer. Der Experimentir-Tifch hat die für die phyfikalifchen und chemifchen Verfuche nöthigen Einrichtungen; hinter demfelben befindet fich ein Abzugs- und Abdampffchrank, zu dem man auch vom Flurgang gelangen kann. Befonderes Gewicht wurde auf praktifche Einrichtungen mit Sonnen-Mikrofkop und Laterna magica gelegt; der Projections-Apparat wird im mittleren Gange über der Eingangsthür aufgeftellt; auch kann von dem Fenfter über der Hausthür mit Hilfe eines dafelbft angebrachten drehbaren Spiegels das Sonnenlicht an die gleiche Stelle geleitet werden. Die optifchen Bilder werden auf einen weifsen Schirm geworfen, der die Höhe des Saales hat, 6 m breit ift und an der Wand hinter dem Experimentir-Tifch angebracht werden kann ¹ 2).

Eine Anlage, welche zwar auch noch unter diejenigen mit rechteckiger Grundform einzureihen ift, die aber durch ftark vorfpringende Rifalite in charakteriftifcher Weife gegliedert ift, bildet das phyftkalifche Inftitut der Univerfität zu Jena, 1882—84 nach Angaben Abbe s und Entwürfen Streichhahn s von Hoffe ausgeführt, wovon in Fig. 101 u. 102 die Grundriffe von Erd- und Obergefchofs wiedergegeben find.

Fig. loi.

Fig. 102.

" *.i—~

MK-~

:=*

Kl

Horsaa.1

r

Arłelitts-Z.

□ a    □

les Vo stanie s

l!¹

Vorber-Z.

A: a

(=!

VI k

«J

kZ

"4^ D i! n j iAssistent|Profe ssoi

Cr Hbroaal j—

Werkst

J-7-r

*- “f «

epi. Arbeiten

®l

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

18

20¹»

¹

   Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, S. 158.

²

   Nach den von Herrn Profeffor Dr. Winkelmann zu Jena freundlichft iiberlaffenen Bauplänen und daran geknüpften

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Jena "). Arch. : Hoffe.

c.

Fig. 103.

Diefe Pläne zeigen ohne Weiteres die Raumvertheilung in den beiden genannten Stockwerken. Unter dem Mittel- und dem rechtsfeitigen (örtlichen) Flügelbau ift ein ausgebautes Sockelgefchofs vorhanden, während der weltliche Flügel nicht unterkellert ift; unter dem Zimmer des Afliftenten (Fig. ioi) befindet fich der Raum für den Gasmotor und die dynamo-elektrifche Mafchine; unter den übrigen 3 Erd-gefchofsräumen diefes Flügels find 3 Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten gelegen. Die lichten Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,05 m, im Erdgefchofs 4,00 m und im Obergefchofs 3,so m ; der grofse Hörfaal ift 5,00 m hoch und reicht in das Dachgefchofs hinein; letzteres, mit einem Plolzcementdach überdeckt, enthält eine Dienerwohnung etc. und hat eine lichte Höhe von 2,50 m.

Erwägt man, dafs die Baufumme von vornherein mit 65 000 Mark unüberfchreitbar begrenzt war, fo mufs zugeftanden werden, dafs hier eine den befcheidenen Anfprüchen des Augenblickes in fehr vollkommener Weife entfprechende Anlage gefchaffen worden ift. Allerdings wird nicht verfchwiegen, dafs die Anordnung der Gaskraft- und Dynamo-Mafchine im unmittelbaren Zufammenhange mit den Räumen für wiffenfchaftliche Arbeiten mifslich ift, dafs der Mangel einer Director-Wohnung im Gebäude felbft als Uebelftand empfunden und die Unmöglichkeit, im weltlichen Flügelbau weitere Arbeitsräume zu fchaffen, beklagt wird. Mit einem verhältnifsmäfsig geringen Mehraufwande hätte man zum minderten fpätere Erweiterungen ermöglichen, bezw. vorbereiten können").

Wenn auch nicht zu den Anlagen mit rechteckiger, fo doch zu folchen mit gefchloffener Grundform gehört in gewiffem Sinne das phyfikalifche Inftitut der Uni-verfität zu Berlin; daffelbe wurde 1873—78 nach wiffenfchaftlichen Angaben v. Helm-holtz's, nach Entwürfen und unter der Oberleitung Spieker s von Zaßrau ausgeführt.

In den gedachten Jahren wurden auf dem ca. 77 a grofsen Grundftück zwifchen der neuen Wilhelm-Strafse und Schlachtgaffe einerfeits, der Dorotheen-Strafse und Spree andererfeits eine Baugruppe von 108m Frontlänge errichtet, welche an der Dorotheen-Strafse das phyfiologifche und pharmakologifche Inftitut, am Reichstagsufer das phyfikalifche und das zweite chemifche Inftitut nebft den dazu gehörigen Dienftwohnungen umfafft (Fig. 103).

Inmitten von zum Theile fehr verkehrsreichen Strafsen und auf einem fehr un-günftigen Baugrunde waren Gebäude auszuführen , bei denen bezüglich der Er-fchütterungsfreiheit ziemlich grofse An-fprüche geftellt werden mufften ; die Gründung war in Folge deffen mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden ; die mafsgebenden Conftructions - Bedingungen wurden bereits in Theil III, Band 1 diefes »Handbuches« (S. 245, Fufsnote 146) mit-getheilt. Die Strafsendämme wurden vom Baukörper mittels tiefer Lichtgräben losgelöst und die Eingänge mit Hilfe frei fchwebender (nur einfeitig auflagernder)

Brücken hergeftellt; die verfchiedenartige Fundirung felbft ift im gleichen Bande (Art. 364, S. 253) kurz angedeutet, der für das pharmakologifche Inftitut ausgeführte Beton-Pfahlroft ebendafelbft (Fig. 708, S. 315) zur Darftellung gebracht. Eingehenderes hierüber ift in der unten genannten Quelle ¹⁰°) zu finden.

Das phyfikalifche Inftitut ift in der Mitte der nördlichen Flucht der in Rede flehenden Baugruppe errichtet und mit der Hauptfront nach der Spree gerichtet; das aus Sockel-, Erd- und 2 Obergefchoffen beftehende Bauwerk wird durch die Grundriffe in Fig. 104 bis 106 und den Durchfchnitt in Fig. 107 veranfchaulicht.

Der Grundrifs zeigt im Allgemeinen die Trapezform; die Hauptfront folgt der gebogenen Linie des Flufslaufes; an der Rückfront find 2 Anbauten angefügt; im Werten fchliefst fich das Dienftwohnhaus

124.

Phyfikal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Berlin.

Schlacht q a

In

¥ i 1 h e i Tn

3 Tl 3 H

Strasse

loro 1 h e e n -

1:1500

IS 5 O    10    00    SO    «0

HtMütj--1-*-1-P

Lageplan der naturwiffenfchaftlichen Inftitute der Univerfität zu Berlin.

ein«

Fig. 104.

:■

oh -nu n g des n M e - c h ahi k e r s

für

Z i m -I m e r o p t -| A r -Iti eiten

A r h e 1 l s Z 1 m.

Z i m-0 p t-

f ÜT A r t) e il-1 e n

me r

aijt

.J

JE

Arbeitszimmer f

. [1a n f a n g e t

Galerie

Spul raum

Werksutte

Physikal. Gesellschaft

II. Obergefchofs-

Fig. 105.

Vc[] ■A:h-::tsBK!eiaei

Z. I Z. I ahl.

V oxb er-Z i m.

Vorlesung s-l Arbr Assist.

Z.

Br K d r s a a 1 IO

i itemf fiiT p '"(iriiirffi

-J

1 Z f. I S a. m m T. u n g ||C omparatorl luTheilmaschl

S a m mUlun.

1 n n.

I. Obergefchofs.

Fig. 106.

I im. f.

□PräcisionsQ Art ei t en

JnstiUt

Chem. M Küche

I Spulrau ml

a li □

A r t le! i t s

ïlDt

Z un, f. PracLSions-A r l-e 11 e n

vf a"||

, e 1 e k t^j A t h p|iven

*-6

des Directors

h-i+----

::

tr

H-

A rl ei t s^Zim

mer

Wage I Ast^i Stengen

■■

-a

Wohnhaus

ii

iZ

A s -I

sten -lien

|W o h n u u g e n

«987654321 0

Erdgefcbofs.

1:500

10

15

20*®

1M-

y\

3n

w\

QCB1E El EBE!

flQBË ||BE31lâli

II|RF=?1R

PE!E

IBB

CTO

ik

IA

NK

N II II \

iis:

s:|

Fig. 107.

SA W X

I!

y=n

B!

9-

P'

vl*r

L^O.3

|p

'à,

If

€Bn

10

Vu

Ni

PCT

ÿ\V JfT"

BEE

PP

H;:

BBÖ

EQEi

1:250

123456789

lit

w\

ni

Hr—T

il

Phyftkalifches Inftitut der Univerfität zu Berlin. — Schnitt nach ab in Fig. 106.

125.

Phyfikal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Graz.

des Inftituts-Directors, im Often das zweite chemifche und technologifche Inftitut an; die Tiefe des Gebäudes nimmt von Weft nach Oft zu, und zwar von rund 16 auf 25 m; im örtlichen Theile ift ein Lichthof angeordnet. Das Gebäude bedeckt eine Grundfläche von 1350 tlm ; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,45, im Erdgefchofs 4,50 , im I. Obergefchofs 4,95 und im II. Obergefchofs 3,15 m; die Anbauten an der Hinterfront enthalten nur ein niedriges Kellergefchofs von 1,85 und ein Erdgefchofs von 4,40 m Höhe; der Fufsboden des letzteren liegt l,so m tiefer als der des Hauptgebäudes.

Im Sockelgefchofs befinden fleh die Vorrichtungen für die Sammelheizung, die Räume für die Aufbewahrung der Materialien, die Schmiede, die Wohnungen des Dieners, des Pförtners und des Heizers; ein Gasmotor dient zum Betriebe der dynamo-elektrifchen Mafchine, deren Leitung zum Experimentir-Tifch des grofsen Plörfaales führt; derfelbe Motor kann auch mit dem zur Lüftung dienenden Bläfer verbunden werden. Die drei über der Erde befindlichen Gefchoffe enthalten die aus Fig. 104 bis 106 erfichtlichen Räume ; hier tritt der Gedanke, die Durchführung eines nach Abtheilungen methodifch geordneten Unterrichtes auch in der Raumgruppirung walten zu laffen, zum erften Male hervor.

Der Mittelbau ift höher geführt und enthält an der Vorderfront noch ein Halbgefchofs (von 3,ism Höhe); an der Hinterfront ift im Mittelbau ein Theil des Dachgefchoffes (in einer Höhe von 3,00 m) ganz ausgebaut. Die hierdurch gewonnenen Zimmer gewähren nach Süden hin einen freien Ausblick über die benachbarten Gebäude hinweg und werden daher hauptfächlich zu optifchen Verfuchen benutzt. An der Südfront überragt der Treppenthurm mit maffigem Spindelpfeiler das ganze Gebäude; derfelbe ift auf feinem platten Dache mit einem fteinernen Tifche verfehen; die Plattform wird bei den Uebungen zu barometrifchen Höhenmeffungen verwendet.

Das Gebäude wird durch Feuerluftheizung, die Räume des weltlichen Flügels und die nach dem Hofe gelegenen Vorbauten werden durch Warmwafferheizung erwärmt ; die Heizung in den Dienftwohnungen gefchieht mittels Kachelöfen.

Von der Aufsen-Architektur war bereits in Art. 117 (S. 138) die Rede; das Aeufsere ift in Back-ftein-Verblendung mit Anwendung von Terracotten und einem Sockel von belgifchem Granit hergeftellt¹).

Die Baukoften haben rund 757600 Mark betragen; dies giebt, bei 1307    bebauter Grundfläche,

für 1 qm 579,so Mark und, bei 24283cbm Rauminhalt, für 1 cbm 31,20 Mark.

Die feither vorgeführten phyfikalifchen Inftitute waren, mit wenigen Ausnahmen, kleinere oder im Bauplatz befchränkte Anlagen. Will man bei ausgedehnteren In-ftituten die rechteckige Grundform beibehalten, fo mufs man zur Anordnung eines inneren Hofes greifen, wie dies z. B. beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Graz gefchehen ift. Daffelbe wurde 1872—75 nach dem von Töpler ausgearbeiteten Programm und dem von Horky und Staltier herrührenden Entwurf von letzterem ausgeführt; daffelbe ift bis heute eines der umfaffendften und lehrreichften Inftitute geblieben. In Fig. 108 u. 109 ²) find zwei Grundriffe deffelben mitgetheilt.

Das Gebäude befteht aus einem gegen Südoft gelegenen Tract von gröfserer Tiefe und mittlerem Flurgang, an den fich gegen Südweft ein weiterer Flügel, gleichfalls mit kurzem mittleren Flurgang, anfchliefst ; diefe beiden Tracte beftehen aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs. Die zwei anderen, den Hof nach Nordweft und Nordoft begrenzenden Tracte fchliefsen mit dem Erdgefchofs ab. An der Nord-oftfeite ift thurmartig ein kleines aftro-phyfikalifches Obfervatorium angebaut.

Der Haupteingang befindet fich in der Hauptaxe des Südoft-Tractes (Fig. 109); der mittlere Flurgang führt durch ein Vorzimmer mit Treppe in den durch Erd- und Obergefchofs reichenden grofsen Hörfaal, mit dem das Vorbereitungszimmer und die Vorlefungs-Sammlung in der aus dem Grundrifs erfichtlichen Weife in Verbindung gebracht find. In der Axe des Südweftflügels ift die Hofeinfahrt gelegen, zu deren Linken der Wohnungs-Tract mit befonderer Treppe angeordnet ift. Die Gruppirung der übrigen Erdgefchofsräume ift aus dem bezüglichen Plane ohne Weiteres zu entnehmen ; die beiden nach Nordoft und Nordweft gerichteten Flügel dienen ausfchliefslich Laboratoriumszwecken; der zu magnetifchen Lnter-fuchungen beftimmte Nordweftflügel ift vollftändig eifenfrei hergeftellt. Der Flurgang im Nordoft-1 ract wird als »Arbeits-Corridor« bezeichnet, weil in demfelben kleinere, aus den Laboratorien ausgefchloffene mechanifche Arbeiten ausgeführt werden. Die fyftematifch angeordneten Feftpfeiler und durchlaufenden Vifir-Linien des füdöftlichen, namentlich aber des nordöftlichen Tractes find durch ftrichpunktirte Linien (mit Pfeilen) augenfällig gemacht. Im Hörfaal kann von beiden Fenfterfeiten her mit Sonnenlicht nach

Zim.

nr

Wolmzim.

TâT

TSF'

S clilaf-

Kiiche

nLs

Fig. 108.

i, :

cd

Cal.

”"d

lii

P-«

f-*

vorz

Salon

fg|

1 a! o-ä e s

ratorium

Trof.

Vorz

U o c ente n

•'i

Recli-| u. M^ete-1

ii

nungsz orologie

iii O HO

vT>

eridi- -, i i aoiz/m?.

GescMfts Z. i. Pr of.

Billiotli,

=|[X>v Karten- I £ I ==[ji:g::i ii.math. Il 'S ;| Zelciienz Sammlg.|;i ” ';l

Obergefchofs.

10 9 3 7 6

1:500

10

15    20m

-I--------Ą

T erras s e

•t

e    nl&ar t e n sl

JjęLiS

6 31 31

Vor-

raum.-

Ki~~I>4 I IxTIKl I IKTHXl I fxl [^1 Ejlelttr. I u.magn.D|Q 1 a"b o - |r atoriumC

Flg. IOQ.

INs beul

31 13

ix

F=*

IS

[~zzrĄ

LQ

II i

CTÎ

VotT) er.-Zim.

fcÉÂ-T-r

-If-gii-----------&------U-XäJ---

1’onn

M

Kl

mli

31

UI

Vorz.j

X

HllXllXil>Oro^MX

■ ; »in iwiiii    - »- funAsiaMH.. E

nUL Ôïq

:p

H B 3'

iOjt. liai) or.

i

11! Kl

F5f£Ëi W 11 31

=s

11 e -Iu er-t|h g

k ri m

\ !

2^

Erdgefchofs.

126.

Phyfikal. Inftitut des

Mufeums

zu

Oxford.

der weifsen Projectionsfläche, welche durch Auseinanderfchieben der rückwärts vom Experimentator angebrachten fchwarzen Tafel frei gelegt wird, projicirt werden; für die Südoftfeite ift zu diefem Ende im Zuhörer-Podium eine Oeffnung angebracht , und der Helioftat lieht unter dem letzteren. Die mechanifche Betriebskraft wird im Hörfaal durch einen kleinen tragbaren Waffermotor, der im Vorbereitungszimmer auf-gellellt ift, befchafft, während in den Laboratorien eine Kraftwelle aufgehängt ift.

Im Sockelgefchofs befinden fich unter dem Hörfaal das chemifche Laboratorium, daneben, unter dem Vorzimmer des Hörfaales, der Batterie-Raum und unter der Vorlefungs-Samm-lung die fehr geräumigen mechanifchen Werkftätten, in denen eine dreipferdige Hochdruckdampfmafchine, mit Transmiffion durch die gefammten Werkftättenräume und nach der Kraftwelle in den Laboratorien, aufgeftellt ift. Im Südweft-Tract, der Durchfahrt zunächft, find zwei kleinere Arbeitsräume und im Nordoft-Tract, dem Thurme zunächft, ein Raum für confiante Temperatur angeordnet; der übrige Theil des Südwell-und des Südoft-Tractes enthält Heizkammer, Vorraths- und Wirthfchaftsräume, fo wie die Wohnung des Heizers.

Der Grundrifs in Fig. 108 Hellt die Raumvertheilung im Obergefchofs dar. Der Thurm (Fig. no¹⁰²) ift für die aftro-phyfikalifchen Beobachtungen mit einer Drehkuppel (fiehe Kap. 15) überdacht; die achteckigen Nebenräume find zu aftronomifchen Uebungen, zur Aufnahme eines Meridian- und eines Paffage - Inftrumentes beftimmt. Für meteorologifche Uebungen ift auf dem Nordoft-Tract, dem Thurme zunächft, eine Terraffe angeordnet (Fig. 108). Ein Eiskeller befindet fich unter dem Verbindungsgange zum Thurm.

Der grofse Hörfaal wird mittels Feuerluftheizung, die Wohnräume und eifenfreien Laboratorien werden durch Kachelöfen, alle übrigen Räume mittels Warmwafferheizung erwärmt. Schliefslich fei noch auf verfchiedene Einzelheiten diefes In-ftitutes, von denen im Vorhergehenden vielfach die Rede war, aufmerkfam gemacht¹⁰³).

Ein anderes einschlägiges Beifpiel ift das mit dem Mufeum zu Oxford verbundene, zu Ende der fünfziger Jahre von Deane erbaute S7t?m/<^w-Laboratorium, deffen Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 111 ¹⁰⁴) wiedergegeben ift.

An diefem Inllitut wird der phyfikalifche Unterricht in 3 Curfen ertheilt, und zwar zunächft in der Form von Experimental-Vorlefungen über die Principien der Wiffenfchaft, alsdann durch mathematifche Vorlefungen über die phyfikalifchen Theorien und fchliefslich in einem praktifchen Curfus der experimentellen Methoden.

Der im Erdgefchofs gelegene Hörfaal ift an in den nach Norden und Süden verlegten Laboratorien können 40 Studirende gleichzeitig arbeiten; die betreffenden 5 Laboratoriums-Räume find nach fünf verfchiedenen Zweigen der experimentellen Unter-fuchungen gefchieden, und jeder derfelben ift dem bezüglichen Zweige entfprechend ausgerüftet. Im Sockelgefchofs befinden fich ein Raum für magnetifche Unterfuchungen, Vorrathsräume und Batterie-Kammern; im Dachgefchofs ift an der Weftfeite eine lange Galerie für optifche Arbeiten und über dem füdlichen Ende des Hörfaales find die photographifchen Arbeitsräume angeordnet. Der innere glasbedeckte Hof ift ringsum von einer Galerie umgeben ; in demfelben haben die aufser Gebrauch befindlichen Inftru-mente Aufftellung gefunden, und es werden darin diejenigen Verfuche angeftellt, für welche eine beträchtliche Höhe erforderlich ift.

iiii

jŒ

11

fr

00

wm.

inni 1

□00

in

Thurm des phyfikalifchen Inftitutes der Univerfität zu Graz ¹⁰²).

V-250 n. Gr.

der Oftfeite angeordnet und enthält 150 Sitzplätze;

Iu3) Nach: Repertorium f. Exp.-Phylik etc., Bd. 11, S. 73 — und den von Herrn Baurath Stattler in Wien freundlichft gemachten Mittheilungen.

¹⁰*) Nach: Builder, Bd. 27, S. 366 u. 369.

Weitere Sammlungsräume find nicht vorhanden ; es fcheinen die im Gebrauch flehenden Inltrumente im Vorbereitungszimmer und in den Laboratorien aufbewahrt zu werden. Der Gang an der Oflfeite, welcher das Inftitut mit dem Mufeum verbindet, führt an den zu erlterem gehörigen Werkftätten vorbei.

Die Baukoften haben nahezu 206000 Mark (= £ 10300) betragen¹⁰⁴).

Sobald man, im Intereffe der Einfachheit und Billigkeit, eine thunlichft ge-fchloffene Grundrifsgeftalt anftrebt, fo befteht — neben der eben erörterten rechteckigen Form

räume, mit Ausnahme des Hörfaales, in einem rechteckig geftalteten Bau vereinigt, für den Hörfaal aber, in Rückficht auf deffen abweichende Abmeffungen und eigenartige Beleuchtungsverhältniffe, einen befonderen Anbau anfügt. Diefer Gedanke ift eigentlich fchon bei dem in Art. 120 (S. 139) vorgeführten Leipziger Inftitut zur Ausführung gekommen, indem dort an der Schmalfeite des rechteckigen Hauptbaues der Hörfaal angefügt und in folcher Weife jene lang geftreckte Grundrifsform erzielt wurde. Der Organismus eines phyfikalifchen Inftitutes, fo wie auch manche andere örtliche Verhältniffe bedingen bisweilen die Anfügung des Hörfaales an einer Langfeite des Hauptbaues, wodurch L-, bezw. J.-förmige Grundrifsanordnungen entftehen.

Eine derartige Anlage zeigt das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Wtirzburg (Fig. 112 u.

113 ¹⁰⁵), welches 1878—79 nach F. Kohlrauf di $

Skizzen von Lutz ausgeführt worden ift und deffen fämmtliche Räume in einem nur um 2 Stufen in das Erdreich verfenkten Untergefchofs und in dem darüber liegenden Hauptgefchofs untergebracht find; die Director-Wohnung befindet fich in dem Aufbau, der im Hauptgefchofs-Grundrifs (Fig. 113) befonders bezeichnet ift.

Die Vertheilung der Räume in den beiden zuerfl gedachten Gefchoffen zeigen die zwei Pläne in Fig. 112 u. 113; im Dach find noch einige Vorrathsräume untergebracht ; die Wohnung des Affiftenten (Fig. 113) foll fpäter zur Sammlung hinzugezogen werden, und an der Südfeite ift für fpätere Zeiten ein dem Hörfaal fymmetrifch angeordneter Erweiterungsbau vorgefehen; alsdann follen die Fachwerkwände zwifchen den drei an der Oftfeite gelegenen, eifenfreien Arbeitsräumen des Hauptgefchofles entfernt werden.

Der Mangel einer befonderen, zur Director-Wohnung führenden Treppe ift fühlbar; im Uebrigen ift bei diefem Inftitutsbau augenfcheinlich gröfserer Werth darauf gelegt, die Räume mehr nach den befonderen Bedürfniffen der darin vorzunehmenden Arbeiten, als in Rückficht auf eine mehr oder weniger künftliche didactifche Methode zu gruppiren, wefshalb auch die Uebungsräume im Untergefchofs liegen.

Eine weiter gehende Entwickelung hat die L-förmige Grundrifsanordnung beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft, welches 1884—85 nach den wiffen-fchaftlichen Angaben Lorând v. Eötvds und Weber s Entwürfen ausgeführt wurde, erfahren. Daffelbe (Fig. 114U. 11510ö) fetzt fich aus einem mit der Langfront nach Oft gerichteten Hauptbau, einem an der Weftfeite angefügten Flügelbau, einem Thurm- und einem Obfervatoriumsbau zufammen; Haupt- und Flügelbau beftehen

127.

Phyfikal.

Inftitut

eine naturgemäfse Anlage darin, dafs man fämmtliche Inftituts-

Fig. in.

Zum Museum

Wärter

FI

Vorrälhe

_____

r s a al

__—«K-r-j

Tf

« o f j Dr|n i

iVorter.-Z.

■F pis—

“FLü..,,

'rüfung s-

Saal

Pförtner

«4»

LaDo-l f_ i.i

|s tuäireniea

Pria

lalol

-vit-r at oriam

Phyfikalifches Inftitut des Mufeums zu Oxford. — Erdgefchofs ¹⁰⁴). I'öoo n. Gr.

zu

Würzburg.

128.

Phyfikal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft.

Mittheilungen.

105) Nach den von Herrn Profeffor Dr. F. Kohlraufch zu Strafsburg freundlichft überlaflenen Plänen und fchriftlichęn

106) Nach den durch Vermittelung des Herrn Architekten Coloman Giergl zu Berlin von Herrn Architekten Nagy Virgil zu Budapeft freundlichft überfandten Original-Plänen und Mittheilungen.

aus Sockel-, Erd-, Ober- und theilweife ausgebautem Dach-gefchofs; der Thurm ift bis zur Plattform 20m hoch, das Obfervatorium blofs erdge-fchoffig.

Fig. 112.

10

Diene rwoTnu ng

Im Erdgefchofs (Fig. 114) werden Haupt- und Flügelbau von einem mittleren Flurgang durchzogen ; am Kreuzungspunkte beider Gänge ift ein Lichthof angeordnet. Der von Nord nach Süd ziehende Flurgang verbindet die beiden Haupteingänge; am füdlichen Eingang liegt die Haupttreppe, im einfpringenden Winkel zwifchen Haupt- und Flügelbau die zur Director-Wohnung führende Treppe und an der Weftfeite des Hauptbaues eine Nebentreppe. Der Flügelbau läuft in der Verlängerung feiner Nordfront in einen blofs 7,2 6 m tiefen Schmalbau aus, der das Laboratorium für Vorgefchrit-tenere und die grofse Sammlung enthält. In dem Zwickel, den diefer Schmalbau (gegen Südweft) mit dem Flügelbau bildet, erhebt fich auf eigener Betonplatte der fchon erwähnte Thurmbau, noch weiter nach Welten hin, gleichfalls auf eigener Betonplatte gegründet, das magne-tifche Obfervatorium.

Wie die beiden Grundriffe in Fig. 114 u. 115 zeigen, trennt fich der gefammte Inftitutsbau in drei ziemlich fcharf gefchiedene Abtheilungen, wodurch die allgemeine Störungsfreiheit wefentlich begünftigt wird. Die erfte Abtheilung bildet der Hauptbau , in deffen Sockelgefchofs ein Glasblaferaum, die hiftorifche Sammlung, die Wohnung des Thorwartes .und Wirthfchaftsräume gelegen find. Der weltliche Flügel, d. i. die zweite Abtheilung, ift hauptfächlich zu Vorlefungs- und Laboratoriumszwecken beftimmt ; in feinem Untergefchofs befinden fich zwei Dienerwohnungen, die Heizkammer für den Hörfaal, die Batterie-Kammer und Vorrathsräume.

Thurmbau und magnetifches Obfervatorium bilden die dritte Abtheilung. Das Sockelgefchofs des Thurmes dient zu meteorologifchen

fl] Opt. Arbeiten I

i Chem⁻[Arbeiter Ö::-v"

eizkammer

Werkstätte

AZ.

J!

IB

fl

ï I Gl as -1

jjSpjira-.!" ■Vr::a:fel

Arbeite -

10 987654321 0

- Q3lischesCZl

V o rràth

fT F euer un g srjffl

Zimmer 3

Untergefchofs.

1: 500

Fig. 114.

Keller

Phyfikalifches Inftitut der

10

15

20m

ArbZ.

Laboratorium

f V 0 r g e scbri tle n e r e

i.

rofessors

Wage

Bibliothek

Assist

Lichtgraben

ArtrZ.

Dire ctoTS

A c cu m 11 -

lat 0 r e n -

Professor

Gl as-llaserei

□Laboratorium f . A n f ä n g e r

iiiiiib

hihihi

Mi t -

Mu -

Erdgefchofs.

Woh -

d. Assi

Stenten

imiiiiS

t elschul-

Thorwart

Fig. 113.

'Ii

Ë z: H

r_

Opt

hofessor

Sammlung

AZ Vorter-Q Zim

wm

II

KI

lcrsaa:

!□

j'

□= ! r

-Q-

Arbeits-

Wage

'Bücher

T”

-Eh - E3-

Zimmer

Assi - Istenienj

Woh - U nung

Mefenrrłogie

h-

t Wohnung des Dircclors----->1

Obergefchofs.

Univerfität zu Würzburg¹⁰⁵).

Arch. : Lutz.

Fig. ii5-

\\

ł-

ti I '01

Opt. Z i m.

Grosse Sam

Uscftne

Vorler.-Z.

J Vorter-Z.

Fi

Kleider

a b 1 a 9 e n I”

I) i

Obergefchofs.

Univerfität zu Budapeft10G). Weber.

Nebenbeobachtungen und zur Aufnahme der felbft fchreibenden Apparate ; das in feinem Erdgefchofs gelegene Arbeitszimmer des Profeffors ift mit der Bibliothek durch eine verglaste Holzgalerie verbunden; die aus ca. 4 <łm grofsen Marmorplatten zufammengefügte Plattform diént zur Aufnahme eines auf Schienen ge-ftellten Beobachtungshäuschens mit Refractor und zu meteorologifchen Beobachtungen; im Treppenhaufe werden Fallverfuche vorgenommen. Das magnetifche Obfervatorium hat Süd- und Weftausfchau ; es befitzt einen unmittelbaren Zugang von aufsen und fteht durch eine kleine Treppenanlage mit dem im Thurm gelegenen Arbeitszimmer des Profeffors in Verbindung.

Des grofsen Hörfaales mit der hinter dem Experimentir-Tifch an-. geordneten Vortragsnifche, der Bal-cone an feinen beiden Langfeiten etc. gefchah unter b und c mehrfach Erwähnung. Der Hörfaal wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt; alle übrigen Räume find mit Kachelöfen verfehen ¹⁰⁶).

Will man bei gröfseren Instituten im Intereffe einer möglichst guten Beleuchtung Sämmtlicher Räume die Anordnung eines inneren Hofes umgehen, So muSs man Stark gegliederte GrundSormen wählen. Hierbei iSt die nächst liegende die U-förmig gestaltete, die u. a. beim phyfika-lifchen InStitut der Univerfität zu Königsberg, welches 1884—88 nach dem Entwürfe Küttig s mit einigen Einschränkungen zur Ausführung gebracht wurde, zur Anwendung gekommen iSt. DaSSelbe zerfällt in die experimentell-phyfikalifche und mathematisch - phyfikalifche Abtheilung, derart dafs erfterer der westliche Theil, letzterer der öStliche Theil des Gebäudes

129.

Phyfikal.

Inllitut

zu

Königsberg.

zugewiefen worden ift. Wie die Grundriffe in Fig. 116 u. 117¹⁰⁷) zeigen, befteht daffelbe aus zwei zur Hauptaxe nahezu völlig fymmetrifchen Hälften.

Diefes Inftitut wurde auf einem der Univerfität gehörigen, 78 m langen und 60 m breiten Grundftück errichtet, welches bei vollftändig freier Lage den Vortheil gänzlicher Abgefchiedenheit vom Geräufch und den

Fig. 116.

o p t -Saal

Ar'oeits -u S amm 1-Z im. i

Ir ; e ::

Vf

oh-

ruin

gen.

n.. S a mm Z i m -

Gr.Hcrsaal

j. 0

a q. I Y

1 al ui ui 1 7

-s 6 V TiOi TU m r s - s 1 y I 3 p. a V

Eisenfreier

Saal

E i s enfreisr Saal

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

20™

Fig. u 7.

1 a 1) l - Ir a torium

Qf. fei

n. J Ar 1) eiten

B i"bl.

□Ł

|K1. Hina al

f ü’r ftf einerej—| Àrfïfc eiten

M e clian.

A ri e i teni

wge

53

Hyär: iMecltajir Ar-Ip eiten-

CH □

r-fh'Ü-

UD

•Äzl

mascnine

Silvan.

Erdgefchofs.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg ¹⁰⁷).

Arch. : Küttig.

Erfchütterungen des Strafsenverkehres hat. Die Hauptfront des Gebäudes mit den wichtigften und gröfsten Arbeits- und Vortragsräumen ift nach Süden gerichtet, während die Nordfeite des Mittelbaues den Eingang mit der Haupttreppe und die Flügelbauten diejenigen Räume aufzunehmen haben, deren Zwecke die Lage nach Often, bezw. Welten und Norden erfordern oder geftatten.

Das Gebäude befteht aus Sockel-, Erd-, Ober- und dem zum Theil ausgebauten Dacligefchofs; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,so, im Erdgefchofs 4,so, im Obergefchofs 4,88 und im Dach-gefchofs 3,23 m ; die grofsen Ecklaie des Obergefchoffes reichen bei einer lichten Höhe von 7,som in das Dachgefchofs hinein.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den beiden Grundriffen in Fig. Ii6u. 117-zu erfehen ; diefe beiden Stockwerke enthalten die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume. Im Sockelgefchofs befinden fich an der Südfeite in der Mitte zwei Wohnungen für Mechaniker, in den füdlichen Eckbauten Werkftätten für diefelben, in den nördlichen Enden der Flügelbauten ifothermifche Räume mit entfprechender Ausrüftung ; die übrigen Räume dienen zur Aufbewahrung von Geräthen und Kohlen. Für chemifche und photographifche Arbeiten find im Dachgefchofs mehrere kleinere Zimmer mit Deckenlicht abgetheilt ; auch find dafelbft zwei Wendeltreppen angeordnet, welche die Benutzung des flachen Daches zu meteorologifchen und aflronomifchen Unterfuchungen erleichtern follen.

In den photographifchen Laboratorien find mehrfach zum Schutze gegen Harke Wärmeverbreitung durch die vielen Schornfteine gegen die Quermauern Fachwerkwände in angemeffenem Abftande von diefen errichtet ; zur Erzielung von Erfchütterungsfreiheit find in den Arbeitsräumen mehrere auf Brunnen gegründete Fettpfeiler vorhanden ; die Säle am Nordende der Flügelbauten im Erdgefchofs find für galvanifche Arbeiten unter Vermeidung eiferner Conftructionstheile hergerichtet. Die beiden grofsen Eckfäle des Obergefchoffes befitzen in den Decken Oeffnungen für Fall- und Pendelverfuche. Zu Beobachtungen an langen Manometern dienen die neben den Aufzügen (A Z) befindlichen, alle Gefchoffe durchfetzenden Fallfchächte. Die nach Norden gelegenen , für Arbeiten bei Dauer-Temperatur beftimmten Räume des Sockelgefchoffes haben bei 77 cm Mauerftärke eine durch breiten Luftfchlitz davon getrennte innere Verkleidung von 25cm Dicke und nur je ein (nördliches) Fenfter erhalten.

Vorhalle, Flure und Treppen find überwölbt; die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppen find aus Holz hergeftellt; das Dach ift mit Flolzcement eingedeckt. Die Erwärmung der meiften Räume erfolgt durch Kachelöfen , welche von Vorgelegen in den Fluren gefeuert werden ; der grofse Hörfaal in der Südweftecke hat Feuerluftheizung mit Lufterneuerung erhalten; die Beheizung des grofsen optifchen Saales gefchieht durch einen eifernen Mantel-Schüttofen.

Die Aufsen-Architektur bewegt fich durchweg in einfachen Formen. Zu Wandflächen und Ge-fimfen der oberen Gefchoffe find Backfteine von fchöner, dunkel rother Farbe verwendet, deren Farbenwirkung durch Streifen und Mutter aus bräunlich-violetten Steinen erhöht wird. Der Sockel ift aus Sand-ftein hergeftellt; die Aufsenwände des Sockelgefchoffes find durch einen umlaufenden, begehbaren Sickercanal gegen Erdfeuchtigkeit gefichert.

Die Baukoften find auf rund 333000 Mark veranfchlagt, wovon auf den eigentlichen Neubau 265000 M?.rk, auf die Nebenanlagen 11400 Mark und auf die innere Einrichtung 56600 Mark kommen. Bei 983 überbauter Grundfläche berechnet fich, unter Berückfichtigung der wahrfcheinlichen Erfparnifs, der Einheitspreis auf 249 Mark für 1 qm und auf 15,37 Mark für 1 cbm Baumaffe¹⁰⁸).

Von gleichem Gefichtspunkte ausgehend, kann man bei noch gröfseren Inftituten die Zahl der Flügelbauten vermehren und fo vom U-förmigen zum LU - förmigen Grundrifs übergehen ; derfelbe ift beim neuen, noch im Bau begriffenen, von Bluntfchli & Lafius herrührenden Inftitut des Polytechnikums zu Zürich in Anwendung gekommen.

Das betreffende Gebäude hat im II. Obergefchofs auch die forftliche Verfuchs-Station und die meteorologifche Central-Anftalt aufzunehmen. Indem bezüglich der Pläne und Befchreibung diefes Inftitutes auf die unten genannte Quelle ¹⁰⁹) verwiefen wird, mag hier nur noch auf die eigenartig angeordneten unterirdifchen Laboratorien aufmerkfam gemacht werden, die fich unter der grofsen Terraffe vor dem Gebäude befinden und von denen bereits in Art. 105 (S. 130) die Rede war.

Der Rauminhalt des ganzen Gebäudes beträgt rund 32 000 ct>m ; für 1 cbm find 23,60 Mark (= 27 Francs) veranfchlagt ; dazu kommen noch für die Bodenbewegung, die Stützmauern und die unterirdifchen Räume 104000 Mark (—130 000 Francs), fo dafs die Gefammtkoften (ohne Bauplatz) fich auf nahezu 800 000 Mark (= 994000 Francs) belaufen würden ¹⁰⁹).

130.

Phyfikal.

Inftitut

des

Polytechnikums

zu

Zürich.

108)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13 — und den freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors Tieffenbach in Königsberg.

109)    Nach: Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1887.

Fig. 118.

R BR

ei pu 0

cj

i-ii. Zimmer für Präcifions-Arbeiten.

1-4. Zimmer für Optik.

7-/0. Eifenfrei.

a‘. Platten auf den ifolirten Pfeilern.

b.    Platten auf Gewölben, vom Fufs-boden ifolirt.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-Confolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

i, k. Durch den Gasmotor getriebene Vorgelege.

_______SJ

it'.e

B 11

iśj L“»rŁ-

‘T

I Oeschafts E S. Zimmer I

Vorb enpitimgs •

t:

fl

Ofii;

z.

y A:

[b]

0!

0-|

T=Q.~n

T

Ve entrai

Ves

j jcl

yT’T

l£r

jD

Erdgelchofs.

1:500

10 !) fi 7 6 s n ? 1 0

H+f-

4-

10

IS

20™

Fig. n 9.

CKemieöEer,

v-l II ^Layra.q

i| ç^-n~~À,

Q/ pe

I"

1.

x. "Eingang zum Raum für confiante Temperatur (unterhalb des Sockel-gefchoffes). a. Ifolirte Pfeiler.

I. Drehbank.

m. Gramme'fche Mafchine. n. Gasmotor.

Relie

des

Dire c tore

V ołutang :

lljWbl

r>~i

Closets

if yj

■ r - ■ 0'

Ft®

::

jf__Zur Woh.

I mmg de s K . ‘ P»?rtern

des

.öasmoitor

i¹«*

and

.. Öxdmme-

I [SBotcKe Uiic

Flur.

Dieners

En.'

®J

y H eizjrcxa^¹'': [

ES

:i

Jgg. 0

TuS

I i Irl I

Il PT4 *v ■: 1

Rehlen

!■

rr

Rol

Vcstibtu

4°e

Sockelgefchofs.

Phyfikalifches Inftitut der

Assistenten

fii -Wohnung

-Wohnung

Hörsaal für

E'...

Requisite!

I Zeichnungen!

oj " Cle set

PhÇtoyrapJu

“i

Flg. 120.

IW

hi

Mädchen

Flur

Schläfst

TI

Schlał »r

fhstorisc he _S Ammlun g.

“I

Vorrathsrauim..

IT. Obergefchofs.

Arch. : Eggert.

Fig. 121.

hffchcthek

Laboratorium* des Profen.

Oardfc

ii-ij. Uebungs-Laboratorien. a. Platten auf ifolirten Pfeilern.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-Confolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

f.    Vom Fufsboden ifolirte Steinplatten.

g,    g. Queckfüberdichte Fufsbodenfläche.

I’ r _____f.'

in

fl Anrichte -'io.in raVorrathssÄr

Waagen

Frau

ff

‘I

ar™

H Wo

des Directors

Salon

jr

Vor.

Uirectors

b ¹⁸ m

II

Ul

i;

I. Obergefchofs.

Univerfität zu Strafsburg¹¹⁰).

131-

Phyfikal.

Inftitut

zu

Strafsburg.

Eine noch weiter gehende Gliederung der baulichen Geflaltung erzielt man durch Wahl der hh-förmigen Grundrifsanlage. Eine folche ift grundfätzlich eine weitere Ausbildung der Planformen in Fig. loi (S. 142) u. 117 (S. 152) und gewährt den Vortheil einer allseitig günftigen Beleuchtung. In folcher Weife ift das phyfi-kalifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg 1879—82 nach Kundts Angaben und Eggerts Entwurf erbaut worden. Ein Schaubild diefes Bauwerkes zeigt Fig. 122; Fig. 118 bis 121 ¹¹⁰) find die Grundriffe der 4 Gefchoffe deffelben.

Diefes Inftitut, welches feine Stellung in der Queraxe der durch Fig. 5 (S. 16) veranfchau-lichten Gebäudeanlage erhalten hat, follte aus drei gefonderten Abtheilungen beftehen, von denen die erfle die den Zwecken der Experimental-Vorlefungen dienenden Räume umfafft, alfo den Hörfaal, die Sammlung der Inftrumente etc. ; in der zweiten Abtheilung follen die phyfikalifchen Forfchungen und Unterfuchungen ausgeführt werden, fo dafs hier die Laboratorien für den Director, die Affiftenten und die vorgefchritteneren Studirenden zu fchaffen waren; die dritte Abtheilung bildet das Uebungs-Laboratorium, in welchem die Studirenden einen beftimmten vorgefchriebenen Cyclus von Uebungsaufgaben auszuführen haben.

Fig. 122.

; fl

2i

mm

....5

ssspftgji

RB

wM

mm

Befea-----,

ill

mi

Phyftkalifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg¹¹⁰).

Bei der hier gewählten Grundrifsform liegt die Front des Mittelbaues nahezu gegen Süden, der eine Flügel gegen Often, der andere gegen Weiten; jeder diefer Flügel hat einen Eingang; aufserdem find im Sockelgefchofs zwei Durchgänge angelegt. Der Oftflügel mit den angrenzenden Theilen des Mittelbaues enthält die erfte Abtheilung, fo wie die Wohnungen des Directors und des erften Dieners ; der Weft-flügel mit den angrenzenden Theilen des Mittelbaues enthält im Erdgefchofs die Räume für die phyfikalifche Forfchung, im Obergefchofs das Uebungs-Laboratorium. Die Stockwerkshöhen betragen, einfchl. der Decken-Conftructionen, im Sockelgefchofs 4,6, bezw. 4,5 m und für die übrigen Gefchoffe je 3,6 m.

In der erften Abtheilung bildet der Hörfaal, von dem im Vorftehenden mehrfach die Rede war und wovon in Fig. 86 (S. 125) ein Durchfchnitt gegeben ift, den Hauptraum; derfelbe wurde in das Erdgefchofs verlegt und hat feine Stelle an der vorgefchobenen füdöftlichen Ecke des Gebäudes gefunden, wo die Möglichkeit am betten gegeben ift, das Sonnnenlicht faft zu jeder Tageszeit mittels Helioftaten einzuführen. Der Saal reicht in das Obergefchofs hinein ; über feine Zugänglichkeit wurde in Art. 100 (S. 123) das Nöthige gefagt. Auf den Sitzreihen haben 125 Zuhörer Platz; der Experimentir-Tifch ift in Fig. 85 , die zum Handhaben der Verdunkelungsvorhänge dienenden Vorrichtungen find in Fig. 84 dargeftellt. Hinter dem Hörfaal befindet fich ein grofser Raum (Fig. 118), welcher die Sammlung der in den Vorlefungen benutzten Inftrumente enthält. Im Mittelbau neben dem Hörfaal liegt das Vorbereitungszimmer, daneben das Gefchäftszimmer des Directors. Von erfterem führt eine Wendeltreppe zu den im Sockelgefchofs befindlichen Werkftätten und zum Mafchinenraum ; aufserdem liegt in diefem Stockwerk unter dem Hörfaal noch ein Raum für galvanifche Batterien und Gafometer ; von letzterem, fo wie vom Mafchinen-

raum führen Drahtleitungen zu den verfchiedenen Stellen im Hörfaal, an denen elektrifche Ströme zur Verwendung kommen. Das Sockelgefchofs des Oftflügels enthält fodann noch die Wohnung des erften Dieners und die Kellerräume für die Directorwohnung ; zu letzterer, welche im I. und II. Obergefchofs des Oftflügels gelegen ift, führt am Nordende eine befondere Treppe.

Die zweite Abtheilung muffte, um die nöthige Standficherheit für die Aufhellung von Inftrumenten zu gewinnen, in das Erdgefchofs (Fig. 118) gelegt werden. Die Studirenden, welche im Laboratorium arbeiten, betreten das Inftitut durch den Eingang im Weftflügel; die Zimmer dafelbft find mit allen Einrichtungen, welche für felbltändige phyfikalifche Arbeiten und Forfchungen erforderlich find, ausgerüftet. Rechts und links vom Eingang liegen die optifchen Zimmer ; vor denfelben befinden fich kleine Vorbauten, welche durch Thüren zugänglich find, zur Aufhellung von Heliohaten, um Sonnenlicht in die Räume einzuführen. In den Zwifchenwänden zwifchen den einzelnen Zimmern find aufser den Thüren kleine Klappen angebracht, fo dafs die Sonnenhrahlen durch alle Zimmer bis zum Nordende gehen können. Alle Zimmer enthalten Fehpfeiler, welche von den Fufsbodenbelägen ifolirt find, zur Aufhellung von Inhrumenten; drei diefer Pfeiler find, vom Fufsboden und von der Decken-Conhruction des Sockelgefchoffes völlig ifolirt, bis in das Erdgefchofs aufgemauert; die übrigen ruhen auf dem Kellergewölbe (fiehe Fig. 75, S. 106). Die am nördlichen Flügelende liegenden Zimmer find für magnetifche und elektrifche Arbeiten behimmt ; fie find ganz eifenfrei gehalten, desgleichen die über und unter ihnen gelegenen Räume. Das Privat-Laboratorium des Directors befindet fich in enger Verbindung mit den Unterfuchungsräumen im Mittelbau des Erdgefchoffes. Zur zweiten Abtheilung gehören ferner im Sockelgefchofs ein Batterie-Raum , ein kleines chemifches Laboratorium und ein Raum für Gas-Analyfen. Unter der Sohle diefes Gefchoffes befindet fich ein völlig lichtlofer Raum für Arbeiten, welche möglichh andauernde, conhante Temperatur erfordern. Endlich find im Sockelgefchofs noch die Wohnung des zweiten Dieners und die zum Betrieb der Heizung nöthigen Dampfkeffel untergebracht.

Zur Abtheilung für die Uebungen gelangt man auf der nahe dem Eingänge gelegenen Haupttreppe im Wehftügel (Fig. 118). Für das Praktikum find im I. Obergefchofs (Fig. 121) zwei grofse Säle und eine Reihe einzelner Zimmer eingerichtet ; der eine grofse an den Thurm grenzende Saal (//) ih in fah Ys feiner Grundfläche mit einer etwas vertieften Bodentäfelung von Mettlacher Platten für Queckfilber-arbeiten verfehen ; den beiden Sälen fchliefsen fich unmittelbar an ein Zimmer für die das Laboratorium leitenden Affiftenten, ein Wagezimmer, zwei optifche Zimmer, ein Raum für Meffung des Erdmagnetismus und eine Kleiderablage. Alle Inftrumente, welche im Praktikum gebraucht werden, find in den betreffenden Räumen in Schränken aufgeftellt. Am Nordende des Weftflügels befinden fich fodann noch zwei Arbeitszimmer des a. o. Profeffors und die Bibliothek des Inftitutes.

Die Wohnung des Directors befindet fich im Oftflügel über der Sammlung, hat alfo eine ruhige, von den Arbeitsräumen des Inftitutes abgefonderte Lage; deffen ungeachtet ift der Director in feinem Studirzimmer den am meiften feiner Aufficht bedürfenden Inftitutsräumen nahe genug, befonders auch dem Hörfaal, in welchen er durch eine kleine Thür und die Galerie des letzteren unmittelbar gelangen kann. Das II. Obergefchofs enthält, fo weit daffelbe nicht durch die durchgehenden Säle und einige Zimmer der Director-Wohnung in Anfpruch genommen ift, Wohnungen für zwei Affiftenten, einen unmittelbar an der Haupttreppe gelegenen kleinen Hörfaal für theoretifche Phyfik, einen Raum mit Dunkelzimmer für photographifche Arbeiten, zwei Vorrathsräume und einen grofsen Saal für alte, nicht mehr im Gebrauch befindliche Inftrumente, die »hiftorifche Sammlung«.

Die Mitte des ganzen Gebäudes nimmt der 28 in hohe Thurm ein, von deffen Zweck und Einrichtung bereits in Art. 105 (S. 130) die Rede war.

Diejenigen Räume, welche für Unterfuchungen dienen, werden mittels Dampfwafferheizung, die Hör-fäle, Uebungs-Laboratorien und Flurgänge mittels Feuerluft- oder Dampf luftheizung und die Wohnungen durch Oefen erwärmt. — Die gefammten Baukoften haben 583 542 Mark betragen in).

Literatur

über »Phyfikalifche Inftitute«.

Clarendon laboratory, Oxford. Builder, Bd. 27, S. 369.

Imperial college of engineering, Yedo, Japan. Builder, Bd. 38, S. 436.

Töpler, A. Ueber die Einrichtung des neuen phyfikalifchen Inftitutes an der Univerfität Graz. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 11 (1875), S. 73.

Ul) Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 61 — und: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 259, 431.

¹

   Nach: Guttstadt, A. Die naturwilfenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 135.

²

   Nach den von Herrn Baurath Studier in Wien freundlichft mitgetheilten Plänen.

US

Infiituts tmiverfdaires de Berlin. /° Inßitut de phyßque et de chimie. Nouv. annales de la cotiß. 1879, S. 11. Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Die Königliche landvvirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1888. S. 36 : Das phyfikalifche Cabinet. Mayeux, H. Agrandiß'ements de l’École Polytechnique fur la rue Cardinal-Lemoine. Encyclopédie d'arch.

1882, PL 798, 823, 827 — 829, 842; 1883, S. 1 u. PI. 846, 847, 852.

Eggert, H. Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg. 1. Das phyfikalifche Inftitut. Zeitfchr. f. Bauvv. 1884, S. 259, 431.

Das phyfikalifche Inftitut in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 433.

Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz.

Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1887.

Neubau des phyficalifchen Inftituts in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13.

La nouvelle école de phyßque de 1‘inßitut polytechnique de Zürich. La conßruction moderne, Jahrg. 3, S. 147, 172.

4. Kapitel.

Chemifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

a) Allgemeines.

Im vorliegenden Kapitel tollen die dem Unterrichte und der wiflenfchaftlichen Forfchung auf dem Gebiete der Chemie dienenden Inflitutsbauten befprochen werden. Entwickelung. Ausgefchloffeii von der Betrachtung find die von Privaten und von Behörden errichteten chemifchen Prüfungs- und Auskunfts-Stationen, ferner die zum Theile

öffentlichen, zum Theile privaten Laboratorien für Unterfuchung von Nahrungs- und Genufs-mitteln, weiters die für das Induftrieleben fo wichtig gewordenen Laboratorien der chemifchen Fabriken, in denen zahlreiche Chemiker mit der Analyfe und Unterfuchung der Roh-ftoffe und der daraus hergeftellten Erzeugniffe, fo wie mit der Verbefferung der Fabrikations-Methoden befchäftigt find, und dergl. mehr. Wenn auch die Ausftattung folcher Laboratorien naturgemäfs mit derjenigen der chemifchen Arbeitsräume an Hochfchulen verwandt ift, fo würde es dennoch zu weit führen, auf deren Anlage und Einrichtung auch hier näher einzugehen, fo dafs in diefer Beziehung nur auf die wenigen Veröffentlichungen¹¹²) ver-wiefen werden mufs.

Von der Entftehung der chemifchen Lehr-und Forfchinftitute war bereits in Art. 79 (S. 100) die Rede. In Fig. 123 ¹¹³) ift das alte, 1828 von Liebig errichtete chemifche Inftitut

132.

Zweck

und

Fig. 125.

(Jnstrurcientej

Analy tis ches

Laborato ri um

Altes

Liebig' fclies chemifches Inftitut der Univerfität Giefsen ¹¹³).

ZU

V500 n. Gr.

LJ

Wagen

n und U Bibliothek

p

Pharmaceut.

Laboratoriu

L ab or a-

i’äparatell

Waaren

NWasch-I küche

iE i e n e r

"TÖ

Altes

Laboratoriu

Vorhalle

!12) z. B. Pabst, J.-A. Le laboratoire municipal de chimie. Revue d'hygïene 1881, S. 363.

Das chemifche Laboratorium der Sanitätsbehörde zu Bremen. Hannöv. Monatsfchr., Bd. 2 (1879).

113) Nach: Hofmann, J. P. Das chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1842. BI. r.

der Univerfität zu Giefsen, welches an der genannten Stelle als das erfte gröfsere Laboratorium für experimentellen Unterricht und chemifche Arbeiten bezeichnet wurde, im Grundrifs dargefhellt. Vorher fchon (1814) hatte Gehlen, der Chemiker der Akademie der Wiffenfchaften zu München, den Auftrag erhalten, einen Plan für das chemifche Laboratorium derfelben zu entwerfen; der Bau begann 1815 und wurde von Vogel zu Ende geführt; nach der 1827 erfolgten Verlegung der Univerfität von Landshut nach München diente das Laboratorium der Akademie auch als Univerfitäts-Laboratorium.

Aus diefen einfachen Anfängen haben fich, namentlich in neuefter Zeit, die chemifchen Inflitute zu einer fehr grofsen Vollkommenheit entwickelt, und an vielen Orten find Prachtbauten für das in Rede ftehende wiffenfchaftliche Studium ent-ftanden.

Verhältnifsmäfsig befcheiden und einfach waren die bezüglichen Bauwerke, welche, auf dem Giefsener Mufter fufsend, bis zum Jahre 1865 errichtet worden find. Dahin gehören zunächft die chemifchen Inflitute der Univerfität zu Leipzig (1843) und der polytechnifchen Schule zu Karlsruhe (1850 erbaut, 1857 fchon beträchtlich erweitert); im Jahre 1852 verwandelte Liebig das vorhin erwähnte Münchener Laboratorium mit Hilfe v. Voit’s in ein Wohnhaus und errichtete in dem dazu gehörigen Garten einen neuen Inftitutsbau, welcher aus einem ILörfaal und einem unmittelbar daran anfchliefsenden Laboratorium befland. Bald darauf folgten die chemifchen Inflitute der Univerfitäten zu Heidelberg (1854—55), Breslau, Königsberg, Halle und Greifswald (1864—65), fo wie einige andere Laboratoriumsbauten.

Einen räumlich bedeutend gröfseren Umfang und auch eine reichere Ausflattung erhielten zuerft die durch A. W. v. Hofmann in das Leben gerufenen chemifchen Inflitute der Univerfitäten zu Bonn und zu Berlin (1865 — 68). Von den Univerfitäten folgten nunmehr mit Neubauten Leipzig (1867 — 68), Buda-peft (1868—71), Wien (1869 — 72), Strafsburg (1872 — 73), Graz (1874—79), Kiel (1877—79), Miinfter (1879—81), Marburg (1879 — 81), Klaufenburg (1880 begonnen), Freiburg (1880 — 82), Königsberg (1885 — 87), Giefsen (1887—88) etc.; umgebaut, bezw. erweitert wurden die Inflitute zu München (1875 begonnen), Göttingen (1886—88) etc. Beim Neubau der technifchen Hochfchulen zu München (1865—68), Aachen (1868—70), Dresden (1872—75), Braunfchweig (1876 — 79) und Berlin-Charlotten-burg (1880—84), eben fo beim Neubau der Bergakademie zu Berlin (1876—78) und der landwirth-fchaftlichen Hochfchule dafelbfl (1877—80) wurden auch neue chemifche Inflitute errichtet; jenes zu Aachen wurde fpäter (1875 — 79) theilweife umgebaut und noch ein zweites gröfseres Inflitut dafelbfl ausgeführt etc.

Zwar befteht in mehr als einer Beziehung eine nicht geringe Verwandtfchaft zwifchen denjenigen Bauwerken, welche chemifche Inflitute aufzunehmen haben, und denjenigen, welche dem Unterricht und der Forfchung auf dem Gebiete der Phyfik dienen; allein auf der anderen Seite herrfcht, wie fchon in Art. 119 (S. 138) angedeutet wurde, auch eine grofse, zum Theile grundfätzliche Verfchiedenheit zwifchen diefen beiden Anhalten. Im chemifchen Inflitute hat jeder Praktikant einen beftimmten Arbeitsplatz, auf dem er den gröfsten Theil feiner Verfuche ausführt ; nicht fo im phyfikalifchen Inflitut, wo beflimmte Laboratoriums-Räume für beflimmte Arbeiten eingerichtet find und der Praktikant je nach der Art der vorzunehmenden Unterfuchung bald in diefem, bald in jenem Raume arbeiten mufs.

un-

133-

Charakteriftik.

Wenn auch an der angezogenen Stelle mit Recht bemerkt werden konnte, dafs die völlig entfprechende Anlage eines phyfikalifchen Inflitutes im Allgemeinen ungleich fchwieriger fei, als diejenige eines chemifchen Inflitutes, fo find doch auch beim Entwerfen eines dem letzteren dienenden Bauwerkes die Schwierigkeiten gewöhnlich grofse. Die Anlage und die Einrichtung deffelben fordert die Erfüllung äufserft zahlreicher und verfchiedenartiger Bedingungen, und die daraus entfpringenden Schwierigkeiten fleigern fich noch bedeutend mit der Anzahl der Studirenden, für deren praktifchen Unterricht Vorforge getroffen werden mufs.

Je mehr Praktikanten fich gleichzeitig in einem Laboratorium befchäftigen, um fo mehr ift es zur Vermeidung von gegenfeitigen Störungen nothwendig, Arbeiten verfchiedener Art in befondere Räume zu verweilen. Es wächst demnach mit der Anzahl der Studirenden nicht blofs die Gröfse, fondern auch die Anzahl der erforderlichen Räume ; damit wachfen aber auch unvermeidlich die zurückzulegenden Wege und deren Nachtheile : Zeitverluft, Ermüdung und Schwierigkeit der Beauffichtigung.

Unzweifelhaft würde man diefen Uebelftänden am leichteften und vollkommenflen durch die Anlage kleiner, nur für eine geringe Zahl von Studirenden beftimmter Laboratorien begegnen. Solche Laboratorien, deren an jeder gröfseren Hochfchule jedenfalls mehrere vorhanden fein müfften, könnte man fich entweder als felbfländige Inflitute denken oder aber, zwar unter befonderer Leitung und Verwaltung, mit gemeinfamer Benutzung gewiffer Räume, Vorrichtungen etc. Anlagen der erfteren Art find fchon durch die damit verbundenen unverhältnifsmäfsig grofsen Koften ausgefchloffen ; Anlagen der zweiten Art brachten in den wenigen Fällen, wo fie zur Erfparung an Koften verfucht worden find, fo grofse Uebelftände mit fich, dafs fie bei neu zu erbauenden chemifchen Inftituten füglich nicht mehr in Betracht kommen können.

Will man die Vortheile kleiner Laboratorien nicht ganz opfern, fo mufs man folche kleinere Laboratorien mit den ihnen gemeinfamen Räumen zu gröfseren Inftituten vereinigen; alsdann zerfällt ein folches Inftitut in Abtheilungen, deren jede entweder ein mehr oder weniger vollftändiges Laboratorium bilden oder für einen beftimmten Kreis von Unterfuchungen eingerichtet fein kann ¹¹⁴

134-

Bedingungen.

Beim Bau eines chemifchen Inftitutes find — abgefehen von den aus der Natur der Aufgabe entfpringenden Anforderungen — hauptfächlich mafsgebend :

1)    die örtlichen Verhältniffe ;

2)    die Bedingungen, die fich aus dem Sonderzweck des betreffenden chemifchen Inftitutes — ob daffelbe der Chemie überhaupt oder der fpeciellen Anwendung diefer Wiflenfchaft auf ein beftimmtes Fach dienen foll — ergeben, und

3)    in nicht geringem Mafse die häufig in wefentlichen Punkten von einander abweichenden Anfchauungen der mafsgebenden Chemiker.

Was zuvörderft die erftgedachte Bedingung anbelangt, fo ift der Erfahrung Rechnung zu tragen, dafs die Anlage chemifcher Arbeitsräume in unmittelbarer Nähe von anderen Localitäten letzteren fehr läftig, ja gefahrvoll werden kann, wefs-halb in neuerer Zeit bei faft allen Hochfchulen eine Trennung der chemifchen Laboratorien vom Collegienhaufe, bezw. Hauptgebäude vorgenommen und für das chemifche Inftitut ein befonderes Gebäude an geeigneter Stelle aufgeführt wurde (fiehe Art. 20, S. 14 und Art. 51, S. 60).

Nur bei Realgymnafien, Realfchulen und vielen Gewerbefchulen, fo wie auch bei den wenigen humaniftifchen Gymnafien, welche befondere Räume für den chemifchen Unterricht befitzen, werden letztere im Schulhaufe felbft untergebracht, aber immerhin an folcher Stelle, wo ihr beläftigender, bezw. fchädlicher Einflufs fich thunlichft wenig fühlbar machen kann (fiehe das vorhergehende Heft diefes Halbbandes, unter C); allein felbft für folche höhere Gewerbefchulen und technifche Lehranftalten gleichen Ranges, welche eine befondere Abtheilung für chemifche Technik haben, wurden bisweilen befondere Laboratoriumsbauten ausgeführt, z. B. für die an der angezogenen Stelle bereits befchriebenen technifchen Staats-Lehr-anftalten zu Chemnitz (fiehe auch im Folgenden unter g, 3), für die frühere höhere Gewerbefchule zu Darmftadt und a. a. O.

In den technifchen Hochfchulen hat man früher das chemifche Inftitut wohl auch im Hauptgebäude untergebracht, indefs in den meiften Fällen in einem be-fonderen Flügel deffelben ¹¹⁵). Bei manchen älteren Anlagen indefs und bei den

li4) Vergl. : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 5.

ferner die technifchen Hochfchulen zu Prag, Wien etc.

U5) Siehe z. B. das frühere Gebäude der technifchen Hochfchule zu Hannover in: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54

Neubauten zu Aachen, Dresden, Berlin, Budapeft, Lemberg etc. hat man für die chemifche Fachfchule ein befonderes Haus errichtet; nur in der technifchen Hoch-fchule zu Hannover hat man das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt, und für die technifche Hochfchule zu Braunfchweig, eben fo für die Bergakademie zu Berlin und die technifche Hochfchule zu München, hat man eine Art Mittelweg eingefchlagen, von dem noch unter g, I die Rede fein wird.

Bei den Univerfitäten hingegen ift es die Regel, befondere Inftitutsbauten aufzuführen, und nicht feiten ift das chemifche Inftitut vom Collegienhaufe ziemlich weit entfernt, bisweilen in einem ganz anderen Stadttheile, gelegen.

Noch bedarf die dritte der oben angegebenen Bedingungen einiger erläuternder Worte. Es ift naturgemäfs, dafs der Vorftand des betreffenden Inftitutes auf den Entwurf und die Ausrüftung einen nicht geringen Einflufs ausübt. Nicht nur das erfte (vorläufige) Bauprogramm wird in der Regel von ihm herrühren; fondera es werden auch eine ganze Reihe von Angaben über Lage und Zufammenhang gewiffer Räume, über den inneren Ausbau, über die Ausftattung etc. in ziemlich bindender Form von ihm aufgeftellt. Es erübrigt defshalb nur ein gemeinfames Arbeiten des mafsgebenden Gelehrten und des mit dem Bau befafften Architekten.

Was in dem vorhin angezogenen Art. 81 (S. ioi) über das enge Zufammen-wirken des betreffenden Laboratoriums-Vorftandes mit dem Architekten gefagt worden ilf, hat auch für chemifche Inftitute feine volle Giltigkeit, was indefs weder für letztere, noch für phyfikalifche Inftitute eine völlige Unterordnung der Anfchauungen des Architekten unter jene des Gelehrten bedeuten 11(j), fondera auf ein völlig gleich berechtigtes Zufammengehen Beider hinzielen foll.

Wird fonach der Bau eines chemifchen Inftitutes ftets eine fchwierige Aufgabe fein, fo wird fie noch weiter erfchwert durch die fortwährende Entwickelung der chemifchen Wiffenfchaft und den ungemein rafchen Fortfehritt derfelben. Mancher neue und für zweckmäfsig befundene Inftitutsbau kann defshalb in verhältnifsmäfsig kurzer Zeit feinem Zwecke nicht mehr entfprechen; insbefondere kann er räumlich unzureichend geworden fein. Man hat von fachmännifcher Seite bereits mehrfach die Frage aufgeworfen, ob es wohl zweckmäfsig fei, mit ungewöhnlich hohen Koften die gegenwärtig üblichen Monumentbauten zu errichten, oder ob man fich nicht mit ganz einfachen Nützlichkeitsbauten (etwa in Barackenform) begnügen follte, deren Verlaffen nach verhältnifsmäfsig kurzer Zeit kein nennenswerthes Opfer bilden würde?

I3S-

Raum-

erfordernifs

und

-Gruppirung.

Auf die räumlichen Erforderniffe eines chemifchen Inftitutes ift einerfeits der beabfichtigte Umfang deffelben von Einflufs, andererfeits derjenige Factor, welcher Eingangs des vorhergehenden Artikels unter 2 bereits angeführt worden ift.

Befaffen wir uns zunächft und hauptfächlich mit den Inftituten, welche nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, fo find in einem folchen im Wefentlicheü drei Gruppen von Räumlichkeiten nothwendig: die Gruppe der für die Vorlefungen beftimmten Räume, die Gruppe für die praktifchen Arbeiten und die Gruppe der Dienftwohnungen. Diefe drei Gruppen find bei der Planbildung mögliclift fcharf von einander zu fcheiden und mit getrennten Eingängen zu verteilen.

116) Wie weit in diefer Beziehung bisweilen von fachmännifcher Seite gegangen wird, zeigt recht deutlich folgende Stelle in Kolbe's Schrift über »Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. (Braunfchweig 1872, S. XVI): ». . .Ich »habe dabei das Glück gehabt, in dem Architekten Herrn Zocker, welcher nach meinen Angaben die Pläne entwarf, einen »Mann fchätzen zu lernen, welcher mit bei den Herren Architekten nicht hau figer Bereitwill igkei t, wo immer »es anging, feine künftlerifchen Intentionen meinen mehr auf das Praktifche gerichteten Wünfchen nachllellte.«

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

1Ó2

Im Einzelnen ftellen fich die räumlichen Erforderniffe wie folgt.

1)    Für die Abhaltung der Vorlefungen find nothwendig:

a) ein grofser, mit allen durch experimentelle Vorträge bedingten Einrichtungen ausgeftatteter Hörfaal;

ß) ein kleinerer Hörfaal für analytifche Chemie und andere Sondervorlefungen ; Y) ein Raum mit der für die Vorlefungen nothwendigen Apparaten-Sammlung;

S) ein Raum mit der für die Vorlefungen erforderlichen Präparaten-Sammlung;

s)    ein Vorbereitungszimmer;

Ç) Kleiderablagen, und

7] ) Aborte und Piffoirs.

2)    In der Gruppe der Räume für die praktifchen Arbeiten (Gruppe der Laboratorien im engeren Sinne) find die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien von den kleineren Arbeitsräumen, letztere nach den darin vorzunehmenden Sonder-unterfuchungen getrennt, zu unterfcheiden.

In den Hauptlaboratorien werden alle nicht zu grofsen Raum beanfpruchenden Arbeiten vorgenommen. In ganz kleinen Inflituten ift nur ein einziger folcher Haupt-arbeitsfaal vorhanden; in gröfseren Inflituten findet man:

a) das Laboratorium für Anfänger — für qualitative Analyfe und ß) das Laboratorium für Vorgefchrittenere — für quantitative Analyfe, wozu in der Regel

Y) das Laboratorium für organifche Arbeiten hinzukommt.

P'erner follen in einem vollftändigen Inflitute für die Praktikanten hauptfächlich folgende kleinere Arbeitsräume vorhanden fein :

a) ein Raum für Mafs-Analyfe oder Titrir-Raum ;

ß) ein Raum für Gas- (gasvolumetrifche oder eudiometrifche) Analyfe;

Y) ein Raum für chemifch-optifche Unterfuchungen ;

8)    ein Raum für phyfikalifch-chemifche Arbeiten ;

e) Dunkelräume für photometrifche und für fpectral-analytifche Unterfuchungen ;

0 ein Raum für photo-chemifche Arbeiten ;

7]) ein Raum für Verbrennungsöfen — Verbrennungsraum, in welchem organifche Elementar-Analyfen vorgenommen werden ;

D-) ein Raum für Schmelzöfen, bezw. pyro-chemifche Arbeiten — Schmelz-, bezw. pyro-chemifcher Arbeitsraum ;

t)    ein Raum für Kanonenöfen — Kanonen raum;

%) das Präparaten-Laboratorium, auch Operationsraum oder allgemeiner Ex-perimentir-Saal genannt, der für Operationen in gröfserem Mafsftabe be-ftimmt ift;

X) ein Deftillations-Raum ; jj.) ein Raum für Kryftallifations-Verfuche;

v) ein Schwefelwafferftoffraum für Unterfuchungen, bei denen Schwefelwaffer-ftoff gebraucht wird, beftimmt;

i) ein Stinkraum, bezw. eine Stinkhalle für fonftige von der Entwickelung fchädlicher oder übel riechender Dämpfe begleitete Operationen; o) ein Raum für Arbeiten mit feuergefährlichen und mit explofibeln Sub-ftanzen, zu dem in der Regel noch ein befonderer Hofraum, eigens eingerichtet, gehört;

ió3

tz) ein oder mehrere Wagezimmer;

p) Räume für feinere Wagen und dergleichen Inftrumente, und ç) ein Raum für Gl'asbläferei.

Hierzu kommen noch an Arbeitsräumen:

a) das Privat-Laboratorium des Inftituts-Vorftandes mit Nebenräumen; meiftens ß) ein Arbeitsraum für den zweiten Profeffor, und nicht feiten Y) Arbeitszimmer für die Affiftenten ; endlich

S) Arbeitsräume für die Laboratoriums-Diener.

Für die Laboratorien find ferner erforderlich:

a) eine Bibliothek (Handbibliothek) mit Lefezimmer;

ß) ein Raum für Behälter mit Sauerftoffgas, Wafferftoffgas, comprimirtem Leuchtgas etc. — Gafometer-Raum ;

Y) die Reagentien-Kammer ;

8) Räume für fonftige Vorräthe, insbefondere Glasvorräthe ; damit bisweilen in Verbindung

s) ein Verkaufsraum für Glaswaaren und folche kleinere Geräthe, welche fich die Praktikanten felbft zu halten haben ;

Ç) ein Eiskeller oder ein anderer Raum zum vorübergehenden Aufbewahren von Eis;

r[) eine oder mehrere Werkflätten;

■9-) Spülräume;

i) Kleiderablagen, bezw. Umkleideräume ;

%) Räume mit Wafchtifch-Einrichtungen ;

X)    Aborte und Piffoirs.

3)    Ohne in beftimmter Weife in die erfte oder zweite Gruppe von Räumen einzureihen, find vorzufehen :

a) Gefchäfts- und Sprechzimmer des Inftituts-Vorftandes, wenn thunlich mit Vorzimmer ;

ß) Gefchäftszimmer des zweiten Profeffors; bisweilen

Y)    ein befonderer Raum für die Inftituts-Verwaltung ; d) die Pförtnerftube ;

s) Räume für Dampfkeffel und Dampfmafchine (wohl auch ein befonderes kleineres Haus für beide), für Gas- und andere Kraftmafchinen, Luftpumpen, Dynamo-Mafchinen und fonftige mafchinelle Einrichtungen ;

C) Räume für Brennmaterial und andere grobe Vorräthe.

4)    Die dritte Gruppe von Räumen erheifcht:

a) die Wohnung des Inftituts-Vorftandes; bisweilen

ß) die Wohnung des zweiten Profeffors; ferner

Y) die Wohnungen der (am beften fämmtlicher) Affiftenten ;

S) die Wohnungen für den Pförtner, die Diener etc.

So zahlreiche und verfchiedenartige Räume befitzen indefs nur die grofsen chemifchen Inftitute ; bei weniger umfangreichen Laboratorien fehlen manche der genannten Localitäten, und es find nicht feiten zwei oder mehrere derfelben zu einem einzigen Raume zufammengezogen. In den blofs praktifchen Bedürfniffen gewidmeten chemifchen Laboratorien fehlen naturgemäfs die Hörfäle mit allen dazu gehörigen Gelaffen.

In befonders grofsen chemifchen Inftituten kommen, aufser den vorftehend an-i6ą

geführten Räumen, wohl noch manche andere Räume hinzu. Die Vermehrung des Raumbediirfniffes wird befonders dann eine fehr wefentliche, wenn das betreffende Inftitut nicht nur der reinen und analytifchen Chemie, fondern auch anderen Zweigen der Chemie zu dienen hat. Die gleichzeitige Pflege der technifchen Chemie kann unter Umftänden nahezu zur Verdoppelung der räumlichen Pftforderniffe führen (flehe Art. 54, S. 62); ja es wird eine noch weitere Vermehrung derfelben nothwendig, wenn noch mehrere Zweige der Chemie zu beherrfchen find. Allgemeine Anhaltspunkte laßen fleh hierfür nicht geben; es kann in diefer Beziehung nur auf die unter g, 3 noch vorzuführenden Beifpiele verwiefen werden.

b) Vortragsräume und deren Einrichtung.

1) Hörfäle.

136.

Grofser

Hörfaal.

Der grofse Hörfal eines chemifchen Inftitutes unterfcheidet fleh in der Anordnung und Einrichtung von demjenigen eines phyflkalifchen Inftitutes nur in fo fern, als dies durch die Natur der vorzuführenden Experimente und die fonftigen die Vorlefungen begleitenden Demonflrationen bedingt ift. In Folge deffen trifft das in Art. 52 u. 54 (S. 60 u. 62) Gefagte zum gröfsten Theile auch hier zu; insbefondere ift bezüglich der Zuhörerabtheilung des Hörfaales an diefer Stelle nichts Neues hinzuzufügen, fo dafs auf die genannten Artikel ohne Weiteres verwiefen werden mufs.

Bei den meiften chemifchen Inftituten ift nur ein grofser Hörfaal vorhanden, weil die meiften derfelben nur der reinen und analytifchen Chemie dienen; wenn indefs eine gröfsere Zahl von chemifchen Gebieten vertreten ift, kommen auch mehrere gröfsere Hörfäle vor. So befltzen die chemifchen Inftitute der technifchen Hochfchulen, an denen auch die technifche Chemie eine befondere Pflege erfährt, bisweilen zwei gröfsere Hörfäle; im chemifchen Inftitut zu Berlin-Charlottenburg befinden fleh fogar 6 Hörfäle (je einer für anorganifche, organifche, technifche, metal-lurgifche und Photochemie und einer für Privatdocenten).

Der grofse chemifche Hörfaal erfordert in Rückficht auf feine bedeutende Flächenausdehnung auch eine beträchtliche Höhe. Zum minderten ift diefelbe mit der 1 ^-fachen Gefchofshöhe der übrigen Räume zubemeffen; allein man hat diefen Saal nicht feiten durch zwei Vollgefchoffe hindurchgehen laßen.

In Rückficht auf die leichte Zugänglichkeit eines folchen Saales legt man ihn gern in das Erdgefchofs, wie in den Univerfttats-Inftituten zu Berlin, Wien, Budapeft, Graz etc.; allein in manchen anderen Fällen, z. B. in den Univerfltäts-Inftituten zu Strafsburg, Freiburg, Klaufenburg etc., findet man denfelben auch im Obergefchofs.

»Dafs der chemifche Hörfaal mit den zugehörenden Räumen, den Vorbereitungszimmern und dem Präparaten-Saal ein von den übrigen Theilen des ganzen Labora-torien-Gebäudes leicht abzufchliefsendes Ganzes, gewiffermafsen ein Individuum für fleh bildet, ift nicht Zufall, fondern, wie anderwärts fo auch hier (im chemifchen Inftitut zu Feipzig), von vornherein bei dem Bau diefer chemifchen Lehranftalf be-abflehtigt. Das hat einen naturgemäfsen Grund. Während die Lehrmittel, welche das Laboratorium den darin Arbeitenden darbietet, einem jeden Praktikanten zur Verfügung flehen, welcher derfelben bedarf, miiffen alle für die Experimental-Vorlefungen im Hörfaal beftimmten Inftrumente, Geräthfchaften und Präparate der allgemeinen Benutzung entzogen bleiben. Wer einmal folche Experimental-Vor-

lefungen gehalten hat, weifs, wie wefent-lieh für das Gelingen der den Vortrag illuftrirenden Experimente es ift, dafs jeder Apparat, jeder Theil der dazu benutzten Inftrumente ohne Schäden, ohne Fehl fei; er weifs, dafs es oft fogar gefährlich werden kann, mit Apparaten zu experimentiren, auf deren Brauchbarkeit und Tadellofigkeit er fich nicht ganz verlaffen kann. Der dockende Profeffor und fein die Vorlefungs-Experimente vorbereitender Affiftent dürfen daher die von Jahr zu Jahr oder von Semefter zu Semefter wieder in Gebrauch kommenden Geräthfchaften jeglicher Art in keines Anderen Hände kommen laffen ; am wenigften dürfen fie den im Laboratorium arbeitenden Studirenden zugänglich fein. Aus eben diefem Grunde ift das Auditorium mit den zugehörenden Räumen fo gebaut, dafs aufser den Stunden, wo die Zuhörer fich im Iiörfaal verfammeln, Niemand jene Räume zu betreten braucht, und dafs der ganze Zimmer-Complex nachher abgefchloffen werden kann. Aus demfelben Grunde ift es unthunlich, dafs andere Docenten den Hörfaal mit benutzen, zumal da auf dem Experimentir-Tifch von einer Vorlefungsftunde zur anderen in der Regel difficile Apparate auf- und zufammengeftellt bleiben.«

In folcher Weife fpricht fich Kolbe¹¹⁷) aus, woraus hervorgeht, dafs dasjenige, was in Art. IOO, S. 122 über das Abtrennen des phyfikalifchen Hörfaales von den übrigen Inftitutsräumen und den gehinderten Zugang zu demfelben gefagt wurde, ohne Weiteres auf die chemifchen Inftitute zu übertragen ift. Ein Inftitutsbau, innerhalb deffen die Zuhörer weite Wege zurückzulegen haben, um nach dem grofsen Hörfaal zu gelangen, ift daher als eine verfehlte Anlage zu bezeichnen.

Hl) In : Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872. S. XXXIV

118) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 6.

118) Nach : Zeitfçhr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

■*æâsÊjmmamtÀ

i

-r*

tfp;

;ü fcf

TO

te

H I!

alM

L_'i

ELB

mm

Ifian aea

>■?

L/NJ

L- .

p ^

□L J-l ^

J"

I"

Vom chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin¹¹⁸). — ^250 n. Gr.

7 * \ il / \ ii /

/ i\ 11/ \i/i

iL _______-__x 'r---

Fig. 125.

VöOO n. Gr.

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ¹¹⁹).

PRÀPARATEN-SAMLG

yç

Fig. 126.

VORBEREITUNGS — RAUM

JÜ

APPARATEN-SAMLG

GROSSES AUDITORIUM

VESTIBÜL

Vom neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen. — V500 n. Gr.

-;P

a*4\l

.3

□ea

!\

r|fpS

H

□g:

HU!

□QK-il] \\

□il

■-

□m

■/

□I

S

ês

mm M

,    1    2    3    4-5

Chemifehes Inftitut der Univerfität zu Wien.

Längenfchnitt ¹²⁰).

Arch. : v. Ferftel.

il

x>

HH

1:250

6    7    8    9    10    11    12    13 M. .ÎÎ8>

Us

□ai

SS

fÉSlll

QG3D EPC i

ËSÉ

IH

Ékfl

Sä

St«

□Ö

ac=il

®pg

□a

ID1BI

m-

l!-!

s_

il

mm

jaoai

ilt=l

31

Bi

P ij

ED

C'U

Fig. 127.

HP

nun

lED^I

□aej

nna

pC31

v'

cz

c=

niai

□B^3

□ml

Eine häufiger vorkommende und auch zweckmäfsige Anordnung befteht darin, dafs man den im Erdgefchofs gelegenen Hörfaal für die Zuhörer vom erften Ruheplatz der Haupttreppe aus zugänglich macht (wie dies z. B. in den Inftituten der Univerfitäten zu Berlin [Fig. 124¹¹⁸)] und Wien [Fig. 127 ¹²⁰)1, im Inftitut der technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg etc. gefchehen ift); die Zuhörer treten alsdann in der Höhe der oberften Stufe des das anfteigende Geftühl tragenden Podiums in den Hörfaal ein, während der Vortragende in Fufsbodenhöhe der an den Hörfaal fich anfchliefsenden Räume in denfelben gelangt. Die Grundrifs-löfung ift dann eine befonders ge-fchickte, wenn Haupttreppe und Hörfaal in der Hauptaxe des Gebäudes gelegen find.

Fig. 128.

ms

in

ca ? £

□1

im

ffij

1p

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Strafsburg. —' Längenfchnitt.

1:250

1    2    3    1    5    6    7    8    9    10    11

f—*—4—i—(—i—|—i—|—•—!—i—j—•—j—+—!—¹—I—^—f—1—j-

13    11    15m

4-M-H

Fig. 129.

WMT

Eine ähnliche Anordnung ift im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Buda-peft zu finden; die Haupttreppe ift doppel-armig, und von den beiden zur Hauptaxe fym-metrifch gelegenen mittleren Treppenabfatzen ift der Hörfaal zugänglich (fiehe den Erdge-fchofs-Grundrifs diefes Inftitutes unter g, 2).

W\/

7,

IMiiM

118181 IIraIa K

Bö

Ai

Noch vollkommener ift die Anordnung, wenn zum Hörfaal ein befonderer Treppenaufgang führt, wie dies fchon im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffen-fchaften zu München (Fig. 125 ¹¹⁹) gefchehen und fpäter in fehr gelungener Weife im chemifchen Inftitut zu Aachen (Fig. 126) durchgeführt worden ift.

fS 1

...

i-

H~ :

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Berlin. — Querfchnitt ¹¹⁸).

Befindet fich der grofse Hörfaal im Obergefchofs, fo mufs eine befondere Treppe, die dem Gebäudeeingang thunlichft nahe liegt, zu demfelben führen (fiehe die Grundriffe der Univerfitäts-Inftitute zu Strafsburg, Freiburg und Klau-fenburg unter g, 2).

I37-

Tages-

erhellung.

Bei Tage findet die Erhellung des chemifchen Hörfaales — eben fo wie diejenige des phyfikalifchen — meift durch hoch liegende Fenfter, die in den beiden einander gegenüber flehenden Fangwänden angebracht find, ftatt; doch ift in Fällen, wo der Hörfaal im Mittelpunkt der gefammten Anlage angeordnet ift, auch Deckenlicht zur Anwendung gekommen. Immer ift indefs dafür Sorge zu tragen, dafs durch

Fig. 130.

ein nicht zu hoch gelegenes Fenfter unmittelbares Sonnenlicht mittels Helio-ftaten auf den Experimen-tir-Tifch geworfen werden kann.

Alf'. 111

aig!

'ST

Bi

LT'

DOU

T, r ,PiW^!L

Il

I:..v, Jif- Ji

gl

Ä2

.. J !L

□□□

nmn

all

ÜHM

Grofser Hörfaal des neuen chemifchen Inftitutes der technifchen Hochfchule zu Aachen. — Längenfchnitt¹²¹). — V250 Gr.

TA irAl w

Die erftgedachte Art der Beleuchtung ift fchon in dem alten Giefsener Laboratorium (fiehe Fig. 123, S. 158) zu finden; das eigenartigangeordnete Geftühl erhob fich amphitheatralifch und konnte 40 Zuhörer aufnehmen.

Der Grundrifs des grofsen Hörfaales im chemifchen Inftitute zu Strafsburg ift auf S. 21 zu finden; Fig. 128 zeigt den Schnitt nach der Hauptaxe deffelben. Ein gleich geführter Längen-fchnitt durch den Hörfaal des Wiener Univerfitäts-Inftitutes ift

aus Fig. 127 zu entnehmen. Der

durch zwei Vollgefchoffe reichende Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Berlin ift in Fig. 129 im Querfchnitt, in Fig. 124 im theihveifen Längenfchnitt dargeftellt.

Mittels Deckenlicht ift der durch Fig. 126 u. 130 veranfchaulichte Hörfaal des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen erhellt, und zwar haben Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung, welche durch einen halbkreisförmigen Gurtbogen von 10,6 m Spannweite von einander getrennt find, je ein Deckenlicht für fich erhalten. Die Decke über der Zuhörerabtheilung ift wagrecht und trägt in der Mitte ein kreisförmiges, in Eifen conftruirtes Deckenlicht von 7m Durchmeffer. Die Experimentir-Abtheilung ift durch ein Tonnengewölbe (auf Latten geputzt) überdeckt; um die unmittelbare Beleuchtung des Experimentir-Tifches durch diefes Gewölbe hindurch zu ermöglichen, find einige Caffetten deffelben in der Nähe des Scheitels mit mattem

Fig. 131.

■Hl

Glafe ausgefüllt. Ueber beiden Abtheilungen befindet fich ein bequem zugänglicher Bodenraum , welcher durch ein Zinkdach mit 2 aus Eifen und Rohglas hergeftellten äufseren Deckenlichtern überdeckt ift. Das mit 2 Mittelgängen angeordnete Geftühl ift fowohl für die Bequemlichkeit beim Ein- und Ausgehen, als auch für die leichtere Reinigung mit Klappfitzen verfehen.

.Hl

Bl

i'i

Auch in chemifchen Hörfälen mufs für manche Verfuche, bezw. Demonftrationen das Tageslicht aus-gefchloffen werden. Die Verdunkelung des Raumes gefchieht in gleicher Weife, wie in phyfikalifchen Inftituten, und bezüglich der hierzu nothwendigen Einrichtungen wird auf Art. 100 (S. 121) verwiefen.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft laffen fich die 10 hoch gelegenen Fenfter des grofsen Hörfaales durch folid conftruirte Rolljaloufien verdunkeln.

Die Fenfter des grofsen Hörfaales im chemifchen Inftitut der Univerfität Graz werden durch Rouleaux aus Leinenftoff, auf beiden Seiten mit fchwarzer Oelfarbe beftrichen, welche an den

mi

Windevorrichtung im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Graz¹²²).

¹²1) Nach: Die chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-weft-phälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879.

12-2) Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. lc. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 26 u. Taf. VI.

(Fig. 131¹²²),

Seiten der Fenfler in tiefen, fchwarz angeftrichenen Nufhen laufen, vollftändig verdunkelt. Die 4 Rouleaux je einer Seite werden gleichzeitig mit einer Winde heruntergelaffen und aufgezogen. Die Windevorrichtungen von denen bereits in Art. 100 (S. 122) die Rede war, find fo eingerichtet, dafs man jedes

Zu diefem

der von den Rouleaux über Rollen zur Winde geführten Drahtfeile für fich anfpannen kann.

Ende wickelt fich jedes der 4 Drahtfeile auf eine befondere Trommel auf; die Trommeln flecken frei beweglich auf einer Welle, auf welcher andererfeits (innerhalb der Trommeln) Räder mit fchief fitzenden Zähnen fitzen; in die letzteren fallen an den Trommeln befefhigte Sperrhaken ein, welche das Drehen der Trommeln um ihre gemeinfchaftliche Welle nur nach der einen Richtung geflatten ¹²²).

Die Verdunkelung des vorhin erwähnten Deckenlichtes, welche zur Erhellung des grofsen Hörfaales im neuen chemifchen Inllitut zu Aachen dient, wird durch zwei über dem inneren Deckenlicht des Dachraumes gegen einander zu rollende dichte Tücher bewirkt (Fig. 130); die Bewegung diefes Mechanismus kann vom Platze neben dem Experimentir-Tifch aus durch ein Kurbelwerk leicht ausgeführt werden.

Eine ganz ähnliche, der eben befchriebenen nachgebildete Einrichtung befindet fich im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Klaufenburg ¹).

Indefs wird die Verdunkelung auch auf hydraulifchem Wege bewirkt.

Im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin wird der Druck der Wafferleitung hierzu benutzt. Der Vortragende bewegt einen in feiner Nähe befindlichen Knopf; in Folge deffen ftrömt das Druclcwaffer in einen Cylinder, wo es auf einen Kolben wirkt; durch Vermittelung von Seilen etc. werden gleichzeitig 3 Läden von unten nach oben vor die 3 grofsen feit-lichen Fenfler gefchoben.

138.

Abend

beleuchtung.

Auch bezüglich der Abendbeleuchtung der Hörfäle ift zu dem in Art. 100 (S. 122) Gefagten im Allgemeinen nichts Weiteres hinzuzufügen.

Der 5,7 m hohe Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Leipzig (mit 160 Sitzplätzen) wird in der Zuhörerabtheilung durch einen grofsen Gaskronleuchter erhellt ; aufserdem und befonders zur Beleuchtung des Experimentir-Tifches find 3 Sonnenbrenner (zu je 21 Gasflammen, die unter einem Reflector wagrecht brennen) vorhanden, welche an Stelle von drei über dem Experimentir-Tifch in der Saaldecke liegenden beweglichen Rofetten von oben herabgelaffen werden können ²).

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität Graz wird die Zuhörerabtheilung durch einen Sonnenbrenner mit 104 Gasflammen erhellt, welcher an Drahtfeilen mittels einer Winde in den Dachraum hochgezogen werden kann. Um für die Experimentir-Abtheilung eine thunlichft günftige Beleuchtung zu erzielen, ift die von Landolt herrührende, in Art. 100 (S. 122) bereits befchriebene Anordnung gewählt worden (Fig. 132 u. 133 ³). An der Rückfeite der an der Saaldecke befeftigten Scheidewand, welche Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung trennt, laufen zwei Gasrohre neben einander her, von denen das eine mit 40, das andere mit 80 Gasbrennern verfehen ift; hierdurch ift es möglich, nach Bedarf 40, 80 oder 120 Gasflammen zu benutzen. Die Gasbrenner find in gerader Linie fo angeordnet, dafs eine Flamme das Gas aller übrigen Brenner entzündet. Die Regelungshähne für den Sonnenbrenner und für die Soffiten-Beleuchtung find neben der Thür zum Vorbereitungszimmer links in der Wand bequem zugänglich angebracht. Von dort aus läfft fich auch die Droffelklappe im eifernen Schornftein über dem Sonnenbrenner öffnen und fchliefsen, fo wie das Gas an beiden Beleuchtungseinrichtungen durch den elektrifchen Inductions-funken anzünden ; die Zündleitung hat nur zwei Funkenftrecken, eine beim Sonnenbrenner und die zweite bei einer der Flammen über dem Experimentir-Tifch. Zu den Brennern über dem letzteren und den übrigen dort angebrachten Vorrichtungen gelangt man auf einem an der Saaldecke hängenden hölzernen Gang (in Fig. 132 u. 133 zum Theile fichtbar), welcher mittels einer an der Wand befeftigten Leiter zugänglich ift⁴).

¹39-

Aehnlich gefchieht die Beleuchtung im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Klaufenburg ¹).

Die Scheidung der Experimentir- von der Zuhörerabtheilung und die räumliche E^"™entir" Geftaltung der erfteren gefchieht eben fo, wie in phyfikalifchen Hörfälen; auch hier kommt es (wie z. B. im neuen Inftitut zu Aachen [Fig. 126] und im Klaufenburger Inflitut⁵) vor, dafs die Experimentir-Abtheilung als grofse Saalnifche ausgebildet ift.

JP ' ^ "V

3111

gg§

fl

Fig. 132.

pgp

SI

PI

fil..... !i .....! ': Il

Kj!

ll'P

-¹

1 |ii

il

;]'; ;    P

iitpifeai , I

»....

æaaij

V'

■ ri!

881 II! : fil'lif i'i'Jïli'i

1111, J;i’ joli

ili

EL«

wem

lis

öl u

|j|

II

i. [

g=3

WSk

illfe

r"A

Ltll

“V-

Grofser Hövfaal des chemifchen Inftitutes

Die Rückwand diefer Abtheilung, welche in der Regel an den Vorbereitungsraum ftöfst, ift meift von drei gut gelüfteten Abzugsnifchen durchbrochen, in welche Objecte, die übel riechende Gafe entwickeln, gebrauchte Apparate, Schmelzöfen etc. gefleht werden ; die mittlere diefer Nifchen ift meift bedeutend gröfser, als die beiden feitlichen. Die zum Schreiben, Skizziren etc. beftimmte Tafel befindet fich vor der gröfseren (mittleren) Nifche und ift auffchiebbar eingerichtet; indefs ift diefe Nifche nicht blofs durch die Tafel, fondern auch mittels einer Glasfcheibe verfchliefsbar. Bisweilen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) wird für die grofse Nifche durch grofse Fenfter des dahinter gelegenen Vorbereitungsraumes fo grofse Helligkeit erzielt, dafs man Gegenftände im durchfallenden Lichte, kräftig beleuchtet, vorzeigen kann.

Schon im Liebig’fchen Hörfaal zu Giefsen (fiehe Fig. 123, S. 158) war eine ähnliche Einrichtung vorgefehen. Hinter dem Experimentir-Tifche »neben dem Ofen befindet fich eine fchwarze Tafel, welche zwifchen zwei eingefalzten Pfeilern fitzt und durch angebrachte, über Rollen bewegliche Gegengewichte auf- und niedergezogen werden kann. Diefe Tafel dient einerfeits zur Entwickelung der in den Vor-lefungen vorkommenden chemifchen Formeln ; andererfeits fchliefst fie den chemifchen Herd, wenn bei den Experimenten fich Dämpfe entwickeln, welche der Gefundheit der im Hörfaal Befindlichen nachtheilig fein könnten ⁶).«

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Graz lallt fich die grofse mittlere Abzugsnifche aufser durch die Schreibetafel auch durch ein Fenfter aus Spiegelglas, welches unmittelbar hinter der Tafel herabgezogen

«*11 L3

UJSpJPfià

i ii

..i ■

Wmm?

mÊÊÊmËÊÊÈÊÊb<$«

^iplf'

tiwlipj i

IHM

i\Ü. i

Iłłlid

Iflflp

§l|

Wi

Fig- 133-

gi

*: /<

jüi

-,a

ii |t\ w]

PÜ

lifl

ÿ^ïfciOT

fb Ml

ÎMLV

YV

lilii

„.JJ 11

i ÎiIAthHI

sii i uh yjpii^

Kr;*®

«man

Htnsfl

i';;.;:"

-•

j:

£::.tzE2

I,

li i

Iß'

!...

Li!

iî

«SP

| - ¹ ' ^ JLLUk4|

ililillliillillilipilli lilia llliiliillilill

1 liilliiiiliiilllillliiil

""IHl

ms&mm

■M

3^.1

ÄTTjTtFf

|M11J

:rz;

llili

ii i

=g

iE

HHgP

I! 11

■'•I.

der Univerfität zu Graz ¹²⁴).

werden kann , verfchliefsen. Der Tifch der Abzugsnifche fleht auf Rollen und kann auf im Fufsboden befeftigten Eifenfcbienen in den Hörfaal oder in das daran ftofsende Vorbereitungszimmer gefchoben werden. Um kleinere Apparate, namentlich folcbe aus Glas, deutlich fichtbar zu machen, werden diefelben auf den nach dem Hörfaal etwas vorgezogenen Nifchentifch vor die mit Seidenpapier überzogene Spiegeltafel ge-flellt und von rückwärts möglich!! grell (mit Tages- oder mit elektrifchem Licht) beleuchtet; hierdurch werden felbft kleine Einzelheiten der Apparate, namentlich Queckfilber- und Wafferfäulen, aufserdem auch Farben, auf grofse Entfernung fehr deutlich fichtbar.

Die Bedeutung der in Rede flehenden Abzugsnifchen tritt bei zweckmäfsiger Ausnutzung der noch zu erwähnenden Abzüge des Experimentir-Tifches in neuerer Zeit immer mehr in den Hintergrund.

In den neueren chemifchen Inflituten find die Projections-Verfuche ziemlich allgemein geworden, und es find hierfür in ähnlicher Weife, wie in den phy fikali fchen Hörfälen (fiehe Art. loi, S. 124) Vorkehrungen zu treffen. Eine häufig vorkommende Einrichtung befleht darin, dafs man die Glastafel, welche fich — aufser der fchwarzen Schreibetafel — vor der mittleren grofsen Abzugsnifche herabfchieben läflt, als Bildfläche benutzt ; zu diefem Ende wird diefelbe matt gefchliffen oder mit Seidenpapier überzogen ; die Lichtbilder können von vorn darauf geworfen oder vom Vorbereitungsraume aus mittels durchfallenden Lichtes hervorgebracht werden. Doch kommen auch anderweitige Einrichtungen vor.

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Budapeft kann man mittels des Sonnenoder Knallgas - Mikroskopes auf eine vor der grofsen Abzugsnifche angebrachte durchfcheinende Fläche mikroskopifche Gegenftände projiciren. Eben fo können durch Combination des Helioftaten mit der Dubosq'fchen photo-elektrifchen Lampe die Spectra der verfchiedenen Metalle mit dem Sonnen-Spectrum zugleich projicirt werden.

Im Hörfaal des Univerfitäts-Inftitutes zu Budapeft werden von kleinen Apparaten und Abbildungen, fo wie von Metall-Spectren, vergröfserte Bilder mittels der Dubosq'fchen Lampe auf einem weifsen Schirm hervorgebracht, welcher an einer durch einen hölzernen Kalten vor Staub gefchützten Walze aufgewickelt und vor der grofsen Abzugsnifche herabgelaffen werden kann.

Eine matt gefchliffene Glastafel vor der mittleren Abzugsnifche ilt auch im Hörfaal des Klaufen-burger Inftitutes zu finden ; diefelbe bietet 1 qm Bildfläche dar, und es werden auf diefelbe von rückwärts kleinere Bilder projicirt. Zur Darftellung gröfserer Bilder wird ein Leinwandvorhang benutzt, welcher von dem die Experimentir-Abtheilung nach oben abfchliefsenden genieteten Eifenträger herabgelaffen und durch ein mit feinen Oeffnungen verfehenes wagrechtes Wafferrohr in einigen Augenblicken durchfeuchtet werden kann. Der elektrifche Projections-Apparat befindet fleh in dem hinter der mittleren Abzugsnifche beginnenden Lichthof, der im Winter geheizt wird ¹²⁹).

Zu einer oder auch zu beiden Seiten der Abzugsnifchen werden an die Saalrückwand ein oder zwei Schränkchen mit den am meiften gebrauchten Reagentien geftellt (Fig. 132). Auch pflegt man an diefer Wand, fei es über den Abzugsnifchen oder an fonft geeigneter Stelle, gern die wichtigften Conftanten (Atom- und Mole-cular-Gewichte, chemifche Energie-Differenzen etc.) mit deutlich Achtbarer Farbe aufzutragen.

Wenn auch nicht fo häufig, wie in phyfikalifchen Hörfälen, fo wird es doch auch in chemifchen Auditorien erforderlich, gewiffe Apparate, namentlich folche, die für Projections-Verfuche dienen, auf Feftpfeiler, alfo auf ftandfleher errichtete Steinpfeiler (flehe Art. loi, S. 123), zu ftellen; defshalb find an geeigneter Stelle folche auszuführen.

Die Wafferftrahlpumpe, deren man bei den Vorlefungsverfuchen zum Luftblafen und Fuftanfaugen nicht feiten bedarf, wird bisweilen gleichfalls in der Experimentir-Abtheilung des Plörfaales angebracht ; doch wird fie eben fo häufig im Vorbereitungs-raume vorgefehen.

140.

Experimentir-

Tifch.

Der wichtigfte Einrichtungsgegenftand der Experimentir-Abtheilung eines chemifchen Hörfaales ift der Experimentir-Tifch. Wenn man etwa von pneu-matifchen Wannen abfieht, ift derfelbe von den in phyfikalifchen Hörfälen vorkommenden Experimentir-Tifchen im Wefentlichen nicht verfchieden. Zu dem in Art. 101 (S. 123) Angeführten ift hier noch das Nachftehende hinzuzufügen.

a) Die Längenabmeffung eines folchen Tifches ift, in Rückficht auf Zahl und Umfang der darauf zu {teilenden Apparate etc., immer eine fehr bedeutende. Diefelbe follte niemals unter 6,0 m betragen, dürfte indefs in der Regel mit 10m genügen ; bisweilen reicht derfelbe über die ganze Breite der Experimentir-Abtheilung und hat alsdann auch eine noch gröfsere Länge (12, felbft 15tn und darüber).

Nicht feiten ift nur ein (wenn auch der gröfsere) Theil des Tifches feit und unverrückbar; die volle Länge deffelben wird bei Bedarf durch anzufügende, lofe und bewegliche Theile erreicht.

Der feile Theil des Experimentir-Tifches im Hörfaal der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin ift nur 5 m lang; durch Anfchieben zweier auf Rollen laufender lofer Stücke kann derfelbe auf 7,o m verlängert werden — immerhin eine der geringften Längenabmeffungen ¹³°).

Bei dem in Fig. 135 dargeftellten Experimentir-Tifch des Univerfity college zu Dundee werden die angefügten Verlängerungstheile durch Confolen geftützt. ⁷

Im Budapefter Univerfitäts-Inltitut fchliefst fich an das eine Ende des Experimentir - Tifches ein kleiner leicht verfchiebbarer Rolltifch an, auf welchem die für die Vorlefungen nothwendigen Präparate aus dem nahen Sammlungsraum befördert werden.

Auch im neuen chemifchen Inftitut zu Giefsen ift das eine Endftück des Experimentir-Tifches beweglich; daffelbe läfft fich auf einem Schienengeleife in den Vorbereitungsraum und in die Sammlungen der Vorlefungs-Apparate und -Präparate fchieben, wodurch letztere bequem herbeigefchafft werden können.

Die Breite des Tifches wählt man, im Intereffe thunlichfter Benutzbarkeit, nicht gern zu klein ; da man denfelben indefs nur von der einen Langfeite benutzen kann, fo wird man hierbei nicht leicht über 90cm gehen können.

Für den Vortragenden wird der Tifch an der inneren Langfeite bisweilen etwas ausgefchnitten (Fig. 133); um aber an Tifchbreite nichts zu verlieren, wird derfelbe an der anderen Langfeite entfprechend ausgebaucht.

Die Höhe ift mit Rückficht darauf, dafs der Experimentirende die Verfuche ftehend ausführt, gröfser als bei gewöhnlichen Tifchen zu wählen; 94 bis 98 cm ift eine häufig vorkommende Abmeffung.

ß) Die Tifchplatte ift in den meiften Fällen aus Eichenholz hergeftellt worden; Landolt hat in den chemifchen Hörfälen zu Aachen und Berlin (landwirthfchaftliche Hochfchule) eine ftarke, matt gefchliffene Rohglastafel, deren untere Fläche fleifch-farbig angeftrichen wurde, verwendet.

7) Der Tifchunterfatz ift an der äufseren Langfeite und den beiden Schmalfeiten durch Holztäfelungen gefchloffen ; indefs füllten letztere ganz oder doch zum gröfseren Theile abnehmbar eingerichtet fein. An der inneren Langfeite (wo der Docent feinen Platz hat) bleibt der Unterfatz entweder ganz offen oder es find kleinere Theile deffelben mittels Flügel-, beffer Schiebethüren verfchliefsbar.

Fig. 134 m).

5) Die Rohr-Zuleitungen, die an einem vollkommen ausgerüfteten Ex-perimentir-Tifch vorhanden fein füllten, wurden in Art. 101 (S. 123) bereits genannt und dort auch gefagt, dafs man die Hähne, um Verwechfelungen vorzubeugen, für die verfchiedenen Leitungs-Syfteme durch verfchiedene Färbung etc. kennzeichnet. Sämmtliche Rohre bringe man frei oder doch mindeftens leicht zugänglich an.

fl 1 j

Die Hähne der verfchiedenen Leitungs-Syfteme s werden meift unter dem Tifchrande, bequem zugänglich, angebracht; über denfelben ift die Tifchplatte durchbohrt, und die an die wagrechten Schlauchanfätze der Hähne anzufchliefsenden Gummifchläuche find durch die fo gebildeten Löcher geführt. Für Gashähne ift die in Fig. 134¹³¹) dargeftellte Anordnung in mancher Beziehung nicht unzweckmäfsig ; die Schlauchanfätze find in die Tifchplatte eingelaffen und können beim Gebrauche aufgeklappt werden ; die Hähne felbft befinden fich unter der Platte. Allerdings begünftigen die Vertiefungen der Tifchplatte die Schmutzanfammlung.

von denen

Auf dem Experimentir-Tifch des Klaufenburger Hörfaales befinden fich 3 doppelte und 2 einfache Gashähne, 1 Sauerftoffhahn, 1 Hahn vom Luftgafometer, je ein Leitungsrohr zur Luftpumpe und zur P'iltrirpumpe, 2 Dampf hähne, 4 Wafferhähne und 2 Abfaugrohre für unangenehme Dämpfe eines in einem weiten Glascylinder mündet.

Am Experimentir-Tifch des Grazer Univerfitäts-Inftitutes find zwei Tafter angebracht, einer für den Haustelegraphen und der zweite für eine beim Projections-Apparate im Vorzimmer befeftigte Klingel.

s) Waffer-Abflufsbecken müffen ftets vorhanden fein, und es bilden die beiden Schmalfeiten des Tifches paffende Stellen zu deren Anbringung; indefs bringt man fie auch in der Tifchplatte, an den beiden Enden derfelben, an.

m) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12.

Die Waffer- Abflufsbecken beflehen am beften aus Porzellan und erhalten die gleiche Einrichtung, wie die unter c, 2 noch zu befchreibenden Becken der Labora-toriums-Arbeitstifche. Ueber den Abflufsbecken find ftets Wafferhähne angebracht, die eben fo die Wafferentnahme und das Spülen, wie auch den Bändigen Waffer-zuflufs zu Apparaten, die einen folchen erfordern, ermöglichen follen. Im Hörfaal der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find diefe Hähne dreitheilig.

Ç) Für den rafchen Abzug von übel riechenden und fchädlichen Gafen und Dämpfen mufs gleichfalls Sorge getragen werden. Es gefchieht dies in der Regel in der Weife, dafs man in der Tifchplatte eine, felbfi: zwei kreisförmige Oeffnungen von etwa 15 cm Durchmeffer ausfchneidet und von diefen aus Thonrohre, zum Theile unter dem Fufsboden gelegen, nach einem geeigneten Saugfchlot führt. Setzt man über den jene Gafe, bezw. Dämpfe entwickelnden Apparat etc. eine Glasglocke oder einen Glascylinder, fo bleibt erfterer Achtbar und die Abfaugung vollzieht fleh.

Fig- 135-

am

=>i

Epaai

o:¹

■^r

Schnitt nach A B.

Vorderanficht.

!=°

kt

•Tjaf»sc=jj-

jjl______|L

.IqL____i...

T_

_________Q.

Grundrifs.

W

l09

"J3

¹

Siehe: Fabinyi , R. Das neue chemifche Inftitut der Königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg etc. Budapeft 1882. S. 42.

²

12ł) Nach: Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872. S. XXXII.

³

¹²⁵; Facf.-Repr. nach der in Fufsnote 122 genannten Schrift, Taf. VU, VIII.

⁴

Nach ebendaf., S. 26.

⁵

U7) Siehe den Obergefchofs-Grundrifs diefes Inftitutes unter g, 2.

⁶

) Siehe: Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1842. S. 2.

⁷

Nach der in Fufsnote 123 genannten Schrift, S. 25, 26.

130) An diefer, fo wie auch an manchen fpäteren Stellen wurde der 1882 im Centralbl. d. Bauverw. (S. 141, 161, 181, 185, 197) erfchienene Auffatz Froebcl's »Bau und Einrichtung chemifcher Laboratorien« benutzt.

.1 LJ

Schnitt nach R S.

Schnitt nach NO.

Rückwärtige Anficht.

Experimentir-Tifch im chemifchen Inftitut des Univerfity college zu Dundee ¹³²).

Veo n. Gr.

Wie fchon vorhin angedeutet wurde, benutzt man in neuerer Zeit diefe Abzüge vielfach mit Erfolg an Stelle der Abzugsnilchen. Durch Verwendung von T-förmig geftalteten und mit Hähnen verfehenen Röhren kann man läftige und fchädliche Gafe (Chlor, Schwefelwafferftoff etc.) in fortwährender Entwickelung haben, wenn man fie zunächft durch Gummifchläuche etc. in die Tifchabzüge leitet; im Augenblicke des Bedarfes leitet man das Gas in den betreffenden Verfuchs-Apparat und den Ueberfchufs gleichfalls in den Abzug; ift der Verfuch beendet, fo wird das Gas wieder ausfchliefslieh dem Tifchabzug zugeführt etc. Auf dem Experimentir-Tifch find alle Apparate, Vorgänge etc. immerhin beffer fichtbar, als in der beftbeleuchteten Nifche.

7j) Zwei pneumatifche Wannen, eine Waffer- und eine Queckfllberwanne, werden an geeigneter Stelle in die Tifchplatte verfenkt und durch Deckel, welche mit der Oberfläche der Platte bündig liegen, verfchloffen, wenn fle nicht in Benutzung find. Die mit Waffer gefüllten Wannen müffen Zu- und Abflufs haben.

US

Eine pneumatifche Wanne war bereits in Liebig s Experimentir-Tifch im alten chemifchen InBitut zu Giefsen vorhanden ; fie war aus Holz hergellellt, mit Bleiplatten wafferdicht ausgefüttert und für gewöhnlich mit einem Einfatzdeckel gefchloffen. Für Verfuche, bei denen Queckfilber gebraucht wird, ein hölzerner, mit Papier forgfältig verklebter Kaften vorgefehen, in welchem jene Verfuche vorgenommen wurden und in dem fich alles verfchtittete Queckfilber fammelte.

Die im Budapefter Experimentir-Tifch angebrachte Wafferwanne ift durchfichtig hergeftellt. Bei

aus dem chemifchen Inftitut des Uiiiverßty college zu Dundee fpringen die zwei Wannen (im Grundrifs halbfechseckig) vor der Vorderwand vor und find dafelbfl gleichfalls verglast.

Im Greifswalder Hörfaal ift die den Zuhörern zugewandte Seite der im Uebrigen aus verzinntem Kupfer hergeftellten pneumatifchen Wanne durch eine Barke Glasplatte gefchloffen, und es kann durch Fortnehmen eines hölzernen Schiebers den Zuhörern das ZuBrömen des Gafes erfichtlich gemacht werden¹³³).

Diefe feften Wafferwannen werden wohl auch durch bewegliche Glaswannen, die auf die Tifchplatte geftellt werden, erfetzt.

$■) Um verfchiedene kleinere Geräthe, Glaswaaren, Porzellanfchalen, Trichter etc.

dem durch Fig. 135 ,32) veranfchaulichten Tifch

Fig. 136.

□□□□ mooDD

__

Anficht.

Schnitt durch die Mitte.

war

i.

zzia

Grundrifs.

Schnitt nach ik.

am

□□□

Längenfchnitt.

Experimentir-Tifch im chemifchen InBitut der Bergakademie zu Berlin¹³⁴).

Ve0 m Gr.

Schnitt nach gh.

bei den Vorlefungsverfuchen ftets zur Hand zu haben, werden im Tifchunterfatz einige Schubladen und wohl auch einige offene Fache angeordnet.

Der Experimentir-Tifch des Hörfaales im chemifchen InBitut der Berg-Akademie zu Berlin iB durch Fig. 136 ’³⁴) dargeBellt; die im Unterfatz vorhandenen Schubladen und Fache find daraus zu erfehen. In die Tifchplatte find eingelaffen: bei a eine Wafferwanne mit Wafferverfchlufs ; bei b, c Gashähne für 10, bezw. 5 Flammen ; bei d kleine KaBen mit je einem Waffer- und einem Gasauslafs, fo wie Wafferabflufs ; bei e Rohre für Abfaugung von Gafen und bei f eine Queckfilberwanne, welche auf einem GeBell ruht, das durch Kurbeldrehung mittels eines Hanfriemens mit der Wanne über die Tifchplatte gehoben werden kann.

Im Unterfatz des Tifches werden ferner, aufser den fchon erwähnten Zu- und Ableitungen, den Schubladen etc., noch verfchiedene andere, im Allgemeinen ziemlich wechfelnde Einrichtungen etc. untergebracht.

U3) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 338 u. Bl. 41a. ¹³⁴) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12.

So z. B. verbirgt im Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Budapeft der Tifchunterfatz gröfsere Gasentwickelungsapparate für Wafferftoff und für Kohlenfäure, fo wie eine Anzahl kleiner Queckfilber-Gafometer.

141.

Kleiner

Hörfaal.

Wenn der kleine Hörfaal für Vorlefungen ohne Experimente beftimmt ift, fo unterfcheidet er ficli von fonftigen Vortragsfälen diefer Art in keiner Weife. Wenn indefs Verfuche und andere Demonftrationen die Vorlefungen begleiten follen, fo mufs für die erforderlichen Einrichtungen — nach Mafsgabe des vorftehend Ausgeführten — Sorge getragen werden ; insbefondere mufs auch neben dem Hörfaal ein kleines Vorbereitungszimmer gelegen fein.

Wenn auch diefer Hörfaal, je nach der Zahl der Zuhörer, die er aufzunehmen hat, in den verfchiedenen Inftituten eine ungleiche Gröfse erhalten hat, fo genügt doch immer einfeitige Fenfterbeleuchtung.

Der kleine Hörfaal im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen enthält einen geräumigen Experimentir-Tifch mit Dampfabzügen, Leitungen für Gas, Waffer, Lüftete.; in dem daneben befindlichen Vorbereitungszimmer find die Apparate und Präparate zu den Vorlefungen über analytifche und Bauchemie untergebracht.

2) Vorbereitungs- und Sammlungsräume.

142.

Vorbereitungs

raum.

Wie aus den Erörterungen unter 1 hervorgeht, foll der Vorbereitungsraum, wenn irgend möglich, unmittelbar an die Experimentir-Abtheilung des Hörfaales an-ftofsen und mit demfelben in directer Verbindung flehen.

Bezüglich der Gröfse und Ausftattung des Vorbereitungsraumes läfft fich im Allgemeinen nur fagen, dafs er, in fo fern dafür nicht fchon in anderer Weife ge-forgt ift, alle Einrichtungen enthalten und dem gemäfs fo bemeflen werden mufs, damit alle Vorlefungsverfuche darin genügend vorbereitet werden können. Im Einzelnen find Abmeffungen und Ausftattung der verfchiedenen Vorbereitungsräume fehr mannigfaltig. Es hängt dies zum gröfsten Theile damit zufammen, dafs manche Vorrichtung etc. bald in der Experimentir-Abtheilung des Hörfaales, bald im Vorbereitungszimmer, bald neben oder unter einem diefer beiden Räume etc. untergebracht werden kann; auch die perfönlichen Anfchauungen des betreffenden Pro-feffors fpielen hierbei eine Rolle.

Im Vorbereitungsraum des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen find aufser den nöthigen Arbeits-tifchen zwei dynamo-elektrifche Mafchinen, die Luftpumpen und ein grofser kupferner Sauerftoff-Gafometer aufgeftellt. Die eine elektrifche Mafchine dient zur Erzeugung fchwacher Ströme, welche zur elektro-lytifchen Fällung

bringung elektrifchen Kohlenlichtes und hat die Beftimmung, bei den in den Experimental-Vorlefungen vorkommenden Projections-Verfuchen eine ftarke Lichtquelle zu liefern. Der Behälter mit Sauerftoffgas ift fo eingerichtet, dafs fich das Gas unter verfchiedenen Druck fetzen läfft.

Im Vorbereitungszimmer des Klaufenburger Inftitutes befindet fich ein Fenftertifch und ein kleiner an die Wand gegen den Flörfaal geftellter Arbeitstifch ; der Abdampffchrank ift zur Hälfte mit gröfseren Zellen verfehen ; ferner gehören zur Einrichtung noch ein Waffertrommelgebläfe, drei Filtrirpumpen, zwei Schränke für Glasröhren und Reagentien und ein zum Reinigen der Gefäfse dienender Ausgufs aus Thon mit einem Trockengeftell.

J43-

Sammlungs

räume.

Metallen dienen follen ; die zweite ift eine dynamo-elektrifche Mafchine zur Hervor-

von

In Inftituten für reine und analytifche Chemie fpielen die Sammlungen nur eine untergeordnete Rolle; fie befchränken fich meift auf eine Unterrichtsfammlung, d. i. auf eine Sammlung derjenigen Apparate und Präparate, welche für die Vorlefungen nothwendig find. Selbft in räumlich fehr günftig befchaffenen Inftituten findet man in der Regel nur:

a) ein Zimmer für die Apparaten-Sammlung,

ß) ein Zimmer für die Präparaten-Sammlung, von welch letzterem bisweilen noch

y) eine Kammer für lichtfcheue Präparate abgetrennt wird.

Bisweilen ift auch nur ein einziger Sammlungsraum vorhanden.

Da nun die genannten Sammlungsgegenftände für die Vorlefungen fowohl, als auch für die Vorbereitung der Vorlefungsverfuche thunlichft bequem zur Hand fein follen, fo hat man die betreffenden Räume der Experimentir-Abtheilung des Hör-faales und dem Vorbereitungsraume möglichft nahe zu legen und, wenn erreichbar, damit in unmittelbare Verbindung zu fetzen.

Wie Fig. 126 (S. 165) zeigt, ift die gegenfeitige Lage von Experimentir-Abtheilung des Hörfaales, Vorbereitungsraum und Sammlungsräumen im neuen chemifchen Inflitut zu Aachen in befonders gelungener Anordnung durchgeführt worden.

Das Sammlungszimmer des Klaufenburger Inftitutes enthält die wichtigften anorganifchen und orga-nifchen Präparate in Gläfern zu gröfstentheils 200cbcm Inhalt, mit Ausnahme der leicht flüchtigen und feuergefährlichen Subftanzen, welche im Sockelgefchofs aufbewahrt werden.

In einigen neueren Inftituten, z. B. in jenem zu Strafsburg, haben die Sammlungen einen etwas beträchtlicheren Umfang erhalten, und dem entfprechend mufften auch die bezüglichen Räumlichkeiten in gröfserer Zahl und von genügenden Ab-meffungen vorgefehen werden.

Auch in Inftituten, welche hauptfächlich einem mehr praktifchen Zweige der Chemie dienen, find umfangreichere Sammlungen erforderlich.

c) Hauptarbeitsräume und deren Einrichtung.

144.

Gruppirung und Lage der

Arbeitsräume.

Wenn der angehende Chemiker die Vorlefungen über Experimental-Chemie gehört hat, mufs er durch praktifches Arbeiten die zu chemifchen Verfuchen erforderlichen Apparate, Präparate etc. kennen lernen, mufs fich mit den chemifchen Proceffen und zuletzt auch mit den wiffenfchaftlichen Unterfuchungsmethoden vertraut machen. Hierzu find Arbeitsräume oder Laboratorien nothwendig. Wie fchon in Art. 135 (S. 162, unter 2) erwähnt wurde, zerfallen diefelben in die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien und in die zu gewiflen Sonderunterfuchungen beftimmten kleineren Arbeitsräume. Abgefehen von dem an der eben angezogenen Stelle angedeuteten Unterfchiede diefer zwei Gruppen von Arbeitsräumen, kennzeichnen fich die Hauptlaboratorien auch noch dadurch, dafs in denfelben jeder Praktikant feinen beftimmten Arbeitsplatz hat, was in den kleineren Arbeitsräumen feiten oder gar nicht der Fall ift. Die Geftaltung, die Abmeffungen und die Anordnung der verfchiedenen Arbeitsräume hängt wefentlich von dem Grundfatze ab, von dem man bei der Gruppentheilung derfelben ausgeht, und von dem Grade, bis zu welchem man diefe Gruppentheilung durchführt.

In den meiften analytifchen Laboratorien fondert man räumlich Anfänger von Vorgefchritteneren ¹ 2), oder wenn man die Verfchiedenartigkeit der Arbeiten als das Grundfätzliche bei der Trennung zu Grunde legen will, qualitative von quantitativer Analyfe und wohl auch beide wieder von den Arbeiten auf dem Gebiete der organifchen Chemie. In einigen Inftituten (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) find neben einem grofsen Laboratorium für Anfänger mehrere kleinere Arbeitsräume vorhanden, welche für je 2 bis 6 vorgefchrittenere Praktikanten eingerichtet find; es hat dies den Vortheil, dafs diejenigen, welche fich mit wiffenfchaftlichen Unterfuchungen felbftändig befchäftigen, einen Raum mit nur Wenigen zu theilen haben. Von dritter Seite wird gegen die Trennung des quantitativen vom qualitativen Laboratorium geltend gemacht, dafs es wünfchenswerth fei, die Anfänger neben den Uebungen in der qualitativen Analyfe auch fofort mit einfacheren Meffungsmethoden zu befchäftigen ; aus diefem Grunde wurden hie und da (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Graz) nur zwei Abtheilungen von Laboratorien eingerichtet, jede derfelben aber in möglichft vollkommener Weife ausgerüftet; man hat dadurch jedenfalls den Vortheil erreicht, dafs man fich volle Unabhängigkeit bei der Vertheilung der Arbeitsplätze wahrt und nicht genöthigt ift, eine Abtheilung zu überfüllen, eine andere unter Umftänden nahezu unbenutzt zu laflen ,36).

Im alten Liebig fchen Inftitut zu Giefsen (Fig. 123, S. 158) waren nur zwei Hauptarbeitsräume vorhanden : das analytifche und das pharmaceutifche Laboratorium. Im analytifchen Laboratorium, wovon Fig. 137 ³) eine Innenanficht giebt, wurden alle Vorbereitungen zu den Vorlefungsverfuchen vorgenommen ; daffelbe war aber vorzugsweife zur Ausführung gröfserer chemifchen Unterfuchungen beftimmt. Das pharmaceutifche Laboratorium diente hauptfächlich für chemifch - pharmaceutifche Arbeiten; indefs erhielten darin wohl auch die Anfänger im Analyfiren ihre Plätze. Der in Fig. 123 als »altes Laboratorium« be-zeichnete Saal deckt fich fo ziemlich mit dem, was gegenwärtig unter Operationsraum verflanden wird.

In den meiden Inftituten für reine und analytifche Chemie trennt man die Laboratorien in zwei Gruppen, welche nach den darin auszuführenden Arbeiten als unorganifche und organifche Abtheilung bezeichnet werden können; hierzu kommt noch eine dritte, die beiden Abtheilungen gemeinfamen Räume umfaffende

Fig- 137-

*2.

ïm

mm

PS#

ï*

Efi

L Sil

rm-izr

Kl

Ni.

a?

im

PT

ft

/< /S

iss-

rr

f.

■/TV

.....

V—Tr--™—rrrr/; m

Analytifches Laboratorium im alten Liebig fchen chemifchen Inftitut zu Giefsen ³).

Gruppe, beftehend aus: Bibliothek mit Lefezimmer, Zimmer mit Luftpumpen, Filterpreffe und Exficcatoren, Schwefelwafferftofifraum, Verkaufsraum für diejenigen kleineren Geräthe, welche die Praktikanten fich felbft zu halten haben, und Kleiderablagen.

Jede der beiden erftgenannten Abtheilungen erhält am beften zwei grofse Arbeitsfäle. Im anorganifchen Laboratorium hat man hiernach einen Raum für die Anfänger in den betreffenden Arbeiten (qualitative Analyfe) und einen für die Vor-gefchritteneren (quantitative Analyfe). Zwifchen beiden, bezw. zum Theile unter

diefen zwei Sälen, liegen alsdann die von den beiderfeitigen Praktikanten gemeinfam benutzten Räume, als: Arbeitsraum für die Darftellung von Präparaten, kleines Zimmer für Reagentien und Präparate, Zimmer mit Gebläfetifchen, offene Arbeitshalle für Arbeiten mit befonders übel riechenden oder fcliädlichen Stoffen, Räume für Glüharbeiten, Kryftallifations-Verfuche etc. Anfchliefsend an den Saal für quantitative Analyfe find erforderlich : Raum für feinere Wägungen, Raum für Gas-Analyfe, Raum für Spectral-Analyfe etc.

Auch im organifchen Laboratorium find zwei Hauptarbeitsräume zu unter-fcheiden: ein Arbeitsfaal für Anfänger, ein zweiter für felbftändige Unterfuchungen in organifcher Chemie. Zwifchen beiden, bezw. zum Theile unter denfelben, find anzuordnen : allgemeiner Arbeitsfaal, Zimmer für oft gebrauchte Präparate und Reagentien, Raum zur Ausführung von organifchen Analyfen, offene Arbeitshalle, Raum zur Darftellung von Präparaten, Raum für Glüharbeiten, Raum für Verfuche in zu-gefchmolzenen Glasröhren etc., Raum für feinere Wagen etc.

Nur in gröfseren Inftituten ift eine fo weit gehende Trennung der Arbeitsräume durchführbar, und auch nur in fehr wenigen derfelben ift es möglich geworden, bezw. beabfichtigt gewefen, diefe Räume in der angedeuteten Weife zu gruppiren. Letzteres ift hauptfächlich in zweifacher Weife gefchehen:

a) die Anordnung im chemifchen Inftitut zu Strafsburg, wo die Arbeitsäume einfach in entfprechender Folge an einander gereiht worden find (fiehe den bezügl. Erdgefchofs-Grundrifs unter g, 2), und

ß) die dem alten Göttinger Inftitute nachgebildete Anordnung im chemifchen Inftitut zu Freiburg, wo die Arbeitsräume an den drei Seiten eines rechteckigen Hofes die geeignete Stelle gefunden haben (fiehe den bezügl. Erdgefchofs-Grundrifs unter g, 2).

In kleineren Inftituten kann eine fo weit gehende Scheidung der Arbeitsräume nicht vorgenommen werden, und defshalb wird die Gefammtanordnung derfelben auch eine andere und dabei auch ziemlich mannigfaltige, wie dies aus den unter g vorzuführenden Beifpielen hervorgeht.

In Anbetracht der in den Laboratorien nothwendigen zahlreichen Zuleitungen, insbefondere aber in Rückficht auf die Wafferabführung, ferner in Erwägung, dafs man gewiffe kleinere Arbeitsräume gern in das Sockelgefchofs legt — ift es im Allgemeinen am beften, die Hauptlaboratorien mit gewiffen kleineren Arbeitsräumen in das Erdgefchofs zu verlegen. Da indefs hierdurch die überbaute Grundfläche leicht eine zu grofse wird, hat man bisweilen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Graz) die Laboratorien für Anfänger im Erdgefchofs, jene für Vorgefchrittenere im Ober-gefchofs untergebracht. In wenigen Fällen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Berlin) liegen die Hauptlaboratorien fämmtlich im Obergefchofs.

1) Raumgeftaltung und Erhellung.

Form und Abmeffungen der Hauptarbeitsfäle eines chemifchen Inftitutes hängen, aufser' von der Natur der darin auszuführenden Arbeiten, hauptfächlich ab : a) von der Zahl der Praktikanten, die darin gleichzeitig arbeiten follen, ß) von der Stellung der Arbeitstifche,

Y) von den Abmeffungen der einzelnen Arbeitsplätze und Zwifchengänge und S) von der Aufftellung und Gröfse fonftiger wichtigerer Einrichtungsgegenftände. Die Zahl der Praktikanten ift naturgemäfs, je nach Bedeutung und Umfang

I4S-

Zahl

der

Praktikanten.

des betreffenden Inftitutes, eine fehr verschiedene. Indefs läfft Sich doch ein Anhaltspunkt für die Gröfse der Arbeitsfäle aus dem Umftande gewinnen, dafs erfahrungs-gemäfs nur 20 bis 25 Praktikanten von einem Docenten unterwiefen und überwacht werden können. Da es Sich nun nicht empfiehlt, die Leitung eines Arbeitsfaales von mehr als zwei Docenten führen zu laffen, fo wird man ein Solches Laboratorium für höchstens 40 bis 50 Praktikanten räumlich zu bemeffen haben.

Id

Fig. 138.

Fig.

41 ui

139.

Ï?

M.

1B

13

ICCOI

Anfänger-Laboratorium im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapefl⁴).

Fig. 140.

□I

mL

pl IÇ-

Laboratorium I im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiflenfchaften zu München ⁵).

Fig. 141.

Ca

11,bo

’t-    1.5 4-1,8    -f-1,05 - —

M—j 2

* ----H—

» issoi i

TI

N_ i JiSS: 1.5

: --!-I; •)---J-y.    |

i-1,B*h,o    jjjj-ts i>oi

—*-N

Grofses organifches Laboratorium im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ¹⁴°).

î-4^h

1:250

7    8    9    10

-H- I * I » I

11    12    13 U 15m

Die Arbeitstifche werden in Querreihen, d. i. in Reihen fenkrecht zu den Saallangwänden, aufgeftellt, derart dafs an den letzteren je ein Seitengang (Fig. 138) frei bleibt. Um die einzelnen Arbeitsplätze leicht zugänglich zu machen, ordnet Arbeitstifche. man deren 1 oder 2, höchftens 3 unmittelbar neben einander an. Will man die Tiefe des Inftitutsgebäudes mehr ausnutzen, fo legt man aufser den beiden Seitengängen auch noch einen Mittelgang an, zu deffen beiden Seiten die Tifchreihen ftehen (Fig. 139 u. 140).

146.

Stellung

der

Die letztere Anordnung ift die häufiger vorkommende. Laboratorien mit blofs 2 Seitengängen erhalten eine fehr lang geftreckte Form, wodurch die Ueberficht er-fchwert, lange Wege innerhalb des Saales hervorgerufen und auch die Verbindung mit den kleineren Arbeitsräumen eine unbequeme wird.

Das Aufftellen von Arbeitstifchen mit blofs einem Arbeitsplatz kommt fehr feiten vor; es kann auch nur für folche kleinere Laboratorien empfohlen werden, wo Praktikanten höherer Semefter felbftändige wiffenfchaftliche Unterfuchungen ausführen.

Schliefslich ift bezüglich der Reihenanordnung der Arbeitstifche noch zu erwähnen, dafs je zwei derfelben mit der Rückfeite an einander geftellt werden, fo dafs man es eigentlich mit Doppeltifchreihen zu thun hat, in denen Gruppen von bezw. 2 und 4, höchftens 6 Arbeitsplätzen zu finden find.

Diefe doppelten Tifchreihen follten nun, feitliche Tagesbeleuchtung vorausgefetzt, in ihrer Lage zur Anordnung der Fenfter ftets in Wechfelbeziehung ftehen; es ift nur feiten gefchehen, dafs man letztere verabfäumt hat, und dann auch nur zum Nachtheil der Tifchbeleuchtung. Man kann in diefer Beziehung zweierlei Anordnungen unterfcheiden :

a) die Tifchreihen fallen mit den Fenfteraxen zufammen (Fig. 139), oder ß) diefelben find auf die Axen der Fenfterpfeiler geftellt (Fig. 138 u. 140).

Auf den erften Blick dürfte die erftgedachte Anordnung als die vortheilhaftere erfcheinen, einerfeits weil fie anfcheinend eine beffere Erhellung der Arbeitsplätze gewährt, andererfeits defshalb, weil eine Doppeltifchreihe mehr aufgeftellt werden kann, als bei der zweiten Anordnung. Wenn man indefs ausreichend grofse Fenfter vorausfetzt, fo ift im Allgemeinen das zerftreute Licht, welches die in der Axe der Fenfterpfeiler aufgeftellten Arbeitstifche erhalten, dem unmittelbar einfallenden vorzuziehen. Dazu kommt noch, dafs an den Fenftern felbft gewiffe Arbeiten vorgenommen werden, dafs alfo die dafelbft Stehenden bei der erftgedachten Reihenanordnung unmittelbaren Schatten auf die nächfitgelegenen Doppeltifche werfen und dafs auch der Verkehr an den Fenftern ein behinderter ift, fobald man die Tifche an diefelben ftellt, es fei denn, dafs man den Seitengang aufsergewöhnlich breit hält. Man zieht defshalb in den meiften Fällen vor, die Tifchreihen mit den Mittellinien der Fenfterpfeiler zufammenfallen zu laffen und nutzt den zwifchen der äufserften Tifchreihe und der nächft gelegenen Stirnwand frei bleibenden breiteren Raum in der Weife aus, dafs man entweder an der Stirnwand Vorrichtungen anbringt, welche fämmtlichen Praktikanten zur gemeinfamen Benutzung dienen, oder dafs man die äufserfte Tifchreihe den vorgefchritteneren Praktikanten, welche befonderen Platz zur Aufftellung gewiffer Apparate etc. benöthigen, überweist.

147.

Gröfse

der

Arbeitsplätze.

Für die Gröfse eines Arbeitsplatzes, d. i. für die einem Praktikanten zuzuweifende Grundfläche des Laboratoriums, find verfchiedene Einflüße mafs-gebend.

a) Nach Fröbel's Ermittelungen14 x) fchwankt die einem Arbeitsplätze zukommende Tifchlänge in den verfchiedenen Laboratorien zwifchen 0,95 und l,70m; indefs dürfte für Anfänger l,o m Tifchlänge eine paffende Abmeffung fein, und es fcheint, dafs man bei vorgerückteren Praktikanten, felbft bei folchen, die felbftändige Arbeiten ausführen, in der Regel mit 1,5m Tifchlänge auskommen kann. Unter Zugrundelegung diefer beiden Mafse nehmen 2 Vorgefchrittenere eben fo viel'Tifchlänge in Anfpruch, wie 3 Anfänger.

ß) Auch die Breitenabmeffung der Arbeitstifche ift eine ziemlich verfchiedene. Ein Theil diefer Verfchiedenheit rührt daher, dafs für die Reagentien etc. an der Stelle, wo je 2 Tifche zufammenftofsen, Auffätze angebracht fein müffen, die entweder über die ganze Länge der Tifche hinwegreichen oder nur einen verhältnifs-mäfsig geringeren Theil derfelben in Anfpruch nehmen; im erfteren Falle ift die Tifchbreite gröfser als im zweiten zu wählen.

Nach Fröbel's Ermittelungen¹⁴¹) beträgt die Breite der Doppeltifchreihen in den verfchiedenen Laboratorien l,o bis 1,8m; doch genügen bei durchgehenden Reagentien-Auffätzen in der Regel 1,5 m, bei kleineren Auffätzen diefer Art 1,2 m.

7)    Zwifchen je 2 Doppeltifchreihen mufs ein für das Arbeiten und den Verkehr genügend breiter Zwifchenraum vorhanden fein. Man kann in diefer Beziehung 1,4m als geringftes, 1,6 m als ein reichliches Mittelmafs annehmen; doch findet man auch noch gröfsere Abmeffungen.

Die Axenweite je zweier Doppeltifchreihen würde fich, je nachdem man die kleineren oder die gröfseren Breitenabmeffungen zu Grunde legt, zu

X/2 . 1,2 -f- 1,4 + !/a • 1>² — 2,6 m, bezw. ¹jÿ . 1,5 -f- 1,6 -j- Xji . 1,5 = 3,1 m ergeben. Ift der Arbeitsfaal durch Deckenlicht erhellt, fo können diefe Mafse ohne Weiteres eingehalten werden ; bei feitlicher Fenfterbeleuchtung mufs felbftredend die Axenweite der Fenfter mit in Rückficht gezogen, bezw. entfprechend gewählt werden.

8)    Für die Gröfse eines Arbeitsplatzes (ohne Zwifchengänge etc.) erhält man, wenn einmal die als untere Grenzen bezeichneten Mafse, das zweite Mal die als obere Grenzen bezeichneten Abmeffungen in Rechnung gezogen werden,

1,0 (X/2 . 1,2 -|- V² • 1,4) = 1,3 qm, bezw. 1,5 (¹/2 . 1,5 -f- X/2 . 1,6) = 2,325 e!111 Saalgrundfläche.

s) Die Breite der zwifchen den Tifchgruppen gelegenen, zu den Fenfterwänden parallelen Gänge mufs in Rückficht auf den in denfelben ftattfindenden Verkehr und auf die Einrichtungsgegenftände etc., welche in diefe Gänge zu ftellen find, bezw. in diefelben hineinragen und an denen gearbeitet wird, bemeffen werden. In die Seitengänge werden Abdampf- und Abzugseinrichtungen, Fenftertifche etc. geftellt; diefe nehmen von der Gangbreite in der Regel nicht mehr als 60cm in Anfpruch ; ferner ragen in diefe Gänge die an den Stirnfeiten der Arbeitstifche angebrachten Ausgufsbecken auf etwa 15cm hinein; nimmt man noch 1,3o m als freie Gangbreite an, fo ergiebt fich für die Seitengänge eine Gefammtbreite von

0,60 -j- 1,30 “I⁻ 0,15 — 2,0 5 m.

Die Mittelgänge genügen in der Regel mit 1,20 Breite, vorausgefetzt dafs an den betreffenden Stirnfeiten der Arbeitstifche keine Ausgufsbecken angebracht werden. Sind indefs folche vorhanden — und es ift dies zu empfehlen — fo erhöht fich die Breite des Mittelganges auf

0,15 -j⁻ 1,20 -j- 0,15 — 1,50 m.

i83

C) Wählt man nun die durch Fig. 141 veranfchaulichte Anordnung von Arbeits-tifchen und die dafelbft eingetragenen Abmeffungen, fo ergiebt fich eine Gefammt-breite des Arbeitsfaales von

2,05    3,00 -j-j 1,50 -J- 3,00 —j— 2,05 — 11,60 m.

Auf eine Doppeltifchreihe entfällt der durch die beiden Fenfteraxen M und N begrenzte Flächenftreifen, deffen Breite gleich der Axenentfernung der Doppeltifch-reihen, alfo gleich 3,i m ift ; fomit beträgt der Flächeninhalt diefes Streifens 11,6 X 3,i = 35,96 qm, und auf jeden der darin befindlichen 12 Arbeitsplätze entfällt 35,96

eine Bodenfläche von

= 00 3 qm. Diefes Flächenmafs würde fich vermindern,

wenn man die unter ß und y angegebenen kleineren Abmeffungen zu Grunde legen wollte; daffelbe würde gröfser werden, wenn man für jeden Praktikanten eine Tifch-länge von mehr als l,o m annehmen würde und wenn man auch noch die fehr breiten Gänge an den beiden Stirnwänden des Arbeitsfaales auf das Mafs der Arbeitsplätze vertheilen wollte.

Nach Fröbel's Ermittelungen¹⁴²) fchwankt die auf einen Praktikanten entfallende Grundfläche in den verfchiedenen Laboratorien zwifchen 2,42 und 11,48 q™. Letzteres Mafs ergiebt fich nur dann, wenn man den vorgerückteren, mit gröfseren felbftändigen Arbeiten befcbäftigten Praktikanten eine fehr bedeutende Tifchlänge (3m und darüber) zur Verfügung ftellt; fonft kann man 5,5 <lm für den Kopf fchon als ein reichliches Flächenmafs anfehen.

7]) Schliefslich fei noch bezüglich der lichten Höhe der Arbeitsfäle bemerkt, dafs fchon die bedeutende Breitenabmeffung derfelben ein nicht zu geringes Höhen-mafs — nicht unter 5m — bedingt, dafs aber auch in Rückficht auf gute Tageserhellung und auf die zahlreichen Verfuche, durch welche die Luft ftark verunreinigt wird, die lichte Höhe niemals kleiner als 5m gewählt werden follte. Vortheilhafter ift es, in diefer Beziehung bis 5,5¹¹¹ zu gehen, wiewohl noch gröfsere Höhen nicht aus-gefchloffen find und auch Vorkommen.

Auf die räumliche Geftaltung der in Rede flehenden Arbeitsfäle hat bisweilen eine Einrichtung Einflufs ausgeübt, die in einigen wenigen Laboratorien getroffen worden ift. Da nämlich die Erfahrung gelehrt hat, dafs die Anfänger beim Beginn ihrer Uebungen fehr viele Zeit und Mühe zur Ueberwindung der erften Experimental - Schwierigkeiten verwenden müffen und dafs in Folge deffen ein rafcher Eortfchritt des gröfseren Theiles derfelben kaum möglich ift, fo hat v. Than (im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) im Hauptarbeitsfaal der Anfänger eine Art von Vorträgen mit Experimenten eingeführt, in denen den Praktikanten die Verfuche vorgezeigt werden und dabei auf alle Handgriffe etc., die zum Ge-

12

148.

Experimentir-

Tifch.

Fig. I42.

1«) A. a. O.

li3) Nach : Robins , E. C. Technical /chool and College building etc. London 1887. PI. 30.

Arbeitsraum im chemifchen Inftitut des Univerfity college zu Liverpool¹⁴³). —- l/s6o n. Gr.

lingen der Verfuche nothwendig find, aufmerkfam gemacht wird. Die Praktikanten wiederholen die betreffenden Verfuche fofort. Eine folche Einrichtung erfordert, dafs man den bezüglichen Experimentir-Tifch in geeigneter Weife unterbringt.

Im eben erwähnten Budapefter Laboratorium ift defshalb, wie Fig. 138 zeigt, in der Mitte der füdlichen Fenfterwand ein apfidenartiger Vorbau angefügt worden, welcher durch zwei Fenfter gut beleuchtet wird. In demfelben ift, auf einem ca. 30cm hohen Podium, ein kleiner Experimentir-Tilch auf-geftellt ; die Arbeitstifche der Praktikanten find ohne Reagentien-Auffätze ausgeführt, fo dafs man über diefelben hinweg nach dem Experimentir-Platz fehen kann.

Eine ähnliche Einrichtui% ift im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz getroffen worden, wo auch noch eine lothrecht verfchi^bbare Schreibtafel angeordnet ift. Verwandtes ift auch im chemifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule zu München zu finden.

Im chemifchen Laboratorium des Univerßty college zu Liverpool ift aus gleichen Gründen eine anderweitige Stellung der Praktikanten-Arbeitstifche zur Ausführung gekommen. Wie Fig. 142 ¹⁴³) zeigt, find diefelben anfteigend nach 6 concentrifchen Bogenlinien angeordnet worden, fo dafs jeder Praktikant von feinem Sitze aus nach dem Experimentir-Tifch fieht.

149.

Seitliche

Erhellung.

Eben fo wichtig als die den beabfichtigten Zwecken entfprechende Raum-geftaltung und -Bemeffung der Hauptarbeitsfäle ift die Erhellung derfelben. Die praktifchen Arbeiten des angehenden Chemikers im Laboratorium bilden einen un-gemein wichtigen, wenn nicht den wichtigften Theil feines Studiums, und defshalb verdient die Beleuchtung feines Arbeitsplatzes die volle Aufmerkfamkeit.

Die Hauptlaboratorien werden meiftens von der Seite her — durch Fenfter — erhellt, feltener von oben — mittels Deckenlicht.

Die grofse Tiefe diefer Arbeitsräume (liehe Art. 147, unter Ç) bedingt, dafs man, feitliche Beleuchtung vorausgefetzt, an beiden Langfeiten derfelben Fenfter anordnet (Fig. 138 bis 141). Nur in einigen älteren Laboratorien (z. B. in den In-ftituten der Univerfitäten zu Berlin, Heidelberg und Greifswald, in den früheren In-ftituten der Akademie der Wiffenfchaften zu München und der technifchen Hochfchule zu Aachen etc.) wurden blofs an einer Langfeite Fenfter angebracht; allein ungeachtet aller Vorkehrungen, die man fonft noch traf (Fenfter in der zwei Arbeits-fäle trennenden Wand etc.), war die Erhellung der von den Fenftern weiter entfernten Arbeitstifche eine ungenügende, ganz abgefehen davon, dafs auch die Raumausnutzung eine unvortheilhafte ift.

Ueber die gegenfeitige Lage der Fenfteraxen und der Tifchreihen wurde bereits in Art. 146 (S. 181 ) das Erforderliche erörtert. Wo es angeht, ordne man im Plane die Hauptarbeitsfäle fo an, dafs die eine Fenfterwand nach Norden, die andere nach Süden gelegen ift; alsdann braucht man nur an den Südfenftern Vorhänge (Rouleaux etc.) anzubringen. Da folche in chemifchen Arbeitsfälen un-gemein rafch zu Grunde gehen, fo ift eine folche Anordnung ökonomifch vor-theilhaft.

In Rückficht auf eine thunlichft gute Beleuchtung der Arbeitsplätze und im Hinblick auf den Umftand, dafs in den Fenftern felbft bisweilen Abdampfeinrichtungen angebracht find, führe man diefelben bis nahe an die Decke. Man mache diefelben aber auch fo breit als möglich, weil dadurch gleichfalls die Erhellung begünftigt wird ; indefs darf man die zwifchenliegenden Fenfterpfeiler nicht zu fchmal machen, weil in denfelben meift Lüftungscanäle, wohl auch Abzugs- und Abdampfnifchen etc. angebracht find, wodurch ohnedies eine Schwächung derfelben eintritt.

Die Brüftungshöhe der Fenfter mache man niemals niedriger, als die Höhe der Arbeitstifche (fiehe Art. 153, unter a).

i»5

Ift in Folge der Grundrifsanlage bei dem einen oder anderen Hauptlaboratorium einfeitige Fenfterbeleuchtung nicht zu umgehen, fo nehme man Deckenlicht zu Hilfe.

Dies ift z. B. im neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen, eben fo im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin gefchehen.

Nach Froebels Mittheilungen 14 4) find die Arbeitsfäle Roscoe's am Ozven college zu Manchefter nicht durch befondere Flachdecken, fondern durch die fichtbare Dach-Conftruction nach oben abgefchloffen ; die feitlichen Fenfter find in die Höhe gerückt und die unteren Zonen der Decken, bezw. Dachflächen verglast.

150-

Erhellung

mittels

Ausfchliefsliche Erhellung der Hauptlaboratorien mittels Deckenlicht ift in einigen Inftituten gleichfalls durchgeführt worden. Man hat lange Zeit gezögert, die Beleuchtung in folcher Weife zu bewirken, weil man das bei hohem Stande der Deckenlicht.

AM*

t, dafs diefe Mifsftände, bei zweckmäfsiger Anordnung und Conftruction des Deckenlichtes, auf ein fehr geringes Mafs herabgemindert, anderer-

Sonne ftark blendende Licht und die Verdunkelung bei Schneefall fürchtete. Indefs hat die

feits aber wefqitliche Vortheile erzielt werden können. Zu letzteren gehört:

a) vollftändig ruhiges Licht, was für wiffenfchaftliche Arbeiten von hohem

Werth ift;

ß) man ift bei der Stellung der Arbeitstifche von der Lage der Lenfter völlig unabhängig, kann alfo den mit der Beleuchtung nicht zufammenhängenden Bedtirf-niffen ausreichend Genüge leiften ;

Y) man kann die Langwände der Arbeitsfäle für die Aufftellung von Abzugs-, Abdampf- und Herdeinrichtungen, von Schränken, Fachgeftellen etc. nach Belieben

ausnutzen ;

8) man kann alle kleinere Arbeitsräume, welche zum Hauptarbeitsfaal thun-lichft bequem gelegen fein follen (Wagezimmer, Vorrathskammer etc.), in gefchickter Weife um den letzteren herum gruppiren.

In einigen wenigen Fällen (z. B. im Laboratorium des Univerfity college zu London) hat man nur am Dachfaum eine breite Deckenlichtzone angeordnet ; dagegen wurde z. B. im Laboratorium der land-wirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin der gröfste Theil der Deckenfläche aus Mouffelin-Glas hergeftellt; die Wandflächen übergehen in diefelbe mittels weit ausladender Vouten, und in ca. 3m Abftand darüber find fägeförmig geflaltete, völlig verglaste Dächer angebracht.

Schliefslich wäre noch zu bemerken, dafs man Seitenlicht nicht ganz entbehren kann. Obwohl für Fliiffigkeiten in offenen Gefäfsen aus undurchfichtigem Stoffe die Larbenbeftimmung bei Erhellung durch Deckenlicht fchärfer als bei feitlicher Beleuchtung gefchehen kann, verhält fich dies gerade umgekehrt bei in Glasgefäfsen befindlichen Flüffigkeiten von zarter Färbung. Defshalb follte mindeftens ein feit-liches Fenfter ftets vorhanden fein.

151-

Künftliche Erhellung.

Vielfach wird auch während der Stunden der Dunkelheit in den Laboratorien gearbeitet. Bezüglich der erforderlichen Erhellung find Raumbeleuchtung und Beleuchtung der Arbeitsplätze aus einander zu halten.

Für erftere wurde früher nur Leuchtgas verwendet, und es gefchieht dies wohl auch gegenwärtig noch in den meiften Fällen ; Deckenlampen, fo wie feitliche Arme, die an Wänden, Säulen etc. in geeigneter Weife angebracht werden, erhellen alsdann den Saal. Gegenwärtig kommt auch elektrifches Licht (hauptfächlich Bogenlicht) für diefen Zweck in Anwendung. Für das Arbeiten genügt die Raumerhellung allein nicht; vielmehr mufs jeder Arbeitstifch feine befondere Beleuchtungs-Gasflamme, bezw. Glühlichtlampe erhalten. Diefelbe wird in der Regel (in einer Höhe von ca. 80cm

152-

Ausrüftung der Haupt-

’S

über der Tifchplatte) am Reagentien-Auffatz angebracht; doch hat man bisweilen (z. B. im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin) auch Standleuchter auf der Tifchplatte befeftigt.

2) Wichtigere Einrichtungsgegenftände.

Manche Laboratorien der Neuzeit find in ihrer Ausrüftung mit Einrichtungs-gegenftänden, Apparaten etc. ungemein reich ausgeftattet worden; andere hingegen haben eine fehr einfache Einrichtung erhalten. Erfteren hat man vielfach, zum Theile wohl nicht ohne einige Berechtigung, den Vorwurf gemacht, dafs fie zu viele Bequemlichkeiten bieten und demnach die jungen Chemiker bei ihrem fpäteren Uebertritt in die meift einfacher gehaltenen Laboratorien der Fabriken, Hütten etc.

in manchen Dingen fich fchwer zu helfen wiffen. Andererfeits ift aber nicht zu vergeffen, dafs neuere und vollkommenere Einrichtungen den Zweck haben, theils n die für die chemifchen Arbeiten erforderliche Zeit abzukürzen, theils den Betrieb des ganzen Inflitutes billiger zu gehalten, und dafs ferner die Laboratorien der Hochfchulen Mufter-anftalten fein miiffen, welche möglichft viele als zweckmäfsig anerkannte allgemeine Apparate zu enthalten haben.

Um diefen verfchie-denen Gefichtspunkten Rechnung zu tragen, empfiehlt Landolt, das grofse qualitative oder Anfänger-Laboratorium in einfacher Weife aus-zuftatten und die vollkommeneren Vorrichtungen erft im quantitativen, namentlich aber im organifchen Arbeitsfaal hinzutreten zu laffen ¹⁴⁶).

Die wichtigften Einrichtungsgegenftände der Hauptarbeitsfäle bilden die Arbeits-tifche der Praktikanten und nächft diefen die verfchiedenen Abzugs- und Abdampfeinrichtungen ; ferner fehlen Spülvorrichtungen und Trockenfehränke, fo wie P'ach-

iPü

IJxA

II

ui

§1

ÖD

Fig. 143-

re

—“H

PH

im

BIMEÜ

□□ JJ

■:yr| .

*    ... -Ji :

«g f—iWl—

I/o

rlf"

"El

1:250

10

OD

12 w 11    15**

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ¹⁴⁵).

U5) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 4.

146) Siehe : Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen technifchen Hochfchule zu Aachen.

geftelle und Schränke für folche Chemikalien, welche an den Arbeitstifchen der Praktikanten feltener gebraucht werden, niemals. Meift find auch Luftpumpen vorhanden, und Gebläfetifche zum Glühen von Niederfchlägen, fo wie zur Ausführung von Glasbläferarbeiten find gleichfalls nicht feiten zu finden.

Ein Bild für die Gefammtausrüftung eines grofsen chemifchen Arbeitsfaales giebt das »Laboratorium I« im neuen chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München, wovon in Fig. 139 der Grundrifs gegeben wurde und neben ftehend in Fig. 143 ¹⁴⁵) zwei Schnitte aufgenommen find. Wenig nachahmenswerth ift die Stellung der die Decke des Erdgefchoffes tragenden Säulen inmitten der Gänge, welche ftets frei bleiben follten (fiehe auch Art. 184).

Bezüglich der Abmeffungen und der Geftaltung der Arbeitstifche laffen fich beftimmte und allgemein gütige Regeln nicht aufftellen, weil die perfönliche Auf-faffung des betreffenden Laboratoriums -Vorftandes in zu hohem Mafse ausfchlag-gebend ift. Es wird fich demnach im Folgenden hauptfächlich nur um eine Zu-fammenftellung des Vorhandenen und der bezüglichen Erfahrungen handeln können.

a) Von den ungemein verfchiedenen Längen- und Breiten-Abmeffungen der Arbeitstifche war- bereits in Art. 147 (unter a und ß) die Rede; dem dort Gefagten wäre hier nur hinzuzufügen, dafs die nutzbare Tiefe eines folchen Tifches zwifchen 50 und 75cm fchwankt, dafs indefs im Durchfchnitt eine freie Tiefe (d. i. abzüglich des Reagentien-Auffatzes etc.) von 60 bis 65 werden kann.

Bei Bemeffung der Tifchhöhe ift zu berückfichtigen, dafs an den Tifchen zu-meift ftehend gearbeitet wird. In Folge deffen wird es fich empfehlen, mit der Höhe nicht unter 0,95m herabzugehen; man findet indefs noch gröfsere Höhen — bis zu 1,02 m.

ß) Die Arbeitstifche werden am beften aus Eichenholz hergeftellt ; insbefondere empfiehlt fich diefes Material für die Tifchplatte, welche man vor dem Gebrauche mit heifsem Leinöl überftreicht. Nur folche Tifche, welche der Zerftörung durch Feuchtigkeit in befonders hohem Mafse ausgefetzt find, erhalten Schieferplatten.

Im Laboratorium der Univerfität zu Berlin find die Arbeitstifche aus Kienholz mit eichener Platte

153-

Arbeitstifche.

cm

als geeignetes Mafs angefehen

hergeflellt.

Im neuen Laboratorium zu Giefsen werden die aus Tannenholz hergeftellten Tifchplatten mit einer 1 mm dicken Bleiplatte belegt. Die Tifchplatte erhält vorn und an den Seiten eine niedrige Leifte, mittels deren die über fie hinweggehende Bleiplatte befefligt wird; dadurch kann nach vorn und nach den Seiten nichts von den Tifchen abfliefsen. Die Reinigung der Platten gefchieht vorwiegend durch Abfchwemmen; in der Mitte eines jeden Doppeltifches (unter dem Reagentien-Auffatz) ilt eine Rinne mit Gefälle nach dem an der nächftgelegenen Stirnfeite angebrachten Ausgufsbecken angeordnet.

Im Tifchunterfatz werden hauptfächlich Schubladen und Schränke mit Thüren und Ein-

Fig. 144.

legeböden zur Aufbewahrung von Geräthen, Materialien etc. angeordnet (Fig. 144 ¹⁴⁸); eine der Schubladen laffe man durch die ganze Tiefe, bezw. Länge des Tifches hindurchreichen , um darin längere Glasröhren aufbewahren zu können. Es ift ferner zweckmäfsig, an der Vorderfeite die Tifchplatte und die unmittelbar darunter gelegenen Schubladen vor dem übrigen Theil des Tifchunterfatzes um

A-. ;i

rr

uu

<.

lä&

U7) Nach Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

US) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin 14s).

10 bis 12cm vorfpringen zu laffen, damit der Praktikant bequemer an den Tifch herantreten kann. Alle Schubladen und Schränke müffen verfchliefsbar fein, und es wird einer Einrichtung, bei der man durch einen einzigen Verfchlufs alle Theile des Tifchunterfatzes unzugänglich machen kann, der Vorzug zu geben fein.

Im Leipziger Laboratorium hat jeder Arbeitsplatz unterhalb der Tifchplatte zwei Schubladen und unter diefen einen durch zwei Thüren verfchliefsbaren Schrank (Fig. 145 ¹⁴⁹). Diele beiden Thüren und

Fig. 145.

Jf

Pi

nai

die beiden Schubladen befitzen einen einfachen Verfchlufs mittels eines T-förmigen Meffingftückes, welches, fobald es um etwa 30 Grad gedreht wird, mit zweien feiner Arme die Schubladen und mit dem dritten Arm die Schlagleifle der beiden Thürfitigel feft hält. Durch Einhängen eines Schlöfschens in zwei Oefen, wovon eine an der einen Schublade und die andere am Meffing-ftück fitzt, ift Alles auf einmal zu fchliefsen.

Arbeitstifche im chemifchen Inflitut der Univerfität zu Leipzig ¹⁴⁹).

Da es unzuläffig ift, in die Aus-gufsbecken gebrauchte Filterpapiere, Streichhölzer, ftarke Niederfchläge und andere fefte Auswurfftoffe zu verbringen, fo hat man hie und da im Tifch-unterfatz einen Behälter zur Aufnahme

jener Stoffe angebracht.

Wie aus Fig. 145 erfichtlich ift, ift in den Leipziger Arbeitstifchen zwifchen je zwei Arbeitsplätzen ein mittels fchmaler Thür verfchliefsbarer Behälter angeordnet; darin fleht ein irdener Topf zur Aufnahme der Auswurfftoffe. Ueber der Thür, zwifchen den beiderfeitigen Schubladen, befindet fich eine Oeffnung, hinter welcher und unterhalb deren die Einrichtung fö getroffen ift, dafs alles Hineingeworfene in den Topf fällt.

Im neuen Giefsener Laboratorium gleiten die fraglichen Abwurfftoffe in der Mitte eines Doppel-tifches auf einer mit Bleiplatte belegten fchiefen Ebene in einen gleichfalls mit Blei ausgefütterten Kalten, der wie eine Schublade herausgezogen werden kann.

Y) In den allermeiften Laboratorien werden an der Stelle, wo je zwei Arbeitstifche mit den Rückwänden an einander ftofsen, Auffätze errichtet, in denen die am häufigften gebrauchten Reagentien, in Flafchen gefüllt, aufbewahrt werden. Die Tiefe diefer Auffätze fchwankt zwifchen 20 und 48cm ; doch wird das Mafs von 25 bis 30cm in der Regel zweckentfprechend fein. Ungemein verfchieden find Länge und Höhe diefer Auffätze; die bezüglichen Abmeffungen find dort am geringften, wo von Seiten des Laboratoriums-Vorftandes auf möglichft freie Ueberficht über die Arbeitsplätze der Praktikanten grofser Werth gelegt wird.

Die beiden in Fig. 144 u. 145 dargeftellten Arbeitstifche haben Reagentien-Auffätze, welche faft über die ganze Tifchlänge hinwegreichen, eben fo die durch Fig. 147 ¹⁵°) veranfchaulichten Tifche des Anfänger-Laboratoriums an der Univerfität zu Wien. Im organifchen Laboratorium der technifchen Hoch-fchule zu Berlin find blofs kurze Auffätze vorhanden; auch jene im Laboratorium der landwirthfchaftlichen Hochfchule dafelbft haben eine verhältnifsmäfsig nur geringe Länge. In letzterem fleht auf jedem für je 4 Praktikanten beftimmten Arbeitstifch ein blofs 80cm langer Auffatz (20cm tief und 50cm hoch), worin fich für je 2 Arbeitsplätze 26 F'lafchen mit Reagentien befinden.

Die Arbeitstifche des Budapefter Univerfitäts-Laboratoriums (F'ig. 138) find ohne die gewöhnlichen Reagentien-Auffätze conftruirt ; die Reagenz-Flafchen find in kleinen über den Tifchen fich befindenden Käftchen, die fich an die Seitenflächen eines in der Mitte des Tifches flehenden Pfeilers lehnen, untergebracht.

Im Heidelberger Laboratorium find mehrere Arbeitstifche an den Fenfterwänden aufgeftellt, und

Fig. 146.

-A

mmmm

Kfif MéUTéWêM

É iTitiTlTiŸij lii

T»

we

HO

OllBllEllOliSilMBI

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz 15 !).

Fig. 147.

HT

jSŁ,

FjAL_____CL

<T

■•w

ji

Arbeitstifche für Anfänger im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien I50).

1/50 n. Gr.

es befteht die Länge eines Arbeitsplatzes aus der halben Fenfter- und der halben Pfeilerbreite; der Reagentien-Auffatz nimmt die ganze Pfeilerbreite ein, ift in der Mitte abgetheilt, mit an Gegengewichten hängenden Schiebefenftern verfehen und für 2 Praktikanten beftimmt ⁶ 7).

Bei Arbeitstifchen, die in den Fenfternifchen auf-geftellt find, fetzt man die Reagentien-Auffätze am beften in die Laibungen diefer Nifchen.

Fig. 148.

_____________^SL

......... .....

Die Reagentien-Auffätze find zum Theile offene Fachgeftelle (Fig. 144, 145 u. 147⁸), zum Theile als verfchliefsbare Schränkchen (Fig. 146 15 x) ausgeführt worden. Letztere haben den Vortheil, dafs den Praktikanten die Reinheit ihrer Reagentien gefichert ift, fobald man dafür forgt, dafs die mit Salzfäure, Salpeter-fäure, Ammoniak, Schwefelammonium etc. gefüllten Flafchen darin nicht aufbewahrt werden; letztere Flüffigkeiten müffen ftets frei aufgeftellt werden, weil fonft durch die aus ihnen fich

Reagentien-Auffatz zum Arbeitstifch in Fig. 144 ⁸). — y₂5 n. Gr.

iço

entwickelnden Dämpfe die übrigen im Schränkchen befindlichen Reagentien verunreinigen.

In den meiften Laboratorien find die Reagentien-Auffätze als offene Fach-geftelle conftruirt worden.

Wo fchrankartige Reagentien-Auffätze zur Anwendung gekommen find, ift der Verfchlufs durch Glasthüren (organifches Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin) oder beffer durch Glasfchieber, feltener durch Roll-Jaloufien (Univerfitäts-Laboratorium zu Budapeft) bewirkt; felbft für die offen flehenden Flafchen mit Salz-fäure etc. hat man, um Mifsbrauch zu verhüten, in vereinzelten Fällen eine Art Verfchlufs angebracht.

Bei den Arbeitstifchen des Grazer Univerfitäts-Laboratoriums (Fig. 146) find die Reagentien-Auffätze als verfcbliefsbare Schränkchen conftruirt. Der in einer Nuth auf Rollen laufende, verglaste Schieber wird, wenn die Reagentien benutzt werden follen, feitlich herausgezogen und durch den Spalt A hinter dem Schränkchen eingefchoben. Im mittleren Theile des Auffatzes find die mit Salzfäure etc. gefüllten Flafchen auf kleinen Confolen aus glafirtem Thon aufgeftellt; die Sproffen C des Schiebers B hindern das Herausnehmen diefer Flafchen. Um letztere wegnehmen zu können, hebt man den Schieber B in die Höhe, bis die Sproffen C mit den Confolen D in eine Ebene fallen. In Fig. 146 ift das Fach links gefchloffen, jenes rechts geöffnet. Wenn das Fenfter vor dem Schränkchen eingefchoben ift, fo fixirt ein am Fenfterrahmen beteiligter Stift den Schieber B\ es genügt fomit ein einziger Verfchlufs, um fämmt-liche Reagentien vor Unberufenen zu bewahren.

Auch im Klaufenburger Laboratorium werden die 75 cm hohen und 40 cm tiefen doppelten Reagentien-Schränke durch in Nuthen laufende Fenfter gefchloffen. Der Fenfterrahmen ift indefs nur bis zu 'l\% feiner Höhe verglast, das obere Drittel aber durch einige Drähte abgefperrt ; letzteres dient zur Abfchliefsung der Säuren, welche auf das oberfte Brett des Reagentien-Schrankes geftellt werden.

Der Boden der Reagentien-Auffätze im Berliner Univerfitäts-Laboratorium (Fig. 147) ift an beiden Seiten mit einer Reihe von Löchern verfehen, um Retortenhalter etc. an jeder beliebigen Stelle einfchieben zu können. (Schon im alten Liebig’fchen Laboratorium zu Giefsen war eine folche Einrichtung zum Einfchieben von Trichterhaltern vorhanden.)

8) An Rohr-Zuleitungen mufs jeder Arbeitstifch mindeftens eine folche für Waffer und eine zweite für Heizgas erhalten; indefs hat man in den verfchiedenen Laboratorien die Zahl der Zuleitungen wefentlich vermehrt. Insbefondere wurden die Tifche auch mit Schlauchanfätzen für Prefsluft und für verdünnte Luft verfehen.

Für Heizgas bringt man in der Regel zwei Schlauchanfätze unmittelbar über der Tifchplatte an; um ein Abziehen der Gummifchläuche (in Folge von Unvor-fichtigkeit etc.) thunlichft zu verhüten, ordne man diefe, fo wie auch die Schlauchanfätze für verdünnte und Prefsluft, in der Tifchmitte, namentlich am Reagentien-Auffatz, an.

Bezüglich der an den Tifchen anzubringenden Beleuchtungsflammen wurde bereits in Art. 151 (S. 185) das Erforderliche gefagt (flehe Fig. 144, S. 187 u. Fig. 149 ¹⁵⁴).

Alle den Tifchen angehörigen Rohr-Zu- und Ableitungen müffen fo untergebracht werden, dafs man jederzeit zu denfelben gelangen kann.

Im Univerfitäts-Laboratorium zu Berlin ift zwifchen den Rückflächen der Arbeitstifche, mit denen fie gegen einander geftellt werden, fo viel freier Raum gelaflen, dafs dafelbft die Gas-, Waffer-Zu- und -Abflufsrohre verlegt werden können. Die Platte und der darauf flehende Reagentien-Auffatz überdecken diefen Zwifchenraum (Fig. 144).

In den Laboratorien der landwirthfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin find in ähnlicher Weife die beiden Plälften eines Doppeltifches gegen ein auf den Fufsboden feil gefchraubtes hölzernes Lattengeftell gefchoben, an welchem alle Rohrleitungen befeftigt wurden (Fig. 149).

i9i

Fig. 149.

S=7

11

rr

\\

i=U

«CI

HOf

v₅0 n. Gr.

Arbeitstifche im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin ¹⁵⁴).

Fig. 150.

Ï-

LJ

Arbeitstifche für Vorgerücktere im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ¹⁵⁵).

¹feo n. Gr.

In den Laboratorien der Akademie der Wiffenfchaften zu München erhebt fich über jeder Tifch-platte ein eifernes Geflell, an welchem die fraglichen Rohrleitungen beteiligt find, die aber auch die Reagentien-Auffätze tragen.

s) Für Ausgufs- und Spülzwecke werden meiftens an einer, beffer an beiden Stirnflächen jeder Gruppe von Arbeitstifchen Ausgufsbecken angebracht; nur in den englifchen und in einzelnen continentalen Laboratorien befinden fich diefelben auch in der Mitte der Tifchplatten. Im Grundrifs find letztere kreisförmig, erftere im Allgemeinen halbkreisförmig geflaltet; in beiden Fällen genügt ein Kreisdurchmeffer von 35 bis 40cm, wiewohl noch gröfsere Becken Vorkommen.

Fig. 151.

|a

tT 11111 ilrrrrm. ~

JJ

Arbeitstifche im Laboratorium der Manchefler grammar fchool⁹). — V50 n. Gr.

Ausgufsbecken in den Tifchplatten felbft anzubringen, dürfte lieh nur dann empfehlen, wenn blofs an einer Schmalfeite der betreffenden Tifchgruppe ein Ausgufsbecken angeordnet ift, wie z. B. im Laboratorium für Vorgerücktere der Uni-verfität Wien (Fig. 150 ¹⁵⁵), oder wenn die Tifchgruppe aus einer grofsen Zahl von Arbeitsplätzen befteht, einzelne Praktikanten daher nach den an den Stirnfeiten angebrachten Ausgufsbecken fehr weite Wege zu machen hätten (Fig. 151 ⁹).

Jedes Ausgufsbecken mufs felbftredend mit einer Ableitung und diefe wieder mit einem geeigneten Geruchverfchlufs verfehen fein. Letzterer foll eine thunlichft grofse Menge Waffer aufnehmen, damit etwa ausgegoffene, allzu concentrirte Säuren etc. zunächft durch diefes Waffer verdünnt werden und erft in folchem Zu-ftande in die metallenen Ableitungsrohre gelangen, letztere alfo nicht fo ftark angegriffen werden.

Am reinlichften find folche Ausgufsbecken, die ganz aus Porzellan hergeftellt find ; zum minderten verwende man einen Einfatz aus Porzellan, während das äufsere Becken aus gebranntem Thon, aus Gufseifen etc. beftehen kann.

Die Ausgufsbecken im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 152 ¹⁰) beftehen aus Porzellan

Fig. 152 ¹⁰).

Fig. 153 ¹¹)-

und find in der König!. Porzellan-Manufactur dafelbft eigens angefertigt, und,zwar mit Wafferverfchlufs, welcher durch das Auffetzen eines glockenförmigen Deckels auf das mit Abflufs-löchern verfehene Ableitungsrohr erreicht wird. Die gewählte Geftalt des Beckens macht, ungeachtet des vorhandenen ftarken Wafferdruckes, ein Spritzen des Waffers unmöglich.

Jj

Ausgufsbecken. — ¹/i5 n. Gr.

Im Budapefter Univerfitäts-Laboratorium beftehen die Ausgufsbecken aus einem äufseren Thongefäfse, in welchem ein leicht herauszunehmender Porzellantrichter von 60 Grad eingefügt ift; am unteren Theile des Thongefäfses befindet fleh gleichfalls ein leicht abnehmbares Sieb aus gebranntem Thon und unter diefem der Geruchverfchlufs, welcher ca. 2 kg Waffer enthält.

Die Ausgufsbecken der in Fig. 144 dargeftellten Arbeitstifche des Berliner Univerfitäts-Laboratoriums beftehen aus einem äufseren Becken von Gufseifsen, in welchem oben das eigentliche Porzellan-Ausgufs-becken (Fig. 153 ¹⁵⁸) mit Abflufsöffnung liegt. Unter diefem befindet fich eine durchbohrte Schieferplatte, welche alle fetten Theile, die ein Verftopfen des Abflufsrohres bewirken könnten, zurückhält. Unter der Platte ift ein Wafferfack angeordnet, der die Verdünnung eingegoffener Säuren ermöglicht ; das gufs-eiferne Becken ift innen mit Blei ausgefüttert.

Im Leipziger Laboratorium liegt in einem äufseren Cementbecken lofe ein leicht abhebbares Porzellan-Siebbecken mit ziemlich hoch hinauf ragender Rückwand (Fig. 145). Das Cementbecken ift innen mit ftarkem Blei ausgefüttert und an der tiefften Stelle ein bleiernes Abflufsrohr fo eingelöthet, dafs es noch 8cm in das Becken hineinragt; fonach wird von der abfliefsenden Flüffigkeit ftets ein Theil (von 8cm Höhe) im Bleigefäfse ftehen bleiben ; durch diefe Einrichtung ift die zum Verdünnen von aus-gegoffener Salpeterfäure etc. nothwendige Waffermenge hergeftellt.

Ueber jedem Ausgufsbecken mufs mindeftens ein Wafferzapfhahn angebracht werden; beffer ift es, doppelte Zapfhähne anzuwenden; im Laboratorium der land-wirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find fogar dreifache Zapfhähne vorhanden, fo dafs gleichzeitig nicht nur Waffer entnommen und gefpült, fondern auch folche Apparate mittels angefetzten Gummifchlauches verforgt werden können, welche ftändigen Wafferzuflufs erfordern.

In vereinzelten Fällen (z. B. im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München) befinden fich die Ausgufsbecken, um das Befpritzen der Arbeitstifche zu vermeiden, an den Fenfterpfeilern.

In dem eben genannten Inftitut beftehen fie aus mit Wafferverfchlufs verfehenen Bottichen von Eichenholz, 80cm hoch, unten 64cm lang und 38cm breit, oben 60cm lang und 35cm breit.

Aufser der mit den Ausgufsbecken verbundenen Ableitung ift bisweilen auch noch für den Abflufs aus den etwa vorhandenen Kühlröhren, conftanten Waffer-bädern etc. Sorge zu tragen.

An der Grenzlinie der mit den Rücken an einander ftofsenden Arbeitstifche des organifchen Laboratoriums der Akademie der Wiffenfchaften zu München ift zu diefem Ende eine 10cm breite und tiefe bleierne Rinne angeordnet, über welcher die Gas- und Wafferleitung an dem vorhin fchon erwähnten eifernen Gerüft frei angebracht find ; zum Ausgiefsen von unreinen Flüffigkeiten oder zum Spülen darf diefe Rinne nicht verwendet worden. Im unorganifchen Laboratorium deffelben Inftitutes wurden, da die Erfahrung gelehrt hat, dafs die für organifche Arbeiten fich trefflich eignenden Rinnentifche die Anfänger zu unfauberen Arbeiten verleiten, auf jedem Arbeitsplätze in der Tifchplatte ein kleines Loch ausgebohrt, in dem fich eine Meffinghülfe befindet, die mit einem bis in den Keller führenden, dünnen Bleirohr in Verbindung fleht; diefe Einrichtung dient fowohl zum Abflufs von Waffer für confiante Wafferbäder und Kühler, als auch als Abflufsrohr für kleine gläferne Wafferluftpumpen, welche mittels eines Kautfchuk-ftopfens in der Oeffnung befeftigt werden (flehe unter £).

Ç) Schliefslich find noch einige Einrichtungen zu erwähnen, welche in vereinzelten Fällen zur Ausführung gekommen find.

Im cliemifchen Laboratorium der Univerfität zu Berlin gehören zu den Arbeits-tifchen Schemel von Eichenholz, fchwer und folide mit feftem und vollem Sitzbrett hergeftellt; fie dienen, da an den Tifchen flehend gearbeitet wird, weniger zum Sitzen, als zum Daraufftehen, um hoch gelegene Flafchen etc. herunterlangen zu können.

Da man faft allfeitig die Erfahrung gemacht hat, dafs die Praktikanten (ins-befondere die Anfänger) die an den Fenftern und Wänden angebrachten Abzugsund Abdampfeinrichtungen häufig nicht benutzen, fobald ihr Arbeitsplatz einiger-mafsen davon entfernt liegt, auch wenn dies im Intereffe der Reinheit der Saalluft wünfchenswerth wäre, fo hat man in einigen Arbeitsfälen unmittelbar an den Tifchen kleine Abzugsfchränkchen oder ähnliche Einrichtungen mit entfprechender Säuglüftung angeordnet.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

fi

Ę==t |—

»lii

WË *

J:

il

.:i

Tii;Eg

si

*iK

;K

mi

fffl

4

i:

m

Si,'

’mtJiVSä

yi Li    ■ [ł J!

......

lŁ=al

_____ . ... ........... ......

m---1 '

.......

’WLÆ

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft ¹⁵⁹).

ty50 u. Gr.

Eine folclie Einrichtung fcheint zuerft von v. Than im Univerfitäts-Laboratorium zu Budapeft getroffen worden zu fein (Fig. 154 ¹⁵⁹). Die Abzugsnifche d ift dafelbft mit dem Arbeitstifch in unmittelbare Verbindung gebracht; ihr Boden liegt mit der Tifchplatte in gleicher Höhe, fo dafs fie einen ergänzenden Theil derfelben bildet. Für die Anfänger find die Gasausläffe a für die Bunferifchen Lampen nur in diefer Nifche angeordnet, fo dafs fie fchon aus Bequemlichkeit genöthigt find, alle Operationen, die Erwärmung bedingen, in der Nifche oder unmittelbar vor derfelben auszuführen. In dem durch Fig. 154 veranfchaulichten Arbeitstifch für 4 Praktikanten find g, g die Reagentien - Schränkchen (fiehe unter y, S. 188), c das Entlüftungsrohr und f ein Schiebefenfter.

Auch in den Laboratorien der technifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig tragen die Platten der Arbeitstifche neben den Reagentien-Auffätzen kleine Abzugsfchränkchen, die mit einem Glas-fchiebefenfter verfehen find.

Die Arbeitstifche des Klaufenburger Laboratoriums find mit befonderen Lüftungsrohren verfehen worden , zum Theile defshalb , weil die anderweitige Aufhellung einer entfprechenden Zahl von Abzugsund Abdampfeinrichtungen nicht durchführbar war. In der Mitte jeden Tifches erhebt fich ein Thonrohr von 10 cm lichtem Durchmeffer bis über den Reagentien-Auffatz und verzweigt fich hier nach beiden Tifch-enden. Von den gleich weiten Zweigrohren führen in lothrechten Bogen auf jeden Arbeitsplatz 4cm weite Rohre, welche in einem Abftande von 84cm von der Tifchplatte offen endigen. Auf die Mundftücke diefer engeren Rohre find kurze Blechhülfen angefchraubt, in denen fich .80cm lange und an ihrem unteren Ende bis zu 10cm Durchmeffer fich erweiternde Blechrohre verfchieben laffen. jedes diefer Rohre trägt unten an feinem inneren Rande 10 Stück Eprouvetten-Klemmen, und das Hauptthonrohr ift unter dem Fufsboden in den Saugfchlot der nächften Abdampfnifche geführt. Unter dem trichterförmig erweiterten Blechrohr können die verfchiedenften Arbeiten ausgeführt und die verbrauchten Schwefelwafferftoff-Eprouvetten etc.

Arbeitstifche

Äste

*95

Fig- 155-

JA'

/.

im chemifchen Laboratorium der

Sandall road fchool ¹⁶°).

Ep

I

ul

mrt

Ii

r"

llii

iw

.i

śsssssś

38

•! L

¹k)0 n. Gr.

IHA

T">

«i

mit einer Handbewegung in das Rohr eingehängt werden. Wird ein oder das andere Rohr nicht gebraucht, fo kann deffen Mündung mit einem einfachen Blechdeckel gefchloffen werden.

In englifchen Laboratorien fcheint die Anordnung kleiner Abzugsfchränkchen A (Fig. 151) über dem Arbeitsplätze felbft die Regel zu fein.

Sämmtliche vorgeführte Einrichtungen fetzen eine befonders kräftige Säuglüftung nach unten voraus. Man hat aber in einigen englifchen Laboratorien die Entlüftung der Abzugsfchränkchen auch nach oben hin bewirkt.

Die in Fig. 155 1G0) dargeftellten Arbeitstifche aus dem 1885 erbauten chemifchen Laboratorium der Sandall road fchool zeigen eine folche Anordnung; in der Mitte, zwifchen den fich gabelnden Abzugsrohren, brennt eine Gasflamme, welche den nöthigen Auftrieb hervorzubringen hat. Nahe an der Decke wird auch aus dem Arbeitsfaal die Luft angefaugt.

An den Reagentien-Auffätzen der Arbeitstifche im Grazer Univerfitäts-Labora-torium hat v. Pebal beiderfeits je eine Wafferftrahl-Luftpumpe aus Glas (H in Fig. 154) und die zugehörigen Barometer (K) angebracht.

Um bei unvorfichtigem Gebrauch das Ueberfteigen von Waffer zum Barometer und umgekehrt ein Herüberreifsen von Queckfllber in die bleiernen Abläufrohre zu verhindern, find zwifchen der Pumpe und dem Barometer kleine Apparate (ff) eingefchaltet ; letztere find durch Brettchen, die Barometer durch eingefchobene Glasftreifen und die Pumpen durch verfehliefsbare Thürchen (in Fig. 154 weggelaffen) gedeckt. Zwei von diefen Luftpumpen haben die entfprechenden Schlauchanfätze (E) auf dem Tifche felbft, die zwei anderen, der Fenfterwand zugekehrt, an den benachbarten Fenftertifchen.

196

Diefe Einrichtung ift in vereinzelten Fällen nachgeahmt worden; doch ift es im Allgemeinen zweckmäfsiger, gröfsere Luftpumpen in Anwendung zu bringen, welche man durch die ohnedies vorhandene Kraftmafchine in Thätigkeit fetzen kann.

Im neuen Laboratorium zu Giefsen find an den gewöhnlichen Arbeitstifchen für Filtrirzwecke meffingene Wafferftrahl-Luftpumpen mit Rückfchlag-Ventil ohne Manometer an dem einen der beiden Schlauchhähne, die fich an den Stirnfeiten der Doppeltifche befinden, durch eine übergreifende Schraube unmittelbar befeftigt und münden in die Ausgufsbecken ; diefelben laffen fich behufs Reinigung, Ausbefferung etc. oder wenn man den betreffenden Schlauchhahn anderweitig verwenden will, leicht abfchrauben.

*54-

Abzugs-u. Abdampfeinrichtungen. namentlich in offenen Gefäfsen, unterworfen; die fleh fo entwickelnden Dämpfe ver

Manche Subftanzen, insbefondere Klüftigkeiten, mit denen fich die Praktikanten bei ihren Arbeiten zu befchäftigen haben, find einer beftändigen Verflüchtigung,

unreinigen die Luft des Arbeitsraumes, find häufig gefundheitsfchädlich ; ja fie wirken geradezu giftig auf den menfchlichen Organismus. Gleich fchädliche Dämpfe und Gafe entfliehen bei manchen Operationen, die ohne Zuhilfenahme des Feuers vorgenommen werden, noch häufiger bei Arbeiten, welche das Kochen, bezw. das Abdampfen von Flüfflgkeiten nothwendig machen. Eben fo entwickeln fich beim Verbrennen gewiffer Stoffe Gafe, die auf die menfchliche Gefundheit einen nachtheiligen Einflufs ausüben.

Um nun einerfeits die Luft des Arbeitsraumes thunlichft rein zu erhalten, um andererfeits den eben angedeuteten Gefahren für die Praktikanten etc. vorzubeugen, miiffen in den beiden erftgedachten Fällen Einrichtungen vorhanden fein, welche einen möglichft rafchen Abzug jener Dämpfe und Gafe herbeiführen; in gleicher Weife find in den beiden anderen Fällen die Abdampf- und Verbrennungs-Apparate fo anzuordnen und zu conftruiren, dafs die fich entwickelnden Gafe und Dämpfe entfernt werden, bevor fie die Luft in den Laboratorien verunreinigen können.

Die bezüglichen Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen find derart zu gehalten, dafs der betreffende Chemiker den Gang der Arbeiten mit dem Auge zu verfolgen und die verfchiedenen Theile feines Apparates mit den Händen zu erreichen im Stande ift, um daran die für das P'ortfchreiten des Proceffes nothwendigen Veränderungen mit Leichtigkeit vornehmen zu können und ohne dabei von den fich entwickelnden Gafen und Dämpfen beläftigt zu werden. Es ift ferner darauf zu achten, dafs die abzuführenden Gafe und Dämpfe vor dem Eintritt in die Abzugsrohre nicht mit allzuviel Luft gemifcht und dadurch unnöthig abgekühlt werden.

Derartige Einrichtungen find namentlich in den Arbeitsräumen für Anfänger in grofser Zahl vorzufehen, und diefelben find in folcher Weife anzubringen und zu conftruiren, dafs die Praktikanten fchon durch die Bequemlichkeit veranlafft werden, das Abdampfen etc. nur an den dazu beftimmten Orten vorzunehmen. Gegenftände aus Metall (Schutzbleche, Drahtnetze etc.) gehen in Folge der faueren Dämpfe rafch zu Grunde, eben fo die Gaslampen und deren Unterfätze; defshalb find die in Rede fliehenden Einrichtungen auch noch fo zu geftalten, dafs die Dämpfe mit den Metallen thunlichft wenig in Berührung kommen.

IS5-

Einfachfte

Einrichtungen.

Zu den einfachften Einrichtungen der fraglichen Art gehören die offenen Glasdachabzüge, welche im neuen phyfiologifch-chemifchen Inftitut der Univerfität zu Tübingen in Anwendung gekommen und durch Fig. 156 16 x) veranfchaulicht find.

Die zur Abführung der Gafe beftimmten thönernen und glafirten Abzugsrohre r münden einfach an der Wand des Arbeitsraumes aus, Und unmittelbar über der Mündung ift eine fchräg abfallende Glastafel a an der Wand befeftigt; unter letzterer befinden fich die Kochgeftelle. Diefe Einrichtung foll fich

:.i

Offener Abzug im phyflologifch-chemifchen Inftitut der Univerfltät zu Tübingen¹⁶¹). — ¹/so n. Gr.

Im Univerfitäts-Labora-torium zu Budapeft find in neuerer Zeit Dunftfänge aus gebranntem Thon verfuchs-weife zur Anwendung gekommen ; in der Mantelfläche derfelben ift eine Glasfcheibe angebracht, durch welche hindurch das darunter geflehte Abdampfgefäfs beobachtet werden kann.

Nach Fröbel's Mittheilungen¹⁶²) find im Laboratorium des Owen college zu Manchefter Porzellantrichter verwendet worden, die nach Art der Lampenglocken gellaltet find; diefelben wurden an jeder Arbeitsflelle angebracht und dafelbft mit den Säuglüftungs-Einrichtungen in Verbindung gefetzt.

Wenn von Seiten des arbeitenden Chemikers die nöthige Vor ficht gebraucht und die erforderliche Gefchicklichkeit entwickelt wird, fo können folche einfache Einrichtungen wohl genügen ; für Anfänger indefs und für gröfsere Apparate miiffen vollkommenere Einrichtungen vorgefehen werden.

156.

Abdampf

nifchen

und

-Schränke.

Zur

gut bewährt haben, fo dafs die aus Vorficht angebrachten Lockflammen nur feiten benutzt werden¹⁶¹).

Eine ähnliche Einrichtung ift fchon früher, von Hempel herrührend, im chemi-fchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Dresden angeordnet worden, und es wurde dort die Umgebung der Rohr-miindung und der Abdampf-geftelle mit weifsen Kacheln verkleidet.

Fig. 156.

Â--F

CL

SM

Diefe vollkommeneren Einrichtungen beftehen in der Bildung eines allfeitig gefchloffenen Gehäufes, für welches nicht feiten die eine Mauer des- Arbeitsfaales nifchenartig ausgehöhlt, welches aber eben fo häufig fchrankartig hergeftellt wird. Man fpricht im erfteren Falle von Abzugs- oder Abdamp fnifchen, wohl auch von Abdampf-Capellen, im letzteren Falle von Abzugs- oder Abdampf-fchränken, die, wenn fie gröfser find, Digeftorien genannt werden. Bildung gröfserer Schränke diefer Art werden unter Umftänden auch die Fenfter-nifchen benutzt.

Ein folches Gehäufe bildet den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum, aus dem die fich entwickelnden Gafe und Dämpfe fofort abgeführt werden, welcher aber auch fo conftruirt fein mufs, dafs die in Art. 154 angegebenen Bedingungen erfüllt find.

Die kleinften Gehäufe der fraglichen Art find die in Art. 153 (unter Ç, S. 193) bereits vorgeführten Abzugsfchränkchen, die in manchen Laboratorien mit den Arbeitstifchen in unmittelbare Verbindung gebracht find; insbefondere ift die bezügliche Einrichtung des Budapefter Laboratoriums, welche in Fig. 154 (S. 194) veranfchaulicht ift, hier einzureihen.

Bei den felbftändigen Abdampfnifchen und -Schränken erhebt fich das pris-

igS

hoch (fiehe Art. 153, unter a,

cm

matifch geftaltete, im Grundrifs meift rechteckig geformte Gehäufe über einer Arbeitsplatte, die entfprechend unterftützt ift. Da man an diefen Nifchen und Schränken immer flehend arbeitet, wird die Platte derfelben eben fo hoch wie jene der Arbeitstifche angeordnet, alfo nicht unter 95 S. 187).

Derlei Abdampfnifchen und -Schränke find gleichfalls Arbeitsplätze ; man nennt die erfteren defshalb wohl auch Arbeitsnifchen. Man kann fonach die Arbeitsplätze in einem Laboratoriums - Raum als offene und bedeckte unterfcheiden ; die erfteren heifsen kurzweg Arbeitstifche, während letztere fich durch einen über dem Arbeitsplätze erhebenden, allfeitig gefchloffenen Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum kennzeichnen.

Die wagrechten iVbmeffungen des Abdampfraumes hängen von der Gröfse der darin aufzuftellenden Apparate und der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten ab. Die Tiefe ift nicht fehr verfchieden ; fie beträgt feiten unter 50cm und erreicht eben fo feiten 90cm ; die Länge hingegen ift fehr veränderlich. Es giebt kleine Abdampfnifchen von nur 70cm, aber auch folche von 2m Länge und darüber.

Die Höhe des Abdampfraumes (über der Oberkante der Arbeitsplatte gemeffen) bleibt in der Regel zwifchen 0,9 und 1,2 m.

Die Arbeitsplatte wird aus Eichenholz, aus Schiefer, aus Eifen, aus einem Belag mit weifsen Kacheln etc. hergeftellt. Da beim Kochen etc. häufig ätzende Flüffigkeiten verfpritzt werden, find Eichenplatten hier weniger am Platze. Die früher mehrfach benutzten durchlöcherten Schieferplatten laffen fich fchwer rein halten und find nicht mehr im Gebrauche; hingegen werden ftarke, nicht durchbrochene Schieferplatten fehr häufig verwendet. Ein Belag mit weifsen Kacheln ift fehr reinlich und vermehrt auch die Helligkeit im Gehäufe; bei gewiffen Ver-brennungsverfuchen werden indefs die Kacheln durch die eifernen Füfse der Muffelöfen leicht befchädigt, und das Bindemittel in den Fugen der Kacheln wird durch Säuren leicht angegriffen. Für diefen Zweck wurde defshalb im Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin ein Belag mit ftarken Sollinger Sandfteinplatten, die auf Wellblech ruhen, vorgezogen. Unter allen Verhältniffen könnten auch matt gefchliffene Rohglastafeln in Frage kommen.

aus

Im Univerfitäts - Laboratorium zu Graz liegt über einem Ziegelpflafler eine Tafel aus mährifchem Schiefer. Im Klaufenburger Laboratorium lagert auf einer ftarken Eifenplatte ein 5cm dickes Brett weichem Holz und auf diefem eine 3cm ftarke Schieferplatte ; bei einigen Abzugsnifchen ift ftatt der eifernen Platte nur ein ftarker Rahmen aus Eifenftäben verwendet. Die Arbeitsplatten in den Laboratorien der landwirthfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin lind aus einem Kachelbelag in Eichenholz auf ftarkem Zinkfutter hergeftellt. Im neuen Giefsener Laboratorium wurde für die Arbeitsplatten der Abzugsfehränke (eben fo wie für die Platten der Arbeitstifche) ein Bleibelag gewählt.

Es ift nicht unzweckmäfsig, die Arbeitsplatte um 15 bis 20cm vor dem darüber ruhenden Gehäufe vorfpringen zu laffen; man kann alsdann vor dem Hoch-, bezw. Niederziehen der Vorderwand Gefäfse etc. auf diefem vorlpringenden Theile aufftellen.

Die Arbeitsplatte mufs folid unterftützt werden; häufig wird fie defshalb mit dem rückwärtigen Theile eingemauert. Im Uebrigen gefchieht die Unterffützung in ziemlich verfchiedener Weife ; feiten wird fie durch Confolen gebildet (Fig. 157¹⁶³); häufiger ftützen eiferne Säulen die Platte (fiehe Fig. 163), oder fie ruht auf einem fchrankartigen Unterfatze (fiehe Fig. 162), auf einer Untermauerung (fiehe P'ig. 161) etc. Bisweilen bildet die gemauerte Unterffützung einen Herd, insbefondere für gewiffe Verbrennungsverfuche, bei Anordnung von Sandbädern etc.

F:

WMmk

0 n. Gr.

Vom

Inftitut

Univerfität

Fig- G7-

I trient

10

BJC

~ET

30

¹/o0 n. Gr.

chemifchen

der

zu Berlin.

Abdampffchrank im Privat-Laboratorium des Directors ¹⁶³). — ¹ji 12 n. Gr.

Der Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum foll im Intereffe der darin vorzunehmenden Arbeiten möglichft hell fein; defshalb ift das ihn umfchliefsende Gehäufe thunlichft durchfichtig zu conftruiren, und die undurchfichtigen Wandungen deffelben Verbrennung-find fo zu verkleiden, dafs die Helligkeit dadurch gefördert wird. Am vortheil-hafteften ift fonach für diefe Umfchliefsung ein verglastes Rahmenwerk, welches meift aus Eichenholz hergeftellt wird ; nur die lothrechten Pfoften, welche be-fonders kräftig auszubilden find, werden bisweilen aus anderem Material ausgeführt.

Die Vorderwand wird ftets als verglastes Rahmenwerk conftruirt; in der Regel find auch die Seitenwandungen oder min-deftens der vordere Theil derfelben durchfichtig hergeftellt. Die rückwändige Wandung und bei den Abdampfnifchen wohl auch der rückwärtige Theil der Seitenwandungen find aus Mauerwerk gebildet; doch wird auch, um eine Rückwärtsbeleuchtung der Nifchen zu erzielen, die Rückwand nicht feiten verglast.

Die Helligkeit des Abdampf-, bezw.

Verbrennungsraumes wird um fo bedeutender fein, je weniger Sproffen das denfelben umfchliefsende Rahmenwerk hat; da fonach die Zahl der Sproffen möglichft zu verringern fein wird, hat man ftarkes Glas (Doppelglas)

Fig. 158.

__VI 3 'I

—¹ i ! ;

es

MB <S (S.D

U® ® <M>

I57-

Abdampf-,

bezw.

'S

Ql

««-

isiki

Abdampffchrank im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin¹⁶⁴). — ^50 n. Gr.

zur Anwendung zu bringen; insbefondere wird für die Vorderwand befonders ftar-kes Glas zu nehmen fein.

Um auf der Arbeitsplatte des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes die erforderlichen Apparate aufftellen und die nothwendigen Han-tirungen vornehmen zu können, mufs fich der untere Theil der Vorderwand öffnen laffen, und zwar auf folche Höhe, dafs die Oberkante der frei gelegten Oeffnung 10 bis 20

des davorftehenden Chemikers, alfo in etwa 1m über der Arbeitsplatte, fich befindet.

Flügelthüren find, weil fie in den Laboratoriums-Raum hineinragen , ausgefchloffen ; eben fo kommen die früher verwendeten, nach der Seite verfchiebbaren Fenfter gegenwärtig kaum mehr vor; faft ausfchliefslich werden Schiebefenfter, die fich mittels angehängter Gegengewichte auf- und abbewegen laffen, zur Ausführung gebracht. Bisweilen läfft fich die ganze Vorderwand in die Höhe fchieben (Fig. 159 ¹⁶⁵).

Diefe Schiebefenfter laufen in Nuthen der lothrechten Gehäufepfoften, und die Gegengewichte bewegen fich im Hohlraum der letzteren auf und ab. Diefe Gegengewichte, die Rollen, über welche die Schnüre gelegt find etc., müffen jederzeit zugänglich fein. Die Schnüre felbft werden entweder aus Hanf, aus Meffingdraht mit einer Hanffeele oder aus ftarken Darmfaiten hergeftellt. Nach Fr'ôbel's Mittheilungen1(i6) follen fich gute, in Talg gefottene Hanffchnüre beftens bewährt haben; doch werden ftarke Darmfaiten gleichfalls gerühmt. Damit jegliches Klemmen gefchloffen ift, verwende man auf die Conftruction und Anbringung der Schnurrollen, fo wie der Gegengewichte befondere Sorgfalt.

Bei den durch Fig. 158 dargeftellten Abdampffchränken des chemifchen Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin find die Gegengewichte, welche fich in den hohlen Seitenpfoften auf- und abbewegen, aus Blei gegoffen, damit bei geringem Rauminhalt bei etwaigem Werfen des Holzes nachgearbeitet werden kann. Da fich das Blei breit fçhlagen und an den Wänden des Pfoftenhohlraumes hängen bleiben könnte, hat jedes bleierne Gegengewicht einen eifernen Fufsring erhalten. Ferner können, falls Reparaturen etc. nothwendig werden, von den Seitenpfoften einzelne Platten, welche der Länge der Gegengewichte ent-fprechen, losgefchraubt werden.

Im Buclapefter Univerfitäts-Laboratorium läfft fich das untere Drittel des Schiebe-fenfters um eine wagrechte Axe nach oben aufklappen und in verfchiedenen Lagen feft ftellen (Fig. 154) ^ es entlieht hierdurch ein kleiner Herdmantel, unter dem das Abdampfen etc. vor fich gehen kann. Die kleineren Abdampfnifchen des Leipziger Laboratoriums befitzen aufser dem nach oben verfchiebbaren Fenfter noch ein zweites Fenfter, welches unter die Arbeitsplatte gefchoben werden kann ; durch diefe Einrichtung ift man im Stande, in jeder beliebigen Höhe eine breitere oder fchmalere

rFC

-oGUs.

!i

/Ą

PJ

ÉM

V,

V/

f'Av

cm

über dem Kopfe

x/s0 n. Gr.

Abdampffchrank im chemifchen Inftitut der Sandall road fchool16S).

aus-

165)    Facf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PL 52.

166)    A. a. O.

Oeffnung für das Hantiren an den im Abdampfraume fliehenden Apparaten her-zuftellen.

Der gemauerte Theil der GehaufeWandungen wird eben fo wohl im Intereffe thunlichfter Reinlichkeit, als auch behufs gröfserer Helligkeit mit weifsen, glafirten Kacheln verkleidet.

Die Decke des Gehäufes wird, um möglichfte Helligkeit zu erzielen, gleichfalls, fo weit als thunlich, durchfichtig conftruirt ; jedenfalls mufs fle den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum luftdicht abfchliefsen. Um die abzuführenden Gafe unmittelbar dem Abzugsrohr zuzuführen, läfft man die Decke meift von rückwärts nach vorn (etwa unter 45 Grad) abfallen. Die lothrechten Seitenpfoften werden bisweilen bei niedrigen Nifchen noch über die Vorderkante der Decke emporzuführen fein (Fig. 158, 159, 162 u. 163).

¹

)    Siehe Fufsnote 81 auf S. 103.

²

)    Siehe: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 6. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

³

) Facf.-Repr. nach: Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1872. —Von diefer Abbildung fagt Liebig in feinem Vorworte zu der genannten Schrift: ». . . die Zugabe der . . . inneren Anficht des Haupt-Arbeitsraumes macht das Buch zu einem Denkmal der Erinnerung für alle die, welche hier gearbeitet haben . . .«

⁴

   Nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. Taf. II.

⁵

   Nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

UO) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 335.

⁶

)    Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univer

⁷

fität Graz. Wien 1880. Taf. V.

⁸

1⁵²)    Siehe die Darftellung diefer Arbeitstifche in : Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität zu Heidelberg. Carlsruhe 1858 Taf. IV.

⁹

Nach: Robins, E. C. Technicalfchool and College building etc. London 1887. PL 36.

¹⁰

15") Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

¹¹

Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

Im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find die verglasten Theile der Abdampf kalten fo eingerichtet, dafs fie vor der Reinigung (im Inneren) aus einander genommen werden können. So fehr auch letztere hierdurch erleichtert wird, fo dürfte ein wiederholtes Auseinandernehmen des Gehäufes deffen Beftand kaum fördern.

158.

Zu- und Ableitungen

Aehnlich, wie die offenen Arbeitstifclie werden auch die bedeckten Arbeitsplätze, welche die Abdampfnifchen und -Schränke darbieten, mit einer bald geringeren, bald gröfseren Zahl von Zu- und Ableitungen verfehen.

a) Zuleitung von Leucht- und Heizgas darf niemals fehlen; daffelbe ift eben fo für das Abdampfen, Kochen etc., wie auch für die Beleuchtung des Abdampfraumes bei Dunkelheit nothwendig.

Sowohl die Gashähne, als auch die Hähne und Ventile für andere Zuleitungen werden ftets aufserhalb des Abdampfraumes, am beften vorn unter der Arbeitsplatte, angebracht. Die Schlauchanfätze für Gas befinden fich bisweilen auch unterhalb diefer Platte, fo dafs die anzufchliefsenden Kautfchukfchläuche durch Löcher in der Platte in den Abdampfraum eingeführt werden. Beffer ift es indefs, cliefe Schlauchanfätze im Gehäufe felbft anzuordnen.

Man bringt fie dann entweder an der Rückwand an, oder man führt das Leitungsrohr, etwa viertelkreisförmig gebogen, an den unteren Ecken der Schiebefenfteröffnungen in den Abdampfraum ein ; die Schiebefenfter fetzen fich beim Herablaffen mit entfprechenden Ausfchnitten der Rahmen auf die An-fätze auf.

ß) Waffer-Zuleitung ift in den Abdampfnifchen, bezw. -Schränken nicht immmer vorhanden, obwohl dadurch manche Arbeiten wefentlich erleichtert werden.

y) Leitungen für Prefsluft, verdünnte Luft und Wafferdampf werden in die Abdampfräume noch feltener eingeführt. Sind letztere mit Dampfbädern (flehe Art. 163) verfehen, fo mufs auch eine entfprechende Dampf-Zuleitung vorhanden fein.

8) Die Zuführung frifcher Luft von aufsen in das Innere des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes gefchieht in verfchiedener Weife. Am einfachften ift es, die Luft aus dem betreffenden Arbeitsfaal in diefen Raum eintreten zu laßen, was in der Regel durch Oeffnen des Schiebefenfters auf eine beftimmte Höhe gefchieht.

Diefes Verfahren hat den Nachtheil, dafs durch den von unten eintretenden Luftftrom ein Flackern der auf der Arbeitsplatte flehenden Gasbrenner eintritt. Beffer ift in diefer Beziehung die bereits erwähnte Einrichtung im Leipziger Laboratorium mit einem hoch- und einem niedergehenden Schiebefenfter (fiehe Art. X57)i weil man dadurch in den Stand gefetzt ift, in jeder beliebigen Höhe die Luft unmittelbar über dem Abdampfgefäfse einzuleiten. Aus gleichem Grunde gefchieht bei den Abdampfkaften des Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin (Fig. 158) der Luftzuflufs über den Gasflammen, 28cm über der

Arbeitsplatte, durch Schiebervorrichtungen (Fig. 160), welche den Lüftungsfchie-bern der Eifenbahnwagen rj ähnlich conftruirt find; es find nämlich zwei Glasplat-ten in Meffmgführungen,

Fig. 160.

o..

I    i welche gleichzeitig Fenfter-

Schiebervorrichtung am Abdampffchrank in Fig. 158 lfi4). — G >5 n. Gr. fproffen bilden, auf einander

gelegt ; diefe Platten find

abwechfelnd mit 65mm weiten Kreisöffnungen verfehen, und die äufsere Glasplatte ift mittels kleiner, eingefetzter Knöpfe verfchiebbar ; durch die Stellung diefer Aufsenplatte wird das Zuftrömen der Luft geregelt.

Man kann aber auch die in den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum einzuführende Luft von aufsen einleiten ; man kann hierzu eine befondere Rohrleitung (vom Keller etc. her) benutzen oder auch durch Oeffnen eines kleinen Fenfterchens in der Rückwand diefes Raumes, durch einen in letzterer angeordneten Frifchluft-Canal (Fig. 161) etc., den beabfichtigten Zweck erreichen.

s) Die Abführung der Dämpfe und Gafe, welche den Arbeitenden fonft beläftigen würden, bildet den Hauptzweck der in Rede flehenden Einrichtungen. Diefelbe wird in dreifacher Weife bewirkt.

Ct) Im oberen Theile des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes mündet ein Abzugsrohr aus, welches bis über das Dach hinausgeführt ift; an der Ausmündungs-ftelle brennt, zur Beförderung des Abfaugens, eine Lockflamme.

Fig. 161.

Derlei Abzugsrohre werden fall ausfchliefslich aus glaflrtem Steinzeug her-geftellt und erhalten 15 bis 18 cm lichte Weite. In diefen Thon- oder Steingutrohren ift Vorforge zu treffen, dafs herabfallender Schmutz oder abtropfendes Regen-, bezw. Schwitzwaffer nicht in die Abdampfgefäfse fallen kann (Fig. 159). Ferner wird häufig an der Ausmiindungsftelle eine Verfchlufsvorrichtung angebracht, welche einer-feits verhütet, dafs kalte Luft durch das Abzugsrohr in den Abdampfraum hineinfällt, wenn erfteres nicht erwärmt wird ; anderer-feits ermöglicht es ein folcher Abfchlufs, die Luftfäule nach dem Anzünden der Lockflamme auf die zum Eintreten der auffleigenden Zugrichtung erforderliche Temperatur zu bringen. Am einfachften ift es, an der Ausmiindungsftelle einen Rahmen aus gebranntem und glafir-tem Thon, in dem fleh ein verglaster Hart-gummifchieber bewegt, anzubringen.

Zu gewiffen Jahreszeiten find folche Abzugsrohre wenig wirkfam; auch haben fie bei Operationen, bei denen fleh Dämpfe von Aether, Alkohol etc. entwickeln, den Mifsftand, dafs die Gasflammen, zur Verhütung von Explofio-nen, ausgelöfcht werden miiffen.

föO n- Gr.

Abdampfnifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn.

b) Man fchliefst den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum an die allgemeine Saug-, bezw. Drucklüftungs-Anlage an, welche für die Arbeitsräume überhaupt vorhanden ift. Hierauf, fo wie überhaupt auf die gefammte Entlüftung der

Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen wird fpäter, bei Befprechung der Lüftungs-Anlagen der chemifchen Inftitute (unter f, 2), nochmals zurückzukommen fein.

c) In manchen Fällen find die beiden unter a und b vorgeführten Einrichtungen gleichzeitig zur Anwendung gekommen. Namentlich ift dies gefchehen, wenn der Abdampfraum an eine gröfsere Sauglüftungs-Anlage angefchloffen ift; alsdann faugt die letztere bisweilen keine fo grofse Luftmenge an, um die im Abdampfraume enthaltene Luft hinreichend trocken zu erhalten und die Glasfcheiben vor dem Be-fchlagen zu fchützen.

Die bereits mehrfach erwähnten Abdampfnifchen im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 158) haben zwei folche Abzüge. Der eine, von quadratifchem Querfchnitt, geht abwärts bis in die Abluft-Canäle, welche unter der Kellerfohle fich allmählich zu einem gröfseren Canale vereinigen, der nach dem Hauptfaugfchlot geleitet ift ; der zweite Abzug ift ein über Dach geführtes Thonrohr mit Lockflamme.

159.

Kleinere

Abdampf-

Für kleinere Arbeiten und in den Anfänger-Laboratorien werden die Abzugsund Abdampfeinrichtungen in nur befcheidenen Abmeffungen aufgeftellt ; fie erhalten eine Tiefe von 40 bis 70cm und eine Länge von 60 bis 75 cm. Sie werden entweder einrichtungen. fchrankartig ausgeführt, wie dies die Einrichtung in Fig. 159 (S. 200) zeigt, und dann häufig an die Fenfterpfeiler gefleht, oder fie werden in die letzteren zum Theile eingefetzt, fo dafs vor eine Mauernifche noch ein Glaskaften mit Schiebefenfter zu ftehen kommt; letztere Anordnung ift durch die in Fig. 161 dargeftellte, nach v. Hofmann's Angaben conftruirte Abdampfnifche des Bonner Laboratoriums ver-anfchaulicht.

Fig. 162.

Die im Schatten der Fenfterpfeiler gelegenen Abdampfnifchen find nicht immer genügend beleuchtet.

160.

Abdampf

nifchen

mit

Aufsen-

beleuchtung.

Bei manchen Abdampfeinrichtungen wird, wie bereits angedeutet worden ift, auch die Rückwand des Abdampfraumes, ganz oder zum Theile, durchfichtig her-geftellt. Abdampfnifchen mit fog. Aufsen-' oder Hinterbeleuchtung wurden zuerft im Laboratorium der Univerfität Bonn, nach v. Hofmann s Angaben, von Neumann ausgeführt, und fie werden defs-halb auch Hof mannic he Nifchen genannt. Diefe Nifchen find in den Fenfter-pfeilern angeordnet, und es geftattet die Hinterbeleuchtung namentlich ein fehr fcharfes Erkennen zarter Farbentöne.

É§||

Die Bonner Nifchen haben 55 X 60 cm freier Grundfläche und find in den Seitenwandungen ganz aus Sandftein, auf welchen gewöhnliche (4las-fcheiben aufgekittet find, conftruirt. Die den Abzugstrichter tragende Decke befteht aus einer Rohglasplatte, und der flach trichterförmige Boden aus Sandftein ift mit einer in 3 Streifen zerlegten Spiegelglasplatte belegt.

Nach dem Mufter der Bonner Nifchen hat v. Hofmann auch im Uni-

verfitäts-Laboratorium zu Berlin ähnliche Einrichtungen zur Ausführung bringen laffen, und es find fpäter im Univerfitäts-Laboratorium zu Wien, in den Laboratorien der technifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig und im Laboratorium zu Strafsburg, in neuefter Zeit auch im phyfiologifch-chemifchen Inftitut zu Tübingen und im chemifchen Inftitut zu Giefsen gleiche Abdampfnifchen zur Anwendung gekommen. In Lig. 162 16 7) ift eine folche Nifche aus dem Wiener Univerfitäts-Laboratorium dar-geftellt.

Eine weiter gehende Benutzung der Aufsenbeleuclitung wird dann erzielt, wenn man die Abdampfkaften in einzelnen Fenfternifchen des Arbeitsfaales anordnet; es

Fig. 163.

Mm

hä

mufs dies naturgemäfs in folcher Weife geschehen , dafs dadurch die Erhellung des Arbeitsfaales nicht beein-

I,

Ejt

JJ

lli

r_

5m.

mmmmi;

Abdampffchrank im organifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg¹⁶⁸). — ’/so n. Gr.

trächtigt wird. Da die Fenfter der Laboratorien ftets möglichft hoch geführt werden und die Abdampfgehäufe ver-hältnifsmäfsig nur niedrig find, fo wird nicht leicht eine Verdunke-lung eintreten.

Ein folcher Abdampfkaften fämmtliche Umfaffungs-wände verglast find, wird entweder ganz unabhängig vom Fenfter conftruirt und in die Nifche deffelben eingefetzt, oder es wird das Fenfter felbft als Rückwand des Abdampfge-häufes benutzt. Bei dem in Fig. 163 ¹⁶⁸) darge-ftellten Abdampfkaften fchliefst ficli das ver-

deffen

glaste Gehäufe an ein tief unten fitzendes Loosholz des Lenfters an.

Die Arbeitsplatte des letztgenannten Kaftens befteht aus Schiefer; die Seitenwände und die Rückwand der Nifche bis zur Flöhe der Fenfterwand find mit glafirten Fliefen bekleidet. In der Arbeitsplatte und in der Seitenwandung befinden fich Schieber vor den dafelbft ausmündenden Abzugsrohren ; die erforderlichen Gasrohre und Gashähne find an der Rückwand der Nifche angebracht.

Die Verbrennungsnifchen im Univerfitäts-Laboratorium zu Berlin werden durch ein nach dem Saale zu vorgebautes Doppelfenfter gebildet und liegen zwifchen. diefem und dem äufseren Fenfter.

Im organifchen Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find von den 10 Fenfternifchen die beiden mittleren frei gelaffen, um leicht ein Fenfter öffnen zu können; in den 8 anderen find

Abdampfkaften angebracht, welche den ganzen Raum der Nifchen ausfüllen. Diefelben beftehen aus einem 95 cm hohen, 60 cm tiefen und 2,io m langen Tifch mit eichener Platte; auf letzterem fleht das Glasgehäufe, deffen 1,30 m hohe Rückwand etwas vom Fenfter abfteht.

Die Entlüftungsrohre derartiger Abdampfkaften münden in einer Seitenwand (Fenfterlaibung) aus und find in den Fenfterpfeilern angeordnet. Bisweilen wird der Abdampfraum durch eine Glaswand in zwei Abtheilungen getrennt; im eben genannten Münchener Laboratorium läfft fich diefe Wand entfernen.

161.

Gröfsere

Abdampf

fchränke.

Die gröfseren Abdampf-, bezw. Verbrennungsfehränke werden faft immer an einer Saalwand aufgeftellt und unterfcheiden fich von den feither vorgeführten Nifcheneinrichtungen hauptfächlich nur durch die beträchtlicheren Längenabmeffungen und durch die Untertheilung derfelben in eine gröfsere Zahl von Arbeitsplätzen, deren jeder mit den entfprechenden Zu- und Ableitungen zu verfehen ift. Die Trennung gefchieht in der Regel durch Glasquerwände, welche wohl auch zum Emporfchieben eingerichtet find, damit man bei Bedarf einen grofsen Abdampfraum herzuftellen im Stande ift.

Um das Ueberfpritzen der Subftanzen aus einem Abdampfgefäfse in die benachbarten zu verhüten, bringt man zwifchen den einzelnen Abdampfftellen niedrige Zwifchenwände an, wodurch kleine Nifchen oder Zellen von im Allgemeinen A- oder fl-förmiger Grundrifsgeftalt entftehen.

In den Abdampffchränken des Grazer Univerfitäts-Laboratoriums find diefe Zellen aus weifs glafirtem Thon hergeftellt; diefelben haben rückwärts einen lothrechten Spalt, durch welchen die Dämpfe zum Theile in einen dahinter befindlichen wagrechten Canal, zum Theile durch die nahe an der Decke des Abdampfraumes angebrachten Abzugsrohre abziehen.

Im Klaufenburger Laboratorium enthalten die Abdampffchränke eine aus je 4 lothrecht geflehten Thonplatten zufammengefetzte Reihe von Zellen, deren lichte Weite 20 cm beträgt und in deren Abfchlufs-winkel (von 60 Grad) lothrechte Spaltöffnungen fich befinden, die in einen Luftcanal einmünden.

162.

Schutz

gegen

Flammenhitze.

Für fehr viele Operationen mufs man Vorkehrungen treffen, durch welche die Abdampf- und Kochgefäfse vor der unmittelbaren Einwirkung der heifsen Gasflamme bewahrt werden und die Wärme auch gleichmäfsig vertheilt wird., Dazu dienen fog. Flammenkühler, die meift in Schutzblechen, Drahtnetzen, Asbeftplatten und -Schälchen etc. beftehen, und die im nächften Artikel vorzuführenden Bäder. In einzelnen Laboratorien find auch anderweitige Einrichtungen zur Anwendung gekommen.

Im Univerfitäts - Laboratorium zu Graz hat v. Pebal als Schutzvorrichtungen thönerne Glocken angewendet, unter welche die Gaslampen geftellt werden; die Verbrennungsgafe der letzteren fchlagen an eine lofe, eingefetzte, nach unten concave Thonplatte und gelangen, mit kalter Luft vermifcht, durch die in der darüber befindlichen Thonplatte angebrachte runde Oeffnung an die Unterfläche des aufgefetzten Abdampf- oder Kochgefäfses ¹).

Befonders empfehlenswerth find die v. Babo’fchen Bleche, die in verfchiedenen Gröfsen zu haben find, eine ftarke Ausnutzung der Wärme, ein rafches Anheizen und die Erreichung hoher Temperaturen geftatten.

163.

Bäder.

Der Zweck der fog. Bäder wurde foeben angegeben. Die älteften Einrichtungen diefer Art find flache Sandbäder, die urfprünglich durch eine Herdfeuerung, welche im gemauerten Unterfatze des Abdampffchrankes angebracht war, erhitzt wurden. Später wurde die Erwärmung mittels Leuchtgas bewirkt, was indefs fehr theuer kommt. In Inftituten, wo man Wafferdampf ftets zur Verfügung hat, ift es defshalb vortheilhafter, die Sandbäder, wie dies im neuen Aachener Laboratorium gefchehen ift, durch Dampffchlangen zu erwärmen.

=+=

A3

Il il M

iUl

Ho

tooaoojriEE

<2>

-JB

Sn

2o6

Fig. 1Ó4.

iTtTti

-U21J

■r -

HJ

IIP? Jliil

11 P

Abdampffchrank mit Bädern und Trockeneinrichtung im Privat-Laboratorium des Profeffors am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Greifswald!⁷⁰). — !/ioo n. Gr.

Grofse, flache Sandbäder für gemeinfchaftlichen Gebrauch haben den Nachtheil, dafs fleh ihre Temperatur fchwer regeln läfft, dafs aus den Abdampf- und Kochgefäfsen Subftanzen in die benachbarten überfpritzen und dafs gröfseren Ge-fäfsen mit convexem Boden nur eine geringe wärmeabgebende Oberfläche geboten wird ; auch ift der Wärmeverluft ein bedeutender. Man hat defshalb mehrfach Waffer-, insbefondere aber Dampfbäder in Anwendung gebracht.

Im neuen Aachener Inftitut fpeist im quantitativen und im organifchen Laboratorium die vorhandene Dampfleitung eine Anzahl geräumiger, in Abzugsnifchen befindlicher Bäder, welche zum Erhitzen gröfserer und kleinerer Schalen dienen und fo eingerichtet find, dafs ein kräftiger durchflreichender Luftftrom das Verdampfen der Flüffigkeiten befchleunigt.

Im Grazer Univerfitäts-Laboratorium find Schalen aus glafirtem Thon mit Einfatzringen aus email-lirtem Eifenblech im Gebrauche ; die Schalen haben feitlich tangentiell angebrachte Rohranfätze, in welche kurze Meffingröhrchen mit Zinn eingegoffen find. Durch darüber gezogene Kautfchukfchläuche werden letztere mit den Dampfzuleitungsrohren verbunden; das condenfirte Waffer fliefst durch Bleirohre ab.

Häufig werden Abdampffchränke fo eingerichtet, dafs in verfchiedenen Abtheilungen derfelben verfchiedene Arten von Bädern angeordnet find, fo dafs man, je nach der Natur der vorzunehmenden Operation, bald das eine, bald das andere Bad in Gebrauch nehmen kann. Ein älteres Beifpiel diefer Art bildet der durch

Fig. 164 ¹⁷°) veranfchaulichte Abdampffchrank aus dem Privat-Laboratorium des Profeffors im chemifchen Inftitut zu Greifswald.

Fig. 165.

r\

b”

□□□□r

□mu

In diefem Schranke befinden fich 3 durch Glaswände getrennte Abtheilungen, und zwar je eine mit Wafferbad, Sandbad und Steintifch. Die Abtheilung j enthält ein kupfernes Waffergefäfs mit Wafferftands-glas und Abflufshahn, welches mit einem eifernen Deckel dicht gefchloffen ift ; im Deckel find gröfsere oder kleinere, innen verzinnte Dampftrichter mit Bajonett-Verfchlufs eingefetzt, auf welche die Schalen mit den abzudampfenden Flüffigkeiten geflellt werden und bei denen der vom Wafferbade aus den Trichtern ausftrömende Dampf durch die im Fufse der Trichter befindlichen Hähne abgefperrt werden kann. Ein ähn-

Dampf-, Sand- und Luftbad im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin¹⁷¹). — ^75 n. Gr.

¹⁷°) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, Bl. 41a. ¹⁷¹) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

20 7

Fig. 166.

WÆËÊËÊ^^Mà

O -o

■ę

___

£=±

IL

f)

~\\n( 117777

ssmiHzzz

II

J=

Sand- und Wafferbad im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ¹⁷²).

b'öo «. Gr.

licher Dampftrichter befindet ficb auch in der Abtheilung 4\ demfelben wird der Dampf durch ein Zinnrohr zugeleitet, welches durch die Sandbadabtheilung j> geht.

Das Sandbad der letzteren ift aus Kupferblech angefertigt. Die Abtheilung 4 ift mit einer Schieferplatte belegt und wird benutzt , um durch eingezogene Gasflammen Verbrennungs- oder Abdampf-Proceffe darin vorzunehmen. Damit das zum Kühlen erforderliche Waffer ftets zur Hand fei, ift in der Kachelverkleidung der Rückwand in einer kleinen Nifche ein Wafferhahn mit Abflufs darunter angebracht. Der aus flarkem Gufseifen hergeftellte Sicherheitskaflen 6 hat den Zweck, darin folche Gegenflände zu erhitzen, welche leicht detoniren. Für die Erhitzung wird Gas angewendet. Der als Herd ausgeführte Unterfatz ift aus Mauerfteinen hergeflellt ; die Feuerungen find mit Chamotte - Steinen ausgefetzt und haben einen Stabroft.

Neuere einfchlägige Beifpiele geben die in Fig. 165 ¹⁷¹) u. 166 ¹⁷²) dargeftellten Einrichtungen.

164.

Trocken-

fchränke.

Zum Trocknen von Filtern und anderen kleineren Gegenftänden find Einrichtungen nothwendig, welche nicht feiten in Schrankform ausgeführt werden. Die Erwärmung gefchieht in den allermeiften Fällen mittels Wafferdampf, und häufig wird der condenfirte Dampf zur Gewinnung deflillirten Waffers verwendet; auch wird die Heizung durch Leuchtgas bewirkt; doch ift erfteres Verfahren vorzuziehen.

Im chemifchen Laboratorium der Bergakademie zu Berlin wird der Trockenfchrank mit Gas geheizt, weil diefem Inftitute kein Dampfkeffel zur Verfügung fleht.

Bei der in Fig. 164 dargeftellten Einrichtung -des Greifswalder Laboratoriums ziehen vom WalTer-

nrnn

Dampftrockenfehrank im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz m). ]/₅o n. Gr.

165. Raum für Mafs-Analyfe.

166. Raum für Gas-Analyfe.

bade j die fich entwickelnden Dämpfe durch ein Zinnrohr nach dem an der Wand auf Confolen ruhenden Trockenfehrank 7. Derfelbe ift aus Kupferblech angefertigt und enthält fünf Abtheilungen, eine gröfsere und vier kleinere. Seine fämmtlichen Wände lind doppelt und werden in den Hohlräumen vom Waffer-dampf durchftrichen, welcher feine Wärme an die einzelnen Ab-theilungen abgiebt und im Inneren derfelben eine Temperatur von etwa 90 Grad hervorbringt. Das fich condenfirende Waffer kann durch einen am Boden des Trockenfehrankes befindlichen Hahn abgelaffen werden ; der überfchüffige Wafferdampf geht durch ein zinnernes Schlangenrohr in das mit kaltem Waffer gefüllte metallene Kühlfafs 8.

Im Budapefter Univerfitäts-Laboratorium für Anfänger be-fitzt der kupferne Trockenfchrank 15 Abtheilungen. In den kupfernen Trockenfehränken des neuen Laboratoriums zu Aachen wird durch Anwendung kiinftlichen Luftzuges ein fehr rafches Trocknen der Niederfchläge herbeigeführt.

Die Dampftrockenfehränke des Univerfitäts - Laboratoriums zu Graz find durch Fig. 167¹⁷³) ver-anfchaulicht. Der vordere Glasverfchlufs ift doppelt, um eine zu grofse Abkühlung zu vermeiden. Der aus dem Schrank austretende Dampf wird im bimförmigen Gefäfse A durch kaltes, aus einer Braufe fliefsendes Waffer condenfirt, indefs nicht zur Gewinnung von deftillirtem Waffer verwendet, weil der aus den grofsen Iveffeln flammende Dampf zu fehr verunreinigt ift.

Solche Trockenfehränke kommen ganz oder zum Theile in Wegfall, wenn andere Trockeneinrichtungen, unter denen die Victor Meyer fchen Toluol-Sieder als befonders zweckmäfsig hervorzuheben find, vorgefehen werden.

d) Kleinere Arbeitsräume.

Von den in Art. 135 (S. 162) angeführten kleineren Arbeitsräumen follen im Folgenden die wichtigeren einer kurzen Befchreibung unterzogen werden.

Nur in gröfseren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Raum für Mafs-Analyfe (volumetrifche oder titrimetrifche Analyfe) vorhanden. Derfelbe enthält Fenftertifche zur Aufftellung von graduirten Röhren (Büretten) und eine Einrichtung, welche fämmtliche bei der Mafs-Analyfe oder Titrir-Methode vorkommenden Operationen vorzunehmen ermöglicht.

Die im Raum für Gas-Analyfe (gasvolumetrifche oder eudiometrifche Analyfe) auszuführenden Arbeiten erfordern in erfter Reihe eine möglichft confiante Temperatur. Man lege defshalb diefen Raum in das Sockelgefchofs und an die Nordfeite; man fördere die Gleichmäfsigkeit der Wärme durch Doppelfenfler, durch geeignete Anordnung und Conftruction der Wände, der Decke etc., wie dies bereits bei den phy fikali fchen Inftituten befchrieben worden ift.

In dem fraglichen Raume find Queckfilberluftpumpen, Kathetometer, Funken-Inductoren, Eudiometer aller Art, Barometer etc. anzubringen und ein Tifch aufzu-ftellen, der eine nach der Mitte zu ausgehöhlte Platte trägt und mit einer Auffange-vorrichtung für Arbeiten mit Queckfilber etc.'verfehen ift. Da bei den letztgenannten Arbeiten nicht feiten Queckfilber verfchüttet wird, fo mufs der Fufsboden des Zimmers für Gas-Analyfe queckfilberdicht conftruirt werden. Wird ein hölzerner Fufsboden gewünfeht, fo kann nur ein in den Fugen fehr dicht fchliefsender Parquetboden in Frage kommen; gewöhnlicher Bretterboden mufs mit Wachstuch, beffer mit Linoleum belegt werden. Vortheilhafter find Fufsboden ohne jede Fuge, alfo Cement- und Afphaltbelag, noch zweckentfprechender Terrazzo-Fufsboden. Im

vorhergehenden Kapitel (liehe Art. 97, S. 116) ift auch über die befonderen Vorkehrungen, welche in Räumen für Queckfilberarbeiten zu treffen find, die Rede gewefen.

Im Leipziger chemifchen Inflitut hat das nach Norden gelegene, zu eudiometrifchen Verfuchen eingerichtete Zimmer einen fchwach geneigten und mit Wachstuch belegten Fufsboden, auf welchem ver-fprengtes oder iibergegoffenes Queckfilber an der tiefften Stelle fich fammelt. In den Fenflernifchen find zwei hölzerne Tifche mit Queckfilberwannen, dazwifchen ' eine galvanifche Batterie und über diefer ein Inductions-Apparat, von welchem ausgehend längs der Wände ifolirte Kupferdrähte hinlaufen, mittels deren man zum Explodiren von fauerftofthaltigen Gemifchen in den Eudiometern an jeder Stelle leicht elektrifche Funken erzeugen kann. Ferner befindet fich in diefem Zimmer noch eine Vorrichtung, welche es ermöglicht, bei ftarker Kälte im geheizten Raume mit rafch wechfelnder Temperatur, in kaltem Waffer den Stand der Queckfilberfäule im Eudiometer und das Gasvolum (auch gleich nach der Explofion) abzulefen.

Das Zimmer für Gas-Analyfen im neuen Aachener Inflitut enthält 2 Fenftertifche für Bunferifche Queckfilberwannen ; ferner fanden ein Frankland'ieher Gas-Analyfen-Apparat, fo wie eine Anzahl anderer Inftrumente Unterkunft.

In jedem chemifchen Inftitute find ein_, beffer mehrere Räume für optifche, photometrifche und fonftige phyfikalifch-chemifche Arbeiten, fo wie für fpectral-analytifche Unterfuchungen vorzufehen. Es mufs dafür geforgt werden, dafs man diefe Räume erforderlichenfalls vollftändig verdunkeln kann ; eben fo mufs es in den meiften folcher Zimmer möglich fein, mittels eines im Fenfter angebrachten Helioftaten unmittelbares Sonnenlicht einzuführen. Häufig wird auch, namentlich für fpectral-analytifche Arbeiten, ein queckfilberdichter Fufsboden gewtinfeht.

Für photo - chemifche Arbeiten ift ein möglichft heller, mit grofsen Fenftern verfehener Raum nothwendig, der mindeftens einen halben Tag lang unmittelbares Sonnenlicht hat; das Dachgefchofs bietet häufig paffende Gelegenheit zur Unterbringung diefes Zimmers. Anfchliefsend an daffelbe ift ein kleines Dunkelzimmer erforderlich.

In den Räumen für photometrifche und fprectral-analytifche Arbeiten, fo wie in fonftigen Dunkelzimmern werden Wände und Decke mit fchwarzem Anftrich verfehen. (Siehe auch Art. 98, S. 117 u. Art. 105, S. 129.)

Im neuen chemifchen Inflitut zu Aachen enthält der Raum für phyfikalifch-chemifche Unterfuchungen aufser mehreren verftellbaren Arbeitstifchen und Schränken für die nöthigen Apparate einen Steinpfeiler zur Aufftellung eines Kathetometers.

Das chemifche Inflitut der Univerfität zu Graz befitzt ein phyfikalifches Laboratorium, aus zwei Räumen beftehend. Der eine dient wefentlich zu Gasmeffungen, der zweite zu thermo- und elektro-chemifchen Unterfuchungen ; beide haben Cementfufsböden und flehen unter einander durch eine grofse, mit Spiegeltafeln verfehliefsbare Nifche und durch eine fchmale Thür in Verbindung. Neben der Nifche ift in dem an zweiter Stelle genannten Raume an der Wand ein kleiner Waffermotor angebracht, welcher Rührvorrichtungen bewegt, um in Flüffigkeiten eine gleichmäfsige Temperatur herzuftellen. In einer Ecke ift unter einem Glasmantel die elektrifche Batterie aufgeftellt. — Ueberdies ift im Dachraum ein mit grofsen Fenftern verfehenes Fenfter für photo-chemifche Arbeiten vorgefehen, neben dem fich ein kleines Dunkelzimmer befindet.

Im chemifchen Inftitute der Univerfität zu Budapeft find für die in Rede flehenden Zwecke im I. Obergefchofs 3 Räume vorgefehen : einer für Unterfuchungen über Gas Spectren und für elektrolytifche Verfuche, der zweite für thermo-chemifche Unterfuchungen und der dritte für Arbeiten bei höheren Temperaturen, für Dampfdichte-Beftimmungen etc. Alle diefe Räume haben einen Fufsboden von queck-filberdichtem Terrazzo und haben zum Theile Fenfter, die mit grofsen Spiegelplatten ohne Sproffen verglast find. Zu Beobachtungen über die chemifche Natur des Tageslichtes, fo wie zur Vergleichung der Spectren der Himmelskörper mit denen der irdifchen Körper ift auf dem höchften Punkte des Gebäudes ein Tifch aufgeftellt ; auf diefem können die Apparate zur Beobachtung bequem aufgeftellt werden.

Der Raum für Spectral-Analyfe im Klaufenburger Inftitut ift fchwarz angeftrichen und leicht zu verfinftern. Ein im Fenfter angebrachter Helioftat ermöglicht die unmittelbare Vergleichung mit dem Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

167.

Räume

für

phyfikalifche

Arbeiten

etc.

210

Sonnenlicht von Morgens bis Mittags. Ein Steinheil'fcher grofser Spectral-Apparat, der (ich unter einem entfprechenden Herdmantel befindet, ein Spectrometer und ein Bunferifches Rotometer find in diefem Zimmer aufgeftellt.

168.

V erbrennungs-raum.

In gröfseren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Verbrennnungsraum vorhanden, in welchem die organifchen Elementar-Analyfen vorgenommen werden.

Diefer Raum erhält meift an den Wänden hinlaufende fteinerne Bänke oder Tifche, auf welche die Verbrennungsöfen geftellt werden ; über den letzteren befinden fich Herdmäntel, welche die heifsen Verbrennungsgafe empfangen und nach den Abzugscanälen leiten.

Es ift zweckmäfsig, im Verbrennungsraum einen Behälter mit Sauerftoffgas und einen folchen für Luft, bezw. mehrere Paare derartiger Behälter aufzuftellen.

Der Verbrennungsraum des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen ift mit 2 Herden zur Aufftellung von 4 Verbrennungsöfen mit Gasfeuerung und einem Sauerftoff-Gafometer ausgeftattet.

Im Verbrennungsraum des Univerfitäts-Inftitutes zu Graz flehen die Verbrennungsöfen auf Bänken aus Schieferplatten unter Herdmänteln aus Zinkblech. Zum Erhitzen der Tiegel dienen 2 gemauerte Oefchen; eine Perrot'fche Gaslampe giebt die nöthige Hitze. Zwei Gafometer, einer für Sauerftoff und der andere für Luft, flehen auf einem Blechunterfatz mit Wafferablauf ; unmittelbar über den Gafometern ift an der Wand der Druckbehälter befeftigt, in welchem der Zuflufs aus der Wafferleitung durch einen Schwimmhahn geregelt wird. Von den Gafometern aus laufen an den Wänden Eifenrohre zu den ver-fchiedenen Trockeneinrichtungen. Ein Glasblafetifch mit Wafferftrahlgebläfe, Exficcatoren und Trocken-fchränke vervollftändigen die Einrichtung diefes Raumes.

Im Verbrennungsraum des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin ift ein Tifch von 3,70 m Länge und 0,95 m Breite aufgeftellt. Derfelbe hat eine Schieferplatte und ift mit 4 grofsen drehbaren Gashähnen und 2 gewöhnlichen Schlauchhähnen verfehen ; über dem Tifch ift ein Rauchfang aus gewelltem Zinkblech angebracht und von feinem höchften Punkte nach einem 25cm weiten Schornfteinrohr entlüftet. Hierdurch follen die Verbrennungsproducte des Gafes und die durch die Verbrennungsöfen erhitzte Luft fortgeführt werden ; thatfächlich vollzieht fich letzteres in nur fehr mangelhafter Weife.

Die organifche Abtheilung des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München befitzt zwei Verbrennungsräume, einen kleineren und einen gröfseren. Der erftere dient zu Stickftoff-beftimmungen nach Dianas und ift aufser einem für die Aufftellung des Verbrennungs-Apparates beftimmten Herde mit einem nach der Mitte zu geneigten, zum Auffammeln von verfchüttetem Queckfilber geeigneten Fufsboden verfehen. An den Wänden des gröfseren Verbrennungsraumes befinden fich 3 fchmale gemauerte Herde ( 1,0 m hoch und 0,«¹¹¹ breit), am Ende derfelben für die Aufnahme der Gafometer beftimmte Waffer-behälter (75 cm lang, 74cm breit und 20 cm tief) ; in einem Abftande von 1 m über dem für die Aufftellung der Verbrennungs-Apparate beftimmten Herde ift der ganzen Länge nach ein Rauchfang angebracht, welcher an der unteren Oeffnung 55cm tief ift.

169.

Schmelz-

bezw.

Zur Ausführung metallurgifcher Arbeiten, wie überhaupt für alle gröberen P'euerarbeiten, dient der Schmelzraum, hie und da auch Feuer-Laboratorium genannt, pyro-chem. Seiner Feuergefährlichkeit wegen wird er am beften im Sockelgefchofs angeordnet.

raum.

Die Schmelzöfen werden meift auf einen gröfseren Feuerherd geftellt, deffen obere Platte aus Gufseifen befteht ; es empfiehlt fich, diefe Oefen mit einem be-fonderen Gebläfe zu verfehen. Ueber denfelben ift ein Herdmantel zur Aufnahme und Abführung der fich entwickelnden Dämpfe angelegt.

In neuerer Zeit wird es immer mehr üblich, die chemifchen Vorgänge auch bei fehr hohen Temperaturen zu unterfuchen, weil fie bei letzteren vielfach ganz anders verlaufen, als unter den gewöhnlichen Bedingungen. Defshalb fängt man an, den Schmelzraum zu einem pyro-chemifchen Arbeitsraum zu erweitern und einzurichten. P'ür pyro-chemifche Unterfuchungen find geeignete Kohlen- und .Gasöfen, Gebläfe, Sauerftoffbehälter, Abzüge, Zuleitung von Prefsluft etc. erforderlich.

170.

Kanonenraum.

Das Erhitzen verfchloffener Glasröhren gefchieht meiftens in fog. Kanonenöfen, welche in dem hiernach benannten Kanonenraum auf fteinernen Tifchen Aufftellung

finden. Da die Glasröhren während des Erhitzens nicht feiten vollständig zertrümmert werden, fo mufs entfprechende Vorkehrung gegen Befchädigungen und Verletzungen getroffen werden.

Der Kanonenraum des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München enthält 6 zum Erhitzen in zugefchmolzenen Röhren beftimmte Luftbäder, welche parallel zu einander mit der Mündung nach der Wand auf einem Herde aufgeftellt find. Die Heizung derfelben gefchieht durch ein Syftem von Brennern, welche in ähnlicher Weife, wie bei den Verbrennungsöfen, angeordnet find. An der Wand befindet fich hinter jedem Luftbad ein hölzerner, nach vorn zu verengter Kalten, welcher das Umherfliegen von Glasfplittern bei eintretenden Explofionen verhindert. Ueber dem Herde befindet fleh ein einfacher Rauchfang.

Im chemifchen Inftitut zu Klaufenburg find Schmelz- und Kanonenraum vereinigt. In zwei Ecken diefes Raumes find Schmelzöfen aufgeftellt worden, und zwar ein gewöhnlicher und ein Perrot'fcher Gasofen; über den Oefen find Helme angebracht, die mit den Schornfteinen in Verbindung gefetzt und auf verfchiedener Höhe einftellbar find. Die gegenüber liegende Wand trägt zwifchen Harken Mauervorfprüngen in 90cm Höhe eine 80cm breite und 2,40 m lange Steinplatte, auf welcher 2 Kanonenöfen ruhen; die Steinplatte ifl durch eine ftarke Eifenplatte in 2 Hälften getheilt, und die fo gebildeten 2 Räume find durch eiferne Thüren abfperrbar ; in letzteren befinden fich Einfchnitte und mit ftarkem Glas verfehene kleine Fenfterchen, um das Thermometer beobachten und den Gaszuflufs regeln zu können.

Neuerdings benutzt man zum Erhitzen verchloffener Röhren auf 100 Grad die fog. Wafferkanone, in welcher die confiante Temperatur durch den Dampf fiedenden Waffers hergeftellt wird.

171.

Deftillir-

Raum.

172.

Operations

räume.

Für gewiffe, insbesondere für organifche Arbeiten wird ein befonderes Deftilla-tions-Zimmer vorgefehen. Der Feuergefährlichkeit wegen ordne man daffelbe im Sockelgefchofs an.

Diefer Raum mufs geräumige Tifche, mit Gasleitung verfehen, und eine oder mehrere gröfsere Abdampffchränke zur Aufstellung der gröfsten Deftillir-Apparate enthalten.

Der in Rede flehende Raum nimmt nicht feiten auch den zur Bereitung deftillirten Waffers dienenden Apparat auf.

Im Deflillir-Raum des Klaufenburger Inftitutes find, aufser dem zur Bereitung des deftillirten Waffers dienenden Apparat, ein grofser Trockenfchrank und einige Vorrichtungen zum Abdampfen gröfserer Flüffigkeitsmengen im luftverdünnten Raume aufgeftellt ; die Erzeugung des letzteren gefchieht mittels einer in einem anftofsenden Zimmer vorhandenen Körting'fchen Dampfftrahlpumpe oder mittels einer auch für ähnliche Zwecke eingerichteten grofsen Luftpumpe, von der aus Bleirohre in den_Deftillir-Raum führen.

Das chemifche Inftitut einer Hochfchule hat nicht die Aufgabe, eine cliemifche Fabrik zu erfetzen, weder in Bezug auf die zur Darstellung grofser Mengen chemifcher Präparate nothwendigen Vorrichtungen, noch in Bezug auf die Erlernung der Fabrikations-Methoden. Indefs kommt man einerfeits bei rein wiffenfchaftlichen Untersuchungen bisweilen in die Lage, mit gröfseren Mengen von Subftanzen operiren zu mtiffen; andererseits ift es unumgänglich nothwendig, dafs angehende Chemiker, namentlich technifche Chemiker und Pharmaceuten, in der Darstellung von Präparaten, in der ZuSammenftellung und Handhabung der gebräuchlicheren Apparate etc. geübt werden. Hierzu find beSondere Räume erforderlich, die bald Präparaten-Laboratorien, bald Operationsräume oder allgemeine Experimentir-Säle genannt werden.

Ein derartiger Arbeitsraum ift vor Allem mit den erforderlichen Arbeitstifchen und Abdampffchränken auszurüften; ferner darf es an Trockenfehränken, Spülvorrichtungen und fonftigen zur Ausführung der beabsichtigten Arbeiten nothwendigen Geräthen etc. nicht fehlen. Ausgedehnte Abdampffchränke find befonders dann nothwendig, wenn in den Hauptarbeitsfälen nur kleinere Abdampfeinrichtungen aufgeftellt

212

find, fonach die Arbeiten mit gröfseren Apparaten im Operationsraum vorgenommen werden miiffen.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Graz befitzt zwei Operationsräume, deren Wände ihrer ganzen Länge nach von Abdampf- und Trockenfehränken eingenommen find. In der Mitte derfelben flehen frei die Arbeitstifche, mit Waffer-, Gas- und Dampfhähnen verfehen ; zum Glasblafen und Auffchliefsen von Mineralien dient eine mit einem Wafferftrahlgebläfe verbundene, auf einem Tifch angebrachte Gebläfe-lampe. ' Der eine der Abdampffchränke ift für Operationen beftimmt, wobei flärkeres Feuer in Anwendung kommt; in feiner Mitte befindet fich ein Raum ohne Arbeitsplatte, in welchem hohe Apparate auf dem Fufsboden aufgeftellt werden können ; an einem Ende deffelben ift ein Schmelzofen für Kohlenfeuerung mit beweglichen Roflftäben angebracht. In einer anflofsenden Kammer befindet fich unter einer gut entlüfteten Abzugsnifche ein grofser, mit Blei ausgefütterter Steintrog, welcher zum Fortgiefsen Von flinkenden Flüffigkeiten und zum Reinigen grofser Gefäfse beftimmt ift.

Das Präparaten-Laboratorium des Klaufenburger Inftitutes enthält in der Mitte einen grofsen Arbeits-tifch und an der Weftwand einen grofsen Abdampffchrank, welcher durch eine Glaswand in zwei Abtheilungen getrennt ift, wovon die eine zur Aufftellung umfangreicherer Apparate dient, die andere eine Zellenanordnung zum Abdampfen, Gaseinleifen etc. befitzt. Aufserdem find eine kleine Spülnifche, zwei Materialienfchränke, 6 Wafferluftpumpen und eine gewöhnliche Wage vorhanden.

Die analytifche Abtheilung des chemifchen Inftitutes zu Hannover befitzt einen Operationsraum, in deffen Mitte ein mit Schränken unterbauter, mit einer 45ram ftarken Schieferplatte (2,83 X 1,35 m) überdeckter Arbeitstifch mit Gaseinrichtung, Waffer-Zu- und -Abflufs aufgeftellt ift; an der weiblichen Querwand befindet fich ein Blastifch mit zugehörigem Waffertrommelgebläfe, ein Schrank zum Aufbewahren langer Glasröhren und ein Spültifch, ferner an der Fenfterwand ein gewöhnlicher Arbeitstifch, weiters an der örtlichen Querwand ein kupferner Deftillir-Apparat mit Kühler und Dampftifch nebft Zubehör, endlich an der Gangwand eine Platte auf Confolen zur Aufftellung grofser mit deftillirtem Waffer gefüllten Gefäfse.

Im Operationsraum des neuen Aachener Inftitutes befinden fich aufser geräumigen Arbeitstifchen ein grofser Deftillir-Apparat, ferner 2 Tiegelöfen mit Kohlenfeuerung, ein Muffelofen und ein Per rot' fcher Gasofen.

Das chemifche Laboratorium der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz befitzt ein allgemeines Experimentir-Zimmer, in deffen Mitte 2 grofse (2,so m lange und 1,38 m breite) Arbeitstifche aufgeftellt find, welche mit Wafferabflufs, mit verfchiedenen Hähnen für Wafferhochdruck-, Wafferniederdruck-, Dampf-und Gasleitung und mit Bwtfen'fchen Luftpumpen verfehen find. An den Fenfterpfeilern befinden fich mehrere kleinere Abdampfnifchen, an der gegenüber liegenden Wand ein durch Gasbrenner geheiztes Sandbad, ein durch Dampf heizbares Wafferbad und ein Abzugfehrank. An der nördlichen Wand ift noch eine Anzahl BunJen’îcher Luftpumpen und an der füdlichen Wand ein Dampftrockenfehrank angebracht.

I73-

Schwefel-

wafferftoff-

raum.

Für eine nicht geringe Zahl von Arbeiten ift die Verwendung von Schwefel-wafferftoff unerläfslich. Benutzen die Laboranten diefes Gas an ihren Arbeitstifchen oder bereiten fie daffelbe gar (was allerdings fehr feiten Vorkommen dürfte) an diefen Stellen felbft, fo wird die Luft des Arbeitsfaales durch das übel riechende Gas in fehr beläftigender Weife verunreinigt. Kolbe hat defshalb zuerft beim Bau des chemifchen Inftitutes zu Leipzig fowohl die Bereitung des Schwefelwafferftoffes, als auch das Arbeiten damit in je einen befonderen Raum verlegt, und feit jener Zeit ift man beim Bau neuer Inftitute diefem Beifpiele gröfstentheils gefolgt.

Das Schwefelwafferftofifzimmer läfft man an die gröfseren Arbeitsfäle nicht unmittelbar anftofsen; namentlich follte dies niemals beim quantitativen Laboratorium gefchehen. Stets füllten entweder noch einige andere Zimmer zwifchen dem Schwefelwafferftofifraum und dem betreffenden Arbeitsfaal angeordnet werden, oder noch beffer, es follte diefer Raum an einem luftigen Flurgang gelegen und nur von diefem aus zugänglich fein.

Sehr bemerkenswerth ift die Anordnung diefes Raumes im neuen chemifchen Inftitut zu Giefsen; man gelangt dort in den Schwefelwafferftofifraum nur von einer offenen Terraffe aus, fo dafs er nach dem Inneren des Kaufes keine unmittelbare Verbindungsthiir hat.

Die Bereitung des Schwefelwafferftofifgafes gefchieht gegenwärtig ziemlich häufig in einem befonderen Raume des Sockel-, bezw. Kellergefchoffes, wo das dargeftellte

Gas in grofsen Behältern (Gafometern) gefammelt und von da aus mittels Bleiröhren nach jenen Räumen, wo damit gearbeitet werden foll, geleitet wird; diefer Raum foll von den benachbarten Gelaffen thunlichft abgefchloffen, am beften mit einem befonderen Zugänge vom Hofe aus verfehen fein. Doch gefchieht die Schwefel-wafferftoffbereitung nicht feiten im betreffenden Arbeitsraume felbft, mit Hilfe der von Kipp conftruirten oder anderweitiger Apparate, die zu allgemeinem Gebrauche im Schweffelwafferftoffraum aufgeftellt find.

Das Arbeiten mit Scliwefelwafferftoff kann felbftredend nicht an offenen Arbeitsplätzen gefchehen, fondern mufs in gefchloffenen Abzugsfehränken vorgenommen werden, welche im Allgemeinen die gleiche Einrichtung, wie die in Art. 156 bis 161 befchriebenen Schränke haben. Nach Kolbe s Vorgang wird häufig für die kleineren Fällungen auch hier in einem längeren Abzugsfehrank eine Reihe von kleineren Nifchen oder Zellen hergeftellt, in deren jede ein mit Glashahn verfehenes Rohr führt. Für Arbeiten von gröfserem Umfange find gröfsere und ungetheilte Abzugsfehränke erforderlich. Alle diefe Abzugseinrichtungen, wie auch der ganze Schwefel-wafferftoffraum überhaupt, bedürfen einer befonders kräftig wirkenden Lüftung.

Die von Kolbe angegebene Einrichtung des Abzugsfehrankes mit Schwefelwafferftoffzellen¹⁷⁴) ift in Fig. 168 17 5) dargeftellt.

Auf der Arbeitsplatte liehen 8 kleine, hölzerne Schränkchen von je 60 cm Höhe, 25cm Breite und 30cm Tiefe; jedes derfelben ift mit einer Glasflügelthür, deren untere Scheibe fleh hoch fchieben läfft, verfehen; in Fig. 168 find 5 diefer Schränkchen gefchloffen, eines ift ganz, eines halb geöffnet, und bei einem dritten fleht man die untere Glasfcheibe halb gehoben. Wie namentlich die unten beigefügte kleine Grundrifspartie zeigt, nimmt die Breite diefer Schränkchen im rückwärtigen Theile ab ; fie enden in einem

Fig. 168.

Br

r----F

13a

TTtRfea]

si

3)

iil

ii

',1

!•

Ul

1-⁵).

Kolbt'fche Schwefelwafferftoffzellen iin chemifchen Inftitut der Unive

m) Zuerft veröffentlicht in: Journ. . prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 35.

175) Facf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technicalfchool and college building ei

7 '\T—~7

Pfl IW

ri 4 h I

|ä1

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Univerfität Graz ¹⁷⁶).

von oben nach unten reichenden Schlitz von 4cm lichter Weite. Sämmtliche Schlitze münden in einen dahinter gelegenen wagrechten Abzugscanal, welcher nach dem Saugfchlot führt. Das oberhalb der Schränkchen gelegene Bleirohr leitet das Schwefelwafferftoffgas vom Gasbehälter durch je ein rechtwinkelig abzweigendes Rohr in die Schränkchen ein; jedes Zweigrohr ift mit einem befonderen Abfchlufs-hahn verfehen, vorn nach abwärts gebogen und ragt durch die Mitte der Decke in den Kalten hinein, fo dafs über diefes Endftück ein

Gummifchlauch gefchoben werden kann. Die Gefäfse mit der Flüffig-in welche Schwefelwafferftoff eingeleitet werden foll, werden in die Schränkchen geftellt ; die das

zu

keit

Gas einleitende Glasröhre wird mittels Gummifchlauch mit dem unter der Decke ausmündenden Schlauch-

anfatz verbunden und der Hahn geöffnet.

Neben den 8 kleinen Schränkchen befindet fich noch ein neunter gröfserer mit 2 Glasflügelthüren ; derfelbe ift gleichfalls durch einen lothrechten Schlitz mit dem Abzugscanal und dem Saugfchlot verbunden. Diefer Schrank dient theils zur Aufnahme gröfserer, in die kleineren Schränkchen nicht paffender Gefäfse, theils zum Einleiten von Schwefelwafferftoff in folche Flüffigkeiten, welche dabei erwärmt werden müffen.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal dem Kolbe ichen Schwefelwafferftofffchrank die durch Fig. 169 ¹⁷⁶) veranfchaulichte Geftalt gegeben.

Die eingefetzten Nifchen lind hier aus glafirtem Thon hergeltellt; über jeder Nifche fleht ein kleiner Wafchapparat, hauptfächlich zu dem Zwecke, damit man aufmerkfam werde, wenn ein Schwefel-wafferftoffhahn aus Verfehen offen geblieben ift. Da es bisweilen wünfchenswerth ift, erwärmte Flüffigkeiten mit Schwefelwafferftoff zu behandeln, fo hat der Boden jeder Nifche ein grofses rundes Loch, in welches ein Flammenkühler eingefetzt ift; darüber liegt eine Thonplatte, welche durch eine unter der Arbeitsplatte befindliche Gaslampe erhitzt werden kann.

Fig. 170 zeigt¹⁷⁷) die 9 Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin im Grundrifs und in der Anficht.

Fig. 170.

1 I « Il 111 I <!l

fl

fr

rTTTTi

■I

s m*-

Auch hier mündet der hinter den Zellen entlang laufende Abzugscanal in den Saugfchlot. Im Schwefelwafferftoffraum befinden fich aufserdem noch ein grofser Entwickelungs-Apparat, 2 weitere Ab-dampffchränke, ein Tifch für Filtrirarbeiten etc. mit den nöthigen Gasausläffen und einem Waffer-hahn für die Luftpumpe, endlich ein Spültrog zum Reinigen der Geräthe.

Die Abzugsfehränke mit Zellenanordnung haben fich nicht immer bewährt ; für die Einzelzelle wirkt der gemeinfehaft-liche wagrechte Abzugscanal nur dann völlig ausreichend, wenn alle übrigen Zellen luftdicht verfchloffen find ; letzteres läfft fich nur fchwer erzielen. Man hat defshalb in einigen Fällen von diefer

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu ^Berlin ¹⁷‘)- — V⁵⁰ n- Gr.

116) Nach ebendaf.

Hl) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

Einrichtung abgefehen und einen gewöhnlichen Abzugsfehrank, in welchem einige Kipp' fche Apparate aufgeflellt find, angeordnet.

174.

Stinkraum

und

Stinkhalle.

Für Arbeiten mit anderen, befonders übel riechenden Stoffen, bezw. für fonftige von der Entwickelung fchädlicher oder übel riechender Dämpfe begleitete Operationen (wie Ammoniak, Chlor, Unterfalpeterfäure etc.) ift in vielen chemifchen Inftituten gleichfalls ein befonderer Raum, der fog. Stinkraum, vorhanden. Bisweilen vereinigt man denfelben mit dem Schwefelwafferftoffraum, in manchen Fällen auch mit dem Operationsraum.

Man hat fich in manchen chemifchen Inftituten damit begnügt, dafs man die Operationen mit den gedachten übel riechenden und beläftigenden Subftanzen in offene oder mit leicht zu öffnenden grofsen Fenftern verfehene Hallen, die fog. Stinkhallen, oder auf bedeckte, felbft unbedeckte Terraffen etc. verwiefen hat. Allein die am beften gelüfteten Räume, ja felbft ganz offene Hallen gewähren nur fehr unvollkommenen Schutz gegen fchädliche Dämpfe und Gafe, wenn letztere nicht an der Stelle, wo fie in die Fuft gelangen, fofort durch kräftig wirkende Abluft-Canäle aus dem Raume entfernt werden. Defshalb fpielen in jedem Stinkraum, neben den erforderlichen Arbeitstifchen, gut entlüftete Abzugseinrichtungen die Hauptrolle.

Die offenen Terraffen oder auch Altane, bedeckt oder unbedeckt, erweifen fich im Winter als ziemlich unzweckmäfsig ; indefs find fie für manche Arbeiten, namentlich folche, bei denen man unmittelbares Sonnenlicht benöthigt, nicht unvor-theilhaft.

*75-Raum f. feuergefährliche Stoffe.

Auch für die Operationen mit feuergefährlichen und mit leicht explofibeln Subftanzen wird nicht feiten ein befonderer Raum vorgefehen. Das Arbeiten mit Gasflammen oder fonftigem Feuer ift hier völlig ausgefchloffen ; das Abdampfen, Deftilliren etc. gefchieht am beften in geeignet conftruirten Dampfbädern, welche theils in Abdampffchränken, theils auf dem Arbeitstifch angebracht fein können.

Ift eine künftliche Erhellung diefes Raumes erforderlich, fo wird diefe mittels elektrifchen Dichtes bewirkt.

Bisweilen hat man die in Rede flehenden Arbeiten gleichfalls in offene Hallen, auf Terraffen, felbft in Höfe verlegt; doch gilt das im vorhergehenden Artikel in diefer Beziehung Gefagte auch hier.

176.

Wagezimmer.

In der unmittelbaren Nähe der gröfseren Arbeitsfäle ift der Raum mit den feineren Wagen anzuordnen. Da die in diefen Sälen fleh entwickelnden faueren Dämpfe die Metalltheile der Wagen angreifen, darf das Wagezimmer mit dem betreffenden Arbeitsfaal nicht unmittelbar durch eine Thür verbunden fein.

Am beften ift es, die Wagen auf ftandficheren Tifchen aufzuftellen, die man durch Mauerung von Pfeilern auf folider Unterlage gewinnen kann. Doch zieht man es vor, an den Wänden Tifchplatten auf eingemauerten Confolen zu lagern und die Wagen auf diefe zu ftellen; alsdann müffen diefe Wände thunlichft frei von Er-fchütterungen gehalten, bei Anordnung gewiffer Räume in dem darunter gelegenen Gefchofs fonach hierauf Rücklicht genommen werden. Auch das Anbringen von Thtiren in folchen Wänden ift aus gleichem Grunde unzuläfflg.

Bisweilen werden auch andere feinere Inftrumente, die für die in den grofsen Arbeitsfälen auszuführenden Operationen nothwendig werden können, im Wagezimmer aufbewahrt.

In gröfseren Inftituten genügt ein Wagezimmer nicht; in der Nähe jedes bedeutenderen Arbeitsraumes wird auch ein Gelafs für Wagen vorgefehen.

177.

Privat-

Laboratorium

des

Profeffors.

178.

Kleider

ablagen.

179.

Wohnung

des

Vorftandes.

Das Privat-Laboratorium des Inftituts-Vorftandes ift mit allen Einrichtungs-gegenftänden auszurüften, deren er für feine Arbeiten bedarf. Hierzu wird vor Allem ein grofser, thunlichft vollkommen ausgeflatteter Arbeitstifch gehören; ferner wird ein Abdampffchrank mit mehreren Abtheilungen, deren jede in befonderer Weife eingerichtet ift, nicht fehlen dürfen. Spül- und Ausgufsbecken, Bücher-, Materialien- und Reagentien-Schränke etc., fo wie alle diejenigen Einrichtungsgegen-ftände und Apparate, welche für die Sonderrichtung der bezüglichen wiffenfchaft-lichen Unterfuchungen nothwendig lind, vervollftändigen die Ausrüftnng.

Im chemifchen Inftitut zu Greifswald enthält das Privat-Laboratorium des Profeffors zunächft an der Fenfterwand einen grofsen Arbeitstifch mit Eichenplatte und 3 in diefelbe eingelaffene Spülbecken von Porzellan; in der Mitte des Zimmers fleht ein gröfserer Tifch, welcher mit einer ftarken Schieferplatte belegt ift, auf der kleinere Feuerarbeiten und Deftillationen vorgenommen werden können. An der Mittelwand befindet fich der in Fig. 164 (S. 206) bereits dargeflellte und in Art. 163 (S. 206) befchriebene Abdampffchrank mit 3 Abtheilungen und einem damit zufammenhängenden Trockenfchrank (fiehe Art. 164, S. 207). In der Ecke, neben der Thür, ift ein Spül- und Abwafchtifch angeordnet, darüber ein Ablaufbrett; ein kleiner Tifch dient zur Aufnahme einer Luftpumpe ; daran fchliefst fich ein Tifch mit eichener Platte zur Aufnahme von Inftrumenten ; die chemifche Wage ruht auf einer Confole-Platte.

Das Privat-Laboratorium des Profeffors für analytifche Chemie an der technifchen Hochfchule zu Hannover enthält unter den Fenftern einen mit Gas und Wafler verforgten Arbeitstifch, an der Rückwand zwei (auch für Schwefelwafferftoff-Arbeiten eingerichtete) Abdampffchränke, welche mittels eines zwifchen denfelben angebrachten Schiebefenfters vereinigt werden können, und eine von beiden Seiten zugängliche Nifche für Elementar-Analyfen. Vor dem Laboratorium liegen zwei kleine Nebenräume, als Wagezimmer und Spülraum dienend ; in letzterem hat auch ein Waffertrommelgebläfe Platz gefunden.

Im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin hat der Dirigent einen zweifenftrigen Raum, welcher fich einerfeits an das Wagezimmer anfchliefst, auf der anderen Seite aber in ein Arbeits- oder Sprechzimmer führt ; letzteres ift auch vom Eingangsflur unmittelbar zugänglich. Im Privat-Laboratorium flehen 2 Arbeitstifche, 3,2™ lang und 1,2 m breit, reichlich mit Wafler- und Gashähnen ausgeftattet ; die Abdampfnifchen von 1,5 und 2,o m Länge find fo eingerichtet, dafs die Schiebefenfter ohne Zwifchen-pfoften fleh in einander fchieben und nach dem Oeffnen die ganze Oeffnung frei laffen. Im Uebrigen find in diefem Laboratorium für alle vorkommenden Arbeiten entfprechende Einrichtungen getroffen.

Die Kleiderablagen fpielen in chemifchen Inftituten in fo fern eine andere Rolle, als in manchen fonftigen wiffenfchaftlichen Anftalten, weil die Laboranten vor dem Betreten der Arbeitsräume nicht nur die Oberkleider ablegen, fondera fich darin auch zum Theile umzukleiden pflegen. Hiernach mufs deren Lage im Gebäude und ihre Einrichtung vorgefehen werden. Häufig werden Kleiderfchränke, die in eine entfprechende Anzahl von verfchliefsbaren Abtheilungen getrennt find, angeordnet.

e) Dienftwohnungen.

Faft in allen Theilen eines chemifchen Inflitutes entwickeln fich Dämpfe und Gafe, welche auf den menfchlichen Organismus beläfligend, in vielen Fällen fchädigend einwirken. Defshalb ift bei der Anordnung der Dienftwohnungen überhaupt, ins-befondere bei der Anordnung der Familienwohnung des Inftituts-Vorftandes, grofse Vorficht zu beobachten.

Ueber die Nothwendigkeit einer Dienftwolinung für den Leiter eines chemifchen Inftitutes ift fchon an früheren Stellen diefes Heftes gefprochen worden, und es giebt nur fehr wenige Anlagen diefer Art (z. B. chemifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg etc.), bei denen eine folche Wohnung fehlt. Soll letztere ihrem Zwecke völlig entfprechen, fo mufs fie mit den Inftitutsräumen in thunlichft nahe Verbindung gebracht werden; andererfeits ift diefelbe aber, in Riickficht auf die Gefundheit der Wohnungsinhaber, von jenen Räumen möglichft

zu ifoliren ; insbesondere wird darauf zu fehen fein, dafs die herrschenden Winde die gefundheitsfchädlichen GaSe nicht unmittelbar in die Wolinräume führen. Endlich mufs der Zugang zur Wohnung des Vorftandes von den Zugängen zum Inflitut vollftändig getrennt fein. (Siehe auch Art. 54, S. 62.)

Man kann bei den ausgeführten Anlagen im Wesentlichen dreierlei Anordnungen unterscheiden :

1)    Die Vorftandswohnung ift im Obergefchofs des Inftitutsbaues gelegen, wie z. B. in den chemifchen Instituten der Univerfität zu Kiel, der technischen Hoch-Schulen zu Aachen und Dresden, der technischen Staatslehranftalten zu Chemnitz etc.

Eine Solche Anordnung Sollte nur dort in Frage kommen, wo die Vortragsund Arbeitsräume des Inftitutes im Wesentlichen blofs in einem Sockel- und Erd-gefchofs untergebracht find; alsdann werden in das Obergefchofs nur einige wenige und auch nur Solche Räume zu verlegen fein, in denen eine Entwickelung von Schädlichen Gafen nicht ftattfindet. Zur Wohnung des Directors mufs alsdann nicht nur ein besonderer Eingangsflur, Sondern auch eine eigene Treppe führen ; es mufs ferner dafür Sorge getragen werden, dafs durch geeignete und mehrmalige AbSchlüffe das Eindringen von Gafen etc. überall dort verhütet wird, wo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen gewünfcht wurde oder unvermeidlich war.

2)    Das Inftituts-Gebäude ift im Grundrifs derart angeordnet, dafs fleh an einen lang gedreckten Vorderbau mehrere Flügelbauten anfchliefsen ; die Wohnung des Vorftandes wird alsdann in einen diefer Gebäudeflügel verlegt, wie dies u. a. in den chemifchen Inftituten der Univerfitäten zu Graz und Leipzig, zum Theile auch zu Bonn gefchehen ift.

Man wird in einem folchen Falle naturgemäfs einen äufseren Gebäudeflügel wählen, und zwar denjenigen, dem die gefundheitsfchädliche Abluft der Laboratorien durch die herrfchende Windrichtung nicht zugeführt wird. Getrennte Zugänge und Treppenanlagen find bei einer derartigen Anordnung fehr leicht zu erzielen, eben fo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen, welche dem Vorftande den Verkehr thunlichft erleichtert, einen nachtheiligen Einflufs von den Laboratorien her aber aus-fchliefst. In diefes Syftem find auch diejenigen Anlagen einzureihen, bei denen an den in gefchloffener Grundform ausgeführten Inftitutsbau die Wohnung des Directors an der Rtickfeite angefügt ift, wie fölches bei den chemifchen Inftituten der Univerfitäten zu Wien und Berlin zu finden ift.

3)    Die im Allgemeinen zweckmäfsigfte, in den meiften Fällen aber auch theuerfte Anordnung befteht in der Erbauung eines vom Inftitute zwar völlig getrennten, demfelben aber doch nahe gelegenen Vorftands-Wohnhaufes, welches mit dem erfteren durch einen gefchützten Gang verbunden ift. Bei den Inftituten der Univerfität zu Strafsburg und der Akademie der Wiffenfchaften zu München ift u. a. in Solcher Weife verfahren worden. In Freiburg liegt das Wohnhaus des Directors dem Inftitute unmittelbar gegenüber.

Die Vortheile einer völlig gefonderten Director-Wohnung find an anderen Stellen des vorliegenden Halbbandes bereits zur Genüge erörtert worden, fo dafs diefelben hier nicht zu wiederholen find; gerade diefe Vorzüge laßen aber die in Rede flehende Anordnung als die vortheilhafteile erfcheinen.

180.

Andere

Docenten-

Auch für den zweiten Profeffor der Chemie, jedenfalls für einen oder zwei Affiftenten find Wohnungen vorzufehen. Letztere beftehen in der Regel aus nur je zwei Stuben und find bald mit der Wohnung des Vorftandes unter einem Dache, Wohnungen.

bald an folchen Stellen des Inftituts-Gebäudes gelegen, wo die Gefundheit der Inhaber derfelben nicht gefährdet ift. Bei der zweiten Profeffor-Wohnung find diefelben Rückfichten zu beobachten, wie bei der Wohnung des Vorftandes, wefshalb man diefe beiden Wohnungen in daffelbe Obergefchofs, bezw. in den gleichen Gebäudeflügel, in daffelbe abgefonderte Wohnhaus verlegen wird; doch empfiehlt es fleh, die zwei Wohnungen durch eigene Eingänge und Treppen von einander zu trennen.

181.

Wohnungen

für

Diener

etc.

182.

Fufsböden.

183.

Wände, Fenfter u. Thüren.

Die Dienftwohnungen für den Mechaniker, die Diener, den Heizer, den Hauswart etc. werden in der Regel in das Sockelgefchofs verlegt und, wenn möglich, nicht zu entfernt von ihren Arbeitsftätten angeordnet.

Im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München hat man für die Affiftenten und die Bedienfteten ein befonderes Wohnhaus unmittelbar an die Laboratorien angebaut.

Im Uebrigen mufs bezüglich der Anordnung aller im Vorftehenden befprochenen Dienftwohnungen auf die unter g vorzuführenden Beifpiele von Inftitutsbauten ver-wiefen werden.

f) Innerer Ausbau.

i) Fufsböden, Wände und Decken.

In Rückficht auf die faueren und ätzenden Flüffigkeiten, welche in den ver-fchiedenen Arbeitsräumen eines chemifchen Inftitutes vielfach verfchüttet und ver-fpritzt werden, und in Anbetracht der vielen fonftigen Verunreinigungen erfcheint Gufsafphalt als der geeignetfte Fufsbodenbelag. Das unfreundliche und wenig reinliche Ausfehen deffelben war indefs mehrfach Anlafs, dafs man die Anwendung von Afphaltfufsböden thunlichft einfehränkte oder ganz vermied.

So hat man in manchen Inftituten nur in jenen Arbeitsräumen, wo Verfchütten von ätzenden Flüffigkeiten und Verunreinigungen befonders häufig Vorkommen, Afphalteftrich a-usgefiihrt, im Uebrigen aber kieferne oder eichene Riemenböden zur Anwendung gebracht; doch wurden im letzteren Falle hie und da Schutzvorkehrungen gegen mögliche Schwammbildung etc. getroffen.

In mehreren Arbeitsräumen des chemifchen Inllitutes der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurden, je nach der mehr oder weniger ftarken Benutzung, eichene oder kieferne Stabfufsböden verlegt; zum Schutze derfelben gegen Schwammbildung wurden fowohl der Erdboden des Erdgefchoffes, als auch die Oberfläche fämmtlicher Gewölbe afphaltirt und die Fufsböden hohl auf Lagerhölzern befeftigt.

In vielen Faboratorien find ausfchliefslich hölzerne Riemen- oder Stabfufsböden zur Ausführung gekommen; man hat diefelben wohl auch in Afphalt gelegt. In einigen Fällen wurde an befonders gefährdeten Stellen eine Sicherung getroffen.

In den Arbeitsfälen der organifchen Abtheilung des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffen-ichaften zu München befindet fich ringsum an den Wänden ein lm breiter Afphaltftreifen, auf dem die Spül- und die Abdampfeinrichtungen flehen ; in diefem Streifen ift auch eine Afphaltrinne für den Ablauf von Waffer etc. angeordnet etc.

In den übrigen Räumlichkeiten eines chemifchen Inftitutes werden faft ausfchliefslich hölzerne Fufsböden verwendet. Einiger befonderer Fufsboden-Conftructionen, welche gewiffe Räume erfordern, gefchah bereits im Vorhergehenden Erwähnung.

Die Wände, welche der vielen darin nothwendigen Canäle und fonftigen Durchhöhlungen wegen wohl niemals in Bruchftein-, fondern ftets in Backfteinmauerwerk auszuführen fein werden, find in den Arbeitsräumen mit einem Anftrich zu verfehen, der durch die in jenen Räumen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe thunlichft wenig beeinflußt wird; insbefondere werden alle bleihaltigen Farben zu vermeiden fein.

Es empfiehlt fich, die Wände, zum minderten in ihrem unteren Theile, glatt zu fchleifen und dann mit Oelfarbe, beffer mit Wachsfarbe anzuftreichen.

Bezüglich des Oelfarbenanftriches der Fenfter, Thüren etc. gilt das Gleiche; auch hier find bleihaltige etc. Stoffe auszufchliefsen. In den Fenftern richtet man einzelne Flügel, bezw. Scheiben zum Oeffnen ein, fei es, dafs man fie herausklappt oder nach Art der gewöhnlichen Fuftflügel ausbildet; finden plötzliche Gasentwickelungen ftatt, fo kann man durch Oeffnen diefer beweglichen Fenftertheile die Entlüftung des Raumes wefentlich befchleunigen.

184.

Decken

und

Deckenlichter

185.

Heizung.

Die Sockelgefchofsräume werden wohl ftets überwölbt; doch empfiehlt fich eine gleiche Conftruction auch für die meiften Arbeitsräume, da fart in allen derfelben mit offenen Flammen hantirt wird und die Feuersgefahr eine nicht unbedeutende ift.

Wie in Art. 147 (S. 183) gezeigt worden ift, erhalten die gröfseren Arbeitsräume in der Regel Tiefen von 10 bis 12m; läfft fich deren Decke nicht an die Dach-Conftruction aufhängen, fo werden fie wohl auch durch eiferne Säulen geftützt. Diefe Stützen füllten niemals in den Gängen zwifchen den Arbeitstifchgruppen flehen, fondera innerhalb letzterer angeordnet werden.

Die ftützenden Eifenfäulen, fonftige Eifentheile der Decken-Conftruction, eiferne Befchläge etc. fchiitze man durch einen gut deckenden Anftrich gegen die Einwirkung fauerer Dämpfe und anderer Gafe, die deren allmähliche Zerrtörung herbeiführen würden.

Dienen Deckenlichter zur Erhellung der Arbeitsräume, fo verwende man am beften Mouffelin-Glas für diefelben.

Schliefslich fei noch bezüglich der Fufsböden, Wände, Decken etc. auf das bei den phyfikalifchen Inftituten (Art. 97 u. 98, S. 116 u. 117) hierüber Gefagte verwiefen.

2) Heizung und Füftung.

Die eigenartigen Verhältniffe, welche in den chemifchen Inftituten in Folge der Aufgabe, die fie zu erfüllen haben, obwalten, bedingen in der Art und Weife, w'ie zur kalten Jahreszeit die Räume derfelben erwärmt werden, gleichfalls eigenartige Einrichtungen. Das Gleiche, vielleicht in noch höherem Grade, gilt von den Lüf-tungs-Finrichtungen folcher Anftalten, und es find diefelben, in ihrem Zufammenhange mit den Heizungs-Anlagen, von grofser Wichtigkeit und Bedeutung.

Die Bedingungen, welche für eine vollkommene Heizeinrichtung eines chemifchen Inftitutes (nach Intze 17 8) geftellt werden müffen, laffen fich in folgender Weife zufammenftellen :

a) gleichmäfsige und ftändige Erwärmung der benutzten Räume auf ca. 18 Grad C. bei den verfchiedenften äufseren Temperaturen und Windrichtungen im Winter, und ß) Abkühlung der Räume im Sommer auf mindeftens 20 Grad C., damit die Praktikanten während der Sommermonate durch die Hitze nicht vertrieben werden;

Y) fchnelle Erwärmung, bezw. Abkühlung aller Räume, befonders derjenigen, welche nur während einer kurzen Zeit des Tages benutzt werden, um keine Wärme zu verfchwenden und um die rechtzeitige Erwärmung vollftändig in der Hand zu haben ;

S) Vereinigung fämmtlicher Einzeleinrichtungen an einer Stelle in der Weife, dafs der Heizer in jedem Augenblicke weifs, ob in den zu heizenden Räumen der

geforderte Wärmegrad herrfcht, um hiernach durch Stellung von Regiftern etc. eine fchnelle Aenderung eintreten zu laffen.

Alle diefe Bedingungen find kaum in einem einzigen Inftitute in ausreichender Weife erfüllt worden.

P'ür das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde als Heiz-bedürfnifs feftgeftellt, dafs

a) die Flure und Vorräume auf 10 Grad C.,

ß) die Hörfäle und Arbeitsräume auf 20 Grad C. und

Y) die Sammlungs- und Nebenräume nach Erfordernifs auf 15 bis 20 Grad C. bei einer Aufsen-Temperatur von — 20 Grad C. zu erwärmen feien.

i86.

Ofenheizung.

Nur in älteren Inftituten und in einigen kleineren Anlagen aus neuerer Zeit ift für die Erwärmung der Räume die gewöhnliche Ofenheizung in Anwendung gekommen.

Dies ift im alten Inftitut der Univerfität zu Giefsen und in jenem zu Heidelberg der Fall. Eben fo wird im Inftitut zu Greifswald die Heizung, mit Ausnahme des grofsen Hörfaales, durch Kachelöfen bewirkt; in letzterem, der meift nur für kurze Zeit benutzt wird, find eiferne Oefen aufgeftellt; bei ftrengerer Kälte wird dieier Hörfaal, fo wie auch der grofse Arbeitsraum durch einen im Sockelgefchofs untergebrachten Luftheizofen erwärmt.

Auch das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München und das ältere Aachener

Inftitut haben Ofenheizung erhalten.

In den meiften Anftalten ift eine Sammelheizungs-Anlage eingerichtet, und es find fowohl Feuerluftheizung, als auch Waffer- und Dampfheizung zur Ausführung gekommen.

187.

Feuer

luftheizung.

In einigen älteren und in wenigen neueren chemifchen Inftituten hat man fich für Feuerluftheizung entfchieden, in den neueren Anftalten wohl defshalb, weil bei diefem Syfteme mit der Heizung die Füftung fich fehr leicht vereinigen läfft.

Wie eben erwähnt wurde, werden im Greifswalder Inftitut bei ftrengerer Kälte die beiden gröfsten Räume mittels Feuerluftheizung erwärmt.

Im Inftitut der Bergakademie zu Berlin ift diefes Heizungs-Syftem durchwegs zur Anwendung gekommen. Die Erwärmung gefchieht mittels zweier im Sockelgefchofs aufgeftellter Luftheizungsöfen, denen die frifche Luft durch 2 unter dem Fufsboden gelegene Canäle zugeführt wird; von den Ofenkammern fteigen die Warmluft-Canäle lothrecht nach den zu heizenden Räumen empor. Die beiden grofsen Laboratorien-Räume find mit elektrifch ftgnalifirenden Queckfilber-Thermometern verfehen, deren Leitungen nach den an den Feuerftellen im Sockelgelchofs angebrachten Druckknöpfen führen; jedes Thermometer hat zwei folcher Knöpfe, welche beim Niederdrücken die Ueberfchreitung, bezw. Unterfchreitung der Normal-Temperatur unter Angabe der Saalnummer durch Klingeln anzeigen.

Die Feuerluftheizung im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Dresden ift nach dem gleichen Syfteme, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 76) durchgeführt.

Im neuen Giefsener Inftitut werden die zwei grofsen Arbeitsfäle mittels Feuerluftheizung erwärmt.

188.

W aflerheizung.

Verhältnifsmäfsig fehr feiten kam in chemifchen Inftituten die Wafferheizung zur Ausführung, und felbft in den wenigen Fällen hauptfächlich aus dem Grunde, weil die Anlage einer Dampfheizung nicht erreichbar war.

Dies trifft beifpielsweife beim Klaufenburger Inftitut zu, wo von einer Dampfheizung der grofsen Koftfpieligkeit wegen abgefehen werden muffte und eine Heifswafferheizung in Anwendung gekommen ift* Eine kurze Befchreibung diefer Anlage ift in der unten genannten Schrift ¹⁷⁹) zu finden.

189.

Die in den neueren Inftituten am häufigften ausgeführten Einrichtungen gehören Dampfheizung. dem Syfteme der Dampfheizung, und zwar fowohl der unmittelbaren, als auch der Dampfwaffer- und Dampfluftheizung, an. In der That empfiehlt fich in den aller-meiften Fällen für den fraglichen Zweck die Verwendung des Wafferdampfes; denn:

U9) Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg. Buda-

peft 1882 S. 29.

a) In einem chemifchen Inftitute ift für Bäder, Trockeneinrichtungen, Deftil-lations-Apparate und manche andere Laboratoriumszwecke vielfach Wafferdampf nothwendig; in manchen neueren Laboratorien ift es geradezu Bedingung, dafs dem Chemiker jederzeit Wafferdampf zur Verfügung flehen folle; diefer Umftand allein weist fchon auf die Anlage einer Dampfheizung hin, weil es fich fonft nicht lohnen würde, lediglich für den zumeift geringen Bedarf zu chemifchen Arbeiten einen Dampfkeffel ununterbrochen zu heizen.

ß) Verfchiedene Verfuche und fonftige chemifche Arbeiten, eben fo Luftpumpen etc. bedürfen einer Triebkraft, und eben fo ift für die immer mehr fich verbreitende elektrifche Beleuchtung eine Dynamo-Mafchine nothwendig, die gleichfalls durch eine motorifche Kraft in Thätigkeit zu fetzen ift; eine Dampfmafchine kann allen diefen Zwecken dienen.

Y) Es wird noch fpäter gezeigt werden, dafs eine allen Anforderungen ent-fprechende Lüftungs-Anlage des mafchinellen Betriebes nicht entbehren kann, fo dafs ein vorhandener Dampfmotor auch für diefen Zweck Anwendung finden kann.

8) Eine Dampfheizung geftattet am beften die Vereinigung der gefammten Heizeinrichtungen an einer einzigen Sammelftelle ; ja man kann die letztere fogar in ein befonderes kleines Nebengebäude (Keffelhaus) verlegen, wie dies u. A. in den Inftituten der technifchen Hochfchulen zu Braunfchweig und Aachen (Neubau) gefchehen ift.

Im chemifchen Inllitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde eine Dampfheizung, unter Benutzung der für das Hauptgebäude vorgefehenen Wärmequelle (fiehe Art. 68, S. 77), vorgefehen, die in ganz ähnlicher Weife wirkt, wie im Hauptgebäude. Die Vorwärmung der Zuluft findet in der Axe des Haufes in Heizkammern ftatt, welche unter dem grofsen Hörfaal für anorganifche Chemie liegen ; von da aus wird fie bis zu den Nutzräumen fortgeführt, in denen fie hinter den Dampfheizkörpern ausftrömt und, dafelbft kreifend, durch die Heizkörper weiter auf den erforderlichen Wärmegrad gebracht wird. (Siehe auch Art. 197.)

Auch im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 68, S. 76) erfolgt die Heizung durch Dampfröhrenöfen , welche durch fog. Ventilllücke vom Sockelgefchofs aus geregelt werden können.

190.

Dampfwaffer

heizung.

Die Dampfwafferheizung ift zuerft im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig eingeführt worden.

Jeder der 4 grofsen Arbeitsfäle des Leipziger Inftitutes wird durch 4 runde, eiferne Dampfwaffer-öfen geheizt ; das an der Decke hinlaufende eiferne Rohr leitet den Wafferdampf aus dem Dampfkeffel zu den Oefen ; das in letzteren condenfirte Waffer fliefst durch eine befondere Leitung in den Keffel zurück. Auch die Heizung des grofsen Hörfaales gefchieht mittels Wafferdampf, welcher zahlreiche und verzweigte, unter dem Fufsboden gelegene Rohrleitungen durchftrömt; die erwärmte Luft dringt unter den Sitzplätzen durch Oeffnungen in den Saal, eine Anordnung, die keineswegs nächahmenswerth ift. Der Dampfkeffel ift im Sockelgefchofs, ziemlich in der Mitte des Haufes gelegen, aufgeftellt.

Nach dem Beifpiel der Leipziger Anftalt wurde auch für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft Dampfwafferheizung vorgefehen. Diefelbe wird mittels zweier ungleich grofser Dampfkeffel bewirkt, welche alle Dampfwafferöfen des Haufes (auch die Dampf-Apparate im Sockelgefchofs und verfchiedene Arbeitsftellen) mit Dampf verfehen. Die Dampfwafferöfen beftehen aus einem Doppelcylinder, in deffen Zwifchenraum das Waffer enthalten ift, zu dem der Dampf geleitet wird. Im grofsen Hörfaal, der nur von Zeit zu Zeit geheizt wird, find ftatt der Wafferöfen einfache, fchlangenförmig gewundene Dampfrohre als Heizkörper verwendet, welche in Nifchen aufgeftellt find; letztere können, je nach der Stellung der unten angebrachten Schieber und Klappen, mit der Saalluft oder mit der äufseren Luft in Verbindung gebracht werden.

Im chemifchen Inftitute der Akademie der Wiffenfchaften zu München beftehen die Heizkörper theils aus Dampfwafferöfen, theils aus Dampfrohr-Spiralen. Der Dampf wird in 2 grofsen Keffeln, welche fich in dem im Haupthofe gelegenen Keffelhaufe befinden, erzeugt und gelangt in frei liegenden, umwickelten Rohren nach allen Theilen des Gebäudes. Die Hörfäle werden durch Spiralen geheizt ; im

grofsen Hörfaal find aufserdem noch 2 kleine Oefen aufgeflellt. In den Arbeitsfälen find je 4 Oefen angeordnet und nebftbei noch 2 kleine Spiralen, welche als Referve-Heizkörper dienen.

Die Anwendung der Dampfwafferheizung empfiehlt fich nur dann, bezw. nur für diejenigen Räume eines chemifchen Inftitutes, bei denen eine möglichft gleichförmige Temperatur erwünfcht ift und welche befonders kräftig wirkender Lüftungs-Einrichtungen nicht bedürfen.

So z. B. wird in derartigen kleineren Räumen des Inftitutes der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin die frifche Zuluft an den Heizkörpern, welche an den Aufsenmauern aufgeftellt find, vorgewärmt, wrährend die verdorbene Abluft durch bis über das Dach geführte Rohre abzieht.

191.

Dampf-

luftheizung.

192.

Gemifchte

Heizung.

*93-

Abkühlung.

194.

Lüftung.

Weit häufiger ift die Dampfluftheizung in Anwendung gekommen ; fie verdient auch vor der unmittelbaren Dampfheizung und der Dampfwafferheizung den Vorzug, weil erftere eine fehr rafche Erwärmung geflattet und fich mit ihr in leichter und einfacher Weife eine kräftige Lüftung vereinigen läfft.

Im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen gelangt die frifche Zuluft durch einen unter dem Heizergange liegenden unterirdifchen Canal in die Heizkammer, wo die Luft durch Dampfheizrohre von ca. 3000 ¹¹¹ Gefammtlänge erwärmt wird; der Dampf hierzu wird zum geringen Theile durch die Dampf-mafchine, zum gröfsten Theile unmittelbar durch einen gröfseren Dampfkeffel vom Keffelhaus her geliefert. Die erwärmte Luft wird von der Heizkammer aus durch gemauerte und forgfältig geputzte Canäle den einzelnen Räumen zugeführt; es gehen von der Heizkammer 10 getrennte, nahezu wagrechte Hauptcanäle für warme Luft nach den verfchiedenen Räumen im Erdgefchofs ; aufserdem find noch 4 lothrechte kleinere Canäle nach den unmittelbar über der Heizkammer gelegenen Räumen des Erdgefchoffes geführt. (Siehe auch Art. 197 ¹⁸°.)

Je nach der Beftimmung der verfchiedenen Räume eines Inftitutes wird wohl auch die Erwärmung derfelben in verfchiedener Weife bewirkt. Vor Allem pflegt dies bezüglich der Dienftwohnungen zuzutreffen, welche fehr häufig durch Kachel-und ähnliche Oefen geheizt werden. Allein auch bei den Vortrags- und Arbeitsräumen find, wie dies fchon bei mehreren der vorgeführten Beifpiele gezeigt wurde, verfchiedene Heiz-Syfteme zugleich in Anwendung gekommen.

Im Inftitut der Univerfität zu Graz wurden die eine rafche Erwärmung und Lufterneuerung er-heifchenden Hör- und Arbeitsfäle mit Dampf luftheizung, unter Benutzung eines Gebläfes, verfehen ; von den übrigen Räumen wurden jene, bei denen es weniger auf ftarke Lüftung, als auf möglichft gleichförmige Temperatur ankommt, mit Dampfwafferöfen , jene, welche nur bei ftarker Kälte mäfsig erwärmt zu werden brauchen (grofse Treppe, Vorzimmer des grofsen Hörfaales, 2 Arbeitsräume im Sockelgefchofs etc.), mit .Dampfröhrenöfen verfehen.

Im chemifchen Inftitut der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin ift fowohl Dampfluft-, als auch Dampfwafferheizung, im chemifchen Inftitut zu Freiburg Feuerluft- und Dampfheizung eingerichtet worden.

Es ift bereits in Art. 184 (S. 219) gefagt worden, dafs bei hohen Sommer-Temperaturen eine Abkühlung der Luft in den Arbeitsfälen ftattfinden follte; leider find bezügliche Einrichtungen nur in äufserft geringem Mafse zur Ausführung gekommen.

Bei der fchon in Art. 191 befchriebenen Heizanlage des neuen Inftitutes zu Aachen war die Abkühlung der Luft während des Sommers in der Heizkammer beabfichtigt; diefelbe follte theils durch Abkühlung mittels der bedeutenden Verb rau chswaffermenge, theils durch Benutzung der mittels Dampf getriebenen Eismafchine, indem von letzterer Kühlrohre in die Heizkammer geführt werden, bewirkt werden.

Zu denjenigen Gebäuden, in denen die Luft in befonders ftarker Weife verunreinigt wird und die defshalb auch einer befonders rafchen Lufterneuerung bedürfen, gehören unzweifelhaft auch die chemifchen Inftitute. Eine nicht geringe Zahl von zum Theile unerfahrenen Chemikern arbeiten ununterbrochen in den Räumen ²

einer folchen Anftalt und erfüllen, ungeachtet aller Vorfichtsmafsregeln, die Luft mit übel riechenden und fchädlichen Dämpfen und Gafen ; felbft die Geübteren und Erfahreneren können es nicht immer vermeiden, die Luft ihrer Arbeitsfäle in folcher Weife zu verderben.

Für die Lüftungs-Anlage eines chemifchen Inftitutes hat man zu unterfcheiden :

a) die Einrichtungen, welche den Vortrags- und Arbeitsräumen frifche Luft zuführen und die verdorbene Luft abführen, alfo ftets in Wirkfamkeit und von der Vornahme befonderer Arbeiten unabhängig find; man fafft diefe Anlagen wohl auch unter der Bezeichnung »Raumlüftung« zufammen;

ß) die Anlagen, welche aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen die Gafe abzuführen haben;

7) die Einrichtungen, mittels deren die Schwefelwafferftoffräume und Stinkzimmer entlüftet werden;

§) die Einrichtungen, mittels deren vom Experimentir-Tifch des Vortrags-faales (fiehe Art. 140, S. 174, unter £) und — wenn folche vorhanden find — aus den Abzugsfchränkchen der Arbeitstifche in den Laboratorien (fiehe Art. 153, S. 193, unter Ç) die Dämpfe und Gafe abgefaugt werden; die Anlagen unter ß bis d werden bisweilen unter der Bezeichnung »chemifche Lüftung« zufammengefafft.

ws-

Raumlüftung.

Was im vorliegenden Falle als Raumlüftung bezeichnet wird, deckt fich mit dem, was man unter Lüftung im gewöhnlichen Sinne zu verliehen pflegt. In Riick-flcht auf die ftarke Luftverunreinigung mufs in chemifchen Inftituten, namentlich in den grofsen Arbeitsfälen und einigen anderen kleineren Arbeitsräumen derfelben, ein ungewöhnlich grofses Mafs der Lufterneuerung zu Grunde gelegt werden.

Nach Intze s Verflachen (im alten chemifchen Inftitut zu Aachen) erzielt man in den grofsen, voll befetzten Arbeitsräumen eine reine Luft, wenn für einen Praktikanten in der Stunde 100cbm Luft zugeführt werden. Diefe Luftmenge dürfte fleh nur dann etwas vermindern, wenn man die erzeugten fchädlichen Gafe und Dämpfe möglich!! dort entfernt, wo fle entwickelt werden, d. i. bevor fle in den Raum gedrungen find ; die foeben erwähnte Einrichtung der Arbeitstifche, bei der diefelben mit kleinen Abzugsfchränkchen verfehen find, ift in diefer Richtung als vortheilhaft zu bezeichnen.

Für das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg hat Intze bezüglich der Lüftung das folgende Bedürfnifs zu Grunde gelegt :

a) die Flure und Vorräume find ftiindlich mit ca. dem */2- bis I-fachen ihres Rauminhaltes zu lüften;

ß) Hörfäle erhalten eine Luftzuführung für den Kopf Fund die Stunde von 20cbm am Tage und 60 cbm am Abend ;

Y) die Laboratorien erhalten eine Luftzuführung gleich dem 2¹/2- bis 3-fachen des Rauminhaltes. Hiernach ergab fich eine zuzuführende Luftmenge von 32 000 cbm in der Stunde.

Beim Bau des Grazer Inftitutes forderte v. Pebal wenigftens eine 3-malige Erneuerung der Luft in der Stunde, was für das voll befetzte analytifche Laboratorium einer ftündlichen Luftmenge von ca. 70cbm für den Kopf entfpricht.

Im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin beträgt der Gefammtquerfchnitt der an den Umfaffungswänden liegenden Abzugsöffnungen für die verdorbene Luft Los üm; bei Inbetriebfetzung der Lüftungs-Anlage wurde eine mittlere Abzugsgefchwindigkeit von 1,0 5 m in der Stunde gemeffen ; die aus dem Raume abgefaugte Luftmenge betrug hiernach l,os . l,os . 3600 = 3969 chm

in der Stunde oder bei 60 Praktikanten

3969

60

— 66 cbm für die Stunde und den Kopf. Im Saal für

qualitative Analyfe, welcher einer ftärlteren Lüftung bedarf, beträgt der Querfchnitt der Abzugsöffnungen 0,8 üm, die gemeffene Gefchwindigkeit dagegen l,iom; daher ift die ftündlich abziehende Luftmenge

= 132 cbm für die Stunde und den Kopf.

l,io • 0,8 . 3600 = 3168cbm oder bei 24 Praktikanten

3168

Die Frage, ob die Lüftung von der Heizung zu trennen fei, ift, wie zum Theile fchon aus den für die Heizung vorgeführten Beifpielen hervorgeht, meift in verneinendem Sinne beantwortet worden. Nur in fehr wenigen Fällen (in den Inftituten der Univerfität zu Leipzig und der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig) hat man fich für eine folche Trennung entfchieden-, in den meiften Inftituten durchftreicht zur Winterszeit die zugeführte frifche Luft die zur Erwärmung der Räume dienenden Heizkörper.

der bis auf die Kellerfohle hinabreicht und in einer Höhe von etwa 60cm unter der Decke des betreffenden Raumes in letzteren offen einmündet. Diefer Canal faugt unten, in Hof höhe, mittels einer feitlich angebrachten weiten Oeffnung aus dem Freien frifche Luft auf und führt diefelbe, im Winter durch darin flehende, lang geftreckte Dampföfen erwärmt, dem Raume zu. In gleicher Weife find lothrechte Abluft-Canäle zur Abführung der verdorbenen Luft vorhanden, die gleichfalls heizbar find ; doch foll die Noth-wendigkeit, diefe Heizung in Thätigkeit zu fetzen, nur fehr feiten eintreten ¹⁸¹).

196.

Lüftung

mittels

Lock-

fchornfteinen.

Zur Durchführung der Lufterneuerung in chemifchen Inftituten find Lockfchorn-fteine und mechanifche Einrichtungen, bisweilen auch beide vereinigt, zur Ausführung gekommen ; nur im eben erwähnten Leipziger Inftitut hat man von folchen Einrichtungen abgefehen.

In diefer Anftalt befindet fich an einer Ecke des zu lüftenden Raumes ein lothrechter Zuluft-Canal,

In einer grofsen Anzahl von chemifchen Inftituten ift eine Sauglüftungs-Anlage zur Ausführung gebracht und die faugende Wirkung durch Lockfchornfteine, in der Regel unter Benutzung des der Heizungs-Anlage angehörigen Rauchfchornfteines, hervorgerufen worden.

Wie fchon in Art. 1S7 (S. 220) gezeigt wurde, wird das chemifche Inftitut der Bergakademie zu Berlin durch eine Feuerluftheizung erwärmt. Die warme Zuluft tritt ziemlich nahe an der Decke in die einzelnen Räume ein ; im quantitativen Laboratorium find die Warmluft-Canäle fogar bis zum höchften Punkte der Decke geführt, weil hierdurch vermieden werden konnte, dafs die eintretende warme Luft bei weiterem Aufwärtsfteigen fich fofort an der Deckenlicht-Conftruction abkühlt, bevor fie den unteren Raum erfüllt und zu den Abfaugeöffnungen zurückftrömt. Zum Abfaugen der verdorbenen Luft dient ein ca. 25 m hoher Saugfchlot von 1,5 X L2 m Querfchnitt, welcher während der kalten Jahreszeit durch das in ihm auffteigende Rauchrohr der Luftheizungsöfen erwärmt, in den Sommermonaten dagegen durch eine an feinem Fufse angebrachte Lockfeuerung auf die zur Sicherung des Abzuges der verdorbenen Luft erforderliche Temperatur geheizt wird. Während der warmen Jahreszeit ift die Richtung der Lüftung in den grofsen Arbeitsräumen, um Luftftrömungen zu vermeiden, eine der Winterlüftung gerade entgegengefetzte. Die frifche kalte Luft tritt zu diefer Zeit nahe am Fufsboden in die Säle ein, und die warme wird oben, unter der Decke, abgefaugt ; es werden durch Stellung einer an den Heizkammern befindlichen Klappe die unter der Kellerfohle liegenden Abluft-Canäle vom Lockfchornftein abgefperrt und gleichzeitig mit den Canälen, welche den Heizkammern frifche Luft zuführen, in Verbindung gefetzt; eben fo werden die Warmluftöffnungen von den Heizkammern abgefchloffen und durch Schieberöffnung mit dem Lockfchornftein in Verbindung gebracht. Im Lockfchornftein ift ein elektrifches Anemometer angebracht, um die Ueber- oder Unterfchreitung der Normal-Gefchwindigkeit der Luft im Schlot anzuzeigen ¹⁸²).

Der innere Cylinder der im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft aufgeftellten Warmwafferöfen (fiehe Art. 190, S. 221) fleht mittels eines im Fufsboden des betreffenden Raumes angebrachten Canales mit der äufseren Luft in Verbindung. Sind die dazu gehörigen Luftklappen geöffnet, fo kann frifche und erwärmte Luft in die Räume eingeführt werden ; man kann aber auch das Zuftrömen der äufseren Luft abfchliefsen, und alsdann kreist im inneren Cylinder des Ofens die Zimmerluft. Bei diefer Anordnung wird der Fufsboden durch die von aufsen her zugeführte kalte Luft ftark abgekühlt ; durch zweckmäfsigere Zuleitung der letzteren läfft fich diefem Uebelftande begegnen. — Die Abführung der verdorbenen Luft gefchieht durch einen im Mittelpunkt des Flaufes errichteten Lüftungsfchlot von 1 qm lichtem Querfchnitt; in diefen ift ein gufseifernes, 63cm weites Rauchrohr eingefetzt, welches den Rauch aus der Dampfkeffel-feuerung abführt. Von diefem Lockfchornftein gehen unterirdifche, mit Cement glatt geputzte, grofse

lsl) Nach: Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28.

Die vorftehenden und die fchon früher gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen des in Rede ftehènden Inftitutes find entnommen aus: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 154.

Canäle ab, von denen aus zu jedem Raume des Gebäudes lothrechte Abluft-Canäle abzweigen, welche in jedem Saale zwei mit Thüren und Klappen luftdicht verfchliefsbare Oetfnungen haben; die untere Oeffnung dient zur Winterlüftung, wobei die Wärme nicht abgeführt wird, während die obere, an der Decke befindliche Oeffnung für die Sommerlüftung beftimmt ift. Für die Sommerlüftung der Laboratorien ift der grofse Saugfchlot mit einem Lockfeuer verfehen ¹⁸³).

¹

Näheres über diefe Einrichtung (mit Abb.) in: Pebal, L. v. Wien 1880. S. 19.

²

Nach : Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879. S. 15.

Zu beftimmten Jahreszeiten wirkt eine folche Lüftungs-Einrichtung ganz gut; allein im Frühjahr und Herbft, wo die Temperaturunterfchiede fehr geringe find, ift diefelbe ziemlich unzuverläffig. Sie erweist fich alsdann um fo unzweckmäfsiger, weil gerade in diefen Jahreszeiten vom Dienftperfonal eine ungewöhnlich grofse Aufmerkfamkeit und befonderes Verftändnifs in der Handhabung der Lüftungs-Einrichtungen gefordert werden mufs. Auch ift zu berückfichtigen, dafs offene Lockfeuer, bezw. Lockflammen gelöfcht werden müffen, wenn man Arbeiten ausführen will, bei denen fleh exploflble Gafe (Aetherdämpfe etc.) entwickeln.

197.

Lüftung

mittels

mechanifcher

Einrichtungen.

Die Ausdehnung der Räume eines chemifchen Inftitutes ift in der Regel in wagrechter Richtung eine fo beträchtliche, die Menge der zu- und abzuführenden Luft eine fo bedeutende, dabei die zuläffige Temperatur der Zuluft verhältnifsmäfsig fo gering zu halten, dafs eine völlig ausreichende Lüftung diefer Räume blofs durch mechanifche Einrichtungen erzielt werden kann. Nur bei Anwendung folcher gelangt man zu einer vollftändig zuverläffigen Lüftungs-Anlage und ift gänzlich unabhängig von den Unterfchieden zwifchen der Temperatur aufserhalb und innerhalb des Haufes. Im Uebrigen haben vergleichende Koftenberechnungen, welche für beftimmte Fälle angeftellt worden find, gezeigt, dafs die Luftabfaugung mittels eines Lockfchorn-fteines von bedeutenden Querfchnittsabmeffungen theuerer wird, als mafchineller Betrieb.

Es find in den verfchiedenen Inftituten fowohl Sauger, als auch Bläfer in Anwendung gekommen. Eine mafchinelle Säuglüftung findet man nur feiten, fo z. B. im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg.

In diefer Anftalt gefchieht die Zuführung frifcher Luft durch Zuluft-Canäle, welche durch die Heizkörper der Heifswafferheizung (fiehe Art. 188, S. 220) gezogen find. Sämmtliche Abluft-Canäle münden in einen Sammelraum von 2,5 m Querfchnitt, welcher fich auf dem Dachboden befindet und von dem aus oben zwei kurze Seitenarme in zwei Schlote führen. Durch die Mitte des einen derfelben geht das Rauchrohr der Heifswafferheizung; der andere enthält einen Sauger von 1 m Durchmeffer, der von einem Gasmotor in Betrieb gefetzt wird. Je nach Bedarf wird die Abführung der verdorbenen Luft bald durch den Lockfchornftein, bald durch den Sauger vollzogen ¹⁸⁴).

Thatfächlich verdient auch die mechanifche Drucklüftung, alfo das Einpreffen der frifchen Luft mittels einer Gebläfevorrichtung, den Vorzug. Eine folche Anlage gewährt allein die Sicherheit, dafs die gewünfehte Zuluftmenge thatfächlich an geeigneter Stelle entnommen und den Räumen wirklich zugeführt wird; durch das Einpreffen wird in letzteren die Luft verdichtet und dadurch gezwungen, durch die verfchiedenen Abluft-Canäle zu entweichen.

Durch eine folche Anlage ift es auch allein möglich, zu verhüten, dafs in den von den Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohren keine Gegenftrömung eintritt, und eben fo werden die kleinen Abzugsfchränkchen, die man hie und da auf den Arbeitstifchen der Praktikanten angebracht hat (flehe Art. 153, S. 193, unter Ç) nur dann mit Sicherheit wirken können, wenn die Zuluft eingeprefft wird.

183) d;c hier un(j an früheren Stellen gemachten Angaben über die Heizungs- und Lüftungs-Anlage des in Rede ftehenden Inftitutes find entnommen aus: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. S. 12. ist) Nach der in Fufsnote 179 (S. 220) genannten Schrift (S. 30).

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Ein Einpreffen der frifchen Zuluft mittels Gebläfe findet im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ftatt ; fo lange die Zuluft im Winter die Temperatur von 20 Grad C. nicht erreicht, wird fie durch die Condenfations-Leitungen und durch befondere Dampfheizrohre erwärmt. Die verdorbene Luft entweicht durch über Dach geführte Rohre.

Eben fo wird im chemifchen Inftitute zu Dresden die frifche Zuluft mittels eines durch eine kleine Dampfmafchine bewegten Bläfers eingeprefft, während die Abluft durch zahlreiche Abzugs-Canäle entweicht.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz find für die Zwecke der Frifchluft-Zuführung Gebläfe (Pulfions-Ventilatoren) zur Anwendung gekommen. Die mit Dampfluftheizung verfehenen Räume diefer Anftalt (fiehe Art. 192, S. 222) erhalten erwärmte, bezw. frifche kalte Zuluft von 5 gemauerten Heizkammern, welche einen Gefammtluftraum von 5154 0,3111 befitzen; jede Kammer ift mit Klappen ver-fehen, damit man den Luftzutritt regeln und nach Bedarf kalte Luft mit der erwärmten mifchen kann. Aus den Heizkammern gelangt die Luft durch lothrechte Canäle nach 6 Laboratoriumsräumen ; aus letzteren läfft man fie, wenn eine fehr rafche Lufterneuerung nothwendig ift, unmittelbar durch weite Abluft-Canäle, gewöhnlich aber durch die zahlreichen Abzugsrohre der Abdampfeinrichtungen etc. entweichen. Die Gebläfe werden durch eine liegende Dampfmafchine von ca. 5Va Pferdeftärken getrieben ¹).

Bei den hier vorgeführten Beifpielen ift davon abgefehen worden, die Abführung der verdorbenen Luft durch irgend welche Saugvorrichtung zu fördern. Indefs ift folches fchon mehrfach gefchehen, und wenn man eine thunlichft vollkommene Lüftungs-Anlage ausführen will, fo ift dies auch zu empfehlen. Man kann auch in diefem Falle Lockfchornfteine in Anwendung bringen ; indefs ift es am vortheil-hafteften, zwei Ventilatoren anzuordnen: einen für die Zuführung der warmen, bezw. kalten Luft (Bläfer) und einen für die Ableitung der verdorbenen Luft (Sauger); nur in diefem Falle hat man die Heizung und Lüftung vollftändig in der Hand.

In folcher Weife ift bei der von Intze entworfenen Anlage im neuen Aachener Inftitut verfahren worden. Für die Zuführung frifcher, bezw. im Winter erwärmter Luft (fiehe Art. 191 , S. 222) ift ein Bläfer und für die Fortfchaffung der verbrauchten Luft, bezw. für die Abfaugung der fchädlichen Gafe find 2 Sauger angeordnet, welche durch eine im Keffelhaufe aufgeftellte Dampfmafchine, von einer Betriebswelle aus, durch Riemenübertragung geräufchlos getrieben werden. Die abgefaugten Gafe werden in 2 Schlote geblafen, welche 20m hoch find und die Gafe über die höchften Theile des Inftitutes hinwegführen. Damit den veränderlichen Wärmebedürfniffen der verfchiedenen Räume bei ftändig bleibender Lüftung völlig Rechnung getragen werden kann, ift es möglich gemacht, jedem Warmluft-Canal unmittelbar vom Bläfer eingepreffte kalte Luft zuzuführen, fo dafs die Temperatur der Luft in jedem Warmluft-Canal beliebig abgeändert werden kann. Durch Dampf kann die Luft in jedem Warmluft-Canal nach Bedürfnifs befeuchtet werden. — In jedem Warmluft-Canal befindet fich ein ftatifches Anemometer zum Anzeigen der Gefchwindigkeit der Luft, ferner ein Thermometer und ein Procent-Hygrometer, welche fämmtlich vom Heizergange aus beobachtet werden können. Da die Hebel für die Warm- und Kaltluftklappen, fo wie die Hähne für die Dampfbefeuchtung in unmittelbarer Nähe der eben genannten Controle-Vorrichtungen fich befinden, fo kann der Heizer jede Veränderung in der Temperatur, in den Luftmengen und in der Feuchtigkeit leicht bewirken und beobachten. Für die Ueberwachung des Ergebniffes in den zu heizenden Räumen find 6 Metall-Thermometer mit elektrifchen Leitungen angelegt, welche auf 2 Tafeln dem Heizer anzeigen, ob die Temperatur in den Räumen fich zwifchen den als zuläffig erachteten Grenzen (etwa -\- 17 und -j- 19 Grad C.) hält. — Die Fortfchaffung der vielen in den Laboratorien entwickelten fchädlichen Gafe gefchieht durch ein weit verzweigtes Netz von Saugcanälen, welche mit den 2 Saugern und Saugfchloten in Verbindung liehen ; unter den Decken lammtlicher Arbeitsräume find Ab-faugöffnungen angebracht. Diefe Abfaugung erftreckt fich auch auf alle Abortanlagen. — Bei vollem Betriebe und voller Benutzung aller Räume liefert der Bläfer 22—35 000cbm Luft in der Stunde ; die Sauger faugen 18—25 000ctm Luft in der Stunde ab, fo dafs ein erwünfchter Ueberfchufs der zugeführten frifchen Luft vorhanden ift ²).

Wie fchon in Art. 185 (S. 220) gefagt worden ift, muffte im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin eine zuzuführende Luftmenge von 32 000 0,3111 in der Stunde angeftrebt werden. Zur Einführung derfelben in das Gebäude ift ein Gebläfe angewendet, und zur Ableitung der Luft dienen

Sauger. Der Luftzuführungs-Canal hat feinen Zuflufs in einem an der Hinterfeite des Gebäudes gelegenen Luftfehacht, durchfchneidet die Grundmauern des rückwärtigen Langbaues und führt unter dem Pflafter des weftlichen Hofes hin bis in die Heizkammer unter dem grofsen Hörfaal (fiehe Art. 188, S. 221), vor welcher ein kräftiger Sauger liegt. Aus der Heizkammer ftrömt die Luft in einen unterirdifchen Canal, welcher, unter den Flurgängen des Gebäudes liegend, mit fämmtlichen in den Mauern anzulegenden fteigenden Canälen verbunden ift.

19S.

Lüftung d. Abzugs-,

Von der Fortfchaffung der in Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe war fchon in Art. 158 (S. 202, unter s) die Rede, und es wurde bereits an jener Stelle angedeutet, dafs einfache Abzugs- Abdampf- u.

Verbrennungs-

rohre mit Lockflamme nicht zuverläffig find; diefelben verfagen bisweilen, nament- einrichtungen. lieh bei grofser Kälte, den Dienft; es tritt dies befonders dann ein, wenn der betreffende Raum durch eine niederwärts gehende Säuglüftung gereinigt wird ; alsdann ftrömt durch das Abzugsrohr die kalte Luft herunter und ift für den Praktikanten ftörend. Vortheilhafter ift es defshalb, die Abführung der in Rede flehenden Gafe und Dämpfe an die allgemeine Raumlüftungs-Einrichtung des betreffenden Arbeits-faales anzufchliefsen.

Wie fchon im vorhergehenden Artikel gefagt wurde, wird aus den Arbeitsräumen des neuen Aachener Inftitutes die verdorbene Luft mittels zweier Sauger abgefaugt ; das weit verzweigte Netz von Saugcanälen erftreckt fich auch auf die mit den Arbeitstifchen verbundenen Abzugsfchränkchen, auf alle Sandbäder,

Herde etc. Desgleichen münden im Klaufenburger Inftitut (fiehe Art, 197, S. 225) die von den Abdampfeinrichtungen ausgehenden glafirten Thonrohre mit den übrigen Abluft-Canälen in den auf dem Dachboden befindlichen, der Raumlüftung dienenden Sammelraum.

In den Laboratorien des chemifchen Inftitutes der technifchen Hochfchule zu Berlin führen von fämmtlichen Abdampffchränken (fiehe Art. 160, S. 204) Thonrohre von mindeftens 16cm Durchmeffer, in den Aufsen- und Scheidemauern gelegen, nach unten, bis unter den Fufsboden des Erdgefchoffes. Dafelbft find fie je nach Bedarf in weitere Rohre und Canäle vereinigt, welche fchliefslich mit einem Querfchnitt von 1,6 bis 1,7 m unterirdifch jeden der beiden Höfe kreuzen und dann in neben dem grofsen Hörfaal anfteigende Schlote (von 29,0 m Höhe und 1,5 m Weite) münden; an jeder Einmündung ift ein Sauger angelegt. Diefe beiden und der fchon im vorhergehenden Artikel erwähnte dritte Sauger werden durch eine 15-pferdige Dampfmafcliine, welche unter dem grofsen Hörfaal im Zwifchenbau Aufftellung gefunden hat, getrieben ³).

In vereinzelten Fällen, wie z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffen-fchaften zu München, werden die Arbeitsräume mit Hilfe der Abzugs- und Abdampfeinrichtungen gelüftet, ein Verfahren, deffen Nachahmung kaum empfohlen werden kann.

In der genannten Anftalt befinden fich in jedem grofsen Arbeitsfaal 16 Abdampfeinrichtungen, und es foll dafelbft diefe Art der Raumlüftung fogar in den Sälen der unorganifchen Abtheilung, in welcher 60 Praktikanten zu gleicher Zeit arbeiten, völlig ausreichen, vorausgefetzt, dafs alle übel riechenden Operationen in den Abdampffchränken ausgeführt werden. Da letztere durch Abfaugen der verdorbenen Luft gelüftet werden, mufs für Zufuhr von frifcher, erwärmter Luft geforgt werden ; es gefchieht dies durch kurze Canäle, welche die äufsere Luft in den Raum unter die 4 Dampfwafferöfen (fiehe Art. 190,

S. 221) führen. Die Abdampffchränke find mit innen glafirten, 18cm weiten Thonrohren, welche in den Fenfterpfeilern lothrecht bis zum Dachbodenraum hinaufgeführt find, verbunden; in letzterem münden fie in wagrechte Canäle, welche in eine Vorkammer zufammenlaufen ; diefe fleht mittels einer runden Oeffnung mit einem Raume in Verbindung, welcher den grofsen Schornftein ringförmig umfchliefst ; der Schornftein ift innerhalb jenes Raumes mit lothrechten Schlitzen verfehen. Da der grofse Schornftein als Abzug für die von der Keffelfeuerung herrührenden Gafe dient, fo genügt der dadurch hervorgebrachte Zug im Winter vollftändig zur Lüftung der Dampfeinrichtungen ; im Sommer mufs dagegen durch eine kleine im Sockel-gefchofs befindliche Dampfmafchine ein Sauger bewegt werden. Aufser den 64 Abdampfeinrichtungen der Arbeitsfäle werden auch noch in gleicher Weife diejenigen des Schwefelwafferftoff- und des Stinkzimmers gelüftet⁴).

In der chemifchen Abtheilung des Bernoullianums zu Bafel ift in ähnlicher Weife verfahren worden.

Die Lüftung des Haupt-Laboratoriums dafelbft findet — abgefehen von den oberen Fentlerflügeln, welche im Sommer meift offen bleiben — ftets durch die Abdampffchränke ftatt, und zwar in zweifacher Weife: entweder durch einen jedem Abdampffchrank eigenen, bis über das Dach reichenden Canal, in welchem der Auftrieb mittels einer Gasflamme gefördert wird, oder durch einen gemeinfchaftlichen Lock-fchornftein, mit dem die 5 Hauptabdampffchränke in Verbindung flehen und welcher durch einen im Sockelgefchofs befindlichen Coke-Ofen in Thätigkeit gefetzt wird ⁵ 6).

199.

Dachanlage.

200.

Ueberficht.

Die für die Heizung, vor Allem aber die für die Luft-Zu- und -Abführung noth-wendigen Rohre und fonftigen Canäle eines chemifchen Inftitutes find ungemein zahlreich ; fehr viele derfelben müffen über Dach geführt werden, und nicht wenige davon liegen in den Aufsenmauern. Soll nun die Zugkraft der letzteren nicht beeinträchtigt fein, fo mufs man für ein möglichft flaches Dach Sorge tragen; aus diefem Grunde find über chemifchen Inftituten fehr häufig Holzcementdächer zur Ausführung gekommen.

3) Leitungen.

Aufser den den eben befprochenen Heizungs- und Lüftungs-Anlagen zugehörigen Canälen, Schloten und Rohrleitungen ift in den chemifchen Inftituten noch eine grofse Zahl anderweitiger Leitungen erforderlich. Hauptfächlich dienen diefelben zur Verforgung der verfchiedenen Gebäudetheile mit Leucht- und Heizgas, Waffer, Wafferdampf und Prefsluft, zur Ableitung der Abwaffer, als Sprachrohre, Telegraphen-, Telephon- und andere elektrifche Leitungen, zur Uebertragung von Triebkraft etc.

Die Anlage und die Ausführung aller diefer Leitungen, insbefondere aber derjenigen für Waffer-Zu- und -Abführung, fo wie der Gas- und Dampfrohre mufs mit befonderer Sorgfalt gefchehen; im Weiteren foll die Anordnung fo vorgefehen werden, dafs fämmtliche Leitungen, wenn thunlich ganz frei, mindeftens aber fo liegen, dafs fle leicht zugänglich find.

Leitungen, die im Fufsboden hinlaufen, legt man am beften in Rinnen, welche abgedeckt und mit Längsgefälle verfehen find. Solche Rinnen beftehen aus Gufs-eifen mit Deckeln aus gleichem Material, werden aber auch gemauert, mit Cement geputzt und mit Holztafeln abgedeckt; bisweilen wurden diefe Rinnen in Afphalt gemauert und mit dem gleichen Material geputzt. Auch find Afphaltrohre, bezw. -Rinnen zur Anwendung gekommen, die indefs zur Aufnahme von Dampfleitungen niemals benutzt werden füllten.

Sehr vortheilhaft foll fich nach Froebel¹⁹ °) die Anordnung im chemifchen Infbitut der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin bewährt haben, wo fämmtliche Rohre für Leuchtgas, Prefsluft, Wafferdampf, Waffer-Zu- und -Abflufs durch den Fufsboden unmittelbar nach dem Sockelgefchofs geleitet und dort am Deckengewölbe aufgehängt, auch zur befferen Unterfcheidung durch verfchiedenfarbige Ringe gekennzeichnet find. Letzteres Verfahren, bezw. ein verfchiedenfarbiger Anftrich der einzelnen Leitungen empfiehlt fich felbftredend auch bei anderweitiger Anordnung derfelben.

Schliefslich fei auch noch auf das in Art. 88 (S. 110) bezüglich der verwandten Leitungen phyfikalifcher Inftitute Gefagte verwiefen.

Ueber Anlage und Conftruction der für die Heizung und Lüftung erforderlichen Canäle ift aus Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« (Abfchn. 4, B: Heizung und Lüftung der Räume) das Erforderliche zu entnehmen; auch enthalten die Ausführungen unter 2 noch manche Anhaltspunkte für einige hier vorliegende Befonderheiten. Zu letzteren gehört auch, dafs man die aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohre aus glafirten Thonrohren, die auch durch eben folche Steingutrohre erfetzt werden können, herzuftellen pflegt. In Folge des ziemlich grofsen Durchmeffers folcher Rohre bedingen fie ziemlich beträchtliche Mauerftärken ; um dies zu umgehen, hat man im Marburger Inftitut in den Mauern nach vorn zu offene Schlitze von rechteckigem |p Querfchnitt hergeftellt, diefelben geputzt und afphaltirt, fchliefslich nach « vorn durch Schieferplatten mit Afphaltdichtung gefchloffen und dann wie die vollen Wandflächen und mit diefen bündig überputzt (Fig. 171 ⁷ 8).

201.

Heizungs

und

Lüftungs-

Canäle.

202.

Verforgung

mit

Leucht-u. Heizgas.

nn

Das in Art. 89 (S. 110) über die Gasleitungs-Einrichtungen phyfikalifcher In-ftitute Ausgeführte hat auch hier feine Giltigkeit. Es haben die dort angegebenen Vorflchtsmafsregeln für chemifche Inftitute eine um fo gröfsere Bedeutung, als das bezügliche Leitungsnetz in letzteren ein noch viel ausgedehnteres und verzweigteres ift, wie in den erftgenannten Anftalten.

Die Zahl der Gashähne ift in chemifchen Inftituten eine ungemein grofse, und es läfft fleh ungeachtet aller Vorficht und Aufmerkfamkeit kaum vermeiden, dafs von Zeit zu Zeit einzelne Hähne, insbefondere Schlauchhähne, offen bleiben. Die Gefahren und die Verlufte, welche durch Offenlaffen von Gashähnen, namentlich während der Nacht, entfliehen können, find fehr bedeutend. Viele Ausftrömungs-öffnungen befinden fleh in Abdampfnifchen und -Schränken, ja in Abzugsrohren etc. Hier macht fleh ausftrömendes Gas durch feinen Geruch nicht bemerkbar, und es kann fomit gefchehen, dafs Gashähne lange Zeit offen fliehen bleiben, ohne dafs es bemerkt wird.

Erwägt man nun weiter, dafs nicht feiten Reparaturen, Erweiterungsarbeiten etc. an den Gasleitungen vorzunehmen find, fo erfcheint es hinreichend begründet, dafs man das ganze Leitungsnetz in beftimmte Bezirke, bezw. die verfchiedenen mit Leucht- und Heizgas zu verforgenden Räume in Gruppen zu fcheiden hat und den Hauptrohrftrang, der einen folchen Bezirk, bezw. eine folche Gruppe mit Gas ver-fieht, mittels befonderen Abfperrhahnes abfchliefsbar einrichtet.

192

) find im chemifchen Inftitut der landwirthfchaftlichen Hochfchule

Nach FroebeTs Mittheilungen zu Berlin die bezüglichen Abfperrhähne an den Ausgangsthüren angeordnet, und zwar in der Weife, dafs fie durch Kurbeln mit Stichbogen, die auf kleinen Tifchen angebracht werden, beweglich find; an diefer Stelle wird am Schluffe der Arbeitszeit durch den Diener die Zuftrömung für die fammtlichen Gashähne einer Raumgruppe gefperrt.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal behufs möglichft feharfer Contrôle hinter jedem Abfperrhahn ein Waffer-Manometer angeordnet. Ift die Gasleitung an fich dicht, fo genügt es, um zu controliren, ob fämmtliche Hähne eines Bezirkes gefchloffen find, den Abfperrhahn zu fchliefsen und kurze Zeit das Manometer zu beobachten. Sinkt der Gasdruck rafch, fo ift ein Hahn offen, der fich leicht auffinden läfft. Zur Contrôle des Dieners, der die Manometer-Beobachtungen vorzunehmen hat, find im Laboratorium des Profeffors 3 Manometer angebracht, welche in einfacher Weife die Ueberwachung des Dieners geftatten⁹).

Da Heizgas billiger befchafift werden kann, als Leuchtgas, fo find bisweilen zwei verfchiedene und getrennte Leitungs-Syfteme angeordnet worden.

Um in den Wohnräumen, im Privat-Laboratorium des Profeffors, in Räumen, wo Subftanzen unausgefetzt durch lange Zeit erhitzt werden follen etc., auch aufser der Laboratoi'iums-Arbeitszeit Gas brennen zu können, mufs man folche Räume aus den eben gedachten Gruppen ausfcheiden und fie mit gefonderten Zuleitungen ver-fehen.

203.

Wafler-

verforgung.

204.

Waffer-

ableitung.

Bezüglich der Wafferverforgung chemifcher Inftitute mufs gleichfalls auf das in derfelben Sache bei den phyfikalifchen Inftituten (fiehe Art. 90, S. m) Erörterte verwiefen werden ; indefs ift auch hier das betreffende Leitungsnetz viel weit verzweigter, als in phyfikalifchen Anhalten; die Zahl der Zapfftellen ift eine wefentlich gröfsere. Defshalb hat man in gleicher Weife, wie bei der Gaszuleitungs-Anlage, eine nicht zu geringe Zahl von Abfperrhähnen vorzufehen.

In Riickficht auf die ziemlich grofse Feuersgefahr mufs man in der Anordnung der Feuerhähne und der zugehörigen Schläuche wefentlich weiter gehen, als bei fonftigen Gebäuden ähnlicher Art; um für den Fall eines Brandes völlig gefichert zu fein, wird man gut thun, die Feuerhydranten-Anlage mit einer befonderen Zuleitung zu verforgen. In den chemifchen Inftituten der Akademie der Wißenfchaften zu München und der Univerfität zu Klaufenburg ift auch noch über jeder Thür eine Braufevorrichtung angebracht, welche durch einen Zug in Thätigkeit gefetzt werden kann.

Die Ableitung der Abwaffer ift in chemifchen Inftituten eine wefentlich fchwie-rigere, wie in phyfikalifchen Anftalten (fiehe Art. 91, S. 113), weil einerfeits die Menge des verbrauchten Waffers und die Zahl der Ablaufftellen eine fehr beträchtliche ift, andererfeits die Abwaffer faft immer mit Säuren und anderen ätzenden Stoffen gefchwängert find. Gerade in Riickficht auf letzteren Umftand bilden Afphalt-rohre das geeignetfte Material für die in Rede flehenden Ableitungen ; diefelben find gegen die ätzenden Abwaffer in hohem Grade widerftandsfähig und laffen fich auch genügend einfach und ficher dichten. In einer ganzen Reihe neuerer Inftitute find thatfächlich folche Leitungen zur Anwendung gekommen.

Den Afphaltrohren zunächft ftehen die glafirten Thonrohre, insbefondere die Steingutrohre, indem auch diefe von den faueren Fliiffigkeiten nicht angegriffen werden; leider ftöfst man bei der Dichtung derfelben auf Schwierigkeiten. Eiferne Rohre find vom Gebrauche ausgefchloffen, und auch bleierne Leitungen füllten nur dann benutzt werden, wenn der Abflufs der Ausgufsbecken fo eingerichtet ift, dafs eingegoffene Säuren ftark verdünnt werden, bevor fie in die Ableitung gelangen (fiehe Art. 153, S. 192, unter s).

Man hat in den liegenden Leitungen mehrfach darauf verzichtet, gefchloffene Rohre in Anwendung zu bringen und diefelben durch im Fufsboden angeordnete, mit Gefälle verfehene Rinnen erfetzt; um diefelben nachfehen, bezw. reinigen zu können, um andererfeits zu verhüten, dafs Schmutz, Staub etc. von oben in diefelben gelangt, bedeckt man fie mit leicht abhebbaren Holztafeln.

Der bezüglichen Einrichtung in der organifchen Abtheilung des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München gefchah bereits in Art. 182 (S. 218) Erwähnung. In der unorganifchen Abtheilung diefer Anftalt und im Leipziger Inflitut hat man zwar gefchloffene Afphaltrohre verwendet, allein in nicht zu grofsen Abftänden in der oberen Wandung Ausfchnitte angebracht und diefe mit abhebbaren Deckeln verfchlotfen.

So weit Dampfleitungen für Heizzwecke anzulegen find, ift das für deren Anordnung und Conftruction Mafsgebende aus dem am Eingang von Art. 201 (S. 229) angeführten Bande diefes »Handbuches« zu erfehen. Der Wafferdampf, der für Wafferdampf. chemifche Arbeiten verwendet, alfo für Bäder, Trockenfehränke etc. benutzt wird, ift den betreffenden Verbrauchsftellen am beften in befonderer Leitung, der fog. chemifchen Dampfleitung, zuzuführen. In der Heizdampfleitung ift die Spannung für die chemifchen Zwecke meift eine zu grofse, und die Benutzung der Heizrohre würde auch wegen ihrer beträchtlichen Weite mit unverhältnifsmäfsig grofsen Wärme-verluften verbunden fein, fobald die Heizvorrichtungen aufser Betrieb ftehen.

205.

Verforgung

mit

Indem auch auf Art. 92 (S. 113) verwiefen werden mag, fei noch bemerkt, dafs von der chemifchen Dampfleitung meift ein Zweigrohr nach dem Experimentir-Tifch im grofsen Vortragsfaal, häufig auch eines zu dem zur Bereitung des deftillirten Waffers dienenden Apparate führt. In den Laboratorien des neuen Aachener In-ftitutes find überdies an einzelnen Stellen befondere Dampfhähne angeordnet, von denen aus mittels Kautfchukfchlauch der Dampf an jeden Arbeitsplatz geleitet werden kann.

Schon Inftitute mittleren Umfanges haben meift eine fo beträchtliche Aus- 2o6-dehnung, dafs die darin zurückzulegenden Wege ziemlich lange find; in den grofsen emnchtungen. Anhalten ift dies felbftredend in gefteigertem Mafse der Fall. Um nun eine rafche und thunlichft miihelofe Verfländigung zwifchen entfernten Räumen, bezw. Raumgruppen zu ermöglichen, werden Sprachrohre, pneumatifche und elektrifche Zimmertelegraphen und Telephon-Einrichtungen angeordnet. Diefe Anlagen kommen aber auch wefentlich für das Herbeirufen des Dienftperfonals etc. zur Anwendung.

In Theil III, Band 3 (zweite Hälfte) diefes »Handbuches« ift der conftructive Theil und die Anlage folcher Fernfprecheinrichtungen eingehend behandelt, und es ift das Erforderliche dort zu erfehen.

207.

Sonftige

Leitungen.

Zum Schluffe ift noch der Leitungen zu gedenken, welche zum Experimentir-Tifch des grofsen Vortragsfaales und zu verfchiedenen Arbeitsftellen Prefsluft zuführen, bezw. es ermöglichen, an diefen Orten Luft von geringer Spannung zu erzeugen. Weiters verdienen die elektrifchen Drahtleitungen und die zur Ueber-tragung von lebendiger Kraft dienenden Anlagen Erwähnung. Bezüglich diefer Einrichtungen kann auf Art. 93 bis 95 (S. 114 u. 115) verwiefen werden.

g) Gefammtanlage und Beifpiele.

1) Einfachere Anlagen.

208.

Gymnafien

und

Realfchulen.

Aehnlich, wie bei den Anlagen für phyfikalifchen Unterricht (fiehe Art. 109, S. 134), find auch die dem Unterricht in der Chemie dienenden Raumgruppen in den Gebäuden der höheren Lehranftalten verhältnifsmäfsig am einfachften geftaltet, wie dies aus den im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 1, unter C) vorgeführten Beifpielen derartiger Schulhäufer hervorgeht und auch in Art. 134 (S. 160) bereits bemerkt worden ift.

An den humaniftifchen Gymnafien ift in der Regel ein ausfchliefslich der Chemie gewidmeter Raum gar nicht vorhanden ; äufserftenfalls dienen die für den Unterricht in der Phyfik beftimmten Zimmer auch für jenen in der Chemie.

In den Schulhäufern der Realgymnafien, Realfchulen und höheren Bürgerfchulen hingegen fehlt es wohl niemals an befonderen Räumen für Chemie. Zum minderten

ift ein mit anfteigendem Geftühl ausgeftatteter Lehrfaal und ein daran ftofsender Raum vorhanden, welch letzterer als Vorbereitungszimmer, als Cabinet für den betreffenden Lehrer, als Aufbewahrungsraum für Apparate und Präparate, als kleines Laboratorium u. dergl. zu dienen hat; doch ift in nicht feltenen Fällen dem chemi-fchen Unterricht eine gröfsere Zahl von Zimmern zugewiefen; es kommen hie und da fogar kleinere Schüler-Laboratorien vor.

Ueber Einrichtung und Ausrüftung folcher Räume ift bereits in Kap. 3 des eben genannten Heftes (Abfchn. 1, unter A) das Wiffenswerthefte gefagt worden, fo dafs, zu etwaiger Ergänzung des dort Ausgefprochenen, an diefer Stelle nur auf die noch folgenden Ausführungen verwiefen werden kann.

203.

Mittlere

techn.

Lehranftalten.

210.

Technifche

Hochfchulen.

Bei vielen höheren Gewerbe- und in gleichem Range flehenden Fachfchulen liegen die Verhältniffe ähnlich, wie bei den eben gedachten höheren Lehranftalten. Wenn indefs an jenen Schulen eine befondere Abtheilung für gewerbliche, bezw. technifche Chemie befteht, fo ift das Raumbedürfnifs, namentlich nach Arbeitsfälen für die Schüler, ein wefentlich gröfseres. Ueber diefen Fall ift bereits in Art. 134 (S. 160) das Erforderliche mitgetheilt und namentlich des völlig felbftandigen Laboratoriumsbaues, den die technifchen Staats-Lehranftalten zu Chemnitz befitzen (fiehe auch unter 4), bereits gedacht worden.

Da die technifchen Hochfchulen eine befondere Fachabtheilung für chemifche Technik in fich einfchliefsen, fo ift das Bedürfnifs an Räumen für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung ein fehr bedeutendes (fiehe Art. 135, S. 164). Ein folches gröfseres Inftitut wird, wie bereits in Art. 52 (S. 60) gefagt worden ift, am beften in ein vom Hauptgebäude völlig getrenntes, felbftändiges Gebäude verlegt; nicht allein, dafs man in folcher Weife den eigenartigen Bedürfniffen einer derartigen wiffenfchaftlichen Anftalt am beften entfprechen kann; man entzieht auch das Hauptgebäude den beläftigenden und gefundheitsfchädlichen Einwirkungen der dem chemifchen Inflitute entflammenden Gafe und Dämpfe.

In den meiften älteren Baulichkeiten für technifche Hochfchulen wurden, wie in Art. 134 (S. 160) bereits erwähnt, die Räume des chemifchen Inftitutes im Hauptgebäude derfelben untergebracht; bei manchen Hochfchulen, welche gegenwärtig noch die ihnen urfprünglich zugewiefenen Gebäude benutzen, ift dies noch gegenwärtig der Fall (wie z. B. zu Wien, Prag etc.). Bei den neueren Anlagen der fraglichen Art wurde nur beim Umbau des fog. Welfenfchloffes zu Hannover für die technifche Hochfchule dafelbft das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt.

Die Räume der analytifchen und der technifchen Chemie liegen im vorderen Theile des Oftflügels und in der örtlichen Hälfte des Vorderbaues, und zwar find diefelben im Keller-, Sockel-, Erd- und Ober-gefchofs vertheilt. Für die analytifche Chemie befinden fich im Kellergefchofs Räume zur Bergung gröfserer Glasvorräthe aller Art ; im Sockelgefchofs : das Privat-Laboratorium des Profeffors mit Wagezimmer und Spülraum (fiehe Art. 177, S. 216), ein Umkleideraum für die Praktikanten mit Wafchtifch-einrichtung, ein Vorrathsraum, der Raum für Feuerarbeiter; im Erdgefchofs: der Hörfaal, der grofse Arbeitsfaal für die Studirenden, der Operationsraum (fiehe Art. 172, S. 212), der Saal für die vor-gefchritteneren Praktikanten, das Bibliothek- und Wagezimmer, das Inftrumenten-Zimmer und der Raum für Gas-Analyfen. Die Räume für die technifche Chemie (Privat-Laboratorium und Arbeitszimmer des Profeffors, Inftrumenten-Zimmer, Sammlungsräume, grofser Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, kleiner Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, Werldlätte, Zimmer des Laboranten) find in das Obergefchofs verlegt. Die Wohnung des Profeffors für reine und analytifche Chemie ift der Hauptfache nach im Sockelgefchofs, einige wenige Nebenräume find im Kellergefchofs untergebracht¹⁹⁴).

10+) Einzelheiten nebft Grundrißen find zu entnehmen aus : Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 187g, Bl. 781 — 783 ; 1880, S. 30 u. Bl. 798.

Einen Uebergang zu den völlig felbftändigen Inftitutsbauten bilden die bezüglichen Anlagen zu Braunfchweig und München. Das Hauptgebäude der erftgenannten Hochfchule (liehe Art. 71, S. 80) hat eine U-förmige Grundrifsgeftalt, und der vom Vorderbau und den beiden Flügelbauten eingefchloffene grofse Elof wird nach rückwärts durch den lang geftreckten Laboratoriumsbau (der ein Gefchofs weniger, als das Hauptgebäude befitzt) abgefchloffen (fiehe die Pläne in Fig. 57 u. 58, S. 81 u. 82). In der technifchen Hochfchule zu München nimmt das chemifche Inftitut das an der Südfeite (gegen die Gabelsberger-Strafse) gelegene Nebengebäude ein und hängt mit dem Hauptbau blofs durch den Eidlichen Uebergangs-bau zufammen (fiehe die Grundriffe in Fig. 60 u. 62, S. 85). Es ift in beiden Fällen blofs ein unmittelbarer Anfchlufs des chemifchen Inftitutes an das Hauptgebäude erzielt worden, fo dafs die Studirenden zwifchen beiden in gedeckten Flurgängen verkehren können; im Uebrigen ift eine völlige Trennung beobachtet worden, die namentlich in München eine fehr fcharfe ift; defshalb wird von diefen beiden Inftituten erft fpäter (unter 3) eingehender gefprochen werden. Der hierbei erreichte Vortheil ift unter Umftänden fo geringfügig gegenüber den möglicher Weife aus der zu grofsen Nähe des Laboratoriums entftehenden Mifsftänden, dafs die Nachahmung nur unter befonders zwingenden örtlichen Verhältniffen empfohlen werden kann. Wo irgend durchführbar, ift die bei den Neubauten zu Aachen, Dresden, Berlin-Charlottenburg, Zürich, Lemberg etc. durchgeführte vollftändige Abfonderung des chemifchen Inftitutes in erfter Reihe in Ausficht zu nehmen.

2) Inftitute für reine und analytifche Chemie.

2ix.

Selbftändige

Bauten.

Die meiften chemifchen Inftitute der Univerfttäten, viele derartige Anftalten der technifchen Hochfchulen und einige chemifche Laboratorien, die zu höheren Gewerbe- und in gleichem Range flehenden Fachfchulen gehören, find, wie bereits mehrfach erwähnt, als felbftändige, vom Collegienhaufe, bezw. Hauptgebäude völlig getrennte Bauwerke ausgeführt worden. Es foll nunmehr in erfter Reihe von der Gefammtanlage jener Inftitutsbauten die Rede fein, die im Wefentlichen nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, wie fie alfo hauptfächlich an Univerfitäten Vorkommen und wie ein folches auch für die technifche Hochfchule zu Aachen erbaut worden ift.

Das Raumbedürfnifs für ein folches Inftitut ift bereits unter a (in Art. 135, S. 161) mitgetheilt worden. Unter b bis d wurde an verfchiedenen Stellen das Haupt-fächlichfte über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftitutsräumen zu ftehen haben, fo wie über den Ort, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden follen, gefagt, fo dafs in diefer Beziehung auf Früheres verwiefen werden mufs.

So verhältnifsmäfsig leicht es nun ift, eine zweckmäfsige Anordnung der Räume einer einzelnen Inftituts-Abtheilung zu entwerfen, fo fchwierig ift es, die Abtheilungen unter einander und mit den gemeinfam zu benutzenden Räumen in zweckentfprechende Lage und Verbindung zu bringen. Das einfachfte Mittel zur Erzielung kurzer Entfernungen wäre, die Räume möglichft dicht neben und über einander zu legen; allein man ftöfst hierbei vor Allem auf die Schwierigkeit, den Räumen das nöthige Licht zuzuführen. Bei gröfseren Inftituten entfpricht man defshalb dem Bedürfnifs nach kurzen Wegen und gut beleuchteten Räumen in der Regel durch deren Anordnung

um gefchloffene, fog. Binnenhöfe, nöthigenfalls, wenn die Flächenausdehnung keine zu grofse fein foll, durch gleichzeitige Vertheilung derfelben in mehreren Gefchoffen.

212.

Bauftelle

und

Erweiterungs

fähigkeit.

213.

Zahl

der

Gefchoffe.

Bei der Wahl der Bauftelle für ein chemifches Inftitut pflegen folche befondere Schwierigkeiten, wie bei phyflkalifchen Inftituten (flehe Art. 118, S. 138) in der Regel nicht vorzuliegen. Wenn man als befondere Forderung berückflchtigt, dafs die Umgebung des chemifchen Inftitutes von den demfelben entftrömenden Gafen und Dämpfen nicht beläftigt werden foll, fo find im Uebrigen bei der Wahl des Bauplatzes zumeift nur folche Bedingungen zu erfüllen, wie fle bei jeder dem Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung dienenden Anftalt geftellt werden miiffen.

Wenn auch beim Bau jedes derartigen wiffenfchaftlichen Inftitutes von vornherein die Möglichkeit einer fpäteren Erweiterung in das Auge gefafft werden mufs, fo ift diefer Umftand bei chemifchen Inftituten doch befonders zu beriickflchtigen. Nicht allein die Steigerung der Frequenz in den Laboratorien, fondera vor Allem die fortfehreitende Entwickelung der Wiffenfchaft felbft fordern auch eine nicht unbedeutende Entwickelungsfähigkeit der baulichen Anlage, wie dies zum Theile bereits in Art. 134 (S. 161) ausgeführt worden ift. Defshalb wird man fchon den Bauplatz derart zu wählen, aber auch beim Entwurf darauf zu fehen haben, dafs fpäter eine Erweiterung des Inftitutes ohne Schwierigkeiten möglich ift; zum minderten darf dem Auffetzen eines weiteren (Ober-) Gefchoffes nichts im Wege ftehen.

Wie die Erörterungen unter b, c, d gezeigt haben, ift es in vielfacher Beziehung erwünfeht, dafs der grofse Hörfaal, die Hauptlaboratorien und einige der kleineren Arbeitsräume im Erdgefchofs gelegen feien. Manche der übrigen kleineren Arbeitsräume find am beften im Sockelgefchofs anzuordnen, und um letzteres thun-lichft auszunutzen, wird man noch eine Reihe anderer Localitäten, Wohnungen für Diener etc., Heizungs- und Lüftungs-Anlagen etc. dahin verlegen. Hiernach werden im Allgemeinen und auch vortheilhafter Weife Sockel- und Erdgefchofs genügen, um die Räume eines chemifchen Inftitutes unterzubringen; für ein Obergefchofs werden in der Regel blofs wenige, meift auch weniger wichtige Räumlichkeiten, wie Vorrathszimmer etc., übrig bleiben; es kann nur noch die Wohnung des Inftituts-Vorftandes in Frage kommen.

Thatfächlich find chemifche Inftitute erbaut worden, die blofs aus Sockel- und Erdgefchofs beftehen ; bei manchen ift noch ein untergeordnetes Obergefchofs hinzugefügt, oder es ift im Obergefchofs die Dienftwohnung des Inftituts-Vorftandes

gelegen.

Dos chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig befteht nur aus Sockel- und

Erdgefchofs. Im neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen find die auf den Vorderbau aufgefetzten Obergefchoffe für zwei Profefforen-Wohnungen verwendet; im rückwärtigen Tract find noch zwei kleinere Aufbauten vorhanden, worin zwei Dienerwohnungen, zwei Vorrathsräume und das Glaslager fich befinden (fiehe die Pläne in Fig. 189 u. 190). Das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (fiehe den Grundrifs in Fig. 181) hat nur im kurzen Wefttlügel ein Obergefchofs erhalten, und diefes dient nur zu Wohnungszwecken.

Auch unter den Inftituten, die nicht nur der reinen und anafytifchen Chemie, fondera noch anderen Zweigen diefer Wiffenfchaft zu dienen haben, kommen Anlagen vor, die nur aus Sockel- und Erdgefchofs beftehen ; fo z. B. das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg (fiehe den Grundrifs in Fig. 201 u. 202) etc.

um die Flächen-

Wenn man durch örtliche Verhältnifle gezwungen oder ausdehnung des Gebäudes thunlichft einzufchränken, veranlaflt ift, aufser Sockel- und Erdgefchofs noch ein voll ausgebildetes Obergefchofs auszuführen, mufs man darauf verzichten, im Erdgefchofs alle diejenigen Räume anzuordnen, welche zweckmäfsiger

Weife darin liegen follten. Man verlegt alsdann entweder die Hörfäle mit Vorbereitungszimmer, Sammlung etc. in das Obergefchofs, bezw. Erdgefchofs, oder man vertheilt die Arbeitsfäle in das Erd- und Obergefchofs.

Erfteres ift im Strafsburger Inftitut gefchehen ; dort liegen fämmtliche Arbeitsräume im Erdgefchofs, die beiden Hörfäle mit zugehörigen Vorbereitungs- und Docenten-Zimmern, fo wie die ziemlich ausgedehnten Sammlungsräume im I. Obergefchofs. Das Gleiche ift in den Inftituten der Univerfität zu Freiburg, des Univerßty college zu Liverpool etc. der Fall. Im Inftitut der Berliner Univerfität ift der Hörfaal mit Zubehör im Erdgefchofs, alle wichtigeren Arbeitsräume find im Obergefchofs angeordnet.

Hingegen find z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München die Arbeitsräume der organifchen Abtheilung im Erdgefchofs, jene der unorganifchen Abtheilung im Obergefchofs untergebracht. In den Univerfitäts-Inftituten zu Wien, Budapeft und Graz find die Laboratorien im Erd- und Obergefchofs vertheilt ; beim letztgenannten Inftitut find die Arbeitsräume für Anfänger im Erdgefchofs, jene für Geübtere im Obergefchofs gelegen.

Sehr feiten kommt ein zweites Obergefchofs vor; wo ein folches nothwendig wurde, wurden in der Regel nur Dienftwohnungen, Vorrathsräume etc. dahin verlegt.

214.

Grundrifs

bildung.

Beim Entwurf für ein chemifches Inftitut ift des Weiteren darauf zu fehen, dafs die in Art. 135 (S. 161) genannten drei Gruppen von Räumen: die Gruppe der für die Vorlefungen beftimmten Räume, die Gruppe der Arbeitsräume und die Gruppe der Dienftwohnungen, thunlichft fcharf von einander getrennt find, in jeder der Gruppen indefs der entfprechende Zufarnmenhang ihrer Theile gewahrt ift. Ueber die gegenfeitige Lage der der erften Gruppe angehörigen Localitäten ift in Art. 143 (S. 177) das Erforderliche fchon gefagt worden. Auch bezüglich des Zufammen-hanges in der zweiten Raumgruppe enthält Art. 144 (S. 178) verfchiedene Anhaltspunkte, denen hier noch hinzugefügt werden mag, dafs die verfchiedenen Arbeitsräume derart anzuordnen find, damit:

a) die praktifchen Arbeiten durch die zu grofsen Entfernungen nicht erfchwert werden, wie dies in einigen neueren Inftituten fühlbar geworden ift; insbefondere füllen die Praktikanten alle für fpecielle Verfuche erforderliche Nebenräume mög-lichft nahe bei ihren eigentlichen Arbeitsplätzen haben ;

ß) damit die Ueberficht und Leitung der praktifchen Arbeiten in leichter Weife erreicht werden könne;

7) damit die Hauptarbeitsfäle fo wenig wie möglich als Durchgänge benutzt werden, und

§) damit fich in den weit verzweigten Rohrleitungs-Anlagen thunlichfte Erfpar-niflfe erzielen laffen.

In Rückficht auf die hervorragende Bedeutung, welche der grofse Hörfaal eines chemifchen Inftitutes hat, wird man demfelben im Grundrifs eine folche Lage zu geben haben, welche jene Bedeutung zum Ausdruck bringt. Man ordnet ihn defs-halb häufig in der Hauptaxe des Inftituts-Gebäudes an, und man hat wohl auch fchon eine befonders charakteriftifche und gelungene Grundrifslöfung dadurch erzielt, dafs man die Inftitutsräume nach zwei zu einander fenkrechten Axen anordnete und den grofsen Hörfaal in den Kreuzungspunkt diefer beiden Axen legte.

Bei Inftituten mit zwei gleichwerthigen Hörfälen, wie dies bei den unter 3 zu befprechenden Anlagen vorkommt, ordne man diefelben fymmetrifch zur Hauptaxe des Gebäudes an ; ift eine Hauptqueraxe vorhanden, fo laffe man, wenn möglich, die Axen der beiden Hörfäle mit der letzteren zufammenfallen.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung des Aeufseren gilt das in Art. 117 (S. 138) für phyfikalifche Inftitute Gefagte auch hier.

2XS-

Chem. Inftitut zu Dundee.

Die einfachfte Grundform für das Gebäude eines chemifchen Inftitutes ift auch hier die rechteckige ; in ökonomifcher Beziehung fowohl, als auch in Riickficht auf

Qualitative s

lato-

IAh alyse

.5 sistl

216.

Chemifches

Inftitut

zu

Eton college.

217.

Chemifches

Inftitut

zu

Marburg.

G-r.Hbr s aal

LJ

Vorbeij

thunlichft kurze Wege wird alsdann diejenige Anlage die vortheilhaftefte fein, welche fich dem Quadrate mög-lichft nähert.

In folcher Rücklicht verdient das chemifche Inftitut des Univerßty college zu Dundee (Fig. 172 ¹⁹⁵) hier als Bei-fpiel vorgeführt zu werden.

Daffelbe wird als eine der gelangenden An-ftalten diefer Art in England bezeichnet. Sie befteht nur aus Sockel- und Erdgefchofs ; die ' Anordnung der Räume in letzterem zeigt der Plan in Fig. 172; im Sockelgefchofs find noch fchiedene Arbeitsräume, Mafchinenraum , Werk-ftätte etc. gelegen. Der grofse Hörfaal fafft 170 Zuhörer ; die beiden Hauptlaboratorien ftofsen mit der einen Langwand an einander; das quantitative Laboratorium enthält 32 Arbeitsplätze und wird durch Deckenlicht erhellt.

Weit häufiger als quadratifche kommen lang geftreckte Grundformen vor. Als Beifpiel einer kleineren einfchlägi-gen Anlage kann das von Wilkinfon erbaute chemifche Inftitut des Eton college (Fig. 173 ¹⁹⁶) dienen.

Die Raumvertheilung im Erdgefchofs diefes Gebäudes zeigt der neben flehende Grundrifs. Um im Hörfaal an beiden Langfeiten Fenfter anbringen zu können, ifl der Eingangsflur nur niedrig gehalten und mit einem Pultdach abgedeckt ; über letzterem, in der Hochwand des Saales, ifl ein dreitheiliges Fenfter angeordnet; aufserdem wird der Hörfaal durch Deckenlicht erhellt. Nur der mittlere Theil des Gebäudes (unter dem Hörfaal) ifl unterkellert ; die fo gewonnenen gewölbten Räume enthalten hauptfäch-lich die Heizanlage. Im Dachgefchofs find einige untergeordnete Räume gelegen. Die Baukoflen haben nahezu 40000 Mark (= £ 2000) betragen.

Eine gröfsere hier einzureihende Anlage ift das 1879—80 erbaute chemifche Inftitut der Uni-verfität zu Marburg (Fig. 174 bis 176 19 7).

Diefes Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs • die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchofs 4,0 und im Obergefchofs 4,2 m. Die Director-Wohnung ift an der einen Stirnfeite des Inftitutes angebaut und tritt gegen deffen Hauptfront etwas zurück; fie hat einen befonderen Eingang und eine eigene Treppe.

Im Sockelgefchofs befinden fich: Raum für gerichtliche

)S a m m 1 o.j

in

Kl .

Kor s aal

•Professor!

Quantitatives

r at oriumT

a senti scli

]vo

cäthe

[Wag en

’euerart.

Latorau

ä.Prof.

Chemifches Inftitut des Univerßty college zu Dundee ¹⁹⁵).

1:500

10 587654321 0

renul    g

““TWerlistätttlj Privi1' '-^ULa'boratormin

^precjtziiJi

ver-

10

15

20“

Fig- 173-

An

Flar

Chemifches Inftitut des Eton college¹⁹⁶). Arch. : Wilkin/071.

Fig. 174.

w_

! 7 TTTT

iß

Schnitt nach xy in Fig. 175 ¹⁹⁷)-Vöoo n. Gr.

195)    Nach: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 41.

196)    Nach: Builder, Bd. 28, S. 164.

1!,t) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 18S1, Bl. 61.

Fig. 176.

Fig. 175-

Erdgefchofs.

»> t « ! O

H-H H11 ! 11

>>

10

UUr

tu-

Lj£

Obergefchofs.

TT

1:1000

20

40

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Marburg ¹⁹⁷).

b.    Zimmer für feinere Apparate.

c.    Privat-Laboratorium des Directors.

a. Director-Wohnung.

d.    Arbeitsfaal für Fortgefchrittenere.

e.    Operations-Saal.

f.    Verbrennungszimmer.

g.    Wagezimmer.

h.    Schwefelwaflerftoffzimmer. z. Arbeitsfaal für Anfänger.

k.    Reagentien-Raum.

l.    Eingang.

m.    Terralfe.

6. Sammlungsraum.

c.    Grofser Hörfaal.

d.    Vorbereitungszimmer.

e.    Klemer Hörfaal.

/• I

^ AÜiftenten-Wohnungen.

h.    Bibliothek.

i.    Kleiderablage.

S-

Analyfe, Vorraths- und Mafchinenraum, Feuer-Laboratorium, Heizkammern, Spectral-Zimmer, Gaszimmer, Referve-Laboratorium, Verkaufszimmer und Wirthfchaftskeller ; die im Erd- und Obergefchofs gelegenen Räume und deren Vertheilung find aus den oben flehenden Grundrifs-Skizzen zu entnehmen.

Die Unterrichtsräume werden durch Feuerluftheizung erwärmt; die Lüftung der Abdampfeinrichtungen erfolgt nach unten, und zwar durch Abfaugung; doch ifl auch eine aushilfsweife Abführung nach oben unter Verwendung einer Gasflamme vorgefehen. Das Gebäude ifl, der Oertlichkeit entfprechend, in einfachen gothifchen Formen mit ausgebildeten Giebeln in Backflein-Rohbau, mit Gefimfen, Fenfter-einfaffungen und Giebelabdeckungen aus Marburger rothem Sandftein ausgeführt.

Die Baukoften, einfchl. der inneren Einrichtung, waren auf 220000 Mark (273 Mark für 1 qm) veranfchlagt¹⁰).

Die hier gewählte Grundrifsanordnung zeigt- zwar in vielen Punkten eine fehr zweckmäfsige Raumgruppirung und vor Allem eine weit gehende ökonomifche Raumausnutzung; allein der Mangel an Verkehrsräumen macht fich fühlbar; die grofsen Arbeitsfäle dienen als Durchgangsräume.

In gröfseren Inflituten ift man defshalb bei der in Rede ftehenden Grundrifs-geftalt genöthigt, einen mittleren Flurgang anzuordnen, der das Gebäude der Länge nach durchzieht. Räume von gröfserer Tiefe, die von zwei Seiten Tageslicht erhalten müffen, legt man alsdann an die Enden dés lang gedreckten Baues; den grofsen Hörfaal, der auch hierzu gehört, in die Hauptaxe des Gebäudes zu verlegen (wie dies in Art. 214, S. 235 empföhlen wurde), ift nur dann durchführbar, wenn man ihn im Obergefchofs aufbaut.

Als eine in diefem Sinne wohl gelungene Grundrifsanlage ift das chemifche Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg (Fig. 177 u. 178¹¹) zu erachten, welches, 1880 begonnen, nach den wiffenfchaftlichen Angaben Fabinyïs und den auf diefer Grundlage angefertigten Plänen Kolbenhey er s erbaut worden ift.

Diefes Inftitut liegt etwas aufserhalb des Weichbildes der Stadt Klaufenburg auf einer hohen Terraffe gegenüber dem zoologifchen Inftitute ; es bildet ein 49,0 m langes und 15,5 m tiefes, aus Sockel-,

218.

Chemifches

Inftitut

zu

Klaufenburg.

Vorfrereit.-I

îKleitterJ AUI I

Jz.

& a smotor

A ssisieiu

Fig. 177.

JBiMiotîielc

Ober-

gefchofs.

es cs

5 °Od

"W oIl-

1:500

T®

4 3 2 10

+*+t

10

15

Z.

Fig. 178.

§#*

’.'aaia

Gas-

.nalyses

adorant

[Pfiysikal lai! or.

I- n u n g

Analyt.Laiomoriuj

0 rgaruscTies

rec.

Erd

gefchofs

lab oratoria

r Diener Jr

Verbrennung S; f Zim.

Snectral-

Analyst

lAssistent

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg ¹⁹⁹). ,    Arch. : Kolbenheyer.

Erd- und Obergefchofs beftehendes Gebäude, deffen Hauptfront gegen die Stadt (nach Nord-Nordweft) gerichtet ift. Das Inftitut verfügt über ein für 40 Praktikanten eingerichtetes und mit den nothwendigen Nebenräumen verfehenes Laboratorium, welches in erfter Linie qualitativen und quantitativen analytifchen Arbeiten zu dienen beftimmt ift, deffen Einrichtung es aber ermöglicht, dafs darin auch andere Arbeiten leicht und bequem durchgeführt werden können. Ein zweites für organifche Arbeiten eingerichtetes Laboratorium enthält 8 bequeme Arbeitsplätze.

Wie die beiden Grundriffe in Fig. 177 u. 178 zeigen, befitzt das Gebäude 3 Eingänge mit je einem zugehörigen Treppenhaufe. Der Haupteingang an der Langfront führt zu den im Erdgefchofs gelegenen Laboratoriums-Räumen, das grosse analytifche Laboratorium ausgenommen ; über die mittlere Treppe gelangt man zu denjenigen Räumen des Obergefchoffes, die hauptiächlich vom Director und feinem Affiftenten benutzt werden. Gegen diefen mittleren Gebäudetheil fpringen die an den Enden gelegenen Gebäudepartien um je 50cm vor, wovon die in den Plänen rechts gelegene die Director-Wohnung und die linksfeitige im Erdgefchofs das grofse analytifche Laboratorium, darüber im Obergefchofs den 200 Zuhörer faffenden Hörfaal enthält; an jeden diefer Gebäudetheile fchliefst fich ein befonderes Treppenhaus mit Eingang von je einer Stirnfeite an. Der Hörfaal wird allerdings durch die Director-Wohnung, welche in eine Anzahl kleinerer und niedrigerer Räume getheilt ift, nicht aufgewogen und kann auch äufserlich als wichtigfter Raum nicht zur Erfcheinung kommen.

Im Sockelgefchofs find der Schmelz- und Kanonenraum (flehe Art. 170, S. 211), das Präparaten-Laboratorium, der Deftillations-Raum, das Material- und Reagentien-Lager, der Raum für feuergefährliche Subftanzen, Werkftätte und Gafometer-Raum, das Hauptmagazin für Glas-, Porzellan- und Metallgegen-ftände, die Anlagen für die Heifswafferheizung, das Holz- und Kohlen-Magazin, Räume für den Diener, den Laboranten etc., Wirthfchaftskeller etc. gelegen. Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus Fig. 177 u. 178 erfichtlich.

Die Laboratorien mit ihren Nebenräumen find in Gruppen zufammengefafft und thunlichft vom Hörfaal, fo wie von den Wohnungen entfernt angeordnet. Von der Einrichtung der Arbeitstifche, der Abdampffchränke etc. war bereits unter c, 2, von einigen befonderen Einrichtungen des Hörfaales und des Vorbereitungsraumes unter b, 1 die Rede; die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen wurden in Art. 188 u. 197 (S. 220 u. 225) befchrieben.

Die Baukoften haben 300000 bis 320000 Mark (= 150000 bis 160000 Gulden) betragen, worin auch die Koften der inneren Einrichtung enthalten find. Bei rund 785 Qm bebauter Grundfläche berechnet fleh 1 qm zu rund 400 Mark und bei rund 11000cbm Rauminhalt (von Sockelgefchofs-Fufsboden bis Haupt-geflms-Oberkante gemeffen) 1 cbm zu rund 28 Mark.

Eine verwandte Grundrifsanordnung zeigt das 1877—78 von Gropius & Schmieden erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Kiel ²⁰⁰); doch ift die Gefammtanlage keine fo klare, die Verbindung und Zugänglichkeit der einzelnen Räume keine fo

219.

Chemifches Inftitut zu Kiel.

gelungene, wie bei der eben befchriebenen Anflalt.

Auch hier find an einem Ende des lang geftreckten, aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs beftehenden Gebäudes die Director-, die Affiftenten- und die Dienerwohnung mit befonderem Treppenhaus und Zugang von der betreffenden Stirnfeite aus angeordnet, und am anderen Ende ift das grofse für 16 Praktikanten beftimmte analytifche Laboratorium (im Erdgefchofs) gelegen ; doch ift letzteres nicht überbaut. Die beiden Hörfäle befinden fich

zwar

auch im Obergefchofs, aber in dem an den Laboratoriums-Anbau

ftofsenden Gebäudetheile.

Aufser dem analytifchen Laboratorium find im Erdgefchofs noch ein organifches und 2 kleinere Laboratorien mit je 4 Arbeitsplätzen vorhanden; fämmtliche Laboratorien haben 322 <lm Grundfläche und bieten Raum für 28 Praktikanten. Der grofse Hörfaal hat 80Grundfläche.

Das Gebäude ift aus Ziegeln, die Façaden in Backftein-Rohbau mit einfachen Formfteinen, die Dachdeckung in der Hauptfache aus englifchem Schiefer und über dem Laboratoriums-Anbau in Holzcement ausgeführt. Die Räume des Sockelgefchoffes und das Haupttreppenhaus find gewölbt, im Uebrigen Balkendecken verwendet; die Treppen beftehen aus Granit; fämmtliche Räume werden mittels Ofenheizung erwärmt.

Die Höhen des Sockel-, Erd- und Obergefchoffes betragen bezw. 4,0, 4,6 und 4,4 m; der nur erd-gefchoffige Laboratoriumsbau hat eine Stockwerkshöhe von 5,om. Letzterer hat 211,2 das übrige Gebäude 505,oft¹¹¹ Grundfläche, fonach erfterer 1900,s ct>m und letzteres 7026,5 cbm Rauminhalt. Die Ge-fammtbaukoften haben 216300 Mark betragen, fo dafs auf 1 qm 302 Mark, auf 1 cbm 24,20 Mark und auf 1 Praktikanten 7725 Mark entfallen²⁰¹).

Die am meiften lang geftreckte Grundform hat das chemifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg (Fig. 179 u. 180 ²⁰²); die Länge diefes Gebäudes beträgt mehr als das 10-fache feiner mittleren Tiefe.

Diefes Inftitut ift für 100 Praktikanten eingerichtet; es befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs. Sämmtliche Arbeitsräume für die Studirenden befinden fich im Erdgefchofs (Fig. 179) und in dem durch 5 Treppen damit verbundenen Sockelgefchofs ; die anorganifche Abtheilung derfelben ift in dem weftlich, die organifche Abtheilung in dem öftlich vom Mittelbau liegenden Theile untergebracht. Der Mittelbau, welcher zugleich den Eingang in das Inftitut bildet, enthält diejenigen Räume, welche von beiden Abtheilungen gemeinfchaftlich benutzt werden. Jede der beiden Abtheilungen befteht aus zwei grofsen Arbeits-fälen, einem für Anfänger in den betreffenden Arbeiten und einem für die Vorgefchritteneren, und zwifchen diefen Sälen befinden fich wieder die von den Praktikanten der beiden Säle gemeinfam benutzten Räume. Jenfeits des weltlichen Treppenhaufes, zu dem ein Nebeneingang führt, fchliefsen fich das Privat-Laboratorium und das Sprechzimmer des aufserordentlichen Profeffors, unter deffen befonderer Leitung die anorganifche Abtheilung lieht, an. Eben fo liegen jenfeits des örtlichen Treppenhaufes, welches gleichfalls einen befonderen Zugang von aussen hat, Privat-Laboratorium und Sprechzimmer des Inftituts-Directors.

Das Sockelgefchofs enthält Räume für Glüharbeiten, Darftellung von Präparaten, Kryftallifations-Verfuche etc.,' ferner Räume für Säuren und gröfsere Vorräthe von Präparaten, eine Werkllätte, die Luftheizungsöfen , zwei Dampfkeffel zur Heizung der in den beiden allgemeinen Arbeitsfälen aufgeftellten grofsen Dampfbäder und Trockeneinrichtungen, fo wie zur Gewinnung von deftillirtem Waffer.

Die Räume im I. Obergefchofs (Fig. 180) dienen , abgefehen von den im weltlichen und öftlichen Pavillon befindlichen Wohnungen für 3 Diener und 3 Affiftenten, ausfchliefslich zu Vorlefungszwecken. Der Hörfaal im öftlichen Flügel, von dem Fig. 11 (S. 21) den Grundrifs und Fig. 128 (S. 167) den Längenfchnitt darftellt, fafft 150, jener im weltlichen Flügel 80 Zuhörer; beide Hörfäle, fo wie auch die Räume des Mittelbaues, reichen durch das I. und II. Obergefchofs.

Die Räume , welche im wefentlich niedrigeren II. Obergefchofs über den Sammlungsfälen gelegen find, enthalten die Vorräthe an Glasapparaten und fonftigen Geräthen für das Inftitut; zu ihnen führen 2 feitliche Treppen vom grofsen Treppenhaus des Mittelbaues.

An den öftlichen Pavillon fchliefst fich das Wohnhaus des Directors an, welches durch einen Flurgang, der zugleich als Bibliothek dient, mit dem Sprechzimmer in Verbindung lieht.

220.

Chemifches

Inftitut

zu

Strafsburg.

200)    Planfkizzen find zu finden in: Nouvelles annales de la conß. 1879, PI. 5—6.

²⁰¹)    Nach: Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten etc. Abth. I. Berlin 1883. S. 152 u. 153.

202)    Nach : Feftfchrift

zur

Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 55.

Anal

LaTor.

Spectr

■HITUJOrBJOOBTr

0 d

If B 3 J

Privat-

'SpreChz.

HT]

I al orat.

|5uantitaiive aJjPrUpar.¹

B B T U

Kl.Hörsaal

.Halle

S p r e chz .

Z im.

[^lajjëgjjo a

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ²⁰²).

Erdgefchols.

rgrugnTeg-

Q0Q

la o orator 1u m

Ver

kauf.

_____i

Kl e i Ł e r-At)l. A

Klei 1er

All

Luft-

pump.

wasser-stoffz.

Isefiwefel-I

0 istt'ssz.abüi-

S a m m 1 u 11 0

co

_____tm

S a m m-

fr-

b-'

BiMioth.

Fig. 180.

1:500

10

+

15

HH

I. Obergefchols.

•-i_

6 K Tl 1-

Fig. 179.

ü- [Zl;

P*>    «=

Ins [Zp

1

miOo

Sammlung

Au al.

■J F§6ta

ArT> eit s 5 a al

Halle;

Sj) r e c li z .

Vor!

iai

cp

;\J

L al oratorium

0 r q au

0 û

SL

Wagen

mÜTTnÜ!

TT

il

rrmm

uoją^T

rivat-

Spre cliz.

Von den an der Entstehung der in Rede Stehenden InStituts-Pläne Betheiligten werden als Vortheile einer derart lang gestreckten Anlage angegeben:

a) daSs die Sämmtlichen ArbeitsSäle die erforderliche Beleuchtung von zwei Seiten erhalten, ohne daSs, wie bei anderen chemischen Instituten, mehr oder weniger eingefchloSSene Höfe erforderlich find, und

ß) dafs das ganze Gebäude von allen Seiten vom Winde um Spült wird und dadurch alle übel riechenden und Schädlichen Dämpfe und Gafe fofort weggeführt werden.

Wenn auch zugegeben werden mufs, dafs dieSe Vortheile vorhanden Sind, So kann doch der Mifsftand einer mangelhaften Verbindung innerhalb des Gebäudes Selbft und der darin zurückzulegenden langen Wege ²⁰³) nicht geläugnet werden. Alle gröfsere Arbeitsräume müfSen als Durchgänge benutzt werden, wenn man das Erdgefchofs der Länge nach durchfchreiten will; im I. Obergefchofs ift ein unmittelbarer Verkehr zwischen dem weftlichen und dem öftlichen Pavillon eigentlich gar nicht möglich. Das Vorhandenfein So vieler Treppen zeugt u. A. Schon dafür, dafs es fchwierig war, die entfprechenden Verbindungen zu erzielen.

Da nun andererfeits die Anlage eines mittlereren Flurganges gleichfalls nicht ohne Nachtheile ift, So wird man bei grofsen Instituten von der lang geftreckten rechteckigen Grundrifsgeftalt, die überdies auf manchen Bauftellen gar nicht durchführbar ift, abzugehen haben.

Der rechteckigen Grundform Stehen die L- und I-förmigen am nächsten. In L-förmiger Grundrifsgeftalt wurde in neuerer Zeit (in der Mitte der achtziger Jahre) ein grofses chemifches Inftiut, nämlich dasjenige der Univerfität zu Cambridge, erbaut; die Pläne dazu ²⁰⁴) wurden nach Angaben von Liveing und Dewar von Stevenfon entworfen.

Diefes Gebäude hat ein Sockel- und ein Erdgefchofs und über dem die Ecke bildenden Theile auch noch ein Obergefchofs. Das Sockelgefchofs enthält Vorrathsräume, Mafchinenräume etc. und 2 kleinere Laboratorien. Im Erdgefchofs lind an den Enden der beiden Gebäudeflügel diejenigen 2 Säle augeordnet, welche Erhellung von beiden Seiten erfordern : der grofse Hörfaal und das grofse Schüler-Laboratorium ; letzteres befltzt, einfehl. der kleineren im Erdgefchofs gelegenen Arbeitsräume, 150 Arbeitsplätze; die Laboratorien des Obergefchoffes gewähren weiteren 75 Praktikanten Platz zum Arbeiten. Im Erdgefchofs fchliefsen fleh an den grofsen Hörfaal das Vorbereitungs-, das Sammlungs- und das Wagezimmer und weiter gegen die Ecke zu 2 kleinere Hörfäle an. Im Obergefchofs find Sprechzimmer und Privat-Laboratorium des Profeffors, fo wie ein Wagezimmer gelegen.

So viele Vorzüge die Raumanordnung in ^ die fern Inftitute auch hat, fo leidet auch Sie an dem Mifsftande, dafs Flurgänge, welche den Verkehr zwifchen den einzelnen Räumen vermitteln Sollten, faft gänzlich fehlen ; wichtige ArbeitsSäle dienen als Durchgangsräume.

Schon das alte Liebigiche Inftitut zu Giefsen (Siehe den Grundrifs in Fig. 123, S. 158) war in diefer Beziehung beffer gestaltet; abgefehen von den im langen Gebäudeflügel angeordneten Flurgängen ermöglichten mehrere Eingänge von aufsen den Zutritt in verschiedene Räume, ohne dafs man andere Säle zu durchfchreiten brauchte; immerhin war auch in diefem Gebäude der Verkehr ein unvollkommener.

Wesentlich zweckmäfsiger von diefem Standpunkte aus ift das von Lang 1854—55 erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Heidelberg, das gleichfalls die L-förmige Grundrifsgeftalt erhielt, angelegt, obwohl auch in diefer Anftalt die Verbindung der Räume unter einander als keine völlig entsprechende bezeichnet werden kann.

221.

Chemifches

Inftitut

zu

Cambridge.

222.

Chemifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

203)    Der Vorftand hat einen Weg von mehr als 90 m zurückzulegen, um aus feinem Sprechzimmer in das quantitative

Laboratorium zu gelangen.    \

204)    Diefelben find veröffentlicht in: Scientific american, Bd. 53, S. 119 — ferner in: Building news, Bd. 48, S. 1004 — endlich in: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 34.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

16

kommen ¹²).

223.

Chemifches

Inftitut

zu

Königsberg.

Der längere Flügel diefes ïnftitutes befteht aus einem nur erdgefchoffîgen Mittelbau und 2 Eckbauten , welche noch ein Obergefchofs erhalten haben. Der Mittelbau enthält den Haupteingang in das Inftitut, die beiden grofsen Arbeitsfäle, Laboratorium und Sprechzimmer des Directors, das Wagezimmer mit der Bibliothek, das Inftrumenten- und Präparaten-Zimmer. Im linksfeitigen Eckbau liegen die Werk-ftätte, 2 Materialkammern, der Operationsraum, das Zimmer für elektrolytifche Verfuche, das Zimmer für Gas-Analyfe etc. ; im darüber gelegenen Obergefchofs befinden fich die Wohnungen der Affiftenten und der Laboranten. Im rechtsfeitigen Eckbau find der Hörfaal mit einem befonderen Eingang von aufsen und das Treppenhaus angeordnet; im Obergefchofs darüber und im daran anfiofsenden, gleichfalls zwei-gefchoffigen zweiten Gebäudeflügel ift die Wohnung des Directors untergebracht.

Die beiden grofsen Arbeitsfäle ftofsen mit der einen Langwand unmittelbar an einander ; in der letzteren find die von beiden Sälen aus benutzbaren Abdampffchränke angeordnet. Das eine diefer Laboratorien hat 28, das andere 22 Arbeitsplätze; der Hörfaal fafft 110 Zuhörer. Nur für die beiden grofsen Arbeitsfäle ift eine Feuerluftheizung eingerichtet.

Die Baukoften haben rund 102000 Mark betragen, wozu noch rund 25000 Mark für Grunderwerb

Eine völlig entfprechende Raumanordnung dürfte fich bei der L-förmigen Grund-rifsgeftalt nur dann erzielen laffen, wenn man in beiden Gebäudeflügeln mittlere Flurgänge anlegt, welche fle der Länge nach durchziehen ; an den Enden der beiden Flügel laffen fich zwei Säle mit Fenftern an beiden Langfeiten anbringen. In hiermit

Fig. 181.

sisPl

aä

BiM.

.ssi s t eUnt e jl

JPhysildr

U t u ui Tn

Gas-Anal

[r atl

r~< El

TJ r

{TT} [

-FŚT ¹-

ißrg au I Anal.

Oper

atio as-Z

lllllllllllllllll

or

iæfgzi

cd

il

TF9v

.1) 0 r\a toY Lu

0 1) er -Holl-

f-i

• cb

[MIT

1: 50U

10 987654321    0

10

15

20m

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg. — Erdgefchofs ¹³). Arch. : Küttig à? Hein.

nahezu übereinftimmender Weife ift das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (Fig. 181 ¹³) 1885—87 ausgeführt worden ; die Pläne dazu wurden nach Mafsgabe der im preufsifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten entworfenen Skizzen zunächft von Küttig und nach deffen Tode von Hein ausgearbeitet.

Der längere, dem Ober-Rollberg zugewendete (füdliche) Flügel enthält die eigentlichen Inftituts-räume, belleht blofs aus Sockel- und Erdgefchofs und ift mit Holzcement eingedeckt. Der kürzere Flügel an der Drummftrafse ift der Wohnungsbau, hat noch ein Obergefchofs erhalten und ift mit Schieferdach verfehen. Die wichtigften und am meiften befuchten Räume des ïnftitutes find in die Nähe der beiden Eingänge (an der Drummftrafse und am Ober-Rollberg) gelegt. Der kleinere Hörfaal am Drummftrafsen-

Eingang gewährt Raum für 85 Zuhörer. Vom Eingang am Ober-Rollberg gelangt man zu den drei gröfsten Räumen des Inftitutes : zum grofsen Hörfaal, zum grofsen Laboratorium an der Oftfeite und zu dem unter letzterem im Sockelgefchofs liegenden Raume für gröbere Arbeiten; das anfteigende Geftühl des Hörfaales befitzt 98 Sitzplätze (90 X 60cm) ; die beiden Arbeitsfäle gewähren Raum für 40 bis 50 Praktikanten. Sämmtliche Räume des niedrigeren Gebäudeflügels find, mit Ausnahme des durch Deckenlicht erhellten grofsen Hörfaales, mit Gewölben überfpannt, welche mittels einer zellenförmigen Uebermauerung das Holzcementdach tragen.

Im Obergefchofs des Weftflügels befindet fich, vom Giebeleingange mittels befonderer, abgefchloffener Treppe erreichbar, die Wohnung des Directors. Diefer Flügel hat Balkendecken erhalten.

Die Gefchofshöhen find wie folgt bemeffen : Kellergefchofs 3>4 m ; Erdgefchofs im Weftflügel 5)0 m, im Südflügel 5,4 m; Obergefchofs 4,ora; Dachgefchofs des Weftflügels 1,5 m. Der grofse Hörfaal hat eine lichte Höhe von 6,8 m erhalten.

Die Wohnungen werden durch Kachelöfen geheizt ; die Inftitutsräume hingegen haben eine Heizung erhalten, bei welcher ein Luftofen und eine Niederdruck-Dampfleitung gleichzeitig die Erwärmung und Entlüftung bewirken. Die an der Südfeite eintretende, durch Luftfilter gereinigte Frifchluft fteigt, nachdem fie an einem Luftofen vorgewärmt ift, durch lothrechte Canäle in den mittleren Flurgang des Erd-gefchoffes, den fie auf 12 Grad C. erwärmt, und gelangt von hier aus nach Beftreichung der in Wand-nifchen aufgeftellten Dampf-Rippenheizkörper in die zu erwärmenden Räume ; Stellklappen, welche die Heiznifchen nach dem Zimmer oder dem Gange öffnen, bezw. abfchliefsen, laßen das Mafs von Umluftoder Frifchluftheizung beliebig regeln. Die Abluft wird durch Canäle, welche unter dem Fufsboden des Ganges oberhalb des Kellergewölbes liegen, dem grofsen Abzugsfchlot zugeführt, in deffen Mitte der eiferne Schornftein der Keffelfeuerungen aufgeftellt ift; die Abdampfeinrichtungen find aufserdem durch be-fondere glafirte Thonrohre entlüftet, in denen die Luft durch Bunferitche Brenner erwärmt wird.

Die Baukoften belaufen fich auf 196500 Mark; für Pflafterung, Bürgerfteige, Zäune und Bodenabtrag waren 10900 Mark ausgeworfen, und für die innere Ausftattung ftanden ferner 41600 Mark zur Verfügung; der Einheitspreis des Gebäudes ftellt fich bei 1094<im bebauter Fläche für 1 qm auf 179,55 Mark und für 1 cbm Baumaffe auf 15,97 Mark ²⁰⁶).

Eine weitere, wenn auch nicht häufig' angewendete Grundform ift diejenige,

welche eine gefchloffene Baumaffe mit einem Binnenhofe bildet. Als erftes Bei-fpiel, bei dem allerdings diefer Hof fehr geringe Abmeffungen hat und eine untergeordnete Rolle fpielt, fei hier das chemifche Inftitut des Univerfity college zu Liverpool (Fig. 182 ²⁰⁷), welches nach wiffenfchaftlichen Angaben Brown s von Waterhoufe erbaut worden ift, vorgeführt.

Wie der neben flehende Plan zeigt, dient das Obergefchofs im Wefentlichen nur zu Vorlefungszwecken ; aufser den hierfür nothwendigen Hörfälen, Vorbe-reitungs- und Sammlungszimmern etc. ift nur noch das Privat - Laboratorium des

224.

Chemifches

Inftitut

zu

Liverpool.

Fig. 182.

□ uzi

Ami rat! etc

CD

Vorstandes hier zu finden. Der grofse Hörfaal fafft 212 Zuhörer.

Das darunter gelegene Erdgefchofs enthält die gröfseren und kleineren Arbeitsräume, die Vorrathszimmer, die Heizanlagen, Kohlenkeller etc. Bemerkenswerth ift der grofse Arbeitsfaal für 52 Praktikanten , welcher fich unter dem grofsen Hörfaal befindet und in Fig. 142 (S. 183) bereits dargeftellt worden ift.

Diefes Inftitut, deffen Baukoften 320000 Mark (2= £ 16 000) betragen haben, zeichnet fich von den fchon vorgeführten und manchen anderen englifchen

;V;

Sammlung

]pg-U^

Latoratonuiih. z *m

I “ I "VSsscr

Um

40 987654321 0

H-t-fft+H'i'H'PI

1:500

ocenioii

10

15

20">

Chemifches Inftitut des Univerfity college in Liverpool. Obergefchofs ²°⁷).

Arch. : Waterhoufe.

244

225.

Chemifches

Inftitut

zu

Freiburg.

Anftalten diefer Art dadurch aus, dafs geräumige Flurgänge vorhanden find, welche in ausreichender Weife den Verkehr im Inneren des Gebäudes ermöglichen; keiner der Räume hat als Durchgang zu dienen.

Als charakteriftifches Beifpiel einer gefchloffenen Anlage mit gröfserem Binnenhof kann vor Allem das chemifche Inftitut der Univerfität zu Freiburg (Fig. 183 u. 184), 1880—82 von Durm erbaut, gelten.

Das Erdgefchofs diefes Gebäudes (Fig. 184) dient ausfchliefslich Laboratoriumszwecken, und es ift hier die bereits in Art. 144 (S. 179) erwähnte, eben fo eigenartige, wie vortheilhafte x\nordnung der 3 grofsen Arbeitsfäle an den 3 Seiten des Binnenhofes durchgeführt. Das Sockelgefchofs enthält noch einige Arbeitsräume, die am beften in diefes Stockwerk verlegt werden, ferner Zimmer für Vorräthe etc.

Fig. 183.

xi.

Hir s ial

Vor!) er-Z.

Grosser

mjrbeiylPly s i r al h z. I C atinet

S oimlus

8-

Obergefchofs.

Fig. 184.

Ol

o|o

Wagen

Aren. : Durm.

D tmlcelz.

G- a s-z i m.

Wagen

Ver

Ire

z .

.'.n

Grosser

Arleîtssaal

0 1=1 0

Grosser ArTieitssaai

t il 1 mjp f lua 1 1 's

Assist.

T'ftrir-Zim

er

Ire z.

mu

1:500

A r T> e i t s saal

10 987654321 0

s s i s t.L

. s si sr|

Professor

B itl. IsprecTizl

Kleider

Eilig.

Kleider

co i-t, bü

all.

all.

uV

Sprectizl Bill. I Professor

rlul

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg.

Nur über dem vorderen Langbau ift ein Obergefchofs (Fig. 183) aufgefetzt, und diefes dient wieder ausfchliefslich Vorlefungszwecken (liehe auch Art. 136, S. 164); dabei erhebt fich der grofse Hörfaal über die benachbarten Räume (er hat 6,9 m lichte Höhe), und das anfteigende Geftühl ift vom Ruheplatz der an denfelben ftofsenden Treppe zugänglich. Dafs diejenigen Studirenden, welche nur die Hörfäle zu betreten, in den Laboratoriums-Räumen aber nichts zu thun haben, mit letzteren nicht in Berührung kommen, zeigen die beiden beigefügten Grundriffe.

Bemerkenswerth find die an 3 Seiten des Hofes herumgeführten niedrigen Abdampfhallen. Die Abdampfnifchen, welche in den gegen den Hof zu gerichteten Langwänden der Arbeitsfäle angeordnet find, können von den letzteren aus, aber auch von aufsen benutzt werden ; fie dienen gleichfalls zum Durch-fchieben und rafchen Entfernen übel riechender Präparate aus den Arbeitsfälen nach den Abdampfhallen. Diefe Einrichtung wurde nach den Angaben von Claus ausgeführt.

Verlängert man bei der eben vorgeführten Grundform den vorderen Langbau nach der einen Seite hin, fo erhält man die O--förmige Grundrifsgeftalt, in der das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft (Fig. 185 u. 186 ²⁰⁸) 1868—71 nach v. Tkan’s Angaben von Wagner unter Mitwirkung Zaßrau s erbaut worden ift.

226.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft.

Fig. 185.

%00 n- Gr.

Op er.lei' I liöl.Tempd

\ö

Tliermo-c "It e m. Messungen

ijpllej

wagen

S ammlnng

ff 1 Imin

dp 0Q

j|o r s[

A

Spectral-Anal. UL U

Sas-Anal.

l|at

jfcuj

O!

Kt

L......Jik . . I

Lesezim.1

Ha üflj Un □LOI

A rk eits

(LUirectors

er

•'A

Obergefchofs.

Scîiwefel-iïtTl 3

Jf

wasseTstoffzljp^!

Terrasse

sr

Terrass e

Sammlung

Ar l e i t s A all e

□fr

Fig. 186.

[fr

Anfang u-

[fr

az}

i liry @i

Grosser

Ul di atorium.

) 1 ' 1 1 1.1 1 un:

1® Q tlQII 1_II

H o r s a a 1

CZMV>

CZMZ3

c: 8

IÓ

!§!!

333

Wagen.

Feinere

»- L JnstrumJ

TEE

_a

P,ar

L e sezjj

-i

i Ith.

fnBaïnïaïnl

Vornalle

DDT

□POPOD

.©i

IE

L al oral.

al or at -P

■J ° Æf    JE

'1|0

Kleiäcr- IS

All.

IlbdJI    ß

9 e nMl

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft ²⁰⁸).

Arch. : Wagner £r Zaftrau.

Der an den vorderen Langbau angefügte Theil ftellt hier die Gruppe der Dienftwohnungen dar ; der mittlere Flügel dient Vorlefungszwecken , und der übrige Theil des Gebäudes bildet die Gruppe der Laboratorien. In diefem Inftitut können 280 bis 300 Zuhörer die Vorlefungen über Experimental-Chemie

20S) Nach: Than, C.

v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peft. Wien 1872.

befuchen und zugleich 70 Praktikanten, darunter etwa 20 vorgefchrittenere und felbftändige Arbeiter, fleh mit. den praktifchen Uebungen befchäftigen.

Das in Rede flehende Inftituts-Gebäude liegt in der Mitte des fog. alten botanifchen Gartens an der Landftrafse und ift von diefer felbft 70m weit entfernt. Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; doch ift letzteres nur über dem vorderen Langbau und dem Mittelflügel durchgeführt.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den umftehenden Plänen zu erfehen. Die rechts vom Haupteingang gelegene Kleiderablage ift gleichzeitig Dienftzimmer des Hauswarts ; eine gufs-eiferne Treppe führt unmittelbar in feine im Sockelgefchofs befindliche Wohnung. Im grofsen Anfänger-Laboratorium, welches bereits in Fig. 138 (S. 180) dargeftellt und deffen eigenartige Einrichtung in Art. 148 (S. 184) befchrieben worden ift, find 50 Arbeitsplätze untergebracht. Den Vorgefchritteneren und jenen, die fleh mit felbftändigen Forfchungen befchäftigen, find in jedem der beiden genannten Ge-fchoffe je 3 kleinere Laboratorien mit je 4 bis 6 Arbeitsplätzen zugewiefen ; zu je 2 folchen Laboratorien

Spül rau mi

;u_...

nu

Fig. 187.

Erdgefchofs.

oi

! V 0rü er eit - Zim. j| ^ ii Î

PI

v>j

HËÉHHËl^X,.

Anal yjjt i s c h e ;s|

grosser Hörsaal

art en F Zim. \L=i

nun

|S

ajjt o r i u m; j

w oll -

TT

V ot z u.Kl ei a e r atil.

ktt

! Assist Mater.L

'1

[jPtiarm. |S am inlj

J?r=r3

II

xiiiiixaM

|Docenten

•'vJ

V-l

fi

wagen

OXlHIXi

XilXIIXilXIXO

A ssisten

W 0J1 J1U

G as-AnalFf

Physik, 1 ah.

Xn

US

[Flurli alle'

A’—i'z—A fl

Ma

scItiTiisteji-

WiA-

Assi-

-nun-

st e nt e n-- g e n

1:500

10 987654321

10

15

20"'

¹

)    Eine ausführliche Darftellung diefer Heizungs- und Lüftungs-Anlagen ift zu finden in : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 10.

²

186)    Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-vveftfalifchen. Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1889. S. 15.

³

)    Die vorftehenden und die im Vorhergehenden gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Anlagen des in Rede flehenden Inftitutes find entnommen aus: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 275.

⁴

)    Diefe und die früheren Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen des fraglichen Münchener Inftitutes find entnommen aus : Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 9.

⁵

Nach : Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, S. 168.

⁶

IM) A. a. O.

⁷

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 473.

⁸

   A. a. O.

⁹

   Ueber die Einzelheiten diefer Anordnung fiehe: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 15—17.

¹⁰

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 465; 1880, S. 473.

¹¹

   Nach: Fabinyï, R. Das neue chemifche Inftitut der Königl. Ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg etc. Budapeft 1882.

¹²

)    Eine eingehende Befchreibung diefes Inftitutsbaues, einfchl. der wichtigeren Ausrüftungsgegenftände, mit zahlreichen Abbildungen giebt die Sonderfchrift : Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

¹³

206)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201 u. 202.

Chemifches Inftitut der

gehören ein Wagezimmer und ein kleinerer gemeinfchaftlicher Arbeitsraum für feinere Feuerarbeiten mit Verbrennungsnifchen etc. , fo dafs in diefen kleinen Laboratorien die einzelnen Operationen bequem ausgeführt werden können.

Die Räume des Sockelgefchoffes find 3716 m hoch und, eben fo wie die Erdgefchofsräume, zwifchen eifernen Trägern flach gewölbt. In diefem Stockwerk find untergebracht: in der Gruppe der Vorlefungs-räume Lagerräume für Geräthfchaften, Sauerftoff-Gafometer, Batterie-Kammer, Operationsraum, Eis- und andere Keller; in der Gruppe der Arbeitsräume Materialkammer, Wohnung des Heizers, Heizungs- und Lüftungs-Anlagen , Zimmer zu Kryftallbildungen , Reagentien-Zimmer, Raum zum Deftilliren feuergefährlicher Subftanzen mit Dampf, Raum mit Schmelzöfen und Damptkeffel für deftillirtes Waffer, Raum für Darflellung von Präparaten, Zimmer zum Deftilliren und Abdampfen über freiem Feuer, Stofskammer, Arbeitshalle und Kohlenlager ; in der Gruppe der Wohnräume Wohnungen für 2 Diener, Materialkammer, Wafchküche und Wirthfchaftskeller.

Die Einrichtungen für Heizung und Lüftung des Inftitutes find bereits in Art. 190 u. 196 (S. 221

u.    224) befchrieben worden. Das Treppenhaus ift mit Medaillons berühmter Chemiker und mit der Büfte

v.    Eötvös’ gefchmückt. — Die Baukoften dürften 520000 bis 540000 Mark (= 260000 bis 270000 Gulden) betragen haben.

Bei den Univerfitäts-Inftituten zu Graz und Leipzig ift an die Grundform des Budapefter Inftitutes noch ein dritter Flügel angefügt worden, wodurch eine <D -förmige Grundrifsgeftalt entftanden ift.

Das Grazer Inftitut (Fig. 187 u. 188 ¹) wurde 1874—79 auf Grund eines von v. Pebal aufgeftellten Programmes durch Stattler erbaut.

Diefe Anftalt follte auf einem an der Halbärthftrafse gelegenen Gelände gemeinfchaftlich mit einem phyfikalifchen Inflitute und einem grofsen Collegienhaufe nach einheitlichem Plane erbaut werden. Die

227.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Graz.

-mMZ

y Lii oVlrfatoriuifis

Fig. 188.

Obergefchofs.

1

<£><\

|Latoratorium jj y

JBL

ii 11

SIX!

za za I

g_°Jk ,/j

r*:i

luifkelzim.H 'x" i | ! 111ipj jl |]||

........ Br-:—

bÆÊÈn

Laborat.

Proie

lese

zim..

Werkstätte

■"a

fili

J Organ.[J Wag en i lElement:! ł Anal. r|

4 M. ? !    * T

LaT)o„r Ł.Pjof.L] BiUiotîiek I u.feine Jnstr. ii.

Arl) eitsz i. Prof.

»13

Arch. : Statt 1er.

Univerfität zu Graz ¹).

3 Gebäude füllten eine rechteckige Parkanlage von 3 Seiten fo einfchliefsen, dafs die beiden Inflitute auf den Schmalfeiten des Rechteckes mit ihren Hauptfronten einander gegenüber zu flehen kommen. Da der Bau des phyfikalifchen Inftitutes (fiehe Art. 125, S. 146) fchon begonnen war, als die Ausarbeitung der Pläne für das chemifche Inflitut in Angriff genommen wurde , fo war für letzteres Länge und Form der Hauptfaçade bereits gegeben.

Die für den neuen Inflitutsbau gewählte Gefammtanordnung hat mit der Budapefler Anlage viele Verwandtfchaft, zeigt aber die Trennung der Räume in die bekannten drei Gruppen in noch fchärferer Weife. Auch hier enthält der mittlere Flügel die den Vorlefungen dienenden Räume, der linksfeitige die Arbeitsräume und der rechtsfeitige die verfchiedenen Dienflwohnungen ; dadurch dafs die für die Vorlefungen beflimmte Raumgruppe zwifchen die Laboratorien und die Wohnräume gefchoben wurde, find die letzteren gegen die den Arbeitsräumen entftrömenden fchädlichen Gafe und Dämpfe thunlichfl gefchützt. Die beiden Höfe find bis zur Sohle des Sockelgefchoffes herabgeführt, wodurch zwifchen denfelben eine Durchfahrt ermöglicht wurde.

Aufser dem Sockelgefchofs find in allen 3 Abtheilungen noch Erd- und Obergefchofs vorhanden Die Räume des Sockelgefchoffes liegen ca. 1,9 m unter dem Erdboden; die Räume des Sockel-, Erd- und Obergefchoffes find bezw. ca. 8,4, 5,4 und 4,9 m hoch; der grofse Hörfaal hat eine Höhe von 9,i m erhalten. Der linksfeitige Flügel enthält fowohl im Erdgefchofs (Fig. 187), als auch im Obergefchofs (Fig. 188) eine Gruppe zufammengehöriger Räume, welche je ein Laboratorium für fich bilden; die Arbeitsräume des Erdgefchofles find hauptfächlich als Laboratorium für Anfänger, jene des Obergefchoffes als Laboratorium für Geübtere gedacht; die über einander liegenden Haupträume der beiden Laboratorien

Fig. 189.

1

» KOHLEN

Erdgefchofs.

ZJ

E KESSELHAUS |

ii:

STUBE il MASCHINE

=3j

KLEINES

QUALITATIVES

LABORATORIUM

AUDITORIUM

VORBEREITQS-ZIM

HtS - RAUM

ARDEROBE

IVORRÛTHS

(■ PÀUMEij

• -X <Xx

PARATEN-SAM

=3T'

quantitatives

GROSSES WAGE -ZiMiVIER

LABORATORIUM

ORGANISCHES

LABORATORIUM

V-

v.

I PHYSIC LARORATOR

VORBEREITUNGS - RAUM

GROSSES AUDITORIUM

r

■ OPERATIONS-

RAUM

i-RAUM I]

n af

uw

APPARATEN-SAMLgI

ÏÏ

ELEMENT-ANAL

.Jöl

GASZIMMER

T| BIBLIOTHEK fl

ARBEITSZIMER d PROFESSORS

'i

IliOAROEROB^I

...

ORZlMl VERWALTGS-2IM.I

PRIVAT I LABORATORIUM

VESTI8ÜL

Arch. : Eiverbeck

Neues chemifches Inftitut der

dienen gleichen Zwecken. Durch diefe Anordnung wurde eine fehr überfichtliche Anlage, namentlich der Rohrleitungen, erzielt.

Der kleine Hörfaal, welcher für Vorlefungen von Privatdocenten und für Curfe von Affiftenten dient, ift links von der Flurhalle gelegen. Die Haupttreppe führt zu dem durch Deckenlicht erhellten Vorraum des grofsen Hörfaales, welcher zugleich als Kleiderablage dient und deffen Fufsboden 2,si m über jenem des Erdgefchoffes gelegen ift; in gleicher Höhe betritt man durch zwei Thüren das Podium, auf welchem das anfteigende Geftühl aufgeftellt ift. Fig. 132 u. 133 (S. 170 u. 171) zeigen 2 Innenanfichten diefes 200 Zuhörer faffenden Saales.

Im Sockelgefchofs find aufser Wafchküchen und Wirthfchaftskeller, welche zu den Wohnungen gehören, fo wie den Räumen für die Heizanlage und für verfchiedene Vorräthe noch an Arbeitsräumen unter-

Fig. 190.

I. Obergefchofs.

profe||oren

£? Intze.

OtCNER

WOHNUNG

1ü

GE.«

ÏÏ

Vif

K!

11

Pb

iöj

jwQHNUHG n

PRO resst

ASSIS-

TENT n

8EO1ENUN0.

A SIS 1 S T E N T 1

1:500

7 0 5 4 3 2 1 0

technifchen Hochfchule zu Aachen²¹²).

10 9 8 7

H-H

10

“Pi

0IENŁRW JjoHMUHQ jjjf'

WOHNUbjldl I

/%

VORRATHS-

RÄUME

250

gebracht : Deftillir-Raum für Apparate mit Dampfbetrieb, Deftillir- und Schmelzraum für Apparate mit directer Feuerung, Räume für Abdampfen und Filtriren, für grobe Arbeiten, für mechanifche Operationen, Gafometer und Batterie, Kryftallifir-Raum etc.

In den 3 Gefchoffen ift für die Verbindung der Räume unter fich durch Flurgänge und 6 Treppen

geforgt.

228.

Chemifches

Inftitut

zu

Leipzig.

229.

Neues

chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

Die Anlagen für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 192 u. 197 (S. 222 u. 226) be-fchrieben. Ferner wurden im Vorhergehenden (insbefondere unter b, 1) verfchiedene Einzelheiten des in Rede flehenden Inflitutes vorgeführt.

Das Gebäude ift aus Backfteinen hergeflellt und mit Schiefer auf Holzfchalung eingedeckt. Die Wände find mit Kalkmörtel geputzt, aufsen mit Ornamenten aus Cementgufs, in den Flurgängen und im grofsen Hörfaal mit folchen aus Gyps verziert ; die Malerei diefes Saales und der Flurgänge ift einfach gehalten. Alle übrigen Räume haben glatte, mit matten Farben (ohne Mutter) geftrichene Wände.

Die Baukoften haben, einfchl. der auf 56000 Mark fich beziffernden inneren Einrichtung, rund 600000 Mark (= 330575 Gulden) betragen²¹⁰).

Zu den Inftituten mit CD-förmiger Grundrifsanlage gehört auch jenes der Uni-verfität zu Leipzig, welches 1867—68 unter Mitwirkung Kolbe s von Zocker erbaut worden ift. Die Gruppirung der Räume, fo wie überhaupt die gefammte Raumanordnung ift keine fo klare und überfichtliche, wie im Grazer Inftitut, zum grofsen Theile wohl in Folge der Verhältniffe, deren bereits in Art. 134 (S. 161, insbefondere Fufsnote 116) Erwähnung gefchah.

Das unten genannte Buch²¹¹) enthält als Einleitung eine Befchreibung diefes Inflitutsbaues und als Beigabe 2 Grundriffe deffelben ; in einer zugehörigen* Mappe find in photographifchen Abbildungen die äufsere Anficht des Gebäudes, fo wie die Innenanfichten des grofsen Hörfaales und des grofsen Arbeits-faales enthalten. Verfchiedene Einzelheiten diefes Inflitutes wurden im Vorhergehenden gefchildert.

Von der eben befchriebenen Grundform gelangt man weiter gehend zur ge-fchloffenen Anlage mit zwei Binnenhöfen, welche mehrfach zur Ausführung gekommen ift. Eines der hervorragendften Beifpiele diefer Art ift das nach Landolt's Angaben von Ewerbeck & Intze 1875—79 erbaute neue Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 189 u. 190²¹²).

Das urfprünglich für die technifche Hochfchule zu Aachen errichtete chemifche Inftitut (fiehe Art. 70, S. 77), welches der reinen und der technifchen Chemie zu dienen hatte, erwies fich bald als räumlich unzureichend. Als im Jahre 1872 auch für die Hüttenkunde ein Laboratorium zu befchaffen war, erfchien ein An-, bezw. Neubau unabweisbar. Man entfchied fich dafür, das beftehende Gebäude der technifchen Chemie und der Hüttenkunde zuzuweifen und für die reine und analytifche Chemie den in Rede flehenden Neubau auszuführen.

Wie fchon in Art. 213 (S. 234) gefagt worden ift, find in diefem Inftitute die den Vorlefungs-zwecken dienenden Räume und alle wichtigeren Arbeitsräume im Erdgefchofs (Fig. 189) untergebracht. Im darunter gelegenen Sockelgefchofs befinden fich zu Zwecken des Laboratoriums noch:' zwei Vorrathsräume, ein Raum für den Schwefelwafferftoff-Gafometer, eine Säurekammer, ein Raum für grobe Arbeiten, 2 Deftillir-Räume, der Kryftallifir-Raum, der Kanonenraum, die Werkftätte und ein Raum für die Eis-mafchine; ferner find die Dienftwohnungen des Caftellans und des Mafchiniften, fo wie einige Wirthfchafts-keller vorhanden.

Das I. Obergefchofs (Fig. 190) enthält die Wohnungen für 2 Profefforen, 2 Affiftenten und 2 Diener, fo wie 3 Vorrathsräume, lieber dem Mittelbau und den beiden Eck-Pavillons ift noch ein II. Obergefchofs aufgefetzt, in welchem 2 Affiftenten-Wohnungen und einige zu den beiden Profefforen-Wohnungen gehörige Räume untergebracht find.

Sämmtliche Räume des Erdgefchoffes find 5,30 m, jene des Sockelgefchoffes 2,75, bezw. 3,20 m hoch. Der vordere Theil des Mittelbaues wurde bereits auf S. 165 dargeftellt und gewürdigt, eben fo der grofse 10,4 m hohe Hörfaal, feine Beleuchtungseinrichtungen etc. bereits unter b, 1 befchrieben ; auch giebt Fig. 130 (S. 168) einen Schnitt durch Flurhalle, Hörfaal etc.

Die rückwärtigen Gebäudetheile und der Mittelbau des Vordergebäudes haben Zinkdeckung auf

²¹⁰)    Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880.

²¹¹)    Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfttät Leipzig etc. Braunfchweig 1872.

²¹²)    Nach den von Herrn Profeffor Ewerbeck zu Aachen freundlichft überlaffenen Zeichnungen.

Holzfchalung erhalten; über jedem bewohnten oder fonft wie benutzten Raume und unter der Zinkdeckung befindet lieh eine geputzte Schutzdecke, um fowohl Einwirkungen der Kälte und Wärme von aufsen her auf die Räume, als auch der Gafe von den Räumen her auf die Dachdeckungen möglich!! zu verhindern. Die Zwifchenbauten und die Eck-Pavillons des Vordergebäudes find mit Abdeckungen von Holzcement verfehen worden ; unter die Sparrenlagen der Zwifchenbauten und der Eck-Pavillons find wagrechte Putzdecken gehängt, und die Zwifchenräume zwifchen Putzdecke und Sparrenlage find durch kleine Thon- und Bleirohre gelüftet.

Für die äufsere Erfcheinung war die Architektur des benachbarten Hauptgebäudes der technifchen Hochfchule im Allgemeinen mafsgebend : Quaderbau mit Rundbogenfenftern, kräftigem Hauptgefimfe und Attika ; der Mittelbau wurde durch eine reiche Säulenltellung mit Giebelfeld über dem Haupt-Portal ausgezeichnet. Die Haupt-Façade il! mit Tuffftein von Weibern verblendet; nur das Portal und die Säulenhalle find aus Kyllburger Sandftein, der Sockel aus Niedermendiger Bafaltlava hergeltellt. Als decorativen und zugleich fymbolifchen Schmuck erhielt die Façade an den Eck-Pavillons 16 weibliche Halbfiguren, an die Pilafter unter dem Hauptgefimfe fich anlehnend, mit verfchiedenartigen auf die Chemie bezüglichen Emblemen, während der Mittelbau in feinem Giebelfelde 2 liegende Figuren , Rheinland und Weltphalen darftellend , und darüber eine fitzende Colloffal-Statue der Chemie mit 2 Kinderfiguren erhalten hat ; 2 lebensgrofse Porträt-Statuen berühmter Chemiker follen noch in den Nifchen des I. Obergefchoffes Auf-ftellung finden ; unter dem Hauptgefimfe des Mittelbaues find ferner noch eine Reihe von Sgraffito-Feldern angeordnet. Die Architektur der Seiten- und Hinterfronten, fo wie der beiden Höfe ilt durchweg einfach gehalten und in Backlteinmauerwerk mit Cementputz ausgeführt. Die architektonifche Ausbildung des Inneren ilt, je nach der Bedeutung und dem Zweck der Räume, fehr verfchiedenartig geftaltet.

In einiger Entfernung von den rückwärtigen, blofs erdgefchoffigen Gebäudetheilen ilt ein befonderes Keffel- und Mafchinenhaus für die Zwecke der Heizung und Lüftung, fo wie des Mafchinenbetriebes errichtet; die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen felbft wurden bereits in Art. 191 u. 197 (S. 222 u. 226) befchrieben. Das Keffelhaus enthält 2 Dampfkeflel und eine Dampfmafchine von ca. 10 Pferdeftärken.

Sämmtliche Gebäudetheile bedecken eine Grundfläche von rund 2663 üm (einfchl. der beiden Höfe 3090 üm), davon 1312ftra blofs erdgefchoffig, 571 üra zwei-und 780 ftm dreigefchoffig ; die Baukoften haben, einfchl. der inneren Einrichtung, der Gartenanlagen und der Einfriedigung, aber ohne Bauplatz und Keffelhaus, rund 543109 Mark betragen; das letztere, welches 135 Grundfläche in Anfpruch nimmt, koftete 17000 Mark und der Grunderwerb 320000 Mark²¹³). Vom Inflitutsbau koftete 1 qm bebauter Grundfläche 203,90 Mark, vom Keffelhaus 125,70 Mark; bei 29 039,5 cbm Rauminhalt berechnet fich 1 cbm des erfteren zu 18,70 Mark, und unter Zugrundelegung von 104 Praktikanten entfallen auf einen derfelben 5222 Mark.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin (Fig. 191 u. 192 ²¹⁴), welches 1865—68 nach v. Hofmamïs Angaben von Creiner, fpäter von Zafirau ausgeführt worden ift, gehört eigentlich auch zu den Anlagen mit zwei Binnenhöfen; denn der rückwärts angefügte, T-förmig geftaltete Bau enthält im Wefentlichen nur die Wohnung des Directors.

Das für diefes Inftitut gewählte Grundftück ift zwifchen Dorotheen- und Georgen-Strafse gelegen und ftöfst an der erftgenannten Strafse an die Univerfitäts-Bibliothek. Die längere Front befindet fich in der Georgen-Strafse , und nach diefer wurde auch der eigentliche Inflitutsbau gerichtet ; die Director-Wohnung liegt an der Dorotheen-Strafse und wurde durch Umbau eines beftehenden Haufes hergeftellt.

Das Vordergebäude befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen betragen im Lichten für das Kellergefchofs 2,51 m, für das Erdgefchofs 5,44m und für das Obergefchofs 5,49™. Das Hintergebäude (mit der Director-Wohnung) befitzt geringere Stockwerkshöhen, und es ift noch ein Zwifchengefchofs eingefchaltet. Das Kellergefchofs enthält die Loge und Wohnung für den Pförtner, die Räume für die Heizung, eine Dienerwohnung, einen Raum für Gläfer und Geräthe, einen Raum für Gifte, einen Raum für gerichtliche Unterfuchungen, eine Wafchküche und verfchiedene Wirthfchaftskeller. Unter dem Ruheplatz der Haupttreppe befindet fich eine Durchfahrt, welche die beiden grofsen Höfe mit einander verbindet. Die Hauptein- und Durchfahrt ift an der Weftfeite gelegen und reicht durch Kellerund Erdgefchofs.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs geht aus Fig. 191 u. 192 hervor. Der Hörfaal, von dem bereits in Fig. 129 (S. 167) der Querfchnitt dargeftellt worden ift, mit den zugehörigen Neben-

230.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Berlin.

Aachen 1879.

213) Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen.

Erdgefchofs:

t. i

a.    Eingangshalle.

b.    b. Flurgänge.

c.    Unterer Treppenlauf.

d.    Kleiderablage i darüber obere

e.    Kellertreppe

f.    Ruheplatz der Haupttreppe.

g.    Grofser Hörfaal.

h.    i. Räume für Feuerarbeiten.

k.    Famulus.

l.    Durchfahrt.

in. Offene Hallen.

n.    Kleiner Hörfaal.

o.    Sammlungsraum.

ft. Vorbereitungszimmer.

q.    Sprechzimmer.

r.    Inftrumentenraum.

•J. Affiftenten-Wohnungen. t. Mädchenkammer 11. Lichtflur

v.    Speifekammer

w.    Küche

x.    Eingangsflur z. Wohnzimmer des Directors.

Treppenläufe.

Fig. 191.

Erdgefchofs.

zur

Wohnung des

Directors.

RSSSJ

IF

Q- :

Hago

r-T

.....*1

r=n

✓XI

w=

fr*®*-*

Oberge fcho fs :

nxTiF

a.    Durchgehender Hörfaal.

b.    Treppenhaus.

c.    Flur.

d.    Vorfaal.

e.    e. Arbeitsfäle.

f.    f. Arbeitsräume in den Galerien.

g.    g. Wagezimmer.

h.    Bibliothek.

i.    Kleiderablage.

k.    Raum für Spectral-Analyfen.

l.    Arbeitsfaal für geübtere Praktikanten. in, m. Loggien für Arbeiten im Freien. 11. Flur mit Bodentreppe.

o, o. Flurgänge.

ft. Zimmer für Gas-Analyfen.

q.    Zimmer für Verfuche.

r.    Privat-Laboratorium •s. Nebentreppe

t.    Studirzimmer

u.    Vorzimmer

v.    Bibliothek •w. Wohnungstreppe.

x.    Flur.

y.    y. Wohn- und Schlafzimmer des

Directors.

z.    Treppe.

MXÏ

IX b

V-

nor

lILjJL

(F

XX

des

Directors.

\y_

\X

ffs

<wfL

Ei

Xlni i

/I

x<u

■■ -

T3

987654321 O

1)500

20"

Chemifches Inftitut der

räumen ift im Zwifchenbau angeordnet; die wichtigeren Arbeitsfäle wurden, mit Rückficht auf die hohen Nachbargebäude und zur Erzielung einer möglichfl guten Beleuchtung derfelben, in das Obergefchofs verlegt. Einige Arbeitsräume find auch im Erdgefchofs untergebracht.

Die Eingangshalle (Fig. 191) ift nach der Georgen-Strafse zu offen und durch ein Gitter ver-

k—

if

FD

r-

Fig. 192.

Obergefchofs.

□Rolfî ïc

er

ii

p.

II

k-L.^

: A ..    *

ca

!ff==

LI

XX

: CP-

Bll

[Z

Ö^QD

QHD

DFJCTG

it

ni

fchloffen ; ihre Kreuzgewölbe werden durch zwei Sandfleinfäulen Die beiden fchmalen

getragen.

Seitenflügel (an der Oft-, bezw. Weflfeite der beiden Haupthöfe) bilden offene Arcaden, welche im öftlichen Flügel zu Arbeiten im Freien benutzt werden und mittels

)    einer Freitreppe mit dem Hofe in

>    Verbindung liehen. Im Oberge-

>    fchofs find gleichfalls Arcaden vor-

*    handen, indefs durch Fenfter ge-

j    fchloffen ; die fo gebildeten Galerien

I    find durch Glaswände getheilt und

3    Hellen nicht nur die erforderliche

j    Verbindung zwifchen vorderem und

rückwärtigem Langbau her, fondern find auch als Wagezimmer, Bibliothek und Arbeitsräume nutzbar gemacht.

Die Façaden mufften derart ge-flaltet werden, dafs bei thunlichfter Einfchränkung der Stützen mög-lichft grofse Lichtöffnungen gewonnen werden. Da ferner Ausführung in Backflein-Rohbau verlangt wurde, wurde der Rundbogen-Stil gewählt, um auf die Architektur-Formen, in denen die Renaiffance Ober-Italiens dergleichen Terracotta-Bauten ausgebildet hat, zurückzugehen. Die verwendeten Ornamente find

Arch. : Cre mer Cf Z aßrau.

Univerfität zu Berlin²¹⁴).

nur

zur Gliederung und Ausbildung der einzelnen Gebäudetheile angeordnet, mit alleiniger Ausnahme der 14 Medaillons , welche im Haut-Relief die Profilköpfe der berühmteflen Chemiker der Vergangenheit enthalten und mit denen der Raum über den Fenftern des Erdgefchoffes gefchmückt und belebt worden ifl.

Die bebaute Grundfläche beträgt nur 2133,6 die Baufumme jedoch, in Folge der eigenartigen Verhältniffe, rund 954 000 Mark²¹⁵).

Auch das chemifche In-ftitut der Univerfität zu Wien (Fig. 193 u. 194²¹⁶) läfft fich unter die Anlagen mit zwei Binnenhöfen ein-

231.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Wien.

reihen ; denn die an den rückwärtigen Langbau angefügten 3 Gebäude-Tracte, welche einen dritten Hof ein-

Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S.

fchliefsen, enthalten nur Dienftwohnungen. Diefes Inftitut wurde 1869—72 nach einem von Redtenbacher aufgeftellten Bauprogramm von v. Ferflel erbaut.

Der durch die unten flehenden Pläne veranfchaulichte Inftitutsbau ift für einen Lehrftuhl, alfo für die Bedürfniffe eines einzigen Profeffors, entworfen worden. Die eben erwähnte Sonderung zwifchen eigentlichem Inftitut und dem Wohnhaufe markirt fich durch das nach rückwärts (gegen die Wafa-Gaffe zu)

Fig. 193.

V 0 M - IT 3

nż

I!

0.

123

-T

ii

ii

sjjs o j

Pro

=łr

UljPräjai-ate : :

lÜ

•t-i

„MlS

OXlx X X X XaXÜ

7u|Dx "    'XL!] '< Privat-l / [— Fj:

~Tt|<i r.jjLal)orato|fjjjäta !äl pjro    EE

v-AB.x ^ rxffm⁼

iXi

■n

pPfepar|.Samir,|nEfll IV 0 rjłle r e

iH-1

('■XI

XX

ers i

x I

i(

HK

Ikleioer HöTsaal

<xx

:e:B!

f-l

W a g e z.[

iiXu)<ii I IiXüXI

I \ Jp*0ł**'jlyr    x " yl

Xi;

liXIn

rm

i eie i

□ T/ i : '''fr

djimkui.Assi feien«—, rît/    I ill

tor.

\ Laboratorium

I 1 —■ XjF 1 u r li all ejd l'HD'enje

- ! -K |f X—t\~—X I /

Erdgefchofs.

1:500

•3

10

S-4-

-L-S

Chemifches Inftitut der

ftark abfallende Grundftück , indem das Obergefchofs des Wohnhaufes mit dem Erdgefchofs des Inftituts-baues zufammenfällt. Der letztere befitzt über einem durchaus für Laboratoriumszwecke eingerichteten, gut beleuchteten Sockelgefchofs ein Erd- imd ein Obergefchofs, der Wohnhausbau über einem unterkellerten Erdgefchofs, deffen Fufsboden mit jenem des Inftituts-Sockelgefchoffes in gleicher Höhe gelegen ift und welcher die Wohnungen für das Hilfsperfonal enthält, ein Obergefchofs für die Profelfors-Wohnung.

Die Mitte des Inflitutsbaues nimmt der grofse Hörfaal ein, welcher von der an der Währinger Strafse gelegenen Flurhalle und vom

erften Abfatze der Haupttreppe zugänglich ift (fiehe Art. 136, S. 167

hat eine quadratifche Grundform von Parallel mit dem Hörfaal und von diefem durch die beiden

und Fig. 127, S. 166); derfelbe ift für 400 Zuhörer berechnet

rund 180 ü™ Fläche und ift 8,53 m hoch.

Haupthöfe getrennt, liegen die grofsen Schüler-Laboratorien, deren in beiden Gefchoffen 4, jedes für

Fig. 194.

!l-¹ ^

[Assistent“

■MP*

mmI

,, x;! ;V1 IVÏÏ

— -“f * t-

.ssistentl

LUJ

P r i v a t,'-;L a t ol r alt o r i ju:m à . | F r o f|

|Adj unkt Aij unkt

F*

i @;b i

F-

88888

; e-Bi

S'

D-rosser H Ö r s a

alj

; e=a

ü,

I b"b

il'.

fl

cvj

Oper ati o u s

Raum

i/Miii/MlAilAIJA

pïhël .

s S il jli a 1) o r a t. | |

AMAliAIIAIIÜAi

'S »

Al

îPrap ar ate

i jl alnnjja t o r i e n

’raparateLI

Operations

Kaum

êif=,

Obergefchofs.

Arch. : v. Ferfiel.

Univerfität zu Wien²¹⁶).

40 Praktikanten berechnet, angelegt find. Die übrigen Laboratoriums-Räume gruppirten fich in ent-fprechender Weife an die grofsen Arbeitsfäle, und an der Währinger Strafse (links von der Flurhalle) wurde noch ein kleinerer Hörfaal angeordnet. Vom vorderen Flurgang zugänglich liegen, zu beiden Seiten

232.

Chemifches

Inftitut

zu

Bonn.

233-

Chemifches

Inftitut

der

Akademie

zu

München.

der Haupttreppe, nach den zwei Höfen Hallen für Verbrennungen im Freien ; eine ähnliche offene Halle bildet die Mitte des rückwärtigen Flurganges, welche eben fo für die Zwecke der Benutzung durch den Profeffor beftimmt war, als diefelbe ein wirkungsvolles architektomfches Motiv im Wohnhaushofe bilden follte ; bei der fpäteren Eintheilung wurde diefe Halle verfchloffen.

Als Redtenbacher, nach deffen Anforderungen diefe Raumeintheilung gemacht wurde, 1870 ftarb, mufften in diefem einheitlichen Plan, in Folge der Errichtung zweier Lehrftühle der Chemie, einfehneidende Umgeftaltungen der urfprünglich klar und einfach entwickelten Anlage vorgenommen werden, wodurch auch die technifche Durchführung erfchwert und die Baukoften wefentlich erhöht wurden. Die neue Raumvertheilung ift aus den beiden umftehenden Grundriffen zu entnehmen, woraus erfichtlich, dafs die Theilung des Gebäudes für die beiden Lehrftühle der Hauptfache nach gefchofsweife erfolgte. Eines der grofsen Laboratorien im Erdgefchofs muffte zu einem gröfseren Hörfaal umgewandelt werden, und das Sockelgefchofs wurde beiden Lehrftühlen zugewiefen. Auch im Wohnhausbau wurden durch Anlage einer zweiten Treppe nunmehr zwei Profefforen-Wohnungen untergebracht.

Für die architektonifche Geftaltung der Aufsen-Façaden wurde Backftein-Rohbau gewählt; in den 3 Höfen kam Sgraffito-Decoration zur Anwendung. Für den Innenbau ergab nur die Flurhalle im Zu-fammenhang mit der Haupttreppe und dem grofsen Hörfaal Anlafs zu weiter gehender architektonifcher Behandlung ; alle anderen Räumlichkeiten gehen nicht über das ftrenge Bedürfnifs hinaus. Die fämmt-lichen Räume des Erdgefchoffes find überwölbt, während im Obergefchofs Holzdecken, nur gehobelt und gefirnifft, zur Ausführung gekommen find.

Die bebaute Grundfläche beträgt rund 2460üm; die Gefammtkoften des Baues, einfchl. der Ebnung des umgebenden Geländes und der Einfriedigung, belaufen fleh auf rund 1 110 000 Mark (= 554 774 Gulden), jene der inneren Ausftattung auf rund 225000 Mark (= 112368 Gulden²¹⁶).

Eine Anlage mit 4 allfeitig umfchloffenen Höfen bietet fich im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn (Fig. 195) dar, welches nach v. Hofmann'^ Angaben 1865—68 von Dieckhoff & Neumann erbaut wurde.

Diefes Inftitut bildet ein zum gröfsten Theile blofs erdgefchoffiges Bauwerk ; nur in wenigen Theilen ift ein Obergefchofs aufgefetzt, und auch diefes enthält zumeift blofs Dienftwohnungen (für den Director etc.).

Wie ein Blick auf den neben flehenden Grundrifs lehrt , nehmen die Praktikanten-Laboratorien, d. i. die 3 Hauptarbeitsfäle und die zugehörigen kleineren Arbeitsräume, im Wefentlichen nur die 5 um die rückwärtigen 2 Höfe herum angeordneten Gebäude-Tracte ein ; die übrigen 4 viel ausgedehnteren Tracte dienen Vorlefungszwecken, fo wie als Privat-Laboratorien, Sprech- und Arbeitszimmer etc. Die Zahl der Flurgänge und fonftigen Verbindungsräume ift eine ungemein grofse.

Diefer Inftitutsbau nimmt eine fehr grofse, im Verhältnis zu den eigentlichen Nutzräumen viel zu bedeutende Grundfläche in Anfpruch. Durch die vielen, zum Theile fehr breiten Flurgänge, Durchgänge, Flurhallen etc. leidet die Gefammtanlage an grofser Weitläufigkeit, und der Mangel an Ueberfichtlichkeit fpringt fofort in die Augen. Es ift defshalb leicht erklärlich, dafs das hier gegebene Beifpiel keine weitere Nachahmung gefunden hat.

Ungeachtet des ohnedies fchon grofsen Umfanges muffte 1874—76 an den rückwärtigen Langbau von Neumann noch ein zweigefchoffiger Anbau von 278 <lm überbauter Grundfläche angefügt werden. Der-felbe enthält im Erdgefchofs noch ein Laboratorium, ein Reagentien-, ein Operations- und ein Queckfilber-Zimmer, im Obergefchofs ein Laboratorium, 2 Vorbereitungs- und ein Vorrathszimmer.

Eine eigenartige, wenig regelmäfsige und ftark zerklüftete Grundform hat das gegenwärtige chemifche Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München. Es rührt dies daher, dafs bei dem Ende der fiebenziger Jahre von Geul bewirkten Um-, bezw. Erweiterungsbau des alten Liebig' fchen Laboratoriums²¹⁷) der Koftenerfparnifs wegen von den beftehenden Gebäuden fo viel, als irgend möglich, mitbenutzt werden follte.

Es ift im Vorhergehenden mehrfach diefes Inftitutsbaues erwähnt worden; Fig. 125 (S. 165) giebt den Grundrifs des grofsen Hörfaales, Fig. 139 (S. 180) u. Fig. 143 (S. 186) veranfchaulichen die Laboratoriums-Anlagen. Im Uebrigen fei auf den unten genannten Auffatz 21s) verwiefen.

²¹⁷)    Siehe Art. 132 (S. 159) und die Schrift: Voit, A. v. u. J. v. Liebig. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffenfchaften in München. Braunfchweig 1859.

²¹⁸)    Baeyer, A. u. A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde 1880, S. 1 u. Bl. 1 — 5.

Operations-SaalM Offene Halle

!1

!=*

«3

G-1 ü h. z i m.

Wag e zi m .

AtI eitszi

i.

Directors

■iil

Sprechzim.d]

imctors

P r i v a t-L ah orat.

Wag e zim

Glüh zim.

I! ur chg ang

Wohaung Udes Haus- Bmeisters|

Flurlialle

Fig- 195-

T itrir z i m.

Operations

Saal

ihl îOîîie!

mm    mm

K 1 . H ii i s a a 1

10 9

eagantienn Offene Halle [jOjteraüons-Saal

n.

F-i

r=>

G-liUizim.

Wag ezim.

Kleider

all.

I.

J=>

cd

Ff

Eingangs-1l all e

Physikal.

lal)ocatoriuiii

drosserHörsaal

IVorli er ei tun g s z.[

S clxr ank z im.

Sp

c hz.1

Oaszim.

Saszim.

Physika!

Privat-

.ahoratoriuml

Apparate

Arleits-

zira.

Durclif ahr t

korbereitgs

S a m mlu ng s

îrSOO

10

Sale

V erfiigh

Flur îi aile

15

20 r'

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Bonn — Erdgefchofs.

Arch. : Dieckhoff à? Neumann.

234-

Ueberficht.

235-

Chemifch es Inftitut

zu

Winterthur.

3) Inftitute für mehrere Zweige der Chemie.

Bei den technifchen Hochfchulen, eben fo bei einzelnen höheren Gewerbe- und anderen in gleichem Range ftehenden Fachfcliulen, hat das chemifche Inftitut nicht nur die für reine und analytifche, fondern auch die für technifche Chemie erforderlichen Räumlichkeiten zu umfaßen; an manchen technifchen Hochfchulen kommen noch die für pharmaceutifche Chemie nothwendigen Räume hinzu. Indem bezüglich des Raumbediirfniffes und einiger anderer Punkte auf Art. 54 (S. 62) verwiefen wird, fei nur noch bemerkt, dafs die Abtheilung für technifche Chemie, eben fo die etwa vorhandene Abtheilung für pharmaceutifche Chemie, in der Regel ausgedehnterer Sammlungsräume bedarf, als diejenige für reine und analytifche Chemie.

In einigen neueren Inftitutsbauten waren auch noch für andere Zweige der Chemie (metallurgifche, Photochemie etc.) Räume zu befcnaffen, wie dies am Schluffe an einigen Beifpielen gezeigt werden wird. Der bei Weitem häufiger vorkommende Fall ift immerhin der, dafs ein Bauwerk der analytifchen und der technifchen Chemie zu dienen hat, und es wird defshalb von folchen Anlagen hauptfächlich und in erfler Reihe gefprochen werden.

Die einer der genannten Abtheilungen zugehörigen Räumlichkeiten find, im Intereffe thunlichfter Klarheit und Ueberfichtlichkeit, von denjenigen der anderen Abtheilung möglichft fcharf zu trennen; andererfeits ift jedoch auch zu berück -fichtigen, dafs in der Regel vorgefchrittenere Studirende im gleichen Semefter fo-wohl im analytifchen, als auch im chemifch-technifchen Laboratorium befchäftigt find, wefshalb, ungeachtet jener Trennung der Raumgruppen, doch auch ein leichter Verkehr zwifchen denfelben möglich fein mufs.

Die fragliche Trennung ift bei den ausgeführten Anlagen in dreifacher Weife au sge fii h rt worden:

a) Man hat fich wefentlich von praktifchen Bedürfniffen leiten laffen und auf eine im Plane fofort erfichtliche Trennung der Abtheilungen für analytifche und technifche Chemie verzichtet — eine Löfung, die den eben angedeuteten Forderungen nur wenig entfpricht.

ß) Man hat das Gebäude (nach der Hauptaxe) in zwei nahezu fymmetrifche Hälften getheilt und jeder der beiden Abtheilungen eine Hälfte zugewiefen.

7) Man hat eine aus Erd- und Obergefchofs beliebende Anlage gewählt, und in jedem diefer beiden Gefchoffe eine der Abtheilungen untergebracht.

Als erftes Beifpiel des unter a angeführten Verfahrens, zugleich als Beifpiel einer kleinen, gefchloffenen Anlage, kann das zum Technikum zu Winterthur gehörige, aus Erd- und Obergefchofs beftehende chemifche Inftitut (Fig. 196 u. 197 ²¹⁹) dienen, welches 1877 eröffnet wurde.

Indem bezüglich der Raumvertheilung auf die beiden neben ftehenden Grundriffe zu verweifen ift, mag noch der eigenartigen Heizungs- und Lüftungs-Anlage diefes Bauwerkes, welche zum Theile die Grundrifsanordnung beeinflufst hat, gedacht werden. Es mangelte nämlich zu einer wirkfamen Lüftung die fonft als unumgänglich nothwendig erachtete Höhe der Abluft-Canäle, fo dafs man genöthigt war, diefe Höhe durch eine befondere Anordnung der Räume zu erfetzen, um fo mehr, da der Heizraum des Grund-waffers wegen nur wenig tiefer, als der Erdgefchofs-Fufsboden verlegt werden konnte. Zu diefem Ende wurden zwei an einander ftofsende , ungleich hohe Gebäudeflügel angenommen , von denen der weltliche und niedrigere diejenigen Räume enthält, welche vor Allem den Dämpfen und Gafen des Laboratoriums unzugänglich gemacht werden mufften, während im höheren öftlichen Flügel die Laboratorien und der Hörfaal untergebracht find. In Folge diefer Anordnung findet nun, befonders bei Weftwinden, unter Mit-

Fig. 196.

Fig. 197.

[T "* H

i |i,L at) or at mini g

ni!

Ï estillir-

EH

Raum

b::

*■1

|Lali o ratoriuią°l

|K b t s a a II

“©©i

PS

IB

ni

j!

□Z)

Glas-Magaz

211

Vor'b ereitrZ

senni

'A^art

er zimP

-i

=|]

Doce men

Zim.

"oTj

Jl

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

40 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

15

20™

Chemifches Inftitut des Technikums zu Winterthur²¹⁹).

Wirkung der Poren-Lüftung und des äufseren Winddruckes eine beftändige Strömung der inneren Luft aus dem niedrigen Flügel nach dem höheren ftatt, während bei den vorherrfchend kälteren öftlichen und Nordwinden durch den Temperatur-Unterfchied zwifchen der äufseren und inneren Luft ein rafches Emporftreben der letzteren nach dem hohen Flügel entfteht.

Zur Unterftützung diefer Luftbewegungen wurde auch die vorhandene Heizungs- und Lüftungs-Anlage für jeden der beiden Flügel anders behandelt, indefs unter Anwendung nur eines Dampfkeffels durchgeführt. Es erhielt der Oftflügel eine Dampfluftheizung mit zweimaliger Lufterneuerung in der Stunde; die frifche Luft tritt an der langen Aufsenfeite diefes Flügels durch ein Erdgefchofsfenfter ein , ftrömt durch einen mit Waffer gefüllten Fleizkörper und gelangt fodann mit einer Gefchwindigkeit von etwa 70cm in der Secunde in die 4 zu erwärmenden Säle ; unter dem erwähnten Fleizkörper liegt ein durch einen Schmidt-fchen Waffermotor von ¹/s Pferdeftärke getriebener Bläfer, der ab und zu in Thätigkeit ift, um befonders fchwere Gafe (wie Schwefelwafferftoff etc.) auf die rafchefte Weife zu entfernen. In jedem Zimmer des niedrigeren Weftflügels wurde ein Dampfwafferofen aufgeftellt, welcher mit der äufseren Luft durch einen befonderen Zuluft-Canal in Verbindung fleht, fo dafs die einzelnen Räumlichkeiten unabhängig von einander mit erwärmter frifcher Luft gefpeist werden ; die Lufterneuerung gefchieht hier nur einmal in der Stunde. Sämmtliclie Räume des ganzen Gebäudes enthalten Abluft-Canäle, die nach dem Dachboden führen, und zwar münden die Canäle des Weftflügels vorerft auf dem niedrigeren Dachboden aus, von wo die Gafe durch die früher erwähnte natürliche Bewegung auf den höheren Boden befördert werden ; der letztere ift mit einem einfachen Giebeldach bedeckt, deffen Firftrichtung genau nord-füdlich ift; in jedem Giebel befindet fleh ein beftändig offenes Dachfenfter. In Folge der nord-füdlichen Lage und des dadurch, befonders auch während des Sommers, bedingten Temperatur-Unterfchiedes findet eine ftändige, lebhafte Luftftrömung ftatt, welche auf die ausmündenden Luftcanäle faugend wirkt.

Auch das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München (liehe Art. 72, S. 83) gehört zu denjenigen Anlagen, bei denen keine augenfällige Trennung der beiden Abtheilungen für analytifche und technifche Chemie durchgeführt ift; die Gefammtanordnung wird im vorliegenden Falle eine noch befonders unklare, weil in diefes Bauwerk auch die Wohnung des Profeffors der Phyfik verlegt worden ift.

Es wird defshalb darauf verzichtet, die Pläne diefes Inftitutes hier wiederzugeben und in diefer Richtung auf die unten genannte Quelle ²²⁰) verwiefen. Wie bereits in Art. 72 (S. 83) erwähnt, bildet daffelbe das füdliche Nebengebäude des gefammten, die technifche Hochfchule bildenden Bauwerkes; die erforderlichen Räume find im Sockel-, Erd- und Obergefchofs vertheilt. Der Inftitutsbau hat eine rechteckige Grundform, die im Sockel- und Erdgefchofs keinerlei Höfe enthält; zwei in letzterem Stockwerk gelegene Arbeitsräume haben verglaste Decken, über denen fich zwei das Obergefchofs durchfetzende Lichthöfe erheben.

236.

Chemifches Inftitut der techn. Hochfchule

zu

München.

237-

Aelteres

chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

Unter denjenigen Inftitutsbauten, bei denen die Trennung der beiden in Rede flehenden Abtheilungen durch Vertheilung der betreffenden Räume in zwei mehr oder weniger fymmetrifche Gebäudehälften vollzogen wird (flehe Art. 234, unter ß), ifl wohl das urfprüngliche chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70, S. 77) das erfte feiner Art gewefen.

Daffelbe befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs, und es wurde die öftliche Hälfte von der reinen und analytifchen, die weltliche Hälfte von der technifchen Chemie eingenommen. Wie bereits in Art. 229 (S. 250) gefagt wurde, dient diefes Gebäude gegenwärtig, nach Errichtung des neuen Inftituts-baues , der technifchen Chemie und der Hüttenkunde ; da fonach der urfprüngliche Beftand nicht mehr vorhanden ift, wird von einer Wiedergabe der betreffenden Grundriffe hier abgefehen und auf die unten namhaft gemachte Quelle ²²¹) hingewiefen. Ueber die derzeitige Geftaltung diefes Bauwerkes ift aus der unten genannten Schrift ²²²) das Erforderliche zu entnehmen.

Fig. 198.

s a. m m 1 .

Vor-

G- T .

ib er.-Z

Hörs aal

ß u nul

W 0 li-

v n ri) e r.-Z

s 0 r e TL-

P r 0 -□ f e s -

|ô

Obergefchofs. 1: 500

10 987654321 0

10

15

20™

Fig. 199.

S chnori-Strasse

Halle

I a b o r at.

Photo m.

A 1 1 g .

I a h o r a t ot i um

Vor

rats

l tl trat.

V o r -1 a tli

T e c li n .

L ab orator.

Ani jt.

Lah orato Tium

Assist]

Priv.-lPriv. L al). U Z .

Wag e

tis-Z.

Wagen

? T i Y.

lał.

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut des Polytechnikums zu Dresden ²²³). Arch. : Heyn.

221)    Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 16 u. Bl. xo.

²²²)    Die Chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-weftfal. Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879. S. 27.

Im chemifchen Inftitut der technischen Hochfchule zu Dresden (Fig. 198 u. 199²), welches mit dem Hauptgebäude derfelben (fiehe Art. 73, S. 87) 1872—75 von Heyn erbaut worden ift, wurde die Trennung der beiden chemifchen Abtheilungen gleichfalls der Höhe nach, und zwar noch fchärfer, als im vorhergegangenen Beifpiel, durchgeführt.

Wie der Lageplan in Fig, 64 (S. 87) zeigt, ift diefer Inftitutsbau rückwärts vom Hauptgebäude der technifchen Hochfchule, an der Schnorr-Strafse, gelegen; der Zugang findet von dem zwifchen beiden gelegenen, gartenähnlich geftalteten grofsen Hofraume ftatt. Sämmtliche Räume gruppiren fich theils unmittelbar, theils mit ihren Vorplätzen um einen 10,6 X 6)3 m grofsen Lichthof; letzterer ift im Sockel-gefchofs zu einem mit Glasdach überdeckten Keffelhaus verwendet, in welchem der für Laboratoriumszwecke und der für die Heizung erforderliche Dampf erzeugt wird. Die zunächft um den Lichthof herum gelegenen Räumlichkeiten bilden einen 24 m tiefen Mittelbau mit einem an jeder Langfeite um 2,92 m vorfpringenden Mittel-Rifalit ; diefer Mittelbau befteht im Wefentlichen aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; die beiden Rifalite jedoch erheben fich um ca. 3m über die beiden anderen Theile des Mittelbaues, wodurch nach der Schnorr-Strafse zu eine Vermehrung der Höhe des im Obergefchofs gelegenen Hörfaales bis auf 8 m und nach dem Hofe zu die Einrichtung von zwei Affiftenten-Wohnungen ermöglicht wurde. An den Mittelbau ftofsen an beiden Stirnfeiten nur eingefchoffige, flach gedeckte Flügelbauten an, deren Stirnfeiten die halb runden Ausbauten für Spectral-Analyfen bilden.

Der links vom Eingang gelegene Theil diefes Gebäudes ift für technifche, der andere für reine und analytifche Chemie beftimmt. Zwifchen beiden Abtheilungen liegt im Erdgefchofs nach der Schnorr-Strafen zu ein gemeinfchaftliches Laboratorium für gröfsere Arbeiten mit einer Halle zum Arbeiten im Freien. In den darüber befindlichen grofsen Hörfaal erfolgt der Eintritt Seitens der Studirenden in Höhe des Podiums der oberften Sitzreihe (2,6 ra über Fufsbodenhöhe des Obergefchoffes) von einer Kleiderablage aus, die von einem Seitengange mittels befonderer Treppe zugänglich ift.

Im Sockelgefchofs befinden fich Vorrathsräume, 2 Räume für Schwefelwafferftoff-Arbeiten, die Wohnung des einen Laboratoriums-Dieners, ein Zimmer für einen zweiten Diener, Kohlenräume etc.

Die Heizung und Lüftung ift in ähnlicher Weife, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 76) eingerichtet ; auch hier wird die frifche Luft mittels eines befonderen, durch eine kleine Dampfmafchine bewegten Bläfers eingeprefft, während die verdorbene Luft durch zahlreiche Abluft-Canäle entweicht.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung fchliefst fich das chemifche Inftitut dem Hauptgebäude im Wefentlichen an ²).

In ähnlicher Weife ift die Trennung der Räume im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg (Fig. 200 bis 202 ³) durchgeführt, nur mit dem Unterfchiede, dafs hier die Anlage im Wefentlichen nur aus Unter- und Haupt-gefchofs befteht und dafs fie zwei Binnenhöfe umfchliefst. Gleich wie das Hauptgebäude (fiehe Art. 75, S. 91) wurde auch das chemifche Inftitut 1873—77 von v. Zachariewicz erbaut.

Während das Hauptgebäude mit feinem Vorplatz gegen die Sapieha-Gaffe gerichtet ift, wurde das chemifche Inftitut mit der Front gegen den St. Georgs-Platz verlegt; beide Gebäude find mit den Rückfronten gegen einander gekehrt und auf eine Axe geftellt. Zwifchen diefen Gebäuden, in organifcher Verbindung mit dem Inftitutsbau, follte das Wohnhaus für die beiden Profefforen der Chemie, fo wie für den Secretär der Hochfchule errichtet werden ; doch unterblieb diefer Bau vorerft.

Die in die gedachten zwei Gefchoffe vertheilten Räumlichkeiten für analytifche und technifche Chemie find derart gruppirt, dafs die durch den grofsen Hörfaal (Fig. 201) geführte Hauptaxe des Gebäudes die betreffenden beiden Abtheilungen fcheidet. Unterhalb des grofsen Hörfaales find 2 Wohnungen für die beiden Laboranten eingerichtet, und unter diefen Wohnungen (im Kellergefchofs) befinden fich Vorrathsräume für Holz und Steinkohlen (Fig. 202). Die beantragte Dampfwafferheizung konnte aus Sparfamkeits-rückfichten nicht ausgeführt werden ; zur Erwärmung der Räume find Füllöfen in Verwendung gekommen ³).

Der Lemberger Anhalt in der Gefammtanordnung nahe verwandt ift das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (Fig. 203 u. 204 ⁴); denn auch bei letzterem find zwei rings umfchloffene Höfe vorhanden,

238.

Chemifches

Inftitut

zu

Dresden.

239-

Chemifches Inftitut der techn. Hochfchule

zu

Lemberg.

240.

Chemifches Inftitut der techn. Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.

Pr oi e ss

î!

1 IR TR e r !

Prof.

■ i :r

1 ors aal

H an

(31

io

T e c ii no 1 o q.

S aumlnng.

■J mi

iv

y__\

-----

nxj

â-s

ai!

l£>ij

jSl

iü

Z e i c îi e iL-

s a ai

cl

Kleider-

aol .

|> <1

Fig. 2oi.

il! ua 6îjh

f*

G-r.Hörsaal

i or

I “ 2 ° ! kj

X:

ifcfiiN

ÜjÎ fcx

-SrCj ^

-f

Hauptgefchols.

jjp<

Hli

I * *

L...^=5

C7

re«

. X

I . X

ce O

f-I

5J

___fl. .

h—

tuua

j?.

a,

15

cd

<:

Arch. :

Zachanewicz.

10

1:500

für

D ampiversuche

tm

D epot

D e j) o t

CT)

S»*««* !Xl^

naja^HJSof—ih

il

cl

T Hf

■'■'1 i

ii

7 6 5 4 3 2

H-H'PhhH-T¹

10 9 R

=J

Fig. 200.

o]

Xü

¹>kî,

G-araercbe

Io

cd

MH

1 ri Iy:æ

Tf

il

IV

IX il

r-v--------

Garaerooe

Untergefchofs.

xy

•1 o H\

:-.J

«E

i⁻

XD

i Mil

ÎTT3

I""-.

Zimmer f.

gerichtliche

jlfnt ecsiLCÎi

Depot

hH H I W ■

lisi ixx

||%

Querfchnitt

nach der Hauptaxe.

Hü* «

Ht ii

JM" I

ł

«

ÄM

• - j

#/■

und der grofse Hörfaal ift gleichfalls in der Hauptaxe des Gebäudes im mittleren Flügelbau zwifchen den beiden Höfen gelegen. Allerdings ift das fragliche Inftitut viel umfangreicher-, es ift überhaupt das gröfste der beftehenden chemifchen In-ftitute.

^-C

fi

tH

im

M

3

feBB

EDO! i

-■

l£- Ü

§tm

iSS----

it

i, m\

II

HfüÉI

ri

id

11

imhs

: t=

■ ---

cii

m

|||

fi

=i

LJJr

Chemifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg²²¹).

Ii

im

Flg. 202.

n. Gr.

250

;\

H

BHÉ9É

'1 ;5|^

HM&hK

Diefe nach Rafchdorff's Plänen 1882 begonnene An-ftalt umfafft fünf Abtheilungen, deren jeder ein Profeffor vorfteht, nämlich je eine für anorganifche Chemie (mit ca. 70 Arbeitsplätzen für Praktikanten), für organifche Chemie (desgl. 15 Plätze), für metallurgifche Chemie (desgl.

15 Plätze) und für Photochemie (desgl. 15 Plätze).

Für jede diefer Abtheilungen waren das Arbeitszimmer und das Privat-Laboratorium des Profeffors, das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer für einen Affiftenten, ein Hörfaal, die erforderlichen Labo-ratorien-Räume für Studirende und die Wohnung eines Dieners zu be-fchaffen ; Wohnungen für die Pro-fefforen wurden als nicht erforderlich erachtet.

Der Inftitutsbau, welcher an der Oftfeite des Hauptgebäudes der technifchen Hochfchule gelegen ift (fiehe den Lageplan in Fig. 71, S. 93), ift im Grundrifs nahezu quadratifch, und zwar ohne die nicht bedeutend vorfpringenden Rifalite 66>20 m lang und 60,42 m tief ; jeder der beiden Höfe hat ca. 86 m Länge und 16 m gröfster Breite ; letztere find mittels einer an der weltlichen Seitenfront dem Hauptgebäude gegenüber liegenden Durchfahrt zugänglich. Aufser durch letztere kann das Gebäude noch durch den Haupteingang an der Berlineç Strafse (in der Mitte der Vorderfront) und vom Park aus durch die Thür im Mittelbau der Hinterfront betreten werden.

Während der vordere und der hintere Langbau, fo wie der Zwifchenbau 3 Obergefchoffe enthalten, zeigen die beiden Seitenbauten im Aeufseren nur 2 Obergefchoffe, befitzen aber im Dachgefchofs, welches nach den Höfen zu etwas höher geführt ift, noch eine Anzahl zum Theile zu Dienerwohnungen benutzter Räume. Auch das Dachgefchofs des Mittelbaues der hinteren Langfront, fo wie des rückwärtigen Theiles des zwifchen den beiden Höfen liegenden Flügels ift zu einer photographifchen Werkftätte nebft den dafür nothwendigen Nebenräumen ausgebaut. Die Stockwerkshöhen (von Fufsboden zu Fufsboden gerechnet) betragen im Erdgefchofs 4,50 m, im I. Obergefchofs 6,00 m und im II. Obergefchofs 5,75 m.

Fig. 203.

mn|

LtcHI

91 s

räum e.

fangs||

Z. Ir¹

Privat-

tUD

EH]

LUL

04

ab oratorium.

rai.:: ::

Z.

Lâgsaal i j jj

Lahoi-attriury Ij

___

—TT

aaa

Copir-

Lager -

raum

Copir- Halle

Brâpari

/Tzq

frâume

Copir-Halle.

Ü lKmkelrąafflrJ!j fvirSpecS-al-; "L

i<m

Von^ÊElrLiuTi.

Lagprrkura.

Hausverwa]

-J

agerranm

LJ

tr Lehrsaal f. anorgan. Chemie.

Photometer-Z.

-:;:

'M

Lagerraum.

amac

PrâpafâteJ

Ttót^erktmr^s-I raum, k

r--t:

df

...

Lager

räume.

d±s±i?

F *L

Lehrsaal

—I5ZL.

,-_lJ I-

CS

Samlrnü

Lehr-

îir.gBJ. Qas ■ Sa^ififeiailat.

Lrfi' Ull '

Letr-

igsi

LS3

sa

iforhereij-

trnjs-

ïlILLiï

saii H—

saal

tr

«fl

Samm-| hing K

<0 9 8

Erdgefchofs.

1:500

10

--1-

15

20’ __|

Chemifches Inftitut der technifchen

Das Erdgefchofs (Fig. 203) enthält hauptfächlich die Unterrichtsräume für metallurgifche und technifche Chemie , das I. Obergefchofs (Fig. 204) nebft einem kleineren Theile des II. Ober- und des Erdgefchoffes folche für anorganifche und organifche, das II. und III. Obergefchofs für Photochemie. Nur in äufserft befchränktem Mafse und in unmittelbarem Anfchlufs an verfchiedene kleinere Nebentreppen konnten einzelne Zimmer des Erdgefchoffes unterkellert werden , weil dies durch das höchft verwickelte Canalnetz der Lüftungs-Anlage unmöglich gemacht wurde.

Für jede der 5 Abtheilungen ifl ein befonderer Hörfaal vorhanden, aufserdem noch ein fechster, der zur Benutzung Seitens der Privatdocenten dient ; der gröfste, im Zwifchenbau gelegene Hörfaal ifl von einem Abfatz der Haupttreppe aus für die Studirenden zugänglich.

Die Heizung erfolgt, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 77), durch Dampf, die Lüftung jedoch durch Zuführung und Abfaugung, welch letztere nicht nur dazu dient, den Räumen die verdorbene und mit Gafen gefchwängerte Luft, fondern befonders auch den Abdampfeinrichtungen die dort angefam-melten Gafe und Dämpfe zu entziehen. Die Luftzuführung gefchieht durch einen , die Abfaugung durch

Fig. 204.

d ii b

::

Gfemeiib

aigeŁ

r <L_p

F/ASiujŁłfwioaaiisK.it!* rJ    |>-⁵ i; ‘- ,.

'-•gsj, Pjrivkt-! S    . q ^ertrekmÆ] |-^weft

lu u | uf ⁵#fï □ suTFtefn

Z IILaboratoriiiniJj 2    R L

iHti    1—1    B    Jtr—1    œ nnm

CO

ässisteiu

f\

Xajioraiitfol.fjj

ïzrfl

Ischiefs^l

SdnHOTasfl

raum.

irr i-

Sttnk-Halle.

ii Vertiren.-

1-n rr—i

WaacfgPlZ. I

npujs-'

Raum.

^C3|CZł

r) Labforiaft-ten. []

SgSSP

Vorbereitung^-Z. j||

4:

czïIcjï

•0-

Lehrsaal f.anorgan-Chemie.

Labibraftten.

Ej Waagen-Z|

SS -"tl i;

QO,

t"

ę|~~Łabi{iEa{Łten.. [3

L_l

j|| &ssiSènt.

JM

I iksis tenty

l'iKleme ;f ; Stink-! w (/ Balle.

ffas-jmahree/ffiji ;Ü

Le—il

taffe i

MII L::

il

ai

Lagerraum. | il

V'I

|Assi|temt ||i|

s:-:-«

\/

ilE

I___li_

jn ¥aâp2-Z.|l|

uèsdllatinnsranagi r

iüO,J

feserdaq^r.f

1 ....

pM~

Ul_

MO

CO

iîi

U—'LJ W

P-lTTj

ni

rrk

Privat-

14

241.

Chemifches

Inftitut

zu

Braunfchweig.

242.

Chemifches

Inftitut

Granit, unter Vermeidung aller Formfteine, in gelben Laubaner Backfteinen mit wagrechten rothen Streifen von demfelben Material verblendet. Das Gefims bilden die überftehenden hölzernen Sparrenköpfe.

Bei der Haupttreppe ift für den unteren Theil fein geflockter Strehlener Granit, für den oberen ein ähnlich grauer Granit aus dem Fichtelgebirge, für die Nebentreppen Striegauer Granit verwendet worden. Flure und Treppenhäufer, fo wie fämmtliche Räume des Erdgefchoffes find überwölbt; die übrigen Räume haben auf eifernen Trägern ruhende Balkendecken erhalten. Die Dächer find aus Holz conftruirt und mit Holzcement eingedeckt. Der Fufsboden der Eingangshalle ift mit Solenhofer Fliefen, die der Flure jedoch mit Afphalt zwifchen Fliefen von Sinziger Platten belegt; alle Laboratorien-Räume erhielten Afphalteftrich, die übrigen dagegen, je nach der ftärkeren oder geringeren Benutzung, eichenen oder kiefernen Fufsboden (liehe Art. 182, S. 218 22G).

Diefer Inftitutsbau kann zugleich als Beifpiel für die in Art. 234, unter 7 angeführte Anordnung dienen ; für die Zwecke der technifch-chemifchen Zweige ift das Erdgefchofs, für die reine und analytifche Chemie das I. Obergefchofs gewählt worden; die Trennung der betreffenden beiden Abtheilungen ift fonach gefchofs-weife gefchehen.

Eine noch gröfsere Zahl von Binnenhöfen, nämlich vier, hat das bereits mehrfach erwähnte chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig, das allerdings der Hauptfache nach nur aus Sockel- und Erdgefchofs befteht (fiehe die Grundriffe in Fig. 57 u. 58, S. 81 u. 82).

In diefem Inftitutsbau find neben den anderen Arbeitsfälen noch 2 befondere pharmaceutifche Laboratorien vorgefehen ; auch für die pharmaceutifchen Sammlungen ift entfprechender Raum vorhanden.

Anfchliefsend an die hier vorgeführten Anlagen fei des unter c bis f mehrfach erwähnten chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin gedacht.

Die Bergakademie ift mit der geologifchen Landesanftalt (fiehe Kap. 5, unter b) in einem 1875 — Bergakademie errichteten Neubau auf einem Theile des grofsen Grundftückes der ehemaligen Königl. Eifengiefserei am zu 1 In' Invalidenpark untergebracht. Die Räume der Bergakademie befinden fich der Hauptfache nach im Erdgefchofs ; in einen befonderen Flügelbau ift das chemifche Inftitut verlegt. Nur der Hörfaal deffelben ift im Nord well-Eckbau des Hauptgebäudes verblieben ; doch ift er durch einen doppelten Thürabfchlufs vom Hauptgebäude getrennt und mit dem unmittelbar von aufsen her angelegten Zugang und dem zugehörigen Vorflur in Verbindung gefetzt worden.

Pläne diefes Inftitutes enthält die unten genannte Quelle ²²⁷). Im Erdgefchofs befinden fich das Laboratorium für Mineral-Analyfe und zwei Räume zu Bodenunterfuchungen für die Flachlands-Aufnahme; der Hauptarbeitsfaal für quantitative Unterfuchungen nimmt die Südoftecke ein, hat doppelte Gefchofshöhe und wird theilweife von oben beleuchtet. Alle übrigen, diefen Saal im Wellen und Norden umgebenden Räume haben ein Obergefchofs über fich; in den Räumen des letzteren find das Probir-Laboratorium und die Verfuchs-Station für das Eifenhüttenwefen gelegen. Das Kellergefchofs enthält Vorrathsräume etc. und eine Wohnung für den Laboratoriums-Diener.

Das Kellergefchofs und das Erdgefchofs, bis auf die Säle für quantitative und qualitative Analyfe, find überwölbt; diefe beiden Säle und alle Räume des Obergefchoffes haben Balkendecken erhalten. Der Saal für qualitative Analyfe ift 5,60 m im Lichten hoch; die Gefchofshöhe der Nebenräume im Erdgefchofs beträgt 4,96 m. Alle Räume im Erdgefchofs, mit Ausnahme des Verbrennungszimmers, und im I. Obergefchofs, mit Ausnahme des Feuer-Laboratoriums, haben Holzfufsboden erhalten. Der ganze Gebäudeflügel ift mit einem Holzcementdache bedeckt. Die Einrichtung für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 196 (S. 224) befchrieben ²²⁸).

der

243-

Vereinigung

mit

Phyfik.

4) Inftitute für Chemie und andere Naturwiffenfchaften.

Man hat die für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung beftimmten Räume mehrfach mit Räumen, welche den Lehr- und Forfchungszwecken auf dem Gebiete anderer Naturwiffenfchaften zu dienen haben, in einem und demfelben Gebäude vereinigt ; insbefondere ift dies früher ziemlich häufig mit der Phyfik gefchehen

226) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 333 — und: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 274. -²⁷) Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 11 —14.

■-28) Nach ebenda!., S. 153.

und auch noch in neuerer Zeit einige Male durchgeführt worden. Wie das vorhergehende und das vorliegende Kapitel gezeigt haben, befitzen phyfikalifche und chemifche Inftitute manches Verwandte, ja Gleichartige in der Gefammtanlage, fo wie in der Anordnung und Ausrüftung einzelner ihrer Räume, fo dafs für kleinere Anhalten der Gedanke der fraglichen Vereinigung ziemlich nahe liegt.

Es wurde bereits in Art. 208 (S. 231) erwähnt, dafs in manchen höheren Lehranftalten diefelben Räume dem phyfikalifchen und zugleich dem chemifchen Unterricht dienen. Bei höheren Gewerbe- und anderen im gleichen Range flehenden Fachfchulen, welche befondere Abtheilungen für chemifche Technik befitzen, ift indefs eine Trennung der Räume für Chemie von denen für Phyfik unbedingt noth-wendig, hingegen eine Vereinigung beider in einem Inftitutsbau zuläffig, wenn dadurch an Baukoften erfpart, vielleicht auch andere Vortheile erzielt, vor Allem aber keinerlei Mifsftände herbeigeführt werden. Wenn nämlich nicht Vorforge getroffen werden kann, dafs die Apparate und feineren Inftrumente der phyfikalifchen Sammlung vor den ätzenden Dämpfen und Gafen, die den chemifchen Laboratorien entflammen, vollftändig gefichert find, fo wird ein frühzeitiger Verderb der erftgedachten Gegen-ftände herbeigeführt. Dies ift auch der Grund, wefshalb man vielfach Bedenken gegen die in Rede flehende Vereinigung gehabt und fie auch, obwohl eine Zeit lang beabfichtigt, unterlaffen hat.

Als erftes Beifpiel einer derart vereinigten Anftalt fei das Bernoullianum zu Bafel genannt.

Von diefer wiffenfchaftlichen Anftalt war bereits in Art. 122 (S. 140) die Rede; an gleicher Stelle find die Grundriffe des Sockel- und Erdgefchoffes wiedergegeben. Wie dafelbft bereits mitgetheilt wurde, ift der öftlich vom grofsen Hörfaal gelegene Theil des Gebäudes dem chemifchen Inftitute zugewiefen. Im Erdgefchofs (Fig. 100) ift dem Eingangsflur zunächft ein kleinerer Hörfaal mit anfteigendem Geftühl für ca. 60 Zuhörer und mit anftofsendem Vorbereitungszimmer gelegen. Im analytifchen Laboratorium find 26 Arbeitstifche und 7 Abdampffchränke untergebracht; jeder der letzteren hat einen eigenen, bis zum Dach reichenden Abluft-Canal, der durch eine Gasflamme erwärmt ift, und fleht ferner mit einem Lock-fchornftein in Verbindung, welcher durch einen im Sockelgefchofs befindlichen Coke-Ofen in Thätigkeit gebracht wird.

244.

Bernoullianum

zu

Bafel.

Die im Sockelgefchofs angeordneten Räume find aus Fig. 99 zu erfehen. Im Obergefchofs an der Nordfront befinden fich noch ein Zimmer für gafometrifche Analyfen, ein Wohnzimmer für den Affiftenten und eine Kammer für den Diener. Der grofse Dachraum dient als Magazin für Glaswaaren ²²⁹).

Eine zweite hier einzureihende Anlage ift der zum Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft gehörige »Pavillon« (Fig. 205 u. 206 ²³⁰), von dem bereits in Art. 76 (S. 92) die Rede war und welcher die für allgemeine und technifche Chemie, fo wie für allgemeine und technifche Phyfik nothwencligen Laboratorien enthält.

Diefer Inftitutsbau befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs, und feine 4 Flügel umfchliefsen einen Hof von 21,50 X 14,15 m Grundfläche. Der Fufsboden des Sockelgefchoffes liegt mit dem Hof und der Strafsenoberfläche in gleicher Höhe; von hier aus gemeffen befindet fich der Fufsboden des Erdgefchoffes um 3,50m höher; von da aus bis zum Obergefchofs-Fufsboden und von letzterem bis zum Dachboden ergiebt fich eine Höhe von je 5,37 m-

Der »allgemeinen Chemie« gehören an : im Sockelgefchofs ein Laboratoriums-Raum (im linksfeitigen Flügel gelegen); im Obergefchofs nach Fig. 206 ein grofser Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, 2 Laboratoriums-Räume, Zimmer des Profeffors, Zimmer des Affiftenten, 2 Wagezimmer, 2 Sammlungsräume und Gaszimmer (fämmtlich im Vorderbau und linksfeitigen Flügel gelegen). Für »technifche Chemie«, bezw. »chemifche Technologie« find vorgefehen : im Sockelgefchofs ein grofser Laboratoriums-Raum (im Vorderbau gelegen); im Erdgefchofs Zimmer und Laboratorium des Affiftenten, 2 Laboratoriums-Räume, Wagezimmer, Zimmer für 2 Profefforen (im Vorderbau gelegen), Profefforen-Laboratorium, Zimmer für mikro-

245-

»Pavillon« der techn. Hochfchule

zu

Budapeft.

²²⁹)    Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, S. 168.

230)    Nach: Ney, B. u. V. Wartha. Das königl. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft. Budapeft 1882.

ilcal. Laboratories

il

A s s i - M-s t e u t

338<

XX/y

0 j) t. z. Ipt0f.

Erdgefchofs.

a 1)    0 r a t

chemisch'

50$

-3 °

Vo ri) er. Z.

Fig. 205.

MJ

P

8 t 6 0 L 0 S i£ u a y

P-*

CD

Cfi

|Wag en

Prof.

^■Privat.L al) orU ^â Proffessors^

Milîrosk.Zim.

Professor

rh

TW

'Tl

SX

1:500

Arch. : Steindl.

•O

W -5

p.

Fi

Sam

lang

lał

i 1 y t r it mim

Anal.

wagen

Vorber-Z. H Assist.

Proie ss or

T e c ii ji.

Obergefchofs.

- AU

A n aly t.Lal)orat.|Pr of e ss 0 r.

Vor

u.V orte r r Z .

L a D 0 r a t.

XIS

Fig. 206.

wagen

C li em.t e nlinolog. S am3n 1 un g

Y 0 r T) e t.-Zim.

fkopifche Unterfuchun-gen und Zimmer des Profeffors (im rechts-feitigen Flügel gelegen) ; im Obergefchofs der zugleich für die Vor-lefungen über technifche Phyfik zu benutzende grofse Hörfaal mit Vor-bereitungs- und Sammlungsraum (gleichfalls im rechtsfeitigen Flügel gelegen) ; im Dachge-fchofs das photographi-fche und lithographifche Laboratorium.

Der »allgemeinen Phyfik« find zugewiefen : im Sockelgefchofs ein grofser Laboratoriums-Raum und ein Zimmer für die Gramme' fche Mafchine (im rückwärtigen Langbau gelegen) ; im Erdgefchofs der grofse Hörfaal mit Vor-bereitungs- und Sammlungsraum, Profefforen-Zimmer, Zimmer für optifche Unterfuchungen (gleichfalls im rückwärtigen Langbau gelegen) und 3 Laboratoriums-Räume (im linksfeitigen Flügel gelegen). Die »technifche Phyfik« ift im Obergefchofs des rückwärtigen Langbaues untergebracht, und es gehören derfelben, aufser dem fchon erwähnten grofsen Hörfaal, ein Vorbereitungs- und ein Sammlungsraum, fo wie das Zimmer für den Profeffor an.

Die zur Heizung und Lüftung diefes Inftituts-baues nöthige Luftmenge wird aus dem zwifchen demfelben und dem Hauptgebäude liegenden Garten durch einen 2m weiten, langfam arbeitenden Haag'fchen Ventilator , welcher 5 bis

6 Pferdestärken benöthigt, in 3 elliptifch geformte Canäle und von hier aus in 3 im Sockelgefchofs gebrachte Heizkammern geleitet. Hier erwärmt fich die Luft an Luftheizungsöfen und gelangt in die Zuluft-Canäle, von denen dann die zur Heizung und Lüftung der einzelnen Räume nöthigen Rohre abzweigen.

In einigen Fällen hat man im Gebäude des chemifchen Inftitutes auch noch Räume für andere Naturwiffenfchaften untergebracht, oder man hat nicht chemifches und phyfikalifches Inftitut in einem gemeinfchaftlichen Bau vereinigt fondern auch noch Räume für eine andere Naturwiffenfchaft darin vorgefehen. Meift find es örtliche Verhältniffe, welche derartige Bauten hervorrufen, fo dafs Regeln allgemeinen Charakters fich hier nicht entwickeln laffen und nur auf die nachfolgenden Beifpiele verwiefen werden mag.

Das zu Anfang der fechziger Jahre von Müller für das chemifche' Inftitut der Univerfität zu Greifswald errichtete Gebäude hat auch die für den Lehrftuhl der Mineralogie nothwendigen Räumlichkeiten aufgenommen.

Diefer Inftitutsbau hat eine nahezu quadratifche Grundform und befteht aus Sockel-, Erd- und Ober-gefchofs. Sockel- und Erdgefchofs dienen ausfchliefslich den Zwecken des chemifchen Laboratoriums. Im Obergefchofs liegt nach rückwärts der grofse Hörfaal für Chemie mit daran ftofsendem Vorbereitungs- und Sammlungsraum und der kleinere chemifche Hörfaal ; der vordere Theil diefes Stockwerkes enthält die mineralogifche Sammlung, das Zimmer des Profeifors und den mineralogifchen Hörfaal. Der Mittelbau ift höher geführt, als die beiden feitlichen Gebäudetheile, und in dem fo gebildeten Dachgefchofs find 2 Affitlenten-Wohnungen untergebracht.

Einzelner Einrichtungen diefes chemifchen Inftitutes wurde bereits im Vorhergehenden gedacht. Eine nähere Befchreibung des ganzen Bauwerkes unterbleibt an diefer Stelle, weil die bezüglichen neueren Anforderungen anderweitige Anlagen erheifchen und auch eine Vereinigung von Chemie und Mineralogie in einem gemeinfchaftlichen Gebäude kaum mehr zur Ausführung gelangen wird ²³ 9.

Zu dem bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 1, C, Kap. 11) befchriebenen Hauptgebäude der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz gehört noch der an gleicher Stelle fchon erwähnte Laboratoriums-Bau (Fig. 207 bis 209 ²³²), in welchem die Lehrfächer Chemie, Phyfik und Mineralogie untergebracht find und der gleichfalls 1874—77 nach Gottfchaldis Plänen ausgeführt worden ift.

an-

nur

246.

Vereinigung mit anderen Natur-’ wiffenfchaften.

247.

Chemifches

Inftitut

zu

Greifswald.

248.

»Laboratorium«

zu

Chemnitz.

¹

Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inflitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. II u. III.

²

Nach den in Fufsnote 64 (S. 87) genannten Schriften.

³

²²0 Nach: Allg. Bauz. 1881, S. 95 u. Bl. 74 u. 76.

⁴

22ä) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl 49.

⁵

Obergefchofs.

Arch. : Rafchdorff.

Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ²²⁵).

zwei im Inneren des Gebäudes gelegene Ventilatoren, welche von einer 15-pferdigen, unter dem grofsen Hörfaal aufgeflellten Dampfmafchine in Bewegung gefetzt werden. (Siehe auch Art. 197, S. 226.)

Die Aufsenanfichten des Gebäudes find in einfachen Renaiffance-Formen gehalten, mit äufserfler Einfchränkung ornamentalen Schmuckes. Auf einem Sockel von fächfifchem Granit erhebt fich das Erd-gefchofs in kräftiger Ruflika-Quaderung aus gelbem Poflaer Sandflein , darüber die beiden Obergefchoffe, mit grauem Obernkirchner Sandflein bekleidet. Die Hoffronten find über einem Sockel von fächfifchem

Diefer Bau ift hinter dem Hauptgebäude, in durchschnittlich 18m Abftand, und mit demfelben auf gleicher Axe gelegen. Er ift 60,0 m lang, 16,5 m tief, bedeckt eine Fläche von 1132,5 ftra und befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs ; um die Apparate des phyfikalifchen Cabinets vor jedem fchädlichen Einfluffe, welche die Dämpfe des chemifchen Laboratoriums auf fie ausüben könnten, zu fichern, wurden die chemifchen Vortragsräume, Laboratorien, Vorrathszimmer etc. auf der (in den Grundriffen) linken (nördlichen) Seite, dagegen die Räume für Phyfik und Mineralogie, fo wie eine Lehrerwohnung auf der rechten (füdlichen) Seite angeordnet.

Da der Unterricht in den praktifch-chemifchen Arbeiten den Werkmeifterfchülern und den Ge-werbefchülern in getrennten Räumen zu ertheilen ift und da es nicht räthlich fchien, die Schüler des I. Curfes mit den fchon geübteren Schülern des II. und III. Curfes zu vereinigen, fo waren eigentlich 3 völlig getrennte, mit dem nöthigen Zubehör verfehene Laboratorien einzurichten, und die Raum-vertheilung in der nördlichen Gebäudehälfte wurde fo vorgenommen, dafs das Erdgefchofs dem I. Curfus der Gewerbefchule, das I. Obergefchofs der Werkmeifterfchule und das II. Obergefchofs dem II. und III. Curfus der Gewerbefchule zugewiefen wurde. Der der Gewerbe- und der Werkmeifterfchule gemein-fchaftliche Vortragsfaal und das zugehörige Sammlungszimmer wurden im Erdgefchofs angeordnet. Das Sockelgefchofs enthält den Kanonenraum, mehrere Räume für Feuerarbeiten, die mechanifche Werkftätte, einen Deftillir-Raum, die Batterie-Kammer, mehrere Vorrathsräume, die Dunkelkammer für photometrifche Verfuche, das Zimmer für Gas-Analyfe, Wafchküche, Wirthfchaftskeller etc.

Die Erwärmung der Räume gefchieht durch eine Dampfheizung, welche von Gebrüder Sulzer in Winterthur eingerichtet worden ift; der Dampf wird in dem fchon bei Befchreibung des Hauptgebäudes ¹

Bl. 37—41a.

erwähnten Keffelhaufe erzeugt. Die Lüftung wird dadurch bewirkt, dafs der eiferne, l,i m weite Schorn-ftein der Keflelfeuerungen von einem zweiten gemauerten Schornftein von 3,3 m Weite umgeben ift ; in den ringförmigen Raum zwifchen den beiden Schloten mündet ein nach dem Laboratoriumsbau geführter unterirdifcher Canal, welch letzterer fich im Sockelgefchofs mehrfach verzweigt ; in diefe Zweigcanäle

Fig. 207.

Arbcitâ-

Raum

für

Vt

Schüler

O G Wnagtee

Ap|ö|a/e

JZ

Ed.

7er br. ■ !

4 :1-1"

fcö

n ^^

Diener

r*«p

PhjrsikcdibhA So

ing

Milfroscüft

ArbeitsżĄnnur • P-

für den Lehrer

[□

V orsaal

fÜT-\d

□1

-Le

y™*™ i n I □ l

0 h-

nun

[1

} hiev ob ■

der I Q Chemie I

II. Obergefchofs.

Fig. 208.

drbdtsrcuini

Physik.

HäTl

Crwwiwl

Ph^sütalis^ie SÜfnmlun^en

den Lehrer

Sammlung

Arbeiternum

V.

Zimmerf. Optik ji

mu

TT

fcc

Schüler r ;    1

ÏÀuiiiLmu™ mr Chemie

y Doua

li<

Arbeit

dLJL

jjTIT'""

Auditorium. fdr.Phusili—    ^ ł"

lr

m

mm

Ci fl : Arbeitsraum

f. d • Lehrer H

Chem. Apparat,

VorreuOisraanv

für cdlg. Chemie

I. Obergefchofs.

Fig. 209.

!LUJ UP

fcî

jfrndel

O O CLp c

• Diener

t : *■ > -c

JSs

ArbeitsroLzum

TL

für Z'i

SW

—Hi

Sur allgem. ulemie

Schüler

'I

ff

jji ^chrt^vr^Lorinm jLs

Mineralogie

fer

Reseroc-Auditorium

ïSSS

K'

■

■ -M ■

■ -m :

-(m

| Lehrevzunrntr

rji?ami.(uL/rj

iffl G

fllinercdoqie

pffl t

::

iS»®

Erdgefchofs.

J:500

10

20™

10 987654321 0

Laboratorium« der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz ²³²). Arch. : Gottfchaldt.

15

führen die Abluft-Canäle der zu lüftenden Räume. Um die gröfseren chemifchen Arbeitsräume einer be-fonders kräftigen Lüftung unterwerfen zu können, find von diefen Räumen auch noch auffteigende Abluft-Canäle bis über das Dach geführt und in letzteren, zur Erzeugung des Auftriebes, Dampfleitungsrohre oder Gasbrenner angebracht. Die frifche Luft tritt von aufsen in einen lothrechten Canal des Dampfheizkörpers ein, wird da erwärmt und gelangt alsdann in den betreffenden Raum; in gleicher Weife münden unter den mehrfach durchlöcherten Herdplatten der Abdampfeinrichtungen Canäle, welche in das Freie führen, fo dafs die entweichenden Gafe und Dämpfe durch die eindringende äufsere Luft erfetzt werden.

Das Dach ift mit Holzcement gedeckt ; die Baukoften haben, einfchl. der Dampfheizanlage, Gas-und Wafferleitung, 325600 Mark betragen ² 3).

Für das Polytechnikum zu Zürich (liehe Art. 74, S. 90) wurde 1884—86 von Bliintfchli & Lafius ein neues chemifches Inftitut erbaut, welches nicht nur die diefer Bezeichnung entfprechenden Räume für technifche und analytifche Chemie, fondera auch noch die Inftitute für Samen-Contrôle und Dünger-Analyfe, fo wie die eidg. Probir-Anftalt enthält (Fig. 210 bis 212 2ö4).

Diefes Gebäude liegt an der verlängerten Rämiltrafse nördlich von der forft- und landwirthfchaft-lichen Schule, weltlich und unterhalb der Sternwarte. Daffelbe hat im Wefentlichen eine H-förmige Grundrifsgeftalt erhalten ; der 86,0 ra lange und 20,u m tiefe, der Rämiltrafse parallele Bau ilt dreigefchoffig ; an beiden Enden fchliefsen fich demfelben je 2 niedrigere Flügel von 30,0 m Länge und 11,5 m Breite an; nach rückwärts ilt aufserdem noch ein mittlerer Flügel angebaut, indefs nur in der Mitte des niedrigen Erdgefchoffes.

rückwärts gelegenen mittleren Flügel befindet fich das Keffelhaus für die Dampfheizung, den Motoren-Betrieb und die Lüftung ⁴).

Die Façaden find in Backltein-Rohbau in Verbindung mit Hauftein ausgeführt. Der Fufsboden des I. Obergefchoffes ift maffiv conftruirt ; darunter befinden fich theils Gewölbe, theils eiferne Träger mit Gewölbeausmauerung. Die flachen Dächer find mit Holzcement gedeckt. Das analytifche Laboratorium enthält IOO, das technifche 80 Arbeitsplätze. Die Baukoften find zu 1 069 600 Mark (= 1 337 000 Francs) veranfchlagt gewefen ⁵).

Literatur

über »Chemifche Inftitute«.

a) Anlage und Einrichtung.

Kolbe, H. Erprobte Laboratoriums-Einrichtungen. Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28. — Auch enthalten in : Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braun-fchweig 1872. S. 441. — Ferner als Sonderabdruck erfchienen : Leipzig 1871.

Sixth report of the Royal commifßon on fcientific inßruction etc. prefe?tted to both the houfes of Par lia ment etc.

London 1875.

249.

Chemifches

Inftitut

zu

Zürich.

Der für beide chemifche Abtheilungen gemeinfchaftliche Haupteingang liegt in der Mittelaxe des Gebäudes; rechts davon ilt die technifche, links die analytifche Abtheilung angeordnet, und es befinden fich für beide, der Hauptfache nach fymmetrifch angeordnete Inftitute die Haupträume und Laboratorien im I. Obergefchofs, darunter im Erdgefchofs die zugehörigen kleineren Arbeits- und Nebenräume, die grofsen Hörfäle aber im II. Obergefchofs, welches diefer Säle wegen mit 8m Höhe angenommen ilt. Diefes Obergefchofs ift durchwegs, die beiden Hörfäle ausgenommen, in zwei Halbgefchoffe getheilt, wodurch der für Sammlungen, fo wie für Wohnungen der Affiftenten und Abwarte nothwendige Raum gewonnen wurde. Da das Erdgefchofs nur zum Theil für die chemifchen Laboratorien in Anfpruch genommen ift, fo verblieben in demfelben 2 für fich felbftändige , bequem zugängliche Flügelräume, von denen der eine der Dünger-Analyfe, der andere der Samen-Controle zugetheilt ift.

Das Gebäude ift ftellenweife und fo weit es das Bedürfnifs erfordert, unterkellert. In dem nach

16

15

14

13

19

20

13

18

11

10

:nd

Fig. 210.

14

13

15

15

21

20

15

10

10

po o

22

10

10

10

23

13

24 |r 4-D

25

2?

15

26

28

29

30

CD

zn

Erdgefchofs.

17.    Abdampfraum.

18.    Dunkelzimmer. ig. Aeltere Leute und

gerichtliches Zimmer.

20.    Schmelzraum.

21.    Pyro-chemifcher Raum.

22.    Motoren-Raum.

23.    Färberei.

24.    Pharmacie.

23. Photographie.

26.    Vorftand.

27.    Contrôle.

28.    Ueberwachungsraum. 2g. Bureau.

30.    Keimraum.

31.    Sammlung.

1.    rlurhalle.

2.    Probiranftalt.

3.    Probirer.

4.    Materialien.

3. Laboratorium.

6.    Verbrennungszimmer.

7.    Wafchzimmer und Abwart.

8.    Profeffor.

9.    Laboratorium des Profeffors.

10.    Verfügbar.

11.    Bureau und Probe.

12.    Wagezimmer.

13.    Aeltere Leute.

14.    Gaszimmer.

13. Arbeitsfaal.

16. Deftillir-Raum.

Chemifches Inftitut des Polytechnikums zu Zürich ²³⁴).

¹/700 n. Gr.

Arch. : Blunt/chli à? Lafius.

74

75

71

70

66

74

65

72

69

Fig. 211.

67

68

70

71

72

75

74

74

65

69

77

76

73

70

77

77

70

73

76

77

II. Obergefchofs.

63. Flurhalle.

66.    Pharmaceut. Sammlung.

67.    Analyt. Sammlung.

68.    Kleinerer Hörfaal.

6q. Grofse Hörfäle.

70.    Cabinete.

71.    Präparaten-Sammlung.

72.    Vorbereitungszimmer.

73.    Apparaten-Sammlungen.

74.    73, 76. Affiftenten.

77. Verfügbar.

Fig. 212.

64

43

44

42

40

39

38

37

35

3'

33

36

61

60

49

32

EL

48

49

50

51

Mi

52

53

52

53

I. Obergefchofs.

THT

48

37

46

47

32.    Flurhalle.

33.    Prof. d. Pharmacie.

34.    Kleinerer Hörfaal.

35.    Vorbereitungszimmer.

36.    Eifenkammer.

37.    Bibliothek.

38.    Phyfikal. Laboratorium.

3Ç. Wagezimmer.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

40.    Spülraum.

41.    Kleiderablage.

42.    Dunkelzimmer.

43.    Organ. Arbeitsfaal.

44.    Kanonenraum.

45.    Wagezimmer.

46.    Analytifcher Arbeitsfaal.

47.    Stinkzimmer.

48.    Glaswaaren.

4Q. Wagezimmer. jo. Laboratorium 3/. Arbeitszimmer

32.    Vorzimmer.

33.    Affiftent.

34.    Luftpumpe.

33. Hauptarbeitsfaal II.

36. Glasbläferei.

des

Profeffors.

47

37.    Hauptarbeitsfaal I.

38.    Optifches Zimmer. jç. Magazin.

60.    Pharmaceut. Sammlung.

61.    Pharmaceut. Laboratorium.

62.    Gedeckte Arbeitsräume.

63.    Verbindungsgänge.

64.    Verbrennungszimmer.

18

Bourrit. Rapport au confeil d'état de la république et du canton de Genève, concernant les édifices affectés a l'enfieignement de la chimie en Allemagne. Genf 1876.

Fröbel, H. Bau und Einrichtung der chemifchen Laboratorien. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 141, 149, 161, 181, 185, 197.

ß) Ausführungen.

Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludewigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1842. Laboratory for practical chtmifiry, at univerfity college, London. Builder, Bd. 4, S. 138, 289.

Heeren. Das chemifche Laboratorium der polytechnifchen Schule in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54, 135.

Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

Voit, A. v. u. J. v. Liebig. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffenfchaften in München. Braunfchweig 1859.

Müller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 329. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1864.

Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Marburg und die feit 1859 darin ausgeführten chemifchen Unterfuchungen. Braunfchweig 1866.

Hofmann, A. W. The Chemical laboratories in courfe of érection in the univerfiities of Bonn and Berlin. London 1866.

Kolbe, H. Das neue chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig. Leipzig 1868.

Cremer, A. Das neue chemifche Laboratorium zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 3, 491. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1868.

The laboratory, Eton college. Builder, Bd. 28, S. 164.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. B. Das chemifche Laboratorium. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S.16. Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872.

Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peft. Wien 1872. Fresenius, R. Gefchichte des chemifchen Laboratoriums zu Wiesbaden etc. Wiesbaden 1873. Chemifches Laboratorium der Univerfität zu Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 217.

Ferstel, R. v. Der Bau des chemifchen Inftitutes der Wiener Univerfität. Allg. Bauz. 1874, S. 44. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen: Wien 1874.

Laboratoriumsgebäude des Polytechnikums zu Dresden: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875. S. 30.

Ewerbeck u. Intze. Project zum Neubau eines chemifchen Laboratoriums für das Polytechnicum zu Aachen. Notizbl. d. Arch.- u. Ing.-Ven f. Niederrhein u. Weftf. 1875, S. 33, 36.

Das Laboratoriumgebäude des Polytechnikums in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 197.

Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftphälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879.

Programm der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz. Oftern 1879. S. 16: Das Laboratorium der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz.

Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik. Eine Schrift zur Orientirung für künftige Techniker nebft Befchreibung des neuen Laboratoriums der technifchen Staatslehranftalten in Chemnitz. Chemnitz 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 62 u. 63 : Chemifches Laboratorium vom Polytechnikum in Dresden; von Heyn.

Gohl, Th. Das Chemiegebäude in Winterthur. Eifenbahn, Bd. 10, S. 44.

Agaffiz' laboratory at Newport. The illuftr. carpenter and builder, Bd. 4 (1879).

Les gytnnafes, univerjltés, infiituts et écoles de T Allemagne. No. 6: Laboratoire de chimie de l’école polytechnique d’Aix-la-Chapelle ; No. y : Lnfiitut de chimie. Nouv. annales de la confi. 1879, S. 38 u. 39. Calmettes. Le laboratoire de Carlsberg près Copenhague. Revue des ind. chimiques et agricoles. Bd. 1 u. 2. Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880.

Ueber das neue chemifche Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Aachen. Deutfche Bauz. 1880, S. 31. Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Baeyer, A. u. A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 1. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen: München 1880.

Chemifches Laboratorium der Univerfität Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 465; 1881, S. 473.

Die königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 32 : Das chemifche Laboratorium.

Fabinyi, R. Das neue chemifche Inflitut der Königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufen-burg etc. Budapeft 1882.

Die Königliche geologifche Landes-Anllalt und Berg-Akademie zu Berlin. — B. Das chemifche Laboratorium der Berg-Akademie. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 153.

Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inflitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

Bluntschli u. Lasius. Neubau für die chemifchen Laboratorien des eidgenöffifchen Polytechnikums zu Zürich. Schweiz. Bauz. Bd. 2, S. 155; Bd. 3, S. 69, 71.

Das chemifche Laboratorium der technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 274.

Chemifches Laboratorium des Ißituto tecnico a Santa Marta in Mailand : Milano tecnica dal 185g al 1884 etc. Mailand 1885. S. 316.

Chemical laboratory, Cambridge univerßty. Building news, Bd. 48, S. 1004, 1006.

Reading fchool laboratory. Architect, Bd. 34, S. 193.

New Chemical laboratory, Cambridge univerfity. Scientific American, Bd. 53) S. 119.

Chemifches Laboratorium der technifchen Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 333.

Univerfity college, Dundee. — Chemical laboratory. Building news, Bd. 5°) S. 256.

Zufammenftellung der bemerkenswertheften preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 347.

Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inflitut der Kgl. Württemberg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Chemifches Inflitut in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201.

5. Kapitel.

Mineralogifche und geologifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Unter obiger Ueberfchrift füllen in erfter Reihe die zu den Hochfchulen gehörigen Inftitute für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie be-fprochen werden. Dem wiffenfchaftlichen Unteracht und der wiffenfchaftlichen Forfchung in diefen Disciplinen zu dienen, ift Aufgabe derartiger Inftitute.

Keine der beftehenden Hochfchulen ift derart ausgerüftet, dafs fie für jeden der genannten Wiffenfchaftszweige ein befonderes Inftitut befäfse. Selbft an den gröfsten Hochfchulen findet man in der Regel deren nur zwei, und meift ift das petrographifche mit dem mineralogifchen und das paläontologifche mit dem geo-logifchen Inftitute vereinigt; doch find auch anderweitige Zufammenfaffungen zu finden. Es giebt aber auch nicht wenige Hochfchulen, an denen für die fämmtlichen Eingangs angeführten Disciplinen blofs ein einziges Inftitut befteht.

Mit den geologifchen Inftituten verwandt, bisweilen fogar mit denfelben — in bald lockerer, bald innigerer Weife — vereinigt find die fog. geologifchen Landesanftalten, von denen im vorliegenden Kapitel gleichfalls die Rede fein foll. Zwar gehört der Unterricht in der Geologie nicht zu den Hauptaufgaben derartiger An-ftalten; allein fie dienen, wie die geologifchen Inftitute, zur Förderung der geologifchen Wiffenfchaft : fie bezwecken die genauere geologifche Kenntnifs eines Landes, bezw. eines gröfseren Ländergebietes.

a) Mineralogifche und geologifche Inftitute der Hochfchulen.

250.

Erfordernlffe.

In den Inftituten für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie find folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Hörfäle mit daran ftofsenden Vorbereitungszimmern;

2)    Räume für die verfchiedenen Praktika in den genannten Wiffenfchaftszweigen;

3)    Räume für die wiffenfchaftlichen Arbeiten der Profefforen und Affiftenten, Räume für felbftändig arbeitende Mineralogen, Petrographen, Geologen etc.;

4)    Räume für die mineralogifchen, petrographifchen, geologifchen und palä-ontologifchen Sammlungen ;

5)    Räume für Bücher und Kartenwerke;

6)    Räume mit Schneide- und Schleifmafchinen zur Anfertigung von Gefteins-DünnfchlifFen und optifchen Präparaten;

7)    Modellir-Werkftätte, in welcher die für den Unterricht erforderlichen Kryftall-Modelle hergeftellt werden;

8)    Präparir-Zimmer (zum Präpariren von Verfteinerungen) ;

9)    einige andere kleinere Werkftätten, einen Kryftallifir-Raum, Räume für Schmelzöfen, für Vorräthe etc., Packräume etc. ;

10)    Dienftwohnungen für die Directoren, Affiftenten, Diener etc. ;

11)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Keines der beftehenden Inftitute befitzt alle diefe Räumlichkeiten; vielmehr mufs in der Regel ein Saal für verfchiedene Zwecke dienen. So z. B. werden in demfelben Hörfaal Vorlefungen verfchiedener Art gehalten, und es wird im gleichen Raume nicht nur das mineralogifche und kryftallographifche, fondern auch das petrographifche Praktikum abgehalten etc. Selbft in dem wohl am reichften aus-geftatteten neuen mineralogifch-geologifchen Inftitut zu Strafsburg find z. B. nur ein kleinerer und zwei gröfsere Hörfäle vorhanden etc.

251.

Hörfäle.

Unter Bezugnahme auf das in Art. 23 ff. (S. 17 ff.) über Hörfäle an Hochfchulen bereits Gefagte ift für die in Rede flehenden Inftitute zu bemerken, dafs die gröfseren Hörfäle derfelben ftets mit anfteigenden Sitzreihen zu verfehen find, da die allgemeinen Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find und in der Regel von einer gröfseren Zahl von Zuhörern befucht werden. Kleinere Säle für beftimmte Sondervorlefungen, an denen ftets nur eine befchränkte Zahl von Studirenden theil-zunehmen pflegt, bedürfen keines anfteigenden Geftühls.

Es empfiehlt fich, die Hörfäle, insbefondere die gröfseren, in das Erdgefchofs zu legen, einerfeits defshalb, weil diefe am meiften befucht werden, alfo auch am leichterten zugänglich fein follen; andererfeits aus dem Grunde, weil ein Hörfaal mit anfteigenden Sitzreihen meift eine gröfsere Höhe erhalten mufs, als die ihn umgebenden Räume ; den Fufsboden des erfteren entfprechend tiefer zu legen, macht im Erdgefchofs in der Regel keine Schwierigkeiten.

In den Hörfälen darf ein entfprechend grofser Vorlefungstifch (3 bis 4m lang) nicht fehlen ; die unterfte Sitzreihe läfft man gern unmittelbar an denfelben anftofsen, um die vorgezeigten Mineralien, Gefteine etc. ohne Weiteres herumreichen zu können. An der oberften Sitzreihe ift eine Abftelltafel anzuordnen, um auf derfelben die in Umlauf gefetzten Gegenftände niederlegen zu können.

In den Hörfälen für Geologie find geeignete Vorkehrungen zum Auf hängen von geologifchen Karten, Profilen etc. zu treffen; ein profpectartiges Aufhängen ift

Fig. 213.

& Dniom

Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg. y 125 n. Gr-

fehr beliebt. In den Hörfälen für Mineralogie und Petrographie ift es wohl auch üblich, gewiffe kleinere Demonftrations-Gegenftände auf einer geeigneten Projections-fläche in vergröfsertem Lichtbilde vorzuführen; es gefchieht dies in der bei den phyfikalifchen Hörfälen (fiehe Art. ioi, S. 124) bereits gezeigten Weife. Der Saal felbft mufs hierbei verdunkelt werden, was durch Vorhänge, Roll-Jaloufien oder Läden gefchehen kann ; wiinfchenswerth ift eine Einrichtung, mittels deren man fämmtliche Verdunkelungsvorrichtungen gleichzeitig fchliefsen, bezw. öffnen kann.

Je nach der Natur der verfchiedenen Praktika werden die für fie beftimmten Räumlichkeiten auch verfchieden anzuordnen und auszurüften fein. Vor Allem ift die Art der darin vorzunehmenden Arbeiten und Unter Eichungen mafsgebend.

1) Kryftallographifche Uebungen. In diefen Uebungen wird zunächft der Formlehre der Kryftalle näher getreten. Die Kryftallformen der Mineralien und der künftlichen chemifchen Verbindungen werden an Modellen aus Holz, Glas, Pappe oder Draht erläutert ; es ift zweckmäfsig, diefe Kryftall-Modelle im Uebungsfaale (in Glasfchränken) aufzuftellen, damit die Studirenden diefelben ftets vor Augen haben. Ein wefentliches Förderungsmittel des Studiums der Kryftalle ift das Zeichnen der verfchiedenen Kryftallformen, was in der Regel mit Hilfe der fog. kryftallographifchen Projection gefchieht; hierzu find geeignete und gut beleuchtete Tifche erforderlich.

Eine weitere Arbeit bildet das Meffen der Winkel, in denen fich die Kryftall-flächen fchneiden, mittels des fog. Goniometers. Da die Hand- oder Anlege-Gonio-meter zu ungenaue Refultate ergeben, verwendet man meift Reflexions-Goniometer.

Bei diefen wird die Meffung durch zwei Fernrohre vermittelt, von denen das eine den Lichtftrahl eines nahe flehenden Lichtes auf die Kryftallfläche leitet, das andere den von der Fläche reflectirten Lichtftrahl in das Auge des Beobachters führt.

Die Winkelmeffungen mit folchen Reflexions-Goniometern müffen in dunkeln Räumen vorgenommen werden. Hat fonach das betreffende Uebungszimmer Fenfter, fo müffen diefe mit geeigneten Verdunkelungsvorrichtungen (am beften mit dicht fchliefsenden Läden) verfehen werden. Beffer ift es, fo fern die räumlichen Verhältniffe dies geftatten, durch dünne, aber das Licht abfchliefsen.de Wände eine oder auch mehrere Kammern an der Rtickfeite des Uebungszimmers abzutrennen.

Unter Umftänden genügt für Einzelarbeiter bereits eine Dunkelkammer von 3,5 qm Grundfläche ; bequemere Kammern erhalten bis zum Doppelten diefer Grundfläche. Soll fleh der Docent mit einigen feiner Praktikanten im Dunkelzimmer aufhalten können, fo mufs es naturgemäfs noch gröfsere Abmeffungen erhalten (10 qm und darüber). Die Wände der Dunkelkammern find innerhalb der letzteren mit einem tief fchwarzen Anftrich zu verfehen.

In Fig. 213 u. 214 find Arbeitsräume mit einer, bezw. mehreren abgetrennten Dunkelkammern darge-ftellt, dem neuen Strafsburger Inftitute entnommen.

In Fig. 213 ift für das Goniometer durch Flolzwände ein Verfchlag von 2,3 X 1,3m Grundfläche hergeflellt, in welchem durch eine 70 X 70cm grofse Steinplatte, welche unmittelbar auf

252.

Räume

für:

253-

Kryftallo-

graph.

Uebungen.

2yS

das Gewölbe gefetzt und vom Fufsboden ifolirt ill, ein fefter Pfeiler für den Apparat gebildet wird.

Der Raum in Fig. 214 ift in mehrere Kammern getheilt. In der Dunkelkammer A ift für das Goniometer durch eine auf vom Fufsboden ifolirtem Balken ruhende Steinplatte von 70cm im Geviert ein fefter Pfeiler für das Goniometer gebildet. In der Axe des letzteren befindet fich ein die Wand gegen den benachbarten Saal (für das Praktikum in Kryftallographie und Mineralogie) durchbrechender Schlitz, in, bezw. vor dem die Gasflamme brennt. In der Kammer B ift in gleicher Weife ein grofses Goniometer, in den Kammern C, D, E find kleinere Apparate diefer Art aufgeftellt ; alle Thüren in der Richtung nach Süden haben in der einen Füllung (in der Axe der Apparate) einen Helioftaten-Schlitz ; das in der Helioftaten-Axe gelegene Fenfter des Nachbarfaales hat aufsen eine eiferne, abnehmbare Confole zur Aufhellung des Helio-ftaten. In der Kammer F befindet fich ein Axen-winkel-Apparat ; der Raum G ift ein kleines Schleifzimmer, und H ift ein Verbindungsgang mit 2 Tifchen in den Fenfternifchen. Die Kammerwände find Holz lichtdicht, aber gegen Fufsboden und Decke nicht luftdicht hergeftellt; in den Goniometer-Kammern find fämmtliche Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen fchwarz angeftrichen.

Auch diejenigen Winkel, welche die fog. optifchen Axen der Kryftalle mit einander einfchliefsen, werden der Meffung unterzogen; diefe Meffung gefchieht mit Hilfe fog. Axenwinkel-Apparate gleichfalls in Dunkelkammern.

Die Kammer F in Fig. 214, welche für die optifchen Arbeiten der vorgerückteren Praktikanten beftimmt ift, ift mit einem Axenwinkel-Apparat aus-gerüftet; zu diefem Ende ift an der einen Mauer eine grofse Steinplatte eingemauert, deren Oberkante fich 92cm über dem Fufsboden befindet.

Auch andere optifche Unterfuchungen der Kryftalle, fo z. B. diejenigen über die Doppelbrechung von nicht regulären (anifo-tropen) Kryftallen etc., müffen im Dunkeln vorgenommen werden. Sind die Goniometer-Kammern grofs genug, fo können fie für diefen Zweck mit benutzt werden ; fonft find hierfür befondere Dunkelkammern vorzufehen.

pM A. ssistent

'—IO

-J

II

OD

□O

c_, *

rxd

-G-

aus

ni

cz

90 X 50

cm

Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg.

1/125 n- Gr.

Die Goniometer, eben fo die bei den optifchen Unterfuchungen gleichfalls zur Anwendung kommenden Polarifations-Apparate, erhalten in ihren Dunkelräumen am beften eine fefte (unverrückbare) Aufhellung; für ganz befonders feine optifche Arbeiten müffen die Inftrumente auf ifolirte Steinpfeiler geftellt werden.

Bisweilen werden die kryftallographifchen Uebungen noch weiter nach der Seite der Kryftall-Phyfik hin ausgedehnt. Insbefondere werden hierbei die Spalt-

barkeit der Kryftalle, das optifche Verhalten derfelben bezüglich der Lichtbrechung, ihre Ausdehnung durch die Wärme nach den verfchiedenen Axen, die magnetifchen, elektrifchen und thermo-elektrifchen Erscheinungen an Kryftallen etc. unterfucht. Hierzu ift ein Laboratorium nothwendig, deffen Einrichtung und Ausrüstung derjenigen eines phySikaliSchen Laboratoriums Sehr nahe Steht.

Für Untersuchungen, die fich im Wesentlichen auS dem Gebiete der KryStall-Optik bewegen, genügt ein Sog. optiSches Zimmer. Für die Untersuchungen mit dem StauroSkop, welches zur Beobachtung der Farbenringe (InterSerenz-Figuren) in KryStallplatten bestimmt iSt, Sind Dunkelkammern erforderlich, desgleichen für Arbeiten mit dem Total-Reflectometer, welches zur Bestimmung der Brechungs-Exponenten von Mineralien und chemischen Verbindungen dient.

Fig. 215 ftellt ein fog. optifches Zimmer des neuen Strafsburger Inftitutes dar. Mittels hölzerner Wände find 4 Kammern oder Ver-fchläge gebildet, von denen y und K je einen Axenwinkel-Apparat enthalten, während L und M mit Staurofkopen ausgerüftet find. Um letztere aufftellen zu können, ift je eine 90 Xi 50cm meffende Steinplatte in 92cm Höhe (über dem Fufsboden) auf Confolen gelagert und eingemauert; Wände, Decken und Fufsböden der Kammern find mit fchwarzem Anftrich verfehen; die Wände fchliefsen lichtdicht, aber nicht luftdicht an Decke und Fufsboden.

Fig. 215.

M !|

£1== =

egk

Optisches Z .

Optifches Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg. ¹ll25 n. Gr.

254.

Mineralog.

Uebungen.

2) Mineralogische Uebungen. DieSe beStehen hauptsächlich im Bestimmen von Mineralien, und zwar eben So nach deren makroSkopiSchen und mikroSkopiSchen Merkmalen, wie auS dem Wege der chemischen und Spectral-analytiSchen Untersuchung.

Das MikroSkopiren hat erSt in neuerer Zeit den Mineralien gegenüber eine höhere Bedeutung gewonnen. Mittels des MikroSkopes kann man die feineren anatomischen Structur-Verhältniffe derfelben Sowohl im frifchen, wie im umgewandelten Zuftande unterfuchen und werthvolle Schlüffe über deren Entstehung ableiten.

Für die mikrofkopifche Untersuchung find fog. Mikrofkopir-Zimmer, bezw. -Säle nothwendig. Dies find Räume mit einer thunlichft grofsen Zahl gut beleuchteter Fenfter, vor welche die Mikrofkopir-Tifche gestellt werden. Durch Fig. 216 wird ein Mikrofkopir-Saal des Strafsburger Inftitutes dargeftellt.

An den beiden Nordfenftern fleht je 1 Tifch von 80cm Breite mit je einem Schemel; zwifchen denfelben ift ein Apparaten - Schrank, in der Nordoftecke ein weiterer Schrank aufgeftellt. Vor den 3 Fenftern der Oftfront find gleichfalls Tifche, jeder 80 cra breit und mit Schemel verfehen, angeordnet, zwifchen denen fich 2 Büchergeftelle befinden. An der Südfeite find 1 Schrank, 1 Fenftertifch von 80 cm Breite mit Schemel, ein Tifch mit Abzug darüber und eine Wafferzapfftelle angebracht. An der Rückwand ftehen Schränke, neben denen (ich eine zweite Zapfftelle befindet; in der Mitte ift ein grofser Tifch aufgeftellt.

Die makroSkopiSchen Merkmale der Mineralien beziehen Sich auf deren Aus-Sehen (Habitus), Bruch, Härte, Spaltbarkeit, fpecififches Gewicht und Kryfballform, auf ihre optifchen Eigenfchaften, als: Farbe, Glanz, Grad der Durchsichtigkeit etc., ferner auf ihre thermifchen, thermo-elektrifchen, elektrifchen und magnetifchen Eigenfchaften etc.

Das Prfkennen, bezw. Prüfen diefer Eigenfchaften wird in einem gut beleuchteten Raume, in welchem einige Tifche mit den nothwendigen Apparaten aufgeftellt

:3

S ii 1

1:125

Fig. 216.

Mikrofkopir-Saal im mineralogifchen und geologifchen Inftitut zu Strafsburg.

DScTileifzim

4-4-40—

Mikro s copirf

X 1 e i le X

A "b 1

Saal

Kfe

For

fff| Mikrosk.-- I

Oj ¹ 1 m ' -1

MmęL

a--

find, vorgenommen. Nicht feiten dienen die zu mikrofkopifchen Unterfuchungen beftimmten Räume zugleich auch für die eben gedachten Arbeiten.

Neben den phyfikalifchen Eigenfchaften ift in der Regel auch das chemifche Verhalten der Mineralien von grofser Wichtigkeit: ohne chemifche Unterfuchung ift

Fig. 217.

Spectral-Ap p .

Wag e - 2 .

Chemifches Laboratorium und Zimmer mit Spectral-Apparaten im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg.

t=l

Ti

S c li 1 e i f z i m ..    ^

][

—H

----1

IT⁻

___"

cd £

XX

⁰³ CS]

■5

C Ti e m

1 a ti 0 r a. t.

La

L:

□a

• §n

in vielen und gerade fchwierigen Fällen eine zuverläffige Beftimmung unmöglich. Die chemifchen Unterfuchungen werden auf naffem und auf trockenem Wege (d. h. in der Hitze) veranftaltet; befonders giebt der letztere — durch Verflüchtigung mancher Stoffe, durch das Schmelzen an und für fleh oder mit Flufsmitteln, durch Färbung der Flamme etc. — oft fehr rafch die gewiinfehte Aufklärung.

255-

Petrograph.

Uebungen.

Zur Vornahme der chemifchen Unterfuchungen dient ein kleines chemifches Laboratorium, deffen Einrichtung aus den Ausführungen des vorhergehenden Kapitels ohne Weiteres hervorgeht; ein anftofsendes Schwefelwafferftofifzimmer und ein Wagezimmer füllten niemals fehlen. Die Unterfuchung auf trockenem Wege erfordert Löthrohrvorrichtungen ; unter Umftänden kann dazu ein Schmelzofen nothwendig werden, den man am beften in einem befonderen Raume (fiehe Art. 250, S. 276, unter 9) aufftellt.

An die chemifch-analytifche Unterfuchungsmethode fchliefst fich die fpectral-analytifche unmittelbar an; diefelbe erfordert eine Dunkelkammer von 5 bis 6fim

Grundfläche, in welcher der Spectral-Apparat aufgeftellt und benutzt wird. (Siehe auch Art. 167, S. 209.)

Die zur chemifch- und fpectral-analytifchen Unterfuchung dienenden Räume im neuen mineralogifchen Inftitut zu Strafsburg werden durch Fig. 217 veranfchaulicht.

Das chemifch e Laboratorium ift mit Ar-beitstifchen, kleineren und gröfseren Abdampf-fchränken, Spülfteinen und Ausgufsbecken, mit einemVerbrennungstifch, einem Trockenfchrank, einem Gebläfetifch etc. ausgerüftet; im Wagezimmer find 3 Wagen, die auf eingemauerten Steinplatten flehen, untergebracht; das Schwefelwafferftofifzimmer enthält im Fentter einen doppelten Abzugfehrank, ferner i Ausgufsbecken, zwei chemifche Arbeitstifche etc. Im Wagezimmer ift durch Holzwände eine Dunkelkammer für den Spectral-Apparat und das Total-Reflectometer abgetrennt.

3) Petrographifche Uebungen. Im petrographifchen Praktikum werden den Praktikanten die wichtigeren Gefteinsarten auf dem Wege der De-monftration vorgeführt; ferner wird das Beftimmen der Gefteine, bezw. das Auffinden ihrer Beftandtheile und der Art und Weife, wie die Mineral-Aggregate verbunden find (Structur), praktifch geübt.

Für das Vorführen, bezw. De-monftriren der Gefteine dient am beften ein befonderer Saal mit zweck-mäfsig geftaltetem Demonftrations-Tifch. Ein etwa halb runder Tifch, an deffen Aufsenfeite die Praktikanten fitzen und in deffen Mitte der demonftrirende Docent fich aufhält, ift empfehlenswert!!.

Fig. 218.

II

ifH

q o o O Q

oSoPPoSo

iQi

Oo

O o.

o,

Démonstrations- u Uebung

CO

f: * -

Petrograph. Demonftrations- und Uebungsfaal im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg.

¹/l25 n- ^r-

Im Demonftrations- und Uebungsfaal des neuen Strafsburger mineralogifchen und petrographifchen Inflitutes (Fig. 218) ift in der Mitte ein halb ringförmiger Tifch von 1 m Breite aufgeftellt, an deffen Aufsen-feite 31 Studirende (16 in der Vorderreihe auf Stühlen und 15 dahinter auf Schemeln) Platz finden. Im Schnittpunkt der Saalaxen lieht ein eifernes Geftell, auf Rollen drehbar, welches 8 Schubladen (4 vorn und 4 rückwärts) aus den Normal-Sammlungsfchränken aufnehmen kann; an den beiden feitlichen Flächen trägt das Geftell 2 Tafeln zum Schreiben. Sonfl find im Saale noch Fenflertifche mit Schemeln, Schränke Aufnahme des Arbeitsmaterials und der Uebungsfammlung, Büchergeftelle etc. vorhanden.

zur

Beim Beftimmen der Gefteine und ihrer Beftandtheile kommen im Allgemeinen diefelben Prüflings- und Unterfuchungsmethoden zur Anwendung, wie für das Beftimmen der Mineralien ; doch fpielt im vorliegenden Falle das Mikrofkopiren eine hervorragendere, meift die Hauptrolle. Ift fchon die Benutzung des einfachen Mikro-fkopes von grofser Wichtigkeit, fo ift namentlich die Verbindung deffelben mit Polarifations-Apparaten, welche die optifchen Eigenfchaften der Gefteinsgemengtheile klar und fcharf hervorheben, von ausfchlaggebender Bedeutung. Die Mikrofkopie ergiebt die Beftandtheile der Gefteine zwar nicht immer fämmtlich mit völliger Be-ftimmtheit, aber doch in vielen Fällen, und liefert ftets wichtige Anhaltspunkte für weitere Schlüffe.

Indefs können, ähnlich wie beim Beftimmen von Mineralien, auch chemifche Unterfuchungen nothwendig werden, zu denen hier im Befonderen noch die chemifch-mikrofkopifchen Prüfungen hinzukommen.

Neuerdings fpielen die mikro-chemifchen Unterfuchungen der Gefteinsdünn-fchliffe eine hervorragende Rolle ; es ift hierfür ein befonderer Apparat von chemi-fchen Reagentien nothwendig. Da im Weiteren auch ftets quantitative Analyfen (fog. Baufch-Analyfen) der Gefteine ausgeführt werden, fo befitzen die petrographifchen Inflitute in der Regel ein vollftändig eingerichtetes chemifches Laboratorium.

Hiernach find für die petrographifchen Uebungen im Allgemeinen die gleichen Räume erforderlich, wie für das mineralogifche Praktikum; nur überwiegen die Mikrofkopir-Säle, und es tritt das chemifche Mikrofkopir-Zimmer hinzu. Nicht feiten werden beide Arten von Uebungen in denfelben Räumen abgehalten ; es ift dies wohl immer der Fall, wenn mineralogifches und petrographifches Inftitut vereinigt find.

In einem chemifchen Mikrofkopir-Zimmer haben zwei oder noch mehrere Ab-dampffchränke, darunter einer für die elektrifche Batterie, Aufftellung zu finden, ferner einige Arbeitstifche etc. ; der gleichfalls nothwendige Schleiftifch foll in einem befonderen Raum aufgeftellt werden, da das Schleifen der Gefteinsdünnfchliffe viel Staub und Schmutz verurfacht.

256.

Geolog.

und

Im geologifchen Praktikum werden die Studirenden zunächft im Zeichnen von geologifchen Karten und Profilen, fo wie in der Conftruction von geologifchen Profilen geübt; ferner wird darin die Kenntnifsnahme von denjenigen Gefteinen p^ont°Ios-(Sediment- und Eruptiv-Gefteinen) und Verfteinerungen, welche für die einzelnen Perioden, Syfteme, Abtheilungen, Stufen und Schichten der Erd-Formationen charak-teriftifch find (fog. Leitfoffilien), gefördert.

In räumlicher Beziehung ift hierzu ein Zimmer mit Zeichentifchen und einem grofsen Demonftrations-Tifch in der Art, wie er im vorhergehenden Artikel be-fchrieben wurde, erforderlich.

Für die Uebungen im Beftimmen der charakteriftifchen Gefteine und der Leitfoffilien wird in der Regel eine eigens für diefen Zweck angeordnete Lehrfammlung im Uebungszimmer (in Schränken) aufgeftellt. Um die geologifchen Karten aufzuhängen, find Lattenftänder oder Lattengerüfte an den Wänden des Zimmers er-

Die Gyps-Modelle (von Gebirgen, Gletfchern, Vulcanen, geologifch-colorirte Relief-Karten) find in Glasfchränken aufzuftellen.

forderlich.

Die paläontologifchen Uebungen beftehen hauptfächlich in der Demonftration und Unterfuchung foffiler Thier- und Pflanzenrefte und in der richtigen Beftimmung derfelben in zoologifcher und botanifcher Beziehung.

Die Foffilien muffen aus dem Geftein, in welchem die Thier- und Pflanzenrefte eingebettet wurden, mit Sorgfalt herauspräparirt werden ; fie find dann wie zoologifche oder botanifche Präparate zu behandeln und in ihre verfchiedenen Organe anatomifch zu zerlegen. Für die gröfseren Organismen genügt die makrofkopifche Unterfuchung; auch hier wird durch Anfchleifen und Herftellung von Sections-Schliffen nachgeholfen. Für die kleinen Organismen (z. B. die in den Gefteinen eingefchloffenen Rette von Tnfufions-thierchen) und die feineren Organe der Foffilien bedient man fleh des Mikrofkopes ; die Paläontologie hat diefes Inftrument fchon weit früher verwendet, als die Mineralogie und Petrographie.

Mannigfaltiger Art ift insbefondere die Unterfuchung der foffilen Rette von Pflanzen. Da letztere in fehr verfchiedener Weife theils verkohlt, theils verkiefelt oder in andere Gefteinsarten umgewandelt, theils auch nur als Abdrücke oder Steinkerne erhalten find, fo wird auch die Unterfuchungsmethode eine verfchiedene fein müffen.

Sind blofs Abdrücke oder Steinkerne vorhanden, fo kann nur die äufsere Form dabei in Betracht kommen. Bei verkohlten, befonders aber bei verkiefelten oder in ähnlicher Weife erhaltenen Retten läfft fleh in den meiften Fällen auch die innere Structur der foffilen Pflanzen unterfuchen, fei es durch Anwendung von ftark oxydirenden Mitteln (Kochen in einer Löfung von chlorfaurem Kali und Salpeterfäure) bei verkohlten Retten, fei es durch Anfertigung von Dünnfchliffen durch die betreffenden Gefteinstheile bei verkiefelten oder ähnlich erhaltenen Foffilien ; die Dünnfchliffe werden im Mikrofkop bei durchfallendem oder auffallendem Lichte unterfucht.

Sonach ift für das paläontologifche Praktikum ein Uebungsfaal erforderlich, ausgeftattet mit den erforderlichen Tifchen, mit einem Mikrofkopirtifch und einer Lehrfammlung. Ein zweiter kleinerer Raum ift als Schleifzimmer einzurichten und mit einem oder mehreren Schleifmafchinen auszuriiften ; wegen des entftehenden Schmutzes können diefe Arbeiten nicht im Uebungsfaal vorgenommen werden. Auch das erfte gröbere Präpariren und Ausmeifseln der Verfteinerungen, eben fo wie das Anätzen derfelben mit Säuren find nicht in diefem Saale, fondern beffer im Schleifzimmer auszuführen.

Als weitere Hilfsmittel für paläontologifche Uebungen dienen die paläontologifchen Wandtafeln, welche in geeigneten Lattengeftellen aufzuhängen find, Abbildungen oder Modelle von Verfteinerungen etc.

²S7-

Sammlungen.

Die Sammlungen der mineralogifchen und geologifchen Inftitute haben in der Regel einen bedeutenden Umfang. Man hat die Schaufammlungen von denUnterrichts-fammlungen zu unterfcheiden, und bei den letzteren fondert fich die Sammlung der bei den Vorlefungen nothwendigen Mineralien, Gefteine etc. von derjenigen Sammlung, die in den Uebungs- und Demonftrations - Sälen aufgeftellt ift und während des Praktikums zu Vergleichungen, Härteunterfuchungen, zum Beftimmen der Foffilien etc. dient.

Die Schaufammlungen find ftets beträchtlich gröfser, als die beiden anderen gedachten Sammlungen. Sie pflegen nach der Richtung der Mineralien, Gefteine und Foffilien gefchieden zu werden.

Die mineralogifche Sammlung umfafft gewöhnlich die nach einem beftimmten Syfteme geordnete Zufammenftellung der verfchiedenen Mineralien, die Sammlung natürlicher Kryftalle, die Sammlung kiinftlicher Kryftalle, die Sammlung von optifchen Präparaten, die Sammlung von Dünnfchliffen etc.

Die petrographifche Sammlung wird meift gebildet aus Handftücken der maffigen (Eruptiv-) Gefteine, der kryftallinifchen Schiefer und der Sediment-Gefteine, fämmtlich

fyftematifch geordnet; ferner aus einzelnen geo-graphifchen Suiten von Gefteinen, aus einer Sammlung von Meteoriten (Meteoreifen undMeteorfteinen) und aus der Sammlung von Gefteins-Diinnfchlififen.

In der geologifch-paläontologifchen Sammlung werden in der Regel die geologifche, nach Syftemen geordnete Sammlung und die Sammlung von foffilen Thierreften (paläo-zoologifche Sammlung) und Pflanzenreften (phyto-paläontologifche Sammlung) vereinigt.

Beffere und befonders zu Schauftiicken geeignete Sammlungsgegenftände werden theils offen, theils unter Glas aufgeftellt; die übrigen Gegen-ftände werden in der Regel in den Schränken, die fich unter den Glasauffätzen befinden, in Schubladen aufbewahrt; die grofsen foffilen Thierrefte werden entweder frei im Raume aufgeftellt oder an deffen Wänden, bezw. an der Decke aufgehängt.

Form, Abmeffung und Einrichtung der hier in Frage kommenden Sammlungsfchränke und Schaukaften find diefelben, wie in mineralogifch-geologifchen Mufeen, und es fei defshalb in diefer Beziehung auf das 4. Heft diefes Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5 : Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen; an gleicher Stelle ift auch das Erforderliche über Bemeffung und Geftaltung der bezüglichen Sammlungsräume zu finden. Hier fei nur als einfchlägiges Beifpiel die in Fig. 219²³⁷) dargeftellte Anordnung der mineralogifchen und geologifchen Sammlung der technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg vorgeführt.

Die bauliche Anordnung mineralogifcher und geologifcher Inflitute ift noch in den Anfängen der Entwickelung begriffen. Es beftehen nur fehr wenige Inftitute diefer Art, die in für fie eigens errichteten Neubauten untergebracht find. Die meiften derfelben befinden fich entweder in Flügeln oder anderen Theilen der Collegienhäufer (fiehe das mineralogifch-petrographifche, das geologifche und das paläontologifche Inftitut der Univerfität zu Wien im bezüglichen Grundrifs auf S. 49), in anderen Inftitutsbauten (fiehe das in Art. 247, S. 269 über das chemifche Inftitut zu Greifswald Gefagte) oder in Gebäuden, die urfpriing-lich für andere Zwecke ausgeführt worden find.

1/250 n. Gr.

Mineralog:

L ehrs ammlun g.

Harzer

Er z stufen

fïüîAb

K ©•

le. £

ra

Kupfler.    „

bI

Saal

E>

S,

(/)

Mip era le

logiseHer

Vj

'■i

• -Sil

U _E i sj en_Kcbal'fl ^

le ?

Kali.

Natron

Ig Kalkjsibtore Quarz | d j^ThojrveMe^ lUkatJ ^1

-m

■on I Ei sen^

0 I“o——o—-CH I Tiran. Trałal Eura>j

I ‘M

\Js

Ma

McivMar.

ln ar

Iran««

I. Tammnau seiner

psq.

\ gesetzte- | p

Sili

rę

fl

Iwjimuth

Atit.ijmoti.»

ta Holde

Formet-!

jp~Zur|q von|lvTv

hę

Mineralogifche und geologifche Sammlung der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ²³⁷).

258.

Bauliche

Anlage.

V)

Ft

I Geologischer

Saal

PI

7t

²³⁷) Facf.-Repr. nach: Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mufeum der Königlichen Technifchen Hochfchule Berlin. Berlin 1885.

Fig. 219.

Bei Neubauten ift das Gleiche zu berückfichtigen, was bereits bei den phyfika-lifchen und chemifchen Inftituten (in Art. 8i u. 134) bezüglich des innigen Zufammen-wirkens des betreffenden Gelehrten und des Architekten gefagt worden ift.

Bezüglich der Gefammtanlage und der Grundrifsbildung der in Rede flehenden Inftitute läfft fielt im Allgemeinen nur das Folgende fagen.

Das Inftituts-Gebäude wird — aus ökonomifchen Gründen — in der Regel eine zweigefchoffige Anlage bilden. Im Erdgefchofs werden alle jene Räumlichkeiten unterzubringen fein, welche am ftärkften benutzt, bezw. von den Studirenden am meiften befucht werden, wie: Hörfäle mit daran ftofsendem Vorbereitungszimmer, die Unterrichtsfammlung, Arbeitsräume für die Anfänger in kryftallographifchen, mineralogifchen, petrographifchen, paläontologifchen und geologifchen Uebungen etc. Das Obergefchofs hätte die Räume für die fonftigen Praktika und felbftändigen wiffenfchaftlichen Arbeiten, die Bibliothek, die Schaufammlung, die Zimmer der

Fig. 220.

JL

y s a m

(H —

; a Im m 1 u

^■HirectorlL ï

il m . 1.

•1

m i im. 1

—I—

Assist.

» p-

I Mikroskop f rikti- I

■ Z i m.

iï

Präparator

kanten

i!

t!

ul

m.

A ssist

P r a k t i -kanten

10 987654321 0

H¹1¹1¹1 ' i¹1¹1¹1¹1 ■ I

|o

IL

(7

I. Obergefchofs.

1.500

'i

Fig. 221.

Cn

P r o vinzial-

8 a m. m

lOi

* i-----^

'H o r s a a 1 :

u    i 9

CD

’~c

Assist

P t a k 11- F ::

i[

kanten

Directs

i«::*: i

Directoren und Affiftenten, fo wie die Dienftwohnungen derfelben aufzunehmen. Im Sockelgefchofs können Schleif- und Präparir-Zimmer, Werkflätten, Vorrathsräume, Dienftwohnungen der Diener etc. angeordnet werden.

Das »naturhiftorifche Mufeum« zu Göttingen, welches 1873 — 79 erbaut worden ift, enthält im Erdgefchofs das mineralogifche und paläontologifche Inftitut, während das I. und II. Obergefchofs vom zoologifchen Inftitut der Univerfität eingenommen wird ; von letzterem wird noch in Kap. 7 (unter a) die Rede fein ; den Grundrifs des erfteren zeigt Fig. 221 ²³⁸).

Die der mineralogifchen Abtheilung angehörigen Räume (Hörfaal, Sammlungs- und Arbeitsräume etc.) find zur linken Seite der Flurhalle angeordnet, während die gleichen Räume der paläontologifchen Abtheilung fich in der rechtsfeitigen Gebäudehälfte befinden; zu letzterer gehört auch die an das Treppenhaus angebaute provinzielle Sammlung. Die Vertheilung und Gruppirung der einzelnen Säle etc. ift aus dem Plane in Fig. 221 zu erfehen. Im Sockelgefchofs find Wohnräume für die Inftitutswärter und chemifche Arbeitsräume untergebracht.

Eine der bedeutendften Anlagen der Gegenwart — und wohl auch für die nächfte Zukunft — ift das feit 1886 nach Ifsleibers Plänen im Bau begriffene mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg, unter deflen Dache auch die geologifche Landesanftalt für Ellfafs- Lothringen untergebracht ift. Die drei Grundriffe in Fig. 222 bis 224 veranfchaulichen die Raumvertheilung in Erd-, I. und II. Obergefchofs.

Diefes Gebäude ift auf einem zwifchen der Univerfitätsftrafse (gegen Norden) und dem Nicolaus-Ring (gegen Süden) gelegenen Grundftücke von 97,85 m Länge und 60,00 m Breite errichtet und hat, zwifchen den Rifaliten gemeffen, von Nord nach Süd eine Längenausdehnung von 54,so m und von Oft nach Weft eine folche von 47,00 m erhalten; dabei liegt der Mittel-Rifalit der Südfront in der Fluchtlinie des Nicolaus - Ringes. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) im Sockelgefchofs 3,2 m, im Erdgefchofs 4,7 m, im I. und II. Obergefchofs je 4,8 m.

In der von Oft nach Weft gerichteten Hauptaxe des Gebäudes durchfchneidet daffelbe im Erdgefchofs ein Hauptflurgang, an deffen beiden Enden die zwei Haupteingänge gelegen find ; ein dritter Eingang für den Wirthfchaftsbetrieb führt von der Univerfitätsftrafse unmittelbar in das Sockelgefchofs und zu den beiden nördlich und füdlich von der Hauptaxe gelegenen Binnenhöfen. In dem zwifchen letzteren befindlichen Zwifchenbau find die Haupttreppe und eine Nebentreppe angeordnet ; eine kleine Wendeltreppe wurde an der Nordfront des Südflügels vorgefehen.

Der nach Wetten gelegene (in Fig. 222 durch Schraffirung gekennzeichnete) Theil des Erdgefchoffes wird von der geologifchen Landesanftalt eingenommen ; von diefer wird noch unter b die Rede fein. Im übrigen (öttlichen) Theile des Erdgefchoffes und im I. Obergefchofs befindet fich das mineralogifch-petrographifche Inftitut, während das geologifche Inftitut im II. Obergefchofs untergebracht ift.

Das Sockelgefchofs enthält im Südflügel: 3 Packräume für die beiden Inftitute und die geologifche Landesanftalt; im Weftflügel : die Wohnung des Dieners für das petrographifche Inftitut; im Nordflügel: 1 Raum für den Glühofen, 1 Kryftallifir-Raum, 1 Heizerzimmer und die Wohnung des Dieners für das mineralogifche Inftitut; im Oftflügel : 2 Räume für den Gasmotor und die Dynamo-Mafchine und die Wohnung des Dieners für das geologifche Inftitut ; im Zwifchenbau : die Aborte und den Keffelraum für die Sammelheizung. Weiters befinden fich in diefem Gefchofs : Heizkammern, Räume für Brennmaterial, Wirthfchafts-keller, Wafchküche und einige verfügbare Räume.

Die dem mineralogifchen Inftitute gehörigen Räume des Erdgefchoffes find aus Fig. 222 erfichtlich ; der im Oftflügel gelegene Hörfaal mit 85 Sitzplätzen ift für alle Inftitute gemeinfchaftlich ; der Zutritt zu demfelben findet vom Oft-Portal aus ftatt. Die übrigen Räume diefes Inftitutes find im I. Obergefchofs in der aus Fig. 224 zu entnehmenden Anordnung vertheilt.

Die im II. Obergefchofs befindlichen Räumlichkeiten des geologifchen Inftitutes haben die im Grundrifs (Fig 223) dargeftellte gegenfeitige Lage erhalten.

Die Frontmauern find theils in Haufteinen, theils in Schichtfteinen ausgeführt ; die wichtigeren Zwifchenmauern wurden, fo fern fie mehr als 52 cm Dicke haben, aus Bruchfteinmauerwerk, fonft aus Back-

259-

Mineralog, u. paläontolog. Inftitut

zu

Göttingen.

260.

Mineralog, u. geolog. Inftitut

zu

Strafsburg.

fteinen hergeftellt ; für die fchwächften Scheidewände (bis zu 13cm Dicke), welche nicht belaftet find, kamen Rabitz'fche Wände in Anwendung.

Die Räume des Sockelgefchoffes haben Kappengewölbe erhalten ; die Flurhallen und Gänge des Erd- und I. Obergofchoffes find mit Kloftergewölben zwifchen eifernen Trägern überdeckt ; im Uebrigen wurden hölzerne Balkendecken mit halbem Windelboden ausgeführt. Alle Treppen find maffiv. Die Flurhallen und Gänge wurden mit einem Belag von Mettlacher Fliefen und die chemifchen Laboratorien mit Afphaltbelag verfehen; im Demonftrations-Saal des mineralogifchen Inftitutes kam Eichenftabfufsboden in Afphalt und in den 3 Hörfälen eichener Riemenboden auf Blindboden zur Anwendung ; alle übrigen Räume erhielten gefpundete Bretterfufsböden.

Die Treppenhäufer, Flurhallen und Gänge werden im Winter nicht erwärmt. Die Sammlungsfäle, welche nicht zum dauernden Aufenthalt von Menfchen dienen und auch nur zeitweife benutzt werden, werden durch eine Feuerluftheizung mit Umlauf auf -j- 12 Grad C. erwärmt; Vorkehrungen für künftliche Lüftung find nicht vorhanden. Abgefehen von den Wohnräumen , in denen gewöhnliche Oefen aufgeftellt find, werden alle übrigen Räumlichkeiten durch Niederdruck-Dampfheizung auf -j- 20 Grad C. erwärmt ; indefs wird nur in den Hörfälen , den optifchen Zimmern, den chemifchen Laboratorien, den Schwefel-wafferftoffzimmern etc. die verdorbene Luft ab- und frifche Luft zugeführt. Hingegen ift in folchen Arbeitsräumen , in denen keine Anhäufung von Menfchen ftattfindet und keine luftverderbenden Arbeiten vorgenommen werden, für künftliche Lüftung nicht geforgt.

Fig. 222.

~2

Il e s s i g

v®\70^

>&

e-»

c nile

1 à!

1:

o r.

Palieontolog.

Unters i

E==5®R~=â

i. g e o 1 og.IaniBS-s t a ] t

Üi

_L S '^S clwefel-

lïlJy_________ywasserstoff|

p.B nr e a u i

Il

pil

Rin

Mat.

«3

Bill i-i-o t II e Je

■!

i!

ijj

\Sm

u jnj 4

KarteiJl- z i m

\! :«î

11

■Assis'

L *

Clem-gMi]trosît.| petrogri Arl. I

Zim.

—-M A?î

E,lasl Soniom

in

JTl 1

uj!¹¹ S

Vorl-

ij

-----f—Hj

S r ,||H ö t sjiaa.1

rHH⁼

^Seilst. arïj MMineralooenl

s i-

i! stem

]E!âo:§ AM. il

Chem.

MiArosTt

ii

Miln « si

°lP

■N

NW

Erdgefchofs.

Mineralogifches und geologifches Inftitut

Fig. 223.

Fig. 224.

a a. 1

CO

ij

Saal

T Ii i e i e

Goto

p|

cd

«rrriu

cd

V orteTrZ .

___

r*T*"

Fi

ih

H“+

Demo

jjn s t r ajjti u. jjv e t u njjg s -

nus

m

0

<ü

:Mater|

liât.

A r - jjt eits

T

Z i m- ; ! mer

II. Ober-gefchofs.

Dienet

ii

H b r s a al

Bitl. ;

B it 8 c t 0 r

Präp J s

Z.

c kl e i f z .

atbj^ssisi.

Praktikant en

1:500

ÎO 987654321 0

Mineralog.

10

15

Arch. : Ifsleiber.

Iscnieii'z

ChemiijscTies-

latarat.

Molellir-Wer ks t.

Wage ■pr-: ' —    .

Schweffel-I l'wassemoff

i*

i!

Assist.

0 slcop i r ;

M i 3tr

iro J

AJJ

PralaiKaiiteji

y ^

I ïï

J fï

"■ m ⁰⁰

y z?

rt

I. Ober-gefchofs.

G oni

eu

Tat

Vnrter

en u Karjt e n

c ni de:

Kleider

__1

CliemTj

fikrosk

rector Bitl.

Atl

m:::i

Praktikanten (Krystall-ograpkie u Mineralogie)

der Univerfität zu Strafsburg ²³⁵).

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Die Architektur des in Rede flehenden Inftituts-Gebäudes ift in fchlichten Renaiffance-Formen gehalten ; die Façadenflâchen wurden in Vogefen-Sandftein, bis Oberkante Gurtgefims des Erdgefchoffes in röthlicher und von da ab in graugelber Farbe hergellellt; die Hoffronten find geputzt ²³⁹).

¹

) Siehe : Müller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 329 u.

²

Nach: Allg. Bauz. 1887, S. 38 — und: Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik etc.

2. Aufl. Chemnitz 1879. S. 27.

³

²³ft Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 69.

⁴

   Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 156; Bd. 3, S. 70.

⁵

   Bei Abfalfung des vorftehenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Profeffor Dr. Naumann in Giefsen vielfach unter-ftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

b) Geologifche Dandesanftalten.

261.

Zweck.

Wie fchon in den einleitenden Worten zum vorliegenden Kapitel angedeutet worden ift, find geologifche Landesanftalten Inftitute, denen vom Staate die Aufgabe geftellt ift, die letzterem angehörigen Ländergebiete geologifch zu unterfuchen und die gewonnenen Ergebniffe in folcher Weife zu bearbeiten und zur Darftellung zu bringen, dafs fie der Wiffenfchaft, dem Bergbau, der Land- und Forftwirthfchaft, fo wie den übrigen Zweigen technifcher Betriebfamkeit nutzbringend werden.

Im Befonderen find die wefentlichen Aufgaben einer geologifchen Landesanftalt :

1)    Ausführung und Veröffentlichung geologifcher Karten und Profile des betreffenden Landes; die-felben haben eine vollftändige Darftellung der geologifchen Verhältniffe, der Bodenbefchaffenheit und des Vorkommens nutzbarer Mineralien und Gefteine zu enthalten und werden in der Regel von einem erläuternden Texte begleitet.

2)    Bearbeitung monographifcher geologifcher Darftellungen einzelner Landestheile und Mineral-vorkommniffe.

3)    Herausgabe von logifchen, montaniftifchen oder verwandten Inhaltes.

4)    Beobachtung der Erdbeben.

5)    Unterfuchung des Inhaltes und der Bewegung der fliefsenden Gewäffer.

an die Kartenwerke fich anfchliefsenden Abhandlungen geologifch - paläonto-

6)    Sammlung und Aufbewahrung aller Belegftücke zu den Kartenwerken und fonftigen Arbeiten.

7)    Sammlung und Aufbewahrung der im Lande gefundenen Gegenftände von geologifchem und paläontologifchem Intereffe und der auf folche bezüglichen Nachrichten.

262.

Erfordernifie.

Um die einer geologifchen Landesanftalt geftellten Aufgaben zu erfüllen, find im Wefentlichen folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Arbeits- und Gefchäftsräume, und zwar

a) Laboratorien und fonftige Arbeitsräume für die an der Anftalt befchäftig-ten Geologen, alfo Räume, in denen die mikrofkopifche und makro-fkopifche, phyfikalifche und chemifche etc. Unterfuchung der gefundenen, bezw. eingelieferten Mineralien, Gefteine, Bodenarten, Verfteinerungen etc. vorgenommen werden können -,

ß) Arbeitsräume für der Anftalt nicht angehörige Geologen, welche den Inhalt der Sammlungen ausbeuten wollen;

Y) Zeichenzimmer zum Entwerfen der geologifchen Karten und Profile;

£) Schleifzimmer, und

s) Gefchäftsräume für die Verwaltung der Anftalt;

2)    die Bibliothek und Kartenfammlung;

3)    die geologifche Landesfammlung, beftehend aus

a) der geologifchen und montaniftifchen Sammlung des betreffenden Landes und

ß) der wiffenfchaftlich geordneten Sammlung der in diefem Lande vorkommenden Erze, Mineralien und Verfteinerungen;

4)    verfchiedene Nebenräume, wie Pack-, Vorraths- und Materialien-Räume, Dienerzimmer, Aborte etc. ; nicht feiten find auch

5)    ein oder zwei Hörfäle für öffentliche Vorlefungen vorhanden; erwünfcht find endlich

6) Dienftwohnungen für den Director, einige Unterbeamte und Diener.

239) Verf. verdankt die Pläne und die vorftehenden Angaben dem gütigen Entgegenkommen des Curatoriums der Univerfität zu Strafsburg und des Herrn Architekten Ifsleiber dafelbft.

Zahl und Gröfse der erforderlichen Laboratorien und anderer Arbeitsräume für die an der Anftalt befchäftigten und für andere Geologen find je nach der Gröfse des betreffenden Landes, je nach dem Umfange der Anftalt und je nach örtlichen Verhältniffen verfchieden. Die Geftaltung und Ausrüftung diefer Räume ift die gleiche, wie bei den unter a befprochenen Inftituten, fo dafs auf das dort Gefagte verwiefen werden kann.

Die Sammlungen find in der Regel fehr umfangreich und fpielen in räumlicher Beziehung eine hervorragende Rolle.

Einen Theil der Sammlungen pflegt man gern fo anzuordnen, dafs jeder einzelne Saal die Darftellung eines gröfseren Gebietes — fei es eines beftimmten Landes-theiles oder einer befonders verbreiteten Schichten-Gruppe — umfafft und ein Bild deffelben durch Zufammenftellung der Gebirgsarten, der Verfteinerungen und der in den Gebirgsarten auftretenden nutzbaren Foffllien, fo wie durch geologifche Specialkarten und Profile gewährt.

Ein anderer Theil der Sammlungsräume hat die Erzeugniffe des Bergbaues, des Steinbruchbetriebes etc. nach ihrer Ausnutzung und zugleich territorial geordnet aufzunehmen. Diefe beiden Theile geben alsdann ein vollftändiges Bild des Bodens des betreffenden Landes und der ihm entnommenen Urproduction.

Ein dritter Theil endlich enthält die wißenfchaftlich fyftematifch geordneten Sammlungen einerfeits von den Erzen und Mineralien, andererfeits von Verfteinerungen.

Bezüglich der Aufftellung der Sammlungsgegenflände und der Ausrüftung der Sammlungsräume gilt das unter a (Art. 257, S. 284) Gefagte; auch hier kommen grofsentheils Schubladenfchränke mit verglasten Auffätzen zur Anwendung.

In den oberen Theilen der Wände pflegt man geologifche Karten, Profile, Wandtafeln, Anfichten etc. aufzuhängen. Auch mufs mindeftens eine der Um-faffungsmauern fo kräftig conftruirt fein, damit man fchwere Gegenftände an der-felben befeftigen kann.

Aehnlich wie bei den mineralogifchen und geologifchen Inftituten liegen auch bei den geologifchen Landesanftalten bezüglich deren baulicher Geftaltung keinerlei mafsgebende Erfahrungen vor. Die meiften derartigen Anftalten befinden fleh in Gebäuden, welche urfprünglich zu anderen Zwecken errichtet worden find, und man hat darin durch theilweifen Umbau, äufserftenfalls durch Anbau einiger weniger Räume, die Anftalten untergebracht, fo gut es eben ging.

Für Neubauten wird wohl als Regel feft zu halten fein, dafs Gefchäftsräume und andere Localitäten, in welchen ein regelmäfsiger Verkehr mit dem Publicum ftattfinden Toll, im Erdgefchofs zu liegen haben, dafs man hingegen die Zeichen-fäle etc. im oberften Stockwerk (wenn möglich nach Norden) unterzubringen hat. Die Sammlungsräume find in einem gewiffen Zufammenhange anzuordnen, fo dafs fie eine Art geologifchen Mufeums bilden ; es wird fleh defshalb empfehlen, lie nicht in verfchiedenen Gefchoffen, fondera, wenn möglich, in einem einzigen Stockwerke zu gruppiren. Ift jedoch eine Trennung nicht zu umgehen, fo bringe man fie in Einklang mit dem verfchiedenen Charakter der einzelnen Theile der Sammlung (flehe den vorhergehenden Artikel).

Im Nachftehenden find eine ziemlich kleine derartige Anftalt und eine folche von fehr beträchtlichem Umfange vorgeführt.

263.

Laboratorien

etc.

264.

Sammlungs

räume.

265.

Bauliche

Anlage.

266.

Geolog.

Landesanftalt

zu

Strafsburg.

Die erftere, die geologifche Landesanftalt für Elfafs-Lothringen zu Strafsburg, nimmt in dem von Ifsleiber herrührenden, in Art. 260 (S. 287) bereits befchriebenen Neubau für das mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität den weltlichen Theil des Erdgefchoffes ein (fiehe den fchraffirten Theil in Fig. 222, S. 288), und es gehören noch einige im Sockelgefchofs gelegene Nebenräume mit Dienerwohnung etc. dazu.

Wie der Plan in Fig. 222 zeigt, find die Sammlungsfäle im Süd- und Weftflügel des Gebäudes gelegen ; im letzteren befinden fich auch 2 Arbeitsfäle für paläontologifche Unterfuchungen und zum Zeichnen der Karten, 1 Wagezimmer und 2 Dunkelkammern für Goniometer, bezw. Spectral-Apparate ; eben fo ift im Weftflügel der Zugang zur Anftalt (vom Weft-Portal des Haufes aus) zu finden. Im Nordflügel find 1 Bibliothek- und Kartenzimmer, 1 zweiter Bibliothek-Raum, welcher zugleich als Conferenz-Zimmer für die Commiffion dient, 1 chemifches Laboratorium mit daneben gelegenem Schwefelwafferftoffzimmer, 1 Zimmer für chemifch-petrographifche Arbeiten, 1 Mikrofkopir-Zimmer für petrographifche Unterfuchungen und ein Dienerzimmer enthalten.

Fig. 225.

Arbeuszimerj

Palaeoiitolog. Auditorium ..

1!

Mussum fur Bergbau und

Mineralog.

Arbeits-u Sainmtuiigs-

Auditorium.

Arbeitsämter,

Raum für Vorruths schränke .

Raum für Vorraths schranke.

Zimmer.

Ausser ■

Mineralog,

Eüttenwesen. Montanistischer Theil.

preufsisc ho s [ palaeoniûlog] isches VergieichsJ f Material,

j Auf zug.

Ober * u»

Sammlung.

(Nieder Schlesien j

Sâle

de s

geo-

gi

sehen

Lan

des-

s e u m s.

Harz u.

Thuringe r Wald.

Westphal. Becken u. Rheinische Trias n. Kreide

⁵P

Rhein - Westphäl. Devon, u Steinkohlen.-frebirge u. Rhein, Eruptrvgeste

Rhein. Rothliegend.es. Zechstein n Tnas m Thüringen, Se s sen

PP

pp.

N o rdwe s t dents ehe s Flötzgebirge.

( Jura u Kreide )

Nord •

Braunkohlen -

Bildungen des [deutsches Flar] ganzen Landes

land*.

267.

Geolog.

Landesanftalt

zu

Berlin.

I. Obergefchofs.

Geologifche Landesanflalt und

Die geologifche Landesanftalt zu Berlin ift mit der Bergakademie in einem Neubau untergebracht, der 1875—78 auf einem Theile des grofsen Grundftückes der ehemaligen Königlichen Eifengiefserei am Invalidenpark ausgeführt worden ift. Die Räume des Erdgefchoffes find im Wefentlichen für die Zwecke der Bergakademie eingerichtet (fiehe auch Art. 242, S. 266), während das I. und II. Obergefchofs (Fig. 225 u, 226 ²⁴⁰) der geologifchen Anftalt angehört.

Das Gebäude hat Frontlängen von 70,96 und 54,96 m, und feine vier Seiten liegen faft genau den vier Himmelsrichtungen zugewendet ; die nach Süden (dem Neuen Thor gegenüber) gerichtete ift die Hauptfront. Die vier Flügel umfchliefsen eine mittlere Halle, welche mit Glas bedeckt ift und das Mufeum für Berg- und Hüttenwefen enthält. Im nördlichen Langflügel find nur das Erdgefchofs und die Galerie des Lichthofes im I. Obergefchofs ausgebaut, während die beiden Obergefchoffe felbft unausgeführt geblieben find; an diefer Stelle kann daher das Gebäude in Zukunft eine willkommene Erweiterung erfahren.

Im I. Obergefchofs (Fig. 225) ift der ganze Südflügel und ein anftofsender Saal im Oftflügel für das geologifche Landes-Mufeum benutzt; im Weftflügel fchliefsen fleh an daffelbe die mineralogifche Sammlung und der zugehörige Hörfaal nebft 2 Arbeitszimmern, im Oftflügel eine umfangreiche geologifch-paläonto-logifche Vergleichsfammlung ausländifcher Gebiete, ein Hörfaal für Geologie und Paläontologie, fo wie 2 Arbeitszimmer. Auf der in allen 4 Flügeln umlaufenden Galerie der Mittelhalle ift der bergbauliche Theil des Mufeums für Bergbau und Hüttenwefen aufgeftellt.

Das II. Obergefchofs (Fig. 226) enthält die Arbeitsräume der Anftalt, die Karten-Archiv-Säle, die in der Mitte des Südflügels liegende Aula (Verfammlungsfaal für feftliche Gelegenheiten der Bergakademie und öffentliche Vorlefungen) und im Weftflügel die Dienftwohnung und das Gefchäftszimmer des erften

Fig. 226.

&escłiaftszimmeę

des

Dire ctors.

/Ärb e tts

!|||!

Zimmer •

8-r-

S--

0-_,

Woh

der

1:500

nung'

je olo gischen

des

Landes -

10 987654321 0

Aula..

Dir e c -

hora

S ammhmg-s s a. al

Karten - Archiv.

1! Arbeitazimer.

b ohrprot eu SammLurup.

Anstalt.

IL Obergefchofs.

Bergakademie zu Berlin ²⁴ °).

Directors. Für den Verkehr im Haufe dienen eine 2,5 m breite Doppeltreppe im Südflügel und 2 Nebentreppen im Oft- und Weftflügel ; ein hydraulifcher Aufzug dient zur Förderung fchwerer Gegenftände vom Kellergefchofs bis zum II. Obergefchofs.

Als Baumaterial diente rheinifcher Tuffftein (von Weibern) und fchleflfcher Sandftein aus den Rack-witzer Brüchen bei Bunzlau ; auch im Inneren des Haufes find vaterländifche Gefteinsforten zu Baugliedern

verwendet worden, um dieselben nicht allein im Mufeum als Theile der Sammlungen zu zeigen , fondern fie gleichzeitig auch in nutzbarer Verwendung für Bauzwecke vorzuführen.

Die Säle des I. Obergefchoffes haben Bogenwölbungen und Stichkappen ; die Balkendecken des II. Obergefchoffes find durch Aufbringung eines Gypseftriches auf dem Dachfufsboden gegen Feuersgefahr gefichert. Die Dächer find mit Wellenzink gedeckt ; die mittlere Halle ifl mit einer Eifen-Conftruction von 15,75 m lichter Weite, auf welcher die Glasdeckung mit rheinifchen, matt gefchliffenen und verzierten Glastafeln im Inneren und Rohglastafeln im Aeufseren verlegt ift, überdacht. Die Fufsböden find in den Sammlungs- und Lehrräumen aus Holz und in den Flurgängen, Vorräumen etc. in italienifchem Terrazzo hergeftellt24 4).

Die Erwärmung des Haufes zur Winterszeit gefchieht durch eine Feuerluftheizung; für die Mittelhalle ift diefelbe mit Umlauf eingerichtet; für die übrigen Räume werden die Luftheizungsöfen durch Zuführung frifcher Luft von aufsen gefpeist. Die Abführung der verdorbenen Luft aus den Sammlungsräumen ift durch Anlage von einfachen Lüftungsfchloten, welche bis über das Dach auffteigen, vorgefehen ; für diejenigen Räume aber, in welchen fich, wie z. B. in den Hörfälen, wiederholt Menfchen in gröfserer Zahl aufhalten, ift eine Säuglüftung angelegt ²⁴²).

Literatur

über »Mineralogifche und geologifche Inftitute«.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 28 : Das mineralogifche Inftitut. Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 7. Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mufeum der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Berlin. Berlin 1885. Sammlungsfchränke des naturhiftorifchen Mufeums in Göttingen. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

6. Kapitel.

Botanifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

268.

Aufgabe

und

Botanifche Inftitute haben den doppelten Zweck, als botanifche Lehranftalt einerfeits und zur Förderung der wiffenfchaftlichen Kenntnifs des Pflanzenreiches Entwickelung, andererfeits zu dienen. Für erfteren Zweck find nicht allein Hörfäle, fondern auch entfprechend ausgeriiftete Laboratorien und andere Arbeitsräume erforderlich; letztere find aber auch für die wiffenfchaftliche Forfchung nicht zu entbehren. P'ür beide Zwecke find endlich reichhaltige Sammlungen von lebenden und confervirten Pflanzen, bezw. Pflanzentheilen unbedingt nothwendig.

Botanifche Inftitute im heutigen Sinne waren vor den fünfziger Jahren diefes Jahrhundertes kaum bekannt. Excurfionen , Bilderbücher, Herbarien und botanifche Gärten waren bis dahin , neben den Vor-lefungen, die einzigen Lehrmittel an den Hochfchulen. Erft v. Mohl, Schleiden und deren Anhänger fingen an, im eigenen Studirzimmer oder in befcheidenen, zum Theile gemietheten Räumen befonders Strebfame unter ihren Schülern mit ihrem Geräth arbeiten zu laffen. Hierdurch wurde zu der Jahrhunderte lang beftehenden Unterrichts-Methode der befchreibenden Pflanzenkunde der Keim einer neuen hinzugefügt, welche die Entwickelung der innerften Natür der Gewächfe fchon dem Lernenden als wichtigfte Aufgabe hinftellte und ihn perfönlich zur Löfung derfelben anleitete.

Auf diefe Weife entftanden die erften wiffenfchaftlichen botanifchen Arbeitsftätten. Bis zum vorhin genannten Zeitpunkte ift eine folche wohl kaum an irgend einer deutfchen Hochfchule auf Staatskoften errichtet worden ; es beftanden nur folche Anftalten, die lediglich zum Sammeln trockener und fonft irgendwie confervirter Pflanzentheile beftimmt waren; Mikrofkopir- und Experimentir-Räume für die Pflanzen-

2*1) Nach. Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. B*uw. 1882, S. 7 — und : Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 435.

242) Bei Abfaflung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Mufeums-Infpector Profefibr Dr. Lepfius, Director der geologifchen Landesanftalt in Darmftadt, vielfach unterftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

künde kannten die Hochfchulen damals noch nicht. Zu Breslau, München und Heidelberg fcheint man zuerft in den Collegienhäufern der Univerfitäten einzelne Säle zur feineren Erforfchung des Pflanzenkörpers den Lehrern der Botanik übergeben, auch einige Mikrofkope, Meiler etc. zur Verfügung gelteilt zu haben. Aus jenen befcheidenen Anfängen haben fleh allmählich die heutigen botanifchen Inftitute entwickelt²⁴³).

Haupttheile.

Wenn ein botanifches Inftitut feinem Zwecke völlig entfprechen foll, fo mufs es fich aus folgenden zwei Theilen zufammenfetzen :

1)    Aus einem Gebäude, worin die Vorlefungen, die wiffenfchaftlichen und prak-tifchen Arbeiten des Inftitutes abgehalten werden und worin die nicht lebenden Sammlungen (trockene Pflanzen, Präparate, Wandtafeln etc.) Aufbewahrung finden — an der Univerfität Strafsburg Lehrgebäude genannt, wohl auch im engeren Sinne als »botanifches Inftitut« bezeichnet.

2)    Aus einem botanifchen Garten mit einem oder mehreren Pflanzenhäufern, mit Aquarien für die Cultur von Wafferpflanzen (und zwar offene Aquarien und Warm-Aquarien für tropifche Wafferpflanzen) und mit anderem Zubehör.

Die botanifchen Gärten, welche gegenwärtig einen nothwendigen Theil der Univerfitäten, technifchen Hochfchulen, forft- und landwirthfchaftlichen Akademien etc. bilden, haben den Hauptzweck, für den akademifchen Unterricht und für wiffen-fchaftliche Arbeiten lebendes Material zu halten und zu Culturverfuchen zu dienen. In zweiter Reihe laffen fie den Nebenzweck erreichen, dem gröfseren Publicum die Möglichkeit der Anfchauung der bei uns cultivirbaren Gewächfe zu verfchaflen.

Die Entftehung und Entwickelung der botanifchen Inftitute fleht mit dem Urfprung und der allmählichen Geftaltung der botanifchen Gärten im innigften Zufammenhange. Die Anlage folcher Gärten war fchon dem Alterthum nicht fremd; unter den Griechen unterhielt bereits Theophrafios einen Pflanzengarten und vermachte denfelben feiner Schule ; Antonius Caßor befafs gleichfalls einen folchen, den Plinius der Aeltere benutzte. Im Mittelalter wirkte Carl der Grofse für botanifches Wiffen, indem er die Anlage von Gärten in den kaiferlichen Pfalzen anordnete und felbft eine Menge Pflanzen beftimmte, welche in denfelben gezogen werden füllten. Zu Anfang des XIV. Jahrhundertes legte Matthäus Sylvaticus zu Salerno den erften eigentlichen botanifchen Garten an; bald darauf (1333) liefs die Republik Venedig den erften öffentlichen medicinifch-botanifchen Garten einrichten. Allein die eigentliche Epoche für allgemeine Anlage botanifcher Gärten beginnt erft mit der Wiederherftellung der Wiflenfchaften. Die reichen Städte Italiens wetteiferten damals in deren Anlage; ihnen folgten die Univerfitäten Frankreichs und Spaniens nach; Herzog Alphons von Eße ging in Ferrara mit rühmlichem Beifpiel voraus, indem er Pflanzengärten anlegte. Mehrere reiche Einwohner von Ferrara thaten es ihm nach, und Ferrara erlangte in Europa am früheften den Ruf, die Pflanzen-Cultur auf die höchfte Stufe der Vervollkommnung erhoben zu haben.

Der ältefte botanifche Garten in Frankreich ift der akademifche zu Montpellier, welcher zu Ende des XVI. Jahrhundertes von Belleval angelegt wurde. Die erfte Nachricht von einem botanifchen Garten zu Paris geht bis 1597 zurück, wo der triviale Zweck, den Stickerinnen der Hofkleider neue Blumen-mufter zu liefern, zur Anlegung eines folchen Veranlaffung gab. J. Robin war der Gründer des Parifer Gartens; aber erft 1626 wurde auf den Vorfchlag des Leibarztes Guy de la Broffe der Garten für den grofsartigen wiffenfchaftlichen Zweck, fämmtliche Pflanzen der Erde in demfelben zu ziehen, umgewandelt. Man ftellte an diefem Garten, der fpäter den Namen Jardin des plantes erhielt, 3 Profefforen an, die Botanik, Pharmakologie und Chemie zu lehren hatten.

In den Niederlanden entftand 1577 der akademifche Garten zu Leyden auf Bontius’ Betreiben. Der botanifche Garten zu Amfterdam, einer der reichften in Europa, wurde 1646 gegründet.

In Deutfchland waren im XVI. Jahrhundert nur Privatgärten bekannt ; als der berühmtefte galt der des J. Camerarius zu Nürnberg. Zu Ende diefes und während des folgenden Jahrhundertes entftanden viele akademifche Gärten, wie z. B. zu Leipzig 1580, zu Heidelberg 1597, zu Kiel 1699, zu Helmftädt 1683, zu Jena 1629 etc. Zu Ende des XVIII. Jahrhundertes wurden fehr viele neue Gärten errichtet, und gegenwärtig entbehrt keine deutfehe Univerfität einer folchen Anlage. Aufser den Univerfttäfsgärten erlangte vorzüglich der kaiferliche Garten zu Schönbrunn bei Wien unter J. v. Jacquin grofse Berühmtheit, wie überhaupt in diefer Beziehung in neuerer Zeit in den öfterreichifchen Staaten viel gefchehen ift.

296

In England wurde der königliche Garten in Kew von Elifabeth gegründet und 1673 der Apothekergarten zu Chelfea von den Londoner Apothekern angelegt.

In Rufsland entftanden botanifche Gärten in Petersburg (1725), Dorpat und Wilna. Der botanifche Garten zu Kopenhagen (unter Hornemann), der zu Upfala (unter Thunberg und Wahlenberg) und der zu Lund (unter Agardli) erlangten Berühmtheit ²⁴⁴).

Die Anlage der botanischen Gärten gehört nicht in das Bereich des »Handbuches der Architektur«. Von der Anlage und Construction der PflanzenhäuSer wird noch im 4. HeSte des vorliegenden Halbbandes (AbSchn. 4, B, Kap. über »PflanzenhäuSer«) eingehend die Rede Sein, So daSs im gegenwärtigen Kapitel nur das botanische InStitut im engeren Sinne oder das Sog. Lehrgebäude zu betrachten Sein wird.

270.

Erfordemifle.

In letzterem find, der zu erSüllenden AuSgabe entsprechend, erforderlich :

1)    zwei HörSäle, ein gröSserer und ein kleinerer, mit den zugehörigen Vorbereitungszimmern ; nur in älteren und in ganz kleinen Instituten begnügt man Sich mit einem HörSaal;

2)    die Räume Sür das anatomiSch-mikroSkopiSche Praktikum der Studirenden ;

3)    die Räume Sür das phyflologiSche Praktikum der Studirenden;

4)    ein oder mehrere Arbeitsräume Sür den Director, und zwar Sowohl Solche Sür die anatomische, als auch Solche Sür die phyflologiSche ForSchung;

5)    das Arbeitszimmer des ASflStenten ;

6)    einige beSondere kleinere Räume Sür bestimmte Arbeiten, wie ein Raum Sür chemiSche Untersuchungen (Laboratorium), ein Raum Sür conStante Temperatur, ein Dunkelraum, ein Raum Sür HelioStat-Arbeiten etc.;

7)    ein kleines VerSuchs-Gewächshaus ; bisweilen find deren zwei vorhanden, ein Warmhaus und ein Kalthaus;

8)    ein Pflanzenkeller, insbesondere Sür WurzelgewächSe etc. ;

9)    Sammlungsräume Sür Herbarien und Sür Solche Gegenstände, die nicht in HerbarienSorm auSbewahrt werden (Hölzer, Früchte, WeingeiSt-Präparate etc.);

10)    die Bibliothek;

11)    kleinere Nebenräume Sür mechanische Werkstätten etc.;

12)    eine Kammer, worin das VergiSten der getrockneten Pflanzen vorgenommen

wird;

13)    die Dienstwohnung Sür den Director;

14)    die Dienstwohnung Sür den ASflStenten;

15)    die Dienstwohnung Sür den InStituts-Diener ;

16)    bisweilen die Dienstwohnung Sür den Gärtner des botanischen Gartens etc.;

17)    die nothwendigen Aborte und PiSSoirs.

In manchen Fällen, insbesondere an groSsen Univerfitäten, iSt neben dem botanischen InStitute noch ein besonderes pflanzenphyflologiSches InStitut errichtet worden. Alsdann werden gewiSSe der eben als erforderlich bezeichneten Räumlichkeiten in jedem der beiden InStitute Vorkommen müSSen, wie: HörSaal, Sammlungsräume, Bibliothek, Arbeitszimmer Sür den Director und ASflStenten etc. ; verschieden dagegen find die Erfordernisse an Laboratorien und Sonstigen Arbeitsräumen. Im botanischen InStitut werden in dieSer Richtung verlangt: MikroSkopir-Räume Sür Anfänger und Solche Sür vorgerücktere Praktikanten, eine Dunkelkammer und ein kleines phyfio-logiSches Laboratorium, ein kleines Gewächshaus zu Demonstrationen etc. Hingegen werden im phyflologiSchen InStitut geSordert: Arbeitszimmer Sür mikroSkopiSche

Uebungen und zum Studium der Lehrfammlungen, Zimmer für chemifche Arbeiten, Zimmer für vorgerücktere Praktikanten, ein für optifche Verfuche eingerichtetes Dunkelzimmer mit Dunkelfchränken, ein für andere phyfiologifche Unterfuchungen beftimmtes Zimmer mit Rotations-Apparat, zwei kleine Gewächshäufer (um die für mikrofkopifche Arbeiten erforderlichen Objecte zu erziehen und für phyfiologifche Verfuche), ein kleiner Verfuchsgarten etc.

271.

Hörfäle.

272. Räume für das Praktikum.

In Rückficht darauf, dafs die Hörfäle, insbefondere der grofse botanifche Hör-faal, von einer wefentlich gröfseren Zuhörerzahl befucht werden, als das Praktikum, empfiehlt es fich, diefelben in das Erdgefchofs zu legen. Unter Hinweis auf das in Art. 23 ff (S. 17 ff) über die Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen im Allgemeinen bereits Vorgeführte fei hier nur bemerkt, dafs man den grofsen botanifchen Hörfaal mit anfteigenden Sitzreihen auszuriiften hat. Für den Docenten ift ein Demonftrations-Tifch anzuordnen, und nicht feiten werden zu beiden Seiten deffelben kleinere Tifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer von Zeit zu Zeit heranzutreten haben, um die in Mikrofkopen vorgezeigten Gegenftände zu betrachten.

Vielfach werden auch die zu demonftrirenden, bezw. vorzuzeigenden kleinen (mikrofkopifchen) Gegenftände in einem vergröfserten Lichtbild auf einer geeigneten Projectionsfläche den Zuhörern vorgeführt. Zu diefem Ende kann eine der Vorkehrungen, wie fie bereits für phyfikalifche Hörfäle befchrieben worden find, getroffen werden.

Häufig ftellt man an den Fenftern des Hörfaales Mikrofkopir-Tifche zum Gebrauche während des Vortrages auf.

Im botanifchen Hörfaal zu Leyden find die Fenfter zu diefem Zwecke mit einem Ladenverfchlufs derart verfehen, dafs das einfallende Licht während des Mikrofkopirens ausfchliefslich auf das Mikrofkop befchränkt werden kann.

Im Hinblick auf die verfchiedenartigen Anforderungen, die hiernach an einen botanifchen Hörfaal geftellt werden, ift es wünfchenswerth, ihn an beiden Langfeiten durch Fenfter zu erhellen, und zwar derart, dafs das Licht von Nord und von Süd einfällt.

Neben dem grofsen Hörfaal befindet fich, wie eben fchon angedeutet wurde, der Vorbereitungsraum. Da der erftere in der Regel eine beträchtliche Tiefe hat, fo nimmt man wohl auch eine Zwei-, felbft eine Dreitheilung des Vorbereitungsraumes vor. Jede der hierdurch entftehenden Abtheilungen dient dann einem be-ftimmten Zwecke, als: Aufbewahrung der bei den Vorlefungen erforderlichen Lehrmittel, Vorbereitung der vorzunehmenden phyfiologifchen, bezw. chemifchen Vor-lefungsverfuche, Erzeugung der Projectionsbilder etc.

Wie fchon in den vorhergehenden Artikeln angedeutet worden ift, ift das botanifche Praktikum zweifacher Art: das mikrofkopifche und das phyfiologifche Praktikum. Während fich das erftere hauptfächlich mit dem inneren Bau und der Entwickelungsgefchichte, alfo der Morphologie der Pflanzen befchaftigt, befteht letzteres wefentlich in der Durchführung von Verfuchen oder Experimenten, durch welche die phyfiologifchen Functionen der Pflanzen-Organe klar gelegt werden.

Für das mikrofkopifche Praktikum werden hiernach Arbeitsräume nothwendig, die hauptfächlich zum Mikrofkopiren geeignet find — fog. Mikrofkopir-Räume. Im phyfiologifchen Praktikum können zwar Lupen und Mikrofkope gleichfalls nicht entbehrt werden ; doch fpielen Laboratorien für Arbeiten phyfikalifcher und chemifcher Natur hier eine Hauptrolle. Es wird fich fonach eine Trennung der Arbeitsräume nach den beiden Hauptrichtungen, in welche das Praktikum zerfällt, empfehlen.

a_3

S

CLJ

■-OD

'S

1 1 S CÎL

Fig. 227.

P îiy s i k a 1

£hhhmhhb

'"^acHlsTeller

Die Mikrofkopir-Räume lege man nach Norden und verfehe fie mit einer thunlichft grofsen Zahl von Fenftern. An letz-

Tis cli

ichrank]

y [[rach^esteilel

SO

00

Ti s cT

E-

Ti seit

Mikrofkopir-Räume im botanifchen Inftitut zu Kiel. ¹/l25 n- Gr.

teren werden die Mikro-fkopir-Tifche angeoi'dnet; diefe fowohl, als auch insbefondere die übrigen Ausftattungsftücke werden thunlichft beweglich auf-geflellt, um eine möglichft vielfeitige Benutzung der Räume zu geftatten. In Fig. 227 find die Mikrofkopir-Räume des botani-fchen Inftitutes zu Kiel mit den zugehörigen Ein-richtungsgegenftänden dargeftellt.

In den phyfiologifchen Laboratorien follte die eine Fenfterwand nach Süden weil für

gelegen fein

phyfiologifche Verfuche vielfach Sonnenlicht erforderlich ift. Im Uebrigen ift die Ausriiftung derjenigen in kleineren phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien, wovon bereits in Kap. 3 und 4 die Rede war, fehr ähnlich.

Für phyfiologifche Verfuche ift u. A. auch ein Zimmer, bezw. eine Kammer für confiante Temperatur erforderlich. Diefen Raum legt man am beften nach Norden, umgiebt ihn mit fehr dicken Mauern und verheilt das einzige darin befindliche Fenfter mit einem ganz dichten Verfchlufs. Die Umfaffungsmauern allein genügen bei noch fo grofser Dicke nicht, um die Temperatur confiant zu erhalten; man mufs, in einiger Entfernung von denfelben, noch eine zweite Wandumfchliefsung, die nur aus Holz beftehen kann, anbringen ; die zwifchen beiden Umfchliefsungen vorhandene Luftfchicht erfüllt den beabfichtigten Zweck.

In fämmtlichen Arbeitsräumen, insbefondere in den Laboratorien, eben fo in den Hörfälen ift für Zuleitung von Waffer und Gas in ausreichendem Mafse Sorge

zu tragen.

273-

Verfuchs-

Gewächs-

häufer.

Das zu Culturzwecken, bezw. für phyfiologifche Verfuche dienende kleine Gewächshaus ift ftets nach Süden zu legen und wird entweder an das Gebäude des botanifchen Inftitutes (an geeigneter Stelle) angebaut oder auch nur in einem ausgekragten Erker deffelben untergebracht; ausnahmsweife (wie z. B. in Heidelberg) wird es in lang geftreckter Form an der Südfeite des Hörfaales angefügt. In einigen Fällen hat man auch auf einem Theile des Daches ein kleines Gewächshaus er

richtet (z. B. über dem phyfiologifchen Inftitut zu Breslau).

Bisweilen hat man eines der grofsen Gewächshäufer des botanifchen Gartens an das Lehrgebäude angebaut; am Schluffe des vorliegenden Kapitels werden hierfür

zwei Beifpiele gegeben werden. Indefs ift eine folche Anordnung nicht zu empfehlen, da die baulichen und auch andere technifche Bedingungen für das Lehrgebäude von denjenigen für ein Gewächshaus zu fehr verfchieden find.

274.

Herbarien.

In den botanifchen Sammlungen werden die zu den vielfachen Unterfuchungen und zum Unterricht in der Botanik nöthigen verfchiedenartigen pflanzlichen Objecte, welche man nicht immer frifch zur Hand haben kann, aufbewahrt. Wie in jeder anderen Sammlung (vergl. Art. 34, S. 32) mufs auch hier deren Anordnung und Einrichtung fo getroffen fein, dafs der Inhalt überfichtlich aufgeftellt und im erforderlichen Mafse zu Studien- und Forfchungszwecken benutzt werden kann.

Die botanifchen Sammlungen find entweder:

1)    Herbarien, oder fie beftehen aus

2)    anderen getrockneten pflanzlichen Gegenftänden, die fleh in den Mappen der Herbarien nicht aufbewahren laffen, als: Früchte, Stammtheile, gröfsere Pilze etc., oder

3) aus folchen Gegenftänden des Pflanzenreiches, welche durch Befonderheiten der Structur oder durch praktifche Anwendung ein allgemeines Intereffe gewähren — wie: Früchte und Samen, Hölzer, Wurzeln, Rinden, Fafern und fonftige Rohproducte, auch ganze Pflanzen und Pflanzentheile etc. — in Spiritus oder anderweitiger Con-fervirung, fo wie aus mikrofkopifchen und anderen Präparaten, aus Abbildungen, Modellen etc.

Die an erfter Stelle genannten Herbarien find bekanntlich Sammlungen von getrockneten Pflanzen. Letztere werden im getrockneten Zuftande, zwifchen Papierbogen liegend und mit Auffchriftzetteln, welche die wiffenfchaftliche Benennung, den Fundort, die Zeit des Einfammelns und den Namen des Sammlers angeben, verfehen, aufbewahrt und müffen nach einem anerkannten Syfteme geordnet fein.

Solche Herbarien nehmen oft eine grofse Ausdehnung an und bedürfen dem entfprechend auch nicht feiten mehrerer und grofser Räumlichkeiten zu ihrer Auf-ftellung.

Berühmte grofse Herbarien find das von Kew bei London , das des Britifchen Mufeums und der Linné'fchen Gefellfchaft zu London, die Herbarien De Candolle’s und Boifßer's in Genf, diejenigen zu Paris, Leyden, Berlin, Wien, Leipzig etc.

Bei der Raumbemeffung der Herbarien-Säle mufs man von der Form und Grofse der Schränke, bezw. Gefache, in denen die Pflanzen-Packete aufbewahrt werden, ausgehen. Geftalt und Abmeffungen folcher Schränke und Geftelle find aber abhängig von den Abmeffungen der Packete und von der Art und Weife, wie diefe gelagert werden.

Alle Bogen mit Pflanzen-Exemplaren, die zu einer und derfelben Species gehören, kommen in einen gemeinfchaftlichen ganzen Umfchlagbogen zu liegen, welcher aufsen an der einen (unteren) Ecke den Species-Namen trägt. Sämmtliche einer gleichen Gattung angehörigen Species werden wieder in einem Umfchlagbogen vereinigt, welcher den Gattungsnamen als Auffchrift zeigt. Die Gattungen werden nach einem anerkannten Pflanzen-Syfteme in Familien, bezw. Unterfamilien etc. geordnet, und aus denfelben nicht zu dicke Packete gebildet, welche in geeigneten Fachgeftellen, beffer in Schränken aufgeftellt werden.

Bei der Conftruction und Einrichtung der Schränke, bezw. Gefache kommt leichte Plandhabung der Packete und Schutz vor Staub hauptfächlich in Betracht. Defshalb empfiehlt es fleh, die Packete wagrecht in die Fächer zu legen und letztere nur fo breit und fo niedrig zu machen, dafs ein Packet von mäfsiger Dicke bequem hinein- und herausgefchoben werden kann. Kommen Gefache zur Verwendung, fo mufs durch Vorhänge Schutz gegen den Staub erflrebt werden-, beffer gelingt letzteres, wenn man die Packete in Schränken mit thunlichft dicht fchliefsenden Thüren lagert.

Gefache und Schränke machen zur Bedingung, dafs die Packete in feften Pappmappen liegen und mit Bändern gebunden find oder dafs fie zwifchen feften Pappdeckeln mittels einfacher Gurte und Klappenfchnalle zufammengehalten werden. Bringt man hingegen Schubkaften zur Anwendung, fo können die Bogen darin nur lofe auf einander liegen. Im erfteren Falle mufs auf der Aufsenfeite der Packet-umhüllung, im letzteren aufsen am Schubkaften ein Schild angebracht werden, auf welchem der Inhalt nach Familie, bezw. Gattung angegeben ift.

Um nicht Leitern zum Hervorholen, bezw. Einfchieben der in den oberften Fächern oder Schubkaften gelagerten Packete benutzen zu müffen, empfiehlt es fich, die Fachgeftelle, bezw. Schränke nicht zu hoch — nicht über 2,7o m — zu machen; alsdann genügt ein niedriger, mit einigen Stufen verfehener Tritt. Auch die Länge der einzelnen Geftelle und Schränke, bezw. der einzelnen zufammenhängenden Theile derfelben, mache man, in Rückficht auf deren möglicher Weife eintretende Ueber-führung in einen anderen Saal etc., nicht zu grofs — nicht über l,so bis 1,7 5 m. Selbftredend find in der Regel längere Gefache und Schränke nothwendig; doch ftelle man diefelben aus dem angegebenen Grunde nicht in einem Stück her, fondern fetze fie aus mehreren kurzen Theilen zufammen.

Das allgemeine Herbarium im botanifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich beftand 1855 aus 420 Packeten von durchfchnittlich 20cm Dicke, die in Glaskaften aufgeflellt, bezw. gelegt find; die einzelnen Fächer, je für ein Packet beftimmt, haben eine Tiefe von 48 cm, eine Breite von 32 cm und eine Höhe von 28 cm erhalten.

Im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin (fiehe Fig. 235) nimmt das Herbarium das gefammte I. Obergefchofs ein. Die Schränke deffelben, fo weit fie nicht aus dem alten Inftitut übernommen worden find, haben gleiches Format, nämlich eine Höhe von 2,72 m bei einer Tiefe von 52 cm (Aufsenmafse) ; die Breite und danach die Zahl der Thüren ift allerdings, je nach dem verfügbaren Raume, verfchieden. Die Schränke haben im oberen und im unteren Theile Thüren, in der Mitte Zugbretter und find innen durch Lang- und Querwände in Fächer von 32 cm Breite und 24 cm Höhe (im Lichten) eingetheilt, in denen je

Fig. 228.

ein Pflanzen-Packet ¹ 2) liegt. Sie haben durchweg Glasthüren, Bascule-Schlöffer mit gemeinfamem Schlüffel, find aus Kiefernholz hergeftellt, innen holzbraun gebeizt und aufsen eichenartig angeftrichen ³).

E3 E=Ed

Plerbariums-Räume im botanifchen Mufeum zu Berlin. (Siehe Fig. 235 ³.) — ^500 n. Gr.

Die Gefache, bezw. Schränke werden in den Herbarien - Räumen in der Regel couliffenartig angeordnet. So weit als thunlich finden fie an den zu den P'enfterfronten fenkrechten Wänden Platz ; die übrigen werden zwifchen je zwei Fenftern und fenkrecht zu deren Flucht frei in den Raum

angenommen.

3oi

’geftellt, jedoch paarweife mit den Rücken gegen einander. Auf folche Weife ent-ftehen lang geftreckte Unterabtheilungen des Raumes (Compartimente), in welche man kleinere, indefs zum Arbeiten hinlänglich bequeme Tifche mit Stühlen etc. flellt. Wenn dies möglich fein foll, darf der freie Raum zwifchen je 2 Schrankreihen nicht kleiner als 2 m, braucht aber auch nicht gröfser als 3 m zu fein. Legt man diefe Breitenmafse zu Grunde und beriickfichtigt man noch das Tiefenmafs der Schränke, bezw. Gefache, fo ift die Axenweite der Fenfter in einem Herbarien-Saale gegeben.

Als Beifpiel für Anordnung und Einrichtung derartiger Räume diene der in Fig. 228 ²⁴⁶) dargeftellte Grundrifs des bereits erwähnten Herbariums im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin.

Die Wände, an welche die Herbar-Schränke, bezw. -Gefache geftellt werden, eben fo die betreffenden Räume felbft müffen vollftändig trocken fein.

Für die Herbarien ift die Gefahr der Zerftörung durch Infectenfrafs ftets vorhanden; defshalb find geeignete Schutzvorkehrungen dagegen unerläfslich. Am üb-lichften ift es, die getrockneten Pflanzen vor dem Auflegen auf den Papierbogen mit Queckfilber-Sublimat zu vergiften. Dies wird am beften in einem befonderen Raume, in der fchon in Art. 270 (S. 296, unter 12) erwähnten Kammer vor. genommen ²⁴⁸).

Die dem Herbarium nicht angehörigen Sammlungen eines botanifchen Inftitutes 27S; werden in befonderen Räumen aufbewahrt. Zur Aufnahme der Sammlungsgegen- Sammlungen, ftände dienen, je nach der Natur derfelben, theils aufrechte Glasfchränke, theils niedrige Schaukaften nach Art derjenigen, wie fie die Juweliere haben. Für die Hölzer dienen offene Fachgeftelle, für einige befondere Gegenftände auch befondere Einrichtungen. Bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten fei auf das 4. Heft des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen und an diefer Stelle nur noch bemerkt, dafs kein Schrank etc. höher als 2,4 m (einfchl. Geflms) fein darf, wenn man alle Gegenftände bequem fehen will.

Die Sammlungen eines botanifchen Inftitutes haben in manchen Fällen eine folche Ausdehnung, dafs fie den Charakter von Mufeen annehmen. Alsdann bean-fpruchen fie in dem betreffenden Gebäude den bei Weitem gröfsten Theil der Räume, fo dafs daffelbe fleh eigentlich nur als »botanifches Mufeum mit einigen Lehr- und Arbeitsräumen« darftellt. In den noch vorzuführenden Beifpielen find auch Anlagen diefer Art aufgenommen.

In einigen wenigen Fällen (z. B. in Berlin) find die Sammlungen von den Unterrichtsräumen ganz getrennt, fo dafs erftere als in einem befonderen Gebäude untergebrachtes »botanifches Mufeum« beftehen.

Nicht feiten ift am botanifchen Inftitute noch eine befondere Lehr- oder Unter-richtsfammlung vorhanden, insbefondere im pflanzenphyflologifchen Theile deffelben. Eine folche ift in thunlichfter Nähe des Hörfaales (flehe Art. 271, S. 297) anzuordnen ; fie enthält hauptfächlich die für die Vorlefungen nothwendigen Präparate, Wandtafeln, andere Abbildungen und Demonftrations-Objecte etc. Die Unterrichts-fammlung hat dann einen ungewöhnlich grofsen Umfang, wenn, wie eben erwähnt wurde, die übrigen Sammlungen in einem befonderen Gebäude fleh befinden.

248) Ueber Herbarien liehe Näheres in: Kreutzer, K. J. Das Herbar. Anweifung zum Sammeln, Trocknen und Aufbewahren der Gewächfe etc. Wien 1864.

In der Gelammtanlage und Planbildung der beftehenden botanischen Inftitute zeigt Sich eine ziemlich grofse Mannigfaltigkeit. Zum Theile mögen örtliche Verhältnisse, zum Theile aber auch die Sonderanfchauungen des betreffenden Inftituts-Vorftandes, welcher das Bauprogramm aufgeftellt hat, hierzu beigetragen haben. Im Uebrigen entsprechen die meiften beftehenden botanischen Inftitute (z. B. Königsberg, Marburg, Kiel, Breslau, Göttingen, Freiburg, Heidelberg etc.) dem heutigen Standpunkte der Forfchung auf dem Gebiete der Pflanzen-Phyfiologie nur unvollkommen. Sie können defshalb nur dann als Anhaltspunkt für Neubauten fraglicher Art dienen, wenn für die Pflanzen-Phyflologie ein befonderes Inftitut befteht oder erbaut werden Soll; dies wird Sich indefs nur für ganz grofse Hochfchulen (z. B. Berlin) empfehlen.

276.

Gelammt -anlage.

Die meiften ausgeführten botanifchen Inftitute ftimmen darin überein, dafs Sie eine zweigefchofflge, bezw. eine Anlage bilden, welche, aufser dem Keller- oder Sockelgefchofs, aus Erd- und Obergefchofs befteht. Der, bezw. die Hörfäle, die Arbeitsräume für die Studirenden und die Unterrichtsfammlung liegen am zweck-mäfsigften im Erdgefchofs, während man das grofse Herbarium und andere Sammlungen im Obergefchofs unterbringt. In letzterem befindet Sich in der Regel auch die Wohnung des Directors (mit befonderem Zugang von aufsen und befonderer Treppe); nur ausnahmsweife und nicht gerade zum Vortheil der Gefammtanlage ift diefe Wohnung in das Erdgefchofs verlegt worden.

Im Keller-, bezw. Sockelgefchofs werden Kellerräume für gewiffe Pflanzen (Wurzelgewächse etc.), der Raum für confiante Temperatur, Werkftätten, Heiz- und Vorrathsräume, Dienstwohnungen für den Diener und andere Unterbeamte etc. angeordnet.

Ungeachtet der nicht geringen Mannigfaltigkeit in der Grundrifsanlage der beftehenden botanifchen Inftitute laffen fleh doch vier ziemlich Scharf von einander

277.

Typus

I.

278.

Botanifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

gefonderte Typen unterscheiden.

Der erfte Typus entlieht durch einfache Aneinanderreihung der im Erdgefchofs erforderlichen Räume, wodurch eine ziemlich lang geftreckte Anlage entlieht. Die Aneinanderreihung gefchieht felbftredend nach Mafsgabe des Bedürfnisses, jedoch ohne einen Flurgang; eine Communication innerhalb des Gebäudes befteht nicht; die Zugänglichkeit der einzelnen Räume wird durch eine gröfsere Zahl von Hauseingängen und damit verbundenen Fluren erzielt.

In letzterem Umftande liegt auch das Mifsliche einer Solchen GrundriSsanordnung ; der Mangel eines im Inneren des Gebäudes gelegenen Flurganges erfchwert den Verkehr in demselben. Man Sollte defshalb diefen Typus nur dann zur Anwendung bringen, wenn örtliche Verhältnisse dazu zwingen.

Als Beifpiel diene das botanifche Inftitut zu Heidelberg (Fig. 229 u. 230 ²⁴⁹), welches, unter Benutzung zweier Ueberrefte der alten, jetzt niedergelegten Pflanzen-haus-Anlage des verladenen botanifchen Gartens, von Kerler erbaut wurde.

Die lang geftreckte Grundrifsform diefes zweigefchofligen Baues ergab fich aus dem eben erwähnten Umftande, dafs die an den Enden deffelben gelegenen Flügelbauten dem früher an diefer Stelle befindlichen Pflanzenhaufe entflammen und flehen bleiben follten. Wenn auch hierdurch für die Planbildung die eben angedeuteten Nachtheile entftanden, fo ift andererfeits daraus der Vortheil erwachfen, dafs eine grofse Anzahl nach Norden gelegener Fenfter zur Aufftellung der Mikrofkopir-Tifche gewonnen wurde.

Das Erdgefchofs enthält die aus dem Grundrifs in Fig. 230 erfichtlichen Unterrichts- und Samm-

Dir e ctor

Fig. 229.

Arbeils-U 5 ai

Zia|

on.

j Wohnz. yspeisez.

Schlafz. y

Obergefchofs.

I M ikro - -skop i r h- S ale

i| Küche

Kmàerz.i

10 9876543210

K-H-H+K* 1¹1¹ i¹1 <+*+

1:500

10

I-

Fig. 230.

H er-

h arien

LL

püPhysioloöj

' VeTS. Qj

Constïeiïip.l

Kl.

•1

Körsaall

rJ-|

2L

Erdgefchofs.

1:: 1":

SL_ Dienei? ü

-a;

r-™

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Heidelberg ²⁴⁹). Arch. : Kerler.

lungsräume. Im grofsen Hörfaal find längs der Nordfenfter Mikrofkopir-Tifche aufgeftellt ; an der Sitd-feite ift ein kleines Pflanzenhaus angebaut. In der Mauer zwifchen diefem Hürfaal und dem öftlich daran ftofsenden Raume für phyfiologifche Verfuche befindet fleh eine Nifche für während der Vorlefungen vorzunehmende Verbuche.

Im Obergefchofs (Fig. 229) find nach Norden 3 Mikrofkopir-Säle, nach Süden ein weiteres Arbeitszimmer und das Zimmer des Directors gelegen ; den übrigen Theil diefes Stockwerkes nimmt die Director-Wohnung, durch eine befondere Treppe zugänglich, ein.

Bei Anlagen nach dem zweiten und dritten Typus durchzieht das Gebäude der Länge nach ein Mittelgang, von dem aus die zu beiden Seiten deffelben gelegenen Inftituts-Räume zugänglich find. Wenn auch für andere Lehranftalten im vorhergehenden und im vorliegenden Hefte diefes »Handbuches« die Anlage eines derartigen mittleren Flurganges als nicht empfehlenswerth bezeichnet werden muffte, fo läfft fich bei den in Rede flehenden Inflitutsbauten kaum ein Einwand dagegen erheben. Die Zahl der in einem folchen Gebäude verkehrenden Zuhörer ift ftets eine geringe und die Zeit, welche fie darin zubringen, eine verhältnifsmäfsig kurze; die Nachtheile eines Mittelganges werden in Folge deffen wenig oder gar nicht fühlbar, vorausgefetzt dafs derfelbe nicht zu fchmal (nicht unter 2,25 m) ift und die daran ftofsenden Räume ausreichend gelüftet find.

Typus II und III unterfcheiden fich durch die Lage des Hörfaales, bezw. wenn deren zwei vorhanden find, des grofsen Hörfaales. Die Tiefenabmeffung (in der Regel auch die Höhenabmeffung) deffelben ift meift derart, dafs fie die Tiefe der übrigen Räume beträchtlich überfteigt; um nun erftere erreichen zu können, verlegt man beim Typus II diefen Hörfaal an eine Ecke, bezw. an eine Stirnfeite des Gebäudes.

Im botanifchen Inftitut zu Königsberg i. P. (Fig. 231 u. 232), welches 1879—80 von He(fe erbaut wurde, liegen beide Hörfäle an der weltlichen Stirnfeite des Erd-gefchoffes.

279.

Typus

II.

280.

Botanifches Inftitut zu Königsberg.

Der grofse Hörfaal ift von Norden aus beleuchtet, an welcher Seite fich auch ein halbachteckiger Vorbau befindet, der wohl zur Aufftellung von Mikrofkopir-Tifchen dienen dürfte.

Aufser den beiden Hörfälen enthält das Erdgefchofs zwei Arbeitszimmer für den Director und die Dienftwohnung des letzteren ; das Obergefchofs wird von der Bibliothek, den Sammlungen und den Laboratorien eingenommen. Die Arbeitsräume der Studirenden über die Wohnung des Directors zu legen, kann nicht als zweckmäfsig bezeichnet werden.

Im Kellergefchofs find die Wohnung des Dieners, zwei Keller für Wurzelgewächfe und Keller für Wirthfchaftszwecke gelegen.

Die Stockwerkshöhe beträgt im Kellergefchofs 3)3 ra, im Erd- und Obergefchofs je 4,3 ra. Das Gebäude ift in Ziegeln ausgeführt; die Façaden find in Backftein-Rohbau, mit Formfteinen, gehalten; die Dachdeckung ift in englifchem Schiefer auf Schalung hergeftellt. Die Baukoften haben 125000 Mark betragen, was bei 590üm bebauter Grundfläche 207,30 Mark für 1 qm giebt.

Fig. 231.

Fig. 233.

S ammlunś s-

Sammlungs-R aum

Biblio tliek

It

Samen

ISpeise

Küche

kn

Räume

rer

s—

i jvbrrauini j

L a bioirator

i e n.

KDirector

O--

Öo

Wolin - zimmer ^

Obergefchofs.

Fig. 232.

1:500

Obergefchofs.

Fig. 234.

Grosser

Hörsaal

Schl

- af -

- zim.

Kl

10 9876 5 4321 0

111111 j 111 p| 1111

jpi —(    H ö r s a a 1

o |l§] °teÂ j

LaWritoriuTO [{JB [J

_oflFIiYsiTtalJ I “ Zim. □

#==tfrj

H ö r-s a a 1

Di

-r e c 10 r

Vorz

S al o u

Wo h n -Iz i m

Sammlung lAssist

⁰ m ^ o

JÈ

Ag_ ^ o|

Îtb '

ig ■ t'jJol

o| |o o|

Erdgefchofs.

Erdgefchofs.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu

Königsberg.

Kiel.

281.

Typus

III.

282.

Botanifches Inftitut zu Kiel.

Beim Typus III wird der grofse Hörfaal an die rückwärtige Front in die Hauptaxe des Gebäudes gelegt; dafelbft fpringt er rifalitartig vor. Ueber demfelben (im Obergefchofs) wird in der Regel der Hauptraum des Herbariums angeordnet. Es ift ganz gerechtfertigt, die geiftige Bedeutung des Hörfaales in folcher Weife hervorzuheben und zu betonen.

Die Grundrifsanlage des botanifchen Inftitutes zu Kiel (Fig. 233 u. 234) ent-fpricht im Allgemeinen diefem Typus.

An die Stelle eines durchgehenden mittleren Flurganges ift hier zweckmäfsiger Weife ein gröfserer Vorraum getreten, der hauptfächlich durch ein Deckenlicht erhellt wird. Wie im Erdgefchofs der Hörfaal, die Laboratorien und fonftigen Arbeitsräume, die Unterrichtsfammlung und das Zimmer des Affiftenten, im Obergefchofs Sammlungsräume und die Wohnung des Directors untergebracht find, ift aus Fig. 233 u. 234 zu erfehen ; im Kellergefchofs befinden fich zwei Pflanzenkeller, ein Raum für Glasfachen, die Wohnung

des Inftituts-Dieners, Wafchküche und Wirthfchaftskeller ; das Helioftaten-Zimmer ift im Dachgefchofs, über dem Haupttreppenhaufe, gelegen.

Die Gefchofshöhen betragen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) im Kellergefchofs 3,o m, im Erdgefchofs 4,4 m und im Obergefchofs 4,3 m- Im Erdgefchofs macht der Hörfaal eine Ausnahme, indem er um l,o m mehr Höhe, als die übrigen Räume diefes Stockwerkes, erhalten hat; in Folge deffen liegt der Fufsboden des darüber befindlichen Herbariums-Raumes gleichfalls um l,om höher, als die anderen Räumlichkeiten des Obergefchoffes, und es ift eine befondere kleine Treppe vorhanden, auf der man vom Vorraume nach dem Herbarium gelangt. In letzterem ift keine Decke angeordnet, fondera die Conftruction des ziemlich flachen Pultdaches Achtbar gelaffen.

Das neue botanifche Mufeum in Berlin, welches gleichfalls nach dem in Rede flehenden Typus angelegt ift, ift eigentlich nur ein Sammlungsgebäude mit einem Hörfaal und einigen Arbeitszimmern. Daffelbe wurde 1878—80 nach Zafirow s Entwürfen in der Südftweftecke des botanifchen Gartens errichtet.

Diefes Gebäude (Fig. 228 u. 235 ²⁵⁰) ift im Wefentlichen blofs zur Aufnahme der botanifchen Sammlungen der Berliner Univerfität beftimmt, dient alfo nicht gleichzeitig als Inftitut für anatomifche und phyfiologifche Arbeiten, für welche in anderer Weife geforgt ift. Die Vorderfront des Gebäudes ift nahezu nach Süden gerichtet ; es bedeckt eine Grundfläche von rund 850 üm ; feine Länge beträgt 50 m, feine Tiefe im Mittelbau 26m und feine Höhe bis zum Dachfufsboden 19 m, während die Flügelbauten eine Tiefe von 18 m bei einer Höhe von 16,5 m haben. Es find Sockelge-fchofs, Erdgefchofs und zwei Ober-gefchoffe vorhanden.

Das Kellergefchofs enthält 5 Heizkammern für die Feuerluftheizung, 1 Kohlenkeller, 1 Pförtner-und 1 Packzimmer, fo wie 2 kleine Wohnungen für Unterbeamte. Die Raumanordnung im Erdgefchofs zeigt Fig. 235 ; die 7 Arbeitszimmer find für Beamte und Fremde beftimmt; in den beiden fog. Inferenden-Zimmern finden die einzuordnenden Pflanzen Platz. Die fämmt-lichen Räume des I. Obergefchoffes (Fig. 228) find zur Aufnahme des Herbariums beftimmt. Das II. Obergefchofs, worin fich das eigentliche Mufeum (die Sammlung der Früchte,

Hölzer, Spiritusfachen etc.) befindet, hat die gleichen Räume wie das I. Obergefchofs ; nur find die beiden Säle im Mittelbau höher und mit Galerien verfehen, welche durch je 2 Wendeltreppen zugänglich find ; die beiden Eckzimmer an der Hinterfront dienen als Arbeits-, alle übrigen als Sammlungsräume.

Die Aufftellungsweife der Herbar-Schränke und deren Einrichtung wurde bereits in Art. 274 (S. 300) befchrieben. Die Plaupttreppe wird durch ein grofses Deckenlicht erhellt. Die Façaden find mit Blend-fteinen in verfchiedenen Farbentönen unter Anwendung von Terracotten und Formfteinen bekleidet, die Confolen am Haupteingang von Sandftein, die Freitreppen und der Sockel des Gebäudes aus Granit her-geftellt; das Dach ift mit Zinkwellblech auf Schalung eingedeckt.

Sämmtliche Decken find maffiv, aus poröfen Steinen zwifchen eifernen I-Trägern, eingewölbt. Die Fufsboden find in allen 3 Gefchoffen aus Gypseftrich hergeftellt und mit Linoleum belegt; nur der Hörfaal und das anftofsende Vorbereitungszimmer haben Holzfufsböden, die Eingänge und der Flurgang im Erdgefchofs glafirte, gemufterte Klinker erhalten. Die Haupttreppe ift aus Gufseifen mit Marmorbelag, die Nebentreppe aus Granitftufen hergeftellt. In den verfchiedenen Gefchoffen find 6 mit der Wafferleitung in Verbindung ftehende Feuerhähne angebracht. Zur Erwärmung des Gebäudes dient eine Feuerluftheizung.

Die Baukoften waren mit 324000 Mark, d. i. 386 Mark für Iqm, die Koften des Inventars mit 98000 Mark veranfchlagt.

283.

Botan.

Mufeum

zu

Berlin.

Fig- 235.

Jnser-

Zim.

Je

Juser-

Zim.

H ör s aal

Erdgefchofs.

AtD.-Zi

ni eider-

ixj 2

Dire clor

Ar-flbeits-n zim

Le

eiislzimn Bibi.

Botanifches Mufeum zu Berlin ²⁵⁰). — ^oo n- Gr. (Siehe Fig. 228.) — Arch. : Zafirow.

250) Nach: Eichler, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens etc. Band 1. Berlin 1881. S. 165 u. ff. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

284.

Typus

IV.

285.

Botan.

Inftitut

zu

Marburg.

286.

Botan.

Inftitut

zu

Strafsburg.

3O6

Der vierte Typus der Grundrifsanlage kennzeichnet fich im Wefentlichen dadurch, dafs man den Hörfaal, um einerfeits die für denfelben erforderlichen und von den anderen Räumen abweichenden Abmeffungen zu erreichen, andererfeits die noth-wendige zweifeitige Beleuchtung zu erzielen, in einen befonderen Anbau, bezw. einen befonderen Gebäudeflügel verlegt.

Als erftes hier einfchlägiges Beifpiel diene das botanifche Inftitut der Univerfität Marburg (Fig. 236 u. 237), welches nach Schäfer s Plänen 1873—77 ausgeführt worden ift ; daffelbe enthält keine Dienftwohnung für den Director ; der Hörfaal mit 63 Sitzplätzen (83 fl“) befindet fleh in einem befonderen Anbau.

Fig. 237.

Lal or atoTiump

kogli.

-lunś

Fig. 236.

B o t au. Sammlung

arma

u amm-

Geschäfts

Z.

tIH örs a a 1

Erdgefchofs.

1:500

Tium

He r oa

Flur

ibl.lZita.

.ssis

d.

d.

Direcït ors

Bo lern aum.

Obergefchofs.

I0 987654321 0

10

15

20m

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. Arch. : Schäfer.

Die beiden oben flehenden Grundriffe zeigen die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs. Das Hauptgebäude (260 ft™ bebaute Grundfläche) ifl unterkellert ; der Anbau (95 q™ bebaute Grundfläche) hat nur einen Luftkeller. Die Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchofs 4,o m, im Obergefchoss 3,9 m und im Hörfaal-Anbau 4,5 m- Die Mauern find aus Ziegeln hergeftellt und die Façaden, für welche die gothifchen Bauformen gewählt wurden, mit weifsen Sandfteinquadern verkleidet ; die Dachdeckung ifl in deutfchem Schiefer auf Schalung ausgeführt.

Die Baukoften haben 56360 Mark oder für 1 qm bebaute Grundfläche im Hauptbau 155,80 Mark

betragen.

Eine Anlage, bei welcher der Hörfaal in einem Flügelbau des Inftitutes angeordnet wurde, ift das zu Beginn der achtziger Jahre von Eggert erbaute Lehrgebäude des botanifchen Inftitutes zu Strafsburg (Fig 238 bis 241

Sowohl für den grofsen Hörfaal, als auch für einige Arbeitsräume wurde Nord- und Südlicht verlangt ; defshalb wurden diefe Localitäten in einem von Weft nach Oft gerichteten Flügelbau angeordnet, in welchem diefelben durch die ganze Gebäudetiefe hindurchreichen. In Folge deffen erhielt das Gebäude die L-Form mit etwa 41 m Länge der Hauptfront und 35 m der Seitenfront bei 13m , bezw. 14m Tiefe der Flügelbauten. Daffelbe befleht aus einem 3,10 m hohen Sockelgefchofs, welches für die Wohnung des Inftituts-Dieners und des Pförtners für den botanifchen Garten, fo wie für Werkftätten, Raum für confiante Temperatur etc. ausgenutzt werden konnte, aus einem 4,65™ hohen Erdgefchofs und einem 5,40™ hohen Obergefchofs. Die Vertheilung der Räume in den beiden letztgenannten Stockwerken ifl aus Fig. 238 u. 239 zu erfehen.

An der Weflfront liegen zwei Haupteingänge, wovon der eine zu den Inflituts-Räumen, der andere zur Wohnung des Directors führt ; an der Oflfeite ifl ferner ein Nebenausgang angeordnet, mittels deffen das Gebäude mit dem botanifchen Garten in unmittelbare Verbindung gefetzt ifl. Der grofse und der kleine Hörfaal (erflerer für 100, letzterer für 20 Zuhörer) haben ihren Platz im Erdgefchofs gefunden, weil diefelben von zahlreichen Zuhörern befucht werden, welche fich an den fonftigen Arbeiten des In-

251

ftitutes nicht betheiligen. Die Arbeitsräume dagegen, in denen eine kleinere Zahl von Praktikanten unter der Leitung des Directors und des Affiftenten während des ganzen Tages ihre Uebungen und Unter-l'uchungen vorzunehmen haben, find im ruhigeren Obergefchofs untergebracht.

n9

Rau-

It

Wo h-

Fig. 238.

Obergefchofs.

des

Directors.

Für den grofsen Hörfaal würde die Höhe des Erdgefchoffes von 4,65 m nicht genügt haben, das erforderliche Anfteigen des Geftühls zu erreichen, wefshalb der Fufsboden im vorderen Theile, wo der Demonftra-tions-Tifch aufgeftellt ift, um 70cm gegen die fonftige Fufsbödenhöhe vertieft gelegt ift (Fig. 240); neben jenem Tifch find Mikrofkopir-Tifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer häufig heranzutreten haben, um die in Mikrofkopen vorgezeigten Gegen-ftände zu betrachten. An der Rückwand des Saales ift hinter dem Demonftrations-Tifch eine grofse, hinauf fchiebbare Wandtafel angebracht, und hinter derfelben ift die Mauer mit einer weiten Oeffnung durchbrochen, welche wiederum mit weifsem Zeugftoff überfpannt ift, um eine durchläffige Bildfläche herzu-ftellen, auf welcher mittels eines im Vorbereitungsraum aufzuftellenden Scioptikon mikrofkopifche Gegen-ftände in grofsem Lichtbilde vorgeführt werden können (Fig. 241).

Im Zimmer für den Helioftaten wird der letztere auf der Brüftung eines vorgebauten Balcons aufgeftellt, auf den man hinaustreten kann, indem nur ein kleiner Flügel der fonft gefchloffenen Thür geöffnet zu werden braucht. Das Verfuchs-Gewächs-haus lehnt fich in Geftalt einer Viertelkugel, in der Höhe der Fenfter-brüftung des Obergefchoffes auf-ftehend, an die Südfront des Gebäudes an ; die Dachfläche deffelben ift mit vielen kleinen, um wagrechte Achfen drehbaren Klappen verfehen, und die Tabletten für die Pflanzen find beweglich hergeftellt, fo dafs fie auf wagrecht liegenden Schienen weit in das Freie hinausgefchoben und die Pflanzen demnach in beliebiger Weife mehr oder weniger der unmittelbaren Einwirkung der Luft und des Lichtes ausgefetzt werden können.

Das Verfuchs-Gewächshaus wird durch eine kleine Wafferheizung erwärmt, während die übrigen Inftitutsräume mit einer Feuerluftheizung verfehen find; die Wohnungen haben Oefen erhalten ²⁵²).

zzn

fur

Saram

1 U R-

ge n

Bibliothek.

CD CD

cm cno

für

Special

arbeiten.

ni

Kl

j Extraordinamts

Hello staten- !

Directo r„

Kue h e

[lg

ir

la.

Werk-

stàt-

mm

□Z) _co

Fig. 239.

Erdgefchofs.

cn

i Vorbe-

I rc.UiiJjS

PDunKei-l

LL

5 i 1 eir 's aal.

fff mittel.

ja

-qo-'T«

?;ß:

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg²⁵¹). — */500 n. Gr. Arch. : Eggert.

2D2) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585. — Feftfchnft zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerlität Strafsburg 1884. S. 69. — Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität etc. Strafsburg. S. 21.

Siehe auch : Eggert, H. Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg. Der Garten des botanifchen Inftituts. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 199.

,.4

jim i

-j H-Jr \r-■TijfeS

44:

rv3

ira

sj:

ri-;

Botamfches Inftitut der Univerfität Strafsburg²⁵¹).

Arch. : Eggert.

Längenfchnitt.

n,-

SS

30

&    9    10    11

1:250

■5

Ouerfchnitt.

na

Fig. 240.

-„Sir

:ö

w.....

Fig. 241.

!-t-

Auch in dem an der füdweftlichen Ecke des botanifchen Gartens zu Breslau errichteten Inftitutsbau liegt der Hörfaal in einem gegen Norden gerichteten Flügel.

Diefes nach den Entwürfen Knorr s ausgeführte Gebäude ift zur Aufnahme des pflanzenphyfiologifchen Inftitutes der Univerfität Breslau und des fog. botanifchen Mufeums, unter welcher Bezeichnung die vereinigten Sammlungen der Univerfität und des botanifchen Gartens zufammengefafft worden find, beftimmt ; auch ift die Wohnung des Garten-Infpectors darin untergebracht (Fig. 242 u. 243 ²⁵³).

Das in L-Form errichtete Gebäude liegt mit feiner Südfeite an der Kleinen Domftrafse und hat feinen Haupteingang vom botanifchen Garten aus, während ein zweiter Eingang von der Hofeinfahrt blofs zur Wohnung des Garten-Infpectors führt ; ein dritter, nur untergeordneter Zugang von der Kleinen Domftrafse dient den im Sockelgefchofs be-findlichenWohnungen. Aufser letzterem find noch Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe vorhanden.

Im Erdgefchofs (Fig. 243) find die für den botanifchen Garten und Unterricht erforderlichen Räume und die Infpector-Wohnung gelegen; die Herbarien-Räume dienen gleichzeitig als Mikrofkopir-Zimmer, und das Inferenden-Zimmer ift zugleich Arbeitszimmer für den Herbarien-

Diener. Das I. Obergefchofs (Fig. 242) enthält die Sammlungen des botanifchen Mufeums (nach Often) und Gartens (im Südflügel), fo wie einen Hörfaal mit zwei Vorbereitungszimmern ; von letzteren dient das nördliche zu Wachsthumsverfuchen, das füdliche für chemifche Verfuche. Das pflanzenphyfiologifche Inftitut nimmt das ganze II. Obergefchofs ein. An der Südfeite des Haufes befindet fich ein Erker für Pflanzen, an denen Verfuche angeftellt werden follen, und auf dem Dache ein Gewächshaus, welches mit den Arbeitsräumen des phyfiologifchen Inftitutes durch eine Treppe unmittelbar in Verbindung lieht.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) im Sockelgefchofs 3,o m, im Erdgefchofs 4,1 m, im I. Obergefchofs 4,7 m und im II. Obergefchofs 4,1 m. Um für den grofsen, gegen Norden gelegenen Herbarien-Saal eine gröfsere Höhe zu gewinnen, ift der Fufsboden dafelbft um 90cm tiefer gelegt; der Hörfaal, welcher mit ftark anfteigenden Sitzreihen eingerichtet ift, geht durch zwei

287.

Pflanzen-

phyliolog.

Inftitut

zu

Breslau.

^    1

1.    i

Hotsaal

Fig. 242.

i1±

s--

1 iiiing

Arch. :

1:500

Knorr.

li

ii

..-t-

rii

.....-W'-.....

U il TL

00-

ei: II

te-_

oft

I. Obergefchofs.

Fig. 243.

>'

BM.

»i;::;::

•Direclob

Jïâ“e[Sp|s«Haf4 ?: ♦

ff

r-a

Wähn

- zîm I - irtier

ÏZ.

Erdgefchofs.

Pflanzenphyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau ²⁵³).

31°

Fig. 244.

fi

x,

mL

■A !

Mm

fis.

*0>.

<aX:

xj

kk

Schaubild.

Fig. 245.

Fig. 246.

Un iv. Grärlfner

aiioratonumn §

Vorpl.l

Vorpl.

g-

îamenz Samenputzr.

G e-lhilf e

Gang

ufarunterHeizg

\um

Që

Microscop.

ÉÉHÉ

wmm

ÇoâMmli

ISŁ

Élil

Obergefchofs.

Ig

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg.

II

Hf

Arch. : Kerler.

Stockwerke.

Sf

IBJ

I : :r I

Unter den hoch gelegenen Sitzreihen ift ein Zwifchengefchofs zur Aufnahme von Aborten eingebaut.

Sämmtliche Räume befitzen feuerfefte

Erdgefchofs.

1:500

10 987654321

10

15

20m

Decken; das flache Dach ift mit Flolzcement gedeckt. Die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppe aus Schmiedeeifen her-geftellt. Zur Erwärmung der Unterrichtsund Sammlungsräume dient eine Feuerluftheiz-Anlage ; die Wohnungen werden durch Oefen, das Gewächshaus durch eine Warm-wafferheizung erwärmt. Für das Aeufsere

ift eine einfache Backftein-Architektur mit Flachbogen unter fparfamer Verwendung von Formfteinen gewählt, und zwar werden die Flächen mit gelben Steinen verblendet und mit rothen Streifen, bezw. Muftern verfehen; auch die Gefimfe und Wafferfchläge find von rothen Ziegeln hergeftellt ; das Hauptgefims befitzt in dem weit ausladenden, flachen Dach mit einfach verzierten Sparrenköpfen und Streben einen wirkfamen Abfchlufs.

Die gefammte bebaute Grundfläche diefes Haufes beträgt 728 ⁽lm, fo dafs fleh der anfchlagsmäfsige Einheitspreis auf 245,90 Mark für 1 qm ftellt ; bei einem Inhalt des Gebäudes von 13024chm belaufen fleh die Koften für 1 cbm auf 13,75 Mark.

Das durch Fig. 244 bis 246 dargeftellte, von Kerler zu Anfang der fiebenziger Jahre erbaute botanifche Inftitut zu Freiburg i. B. diene als Beifpiel einer Anlage, bei welcher die Gewächshäufer an das Lehrgebäude unmittelbar angebaut find — eine Anlage, die in Art. 273 (S. 298) als nicht empfehlenswerth bezeichnet worden ift.

Auch das Gebäude, welches im botanifchen Garten zu München an der Karl-ftrafse zu Anfang der fechziger Jahre von v. Voit errichtet worden ift, und worin die botanifchen Sammlungen, die Dienfträume des botanifchen Obergärtners und feiner Gehilfen, die Hörfäle für Botanik mit den Zimmern für die Profefforen, fo wie das pflanzenphyfiologifche Inftitut und deffen Laboratorium untergebracht find, ift an die grofsen Gewächshäufer des gedachten Gartens angebaut. Die Pläne diefer Anlage find in der unten genannten Quelle ²⁵⁴) zu finden²⁵⁵).

288.

Botan.

Inftitut

zu

Freiburg.

289.

Botan.

Mufeum

zu

München.

Literatur

über »Botanifche Inftitute«.

Voit, v. Die Neubauten im Königl. botanifchen Garten in München. II. Das botanifche Mufeum. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 321.

Herbarium und botanifches Mufeum zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 441.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 20: Das botanifche Inftitut;

S. 21 : Das pflanzenphyfiologifche Inftitut; S. 23: Die vegetabilifche Abtheilung des Mufeums. Eichler, A. W. Befchreibung des neuen Botanifchen Mufeums (zu Berlin). Jahrb. d. K. botan. Gartens zu Berlin. Bd. 1 (1881), S. 165.

Will, F. Das zoologifche Inftitut in Erlangen 1743—1885 etc. Wiesbaden 1885.

Jäggi, J. Das botanifche Mufeum des fchweizerifchen Polytechnikums zu Zürich. Botan. Centralbl. 1885, S. 344; 1886, S. 26, 92.

Eggert, H. Kaifer Wilhelms-Univerfltät Strafsburg. Das Lehrgebäude des botanifchen Inftitutes. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585.

Botanifches Mufeum und pflanzenphyfiologifches Inftitut in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 64. Das botanifche Mufeum der Univerfität Breslau. Breslau 1888.

7. Kapitel.

Zoologifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Den Ausführungen in Art. 78 (S. 99) gemäfs haben die mit den Univerfi-täten verbundenen zoologifchen Inftitute dem Unterricht und der wißenfchaftlichen Forfchung in der Zoologie zu dienen. Die letztere auf beftimmten Sondergebieten gleichfalls zu fördern, ift Aufgabe der fog. zoologifchen Stationen, welche hierdurch in nahe Verwandtfchaft zu den erftgedachten zoologifchen Inftituten treten.

254)    Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 34—36.

255)    Bei Abfaffung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Profeflor Dr. Dippel in Darmftadt vielfach unter-ftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

Eine gewiffe Verwandtschaft: mit letzteren haben auch die zoologischen Gärten, die Menagerien, die Aquarien und die Terrarien, Seitdem man dieSe AnStalten höheren Zwecken dienstbar gemacht hat. In letzterer Beziehung wurde ihnen die Beobachtung der Lebens-Functionen der betreffenden Thiere und ihre Acclimatifirung zur AuSgabe gemacht und dieSe in den Vordergrund gestellt. DeSSen ungeachtet iSt es geeigneter, die Baulichkeiten für zoologische Gärten, Menagerien und Aquarien in das 4. Heft des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen) einzureihen, So daSs hier nur von den beiden erflgedachten AnStalten die Rede Sein wird.

¹

   Als Normalformat deffelben find 46 X 29

²

²⁴⁶)    Nach: Eichler, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens und des botanifchen Mufeums zu Berlin. Bd. 1. Berlin 1881. S. 168.

³

²*⁷) Nach ebendaf., S. 167.

a) Zoologische Inftitute der Universitäten.

290.

Erfordemiffe.

An den meisten zoologischen Instituten diefer Art pflegen auSser dem Director oder Leiter der AnStalt (ProSeSSor) noch ein ASSiStent und ein Präparator, wohl auch ConServator, Kuftos etc. genannt, angeflellt zu Sein.

Der Affiftent hat den Director bei deffen Unterrichts- und wiffenfchaftlichen Forfchungsarbeiten, insbefondere bei den Vorbereitungen zu den Vorlefungen, praktifchen Uebungen und Experimenten, fo wie bei diefen felbft zu unterftützen und im Falle der Verhinderung oder Abwefenheit des Directors die Anleitung und Unterweifung der im Inftitute arbeitenden Praktikanten zu übernehmen, fo wie die dafelbft begonnenen wiffenfchaftlichen Arbeiten fortzuführen. Der Präparator hat nach den Beftimmungen des Directors die technifche Verwaltung zu führen, insbefondere das gefammte Inventar, die Bibliothek und die Sammlungen in Ordnung zu halten, die technifchen Arbeiten zu beforgen, Präparate für den Unterricht und für die Sammlungen anzufertigen.

Eine Verschiedenheit in den räumlichen AnSorderungen und auch in der Ge-Sammtanlage der zoologischen Inftitute wird dadurch hervorgebracht, daSs mit dem Lehrftuhl der Zoologie jener für vergleichende Anatomie vereinigt oder davon getrennt ift. Berücksichtigt man diefes und die erwähnte DoppelauSgabe eines Solchen Inftitutes, So werden in einer entwickelteren Anftalt diefer Art folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    ein Hörfaal mit Vorbereitungszimmer; bisweilen Sind auch zwei Hörfäle, ein gröfserer und ein kleinerer, vorhanden;

2)    Arbeitszimmer für die Praktika oder praktifchen Uebungen (die Sog. Curfe) der Studirenden und für Solche, welche Selbständig arbeiten;

3)    ein oder auch mehrere Arbeitsräume für den Director;

4)    ein Arbeitszimmer für den Afftftenten;

5)    für den Präparator

a) ein Zimmer, worin er Schriftliche, Zeichen- und ähnliche Arbeiten ausführen kann, ß) Macerir-Raum,

Y) Raum zum Ausftopfen der Thiere, zum Montiren der Skelette und zu anderen Confervirungs-Arbeiten,

§) Trockenraum für ausgeftopfte Thiere, s) Gerbekammer;

6)    Sammlungsräume ;

7)    Bibliothek;

8)    Aquarien, und zwar Aquarien-Behälter im Freien, als auch Solche in geschloffenen Räumen — Aquarien-Räume ;

9)    bisweilen auch Terrarien;

10) Behälter und Stallungen für lebende Verfuchsthiere ;

11)    Raum für Vorräthe;

12)    Raum für Luftpumpen und andere Apparate;

13)    Packraum;

14)    DienftWohnungen für den Director, den Affiftenten, den Präparator und den Inftituts-Diener;

15)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Bei kleineren, weniger vollkommen ausgerüfteten Inftituten fehlen einzelne diefer Räume, oder es find mehrere derfelben zu einem vereinigt.

291.

Hörfäle.

Die Hörfäle der zoologifchen Inftitute find ziemlich verfchieden eingerichtet und ausgerüftet. Es hängt dies einerfeits davon ab, dafs nicht feiten ein bald gröfserer, bald kleinerer Theil des Anfchauungsunterrichtes aus dem Hörfaal in die Uebungsräume verlegt wird ; andererfeits find die befonderen Neigungen und An-fchauungen des betreffenden Inftituts-Directors, auch die befondere wiffenfchaftliche Richtung deffelben, ausfchlaggebend.

So kommt es, dafs man zoologifche Hörfäle findet, die fich von anderen P'acultäts-Auditorien nur wenig unterscheiden, alfo ein gewöhnliches Geftühl haben, welches den Zuhörern das Nachfchreiben der Vorlefungen geftattet; aufserdem ift für den Docenten eine Tafel vorhanden, an der er feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern in der Lage ift; auch eine geeignete Vorkehrung zum Aufhängen von Wandtafeln darf nicht fehlen. Bisweilen werden noch an den Fenftern geeignete Tifche aufgeftellt, um durch Einblick in das Mikrofkop das Verftändnifs des Vortrages unterftützen zu können. Beffer ift es, Vorkehrungen zu treffen, um in der fchon mehrfach erwähnten Weife die mikrofkopifchen Objecte mittels Scioptikon etc. in vergröfsertem Lichtbilde den Zuhörern vorzuführen.

In anderen Fällen hingegen, insbefondere wenn der Hörfaal auch den Vorlefungen über vergleichende Anatomie zu dienen hat, nähert fich deffen Anordnung und Ausrüstung den anatomifchen Hörfälen (Theatern) der medicinifchen Facultät. Näheres hierüber ift unter C (Kap. 9, a, 1 : Räume für die gröbere [makrofkopifche] Anatomie) zu finden.

292. Räume für das Praktikum etc.

Die für die praktischen (zootomiSchen) Uebungen der Studirenden erforderlichen Räume müffen in Anordnung und Ausrüstung den darin vorzunehmenden Arbeiten angepafft werden.

Diefe Uebungen find im Wefentlichen dreifacher Art:

a) Die Mikrofkopir- und Präparir-Uebungen (mikrofkopifcher Curfus) erftrecken fich auf die Unter-fuchung gewiffer Thierarten. Es foll hierbei einerfeits Uebung in der Unterfuchung lebender mikrofkopifcher Thiere erlangt, andererfeits die fchwierige mikrofkopifch-zoologifche Technik mit ihren zahlreichen und zum Theile recht complicirten Methoden (z. B. die Kunft, die Unterfuchungs-Objecte zu lähmen, zu erhärten, zu tingiren, einzubetten, in Serien feinfter Schnitte zu zerlegen etc.), fo wie auch das Zeichnen mikrofkopifcher Bilder fo weit erlernt werden, dafs die Fähigkeit zu felbltändigen wiffenfchaftlichen Arbeiten erreicht wird. Bei diefen Uebungen werden Mikrofkope, Präparir-Lupen, Mikrotome etc. den Praktikanten zur Verfügung geftellt. Auf jedem Arbeitsplätze befindet fich ein vollftändig ausgerüfteter Reagentien-Kalten nebft den nothwendigen Hilfsmitteln zur mikrofkopifch-zoologifchen Unterfuchung.

ß) In den makrofkopifchen Uebungen (makrofkopifcher Curfus) werden bellimmte Thiere, nach einem kurzen Vortrage des Directors über die wichtigften Verhältniffe, von allen Praktikanten zugleich unter beftändiger Ueberwachung von Seiten des Directors und des Affiftenten fecirt.

y) Solchen Studirenden, bezw. Praktikanten, welche eine weiter gehende Ausbildung zu erlangen wünfchen, wird in befonderen Räumen oder Laboratorien mit befonders vollftändig ausgerüfteten Arbeitsplätzen Gelegenheit zu felbltändigen wiffenfchaftlichen Unterfuchungen und Forfchungsarbeiten gegeben. Denfelben wird auch ein gröfserer Apparat von folchen Inltrumenten, Reagentien und anderen Hilfsmitteln verfchiedener Art zur Verfügung gelteilt.

3H

Die Mikrofkopir-Zimmer werden am beften nach Norden gelegt, namentlich dann, wenn darin feinere mikrofkopifche Unterfuchungen vorgenommen werden follen. Für andere Arbeiten ift auch Oft- und Weftlicht erwünfcht.

Bezüglich der Einrichtung und Ausrüftung der Mikrofkopir-Säle und der Präparir-Räume mufs auf die gleiche Stelle diefes Abfchnittes (C, Kap. 9, a, 1 u. 2: Räume für die gröbere [makrofkopifche] und für die mikrofkopifche Anatomie) verwiefen werden.

In den Laboratorien für die Vorgefchritteneren, für den Profeffor, den Affi-ftenten etc. bilden die Arbeitstifche den wichtigften Einrichtungsgegenftand. Dies find kräftig conftruirte Tifche von 1,25 bis l,so m Länge und 1,00 m Tiefe, mit Schubladen und einem Auffatz für Flafchen etc., welche mit der einen Langfeite gegen ein Fenfter (am beften gegen Norden) gewendet find (Fig. 247 ²⁵⁶); das Holzwerk

Fig. 247.

Hi

|ö§

i ■ -

Si

>. 'x-rsasmm

I'J

i!

::

HS

21

n:?

JJ

Tlplfi

mmi s

Mi

;;r

i;;

l.

r=

iP

jfo

§p

IBIS

Grofses Laboratorium des biologifchen Inftitutes der John Hopkins-Univerfität ²⁵⁶).

erhält keinen Anftrich, fondera wird nur geölt. Es empfiehlt fich, jeden einzelnen Tifch, um ihn vor Erfchütterungen durch die Nachbarn zu fchiitzen, ganz frei auf-zuftellen; hierzu ift zwar kein grofser Abftand von den Nachbartifchen erforderlich; allein in Rückficht auf die Reinigung wählt man ihn gern fo grofs, dafs die letztere leicht möglich ift. Waffer-Zu- und Abführung, eben fo Gas-Zuleitung mit Gummi-fchlauch und Bunferifcher Lampe dürfen niemals fehlen.

Aufser den Arbeitstifchen werden in den Laboratorien auch noch ein oder mehrere Tifche aufgeftellt für Inftrumente, die von Zeit zu Zeit gebraucht werden; eben fo find Schränke vorhanden für die übrigen Inftrumente und Apparate, für Reagentien etc.

Für gewiffe wiffenfchaftliche Arbeiten ift anfchliefsend an den Arbeitsraum noch ein kleineres Laboratorium zur Vornahme phy fikali fcher und chemifcher Ver-fuche erwünfcht.

293-

Sammlungs

räume.

Bei den Sammlungen eines zoologifchen Inftitutes mufs die grofse Hauptfamm-lung — wohl auch Schaufammlung oder Mufeum genannt — von der Lehrfammlung

unterfchieden werden. Letztere enthält die bei den Vorlefungen zum Anfchauungs-unterricht dienenden Gegenftände, als: Wandtafeln, Modelle aus Gyps, Wachs, Papier mache oder Glas, ferner mikrofkopifche Präparate, welche die wichtigften anatomifchen Organifations-Verhältniffe der verfchiedenen Thiergruppen darftellen, weiters ausgeftopfte oder als Ganzes in Spiritus confervirte Thiere (ausgefuchte Re-präfentanten der verfchiedenen Gruppen für Demonftration der äufserlichen Unter-fchiede), Skelette etc. Diefer Sammlungsraum ift dem Hörfaal thunlichft nahe, jedenfalls mit demfelben in das gleiche Gefchofs zu legen ; die Sammlungsgegenftände werden in einfachen Schränken auf bewahrt; doch follen fie fämmtlich bequem zugänglich und möglichft leicht beweglich fein. In manchen gröfseren Inftituten find kleine Wagen vorhanden, auf denen die gröfseren Demonftrations-Gegenftände (gröfsere ausgeftopfte Thiere, Skelette etc.) auf einer Schienenbahn oder auf Rollen aus der Lehrfammlung in den Hörfaal befördert werden.

Die Hauptfammlung benöthigt Raume für ausgeftopfte Thiere und Thier-Skelette, die zum Theile auf Gefachen, zum Theile in Glasfchränken aufgeftellt, in manchen Fällen aufgehängt werden; ferner Räume für Infecten, insbefondere Käfer, folche für Würmer, für Conchylien etc.; endlich Räume für Wachs-Modelle etc. Hierzu kommt noch unter Umftänden die Sammlung für vergleichende Anatomie.

Derartige Sammlungen haben meift eine grofse Ausdehnung; ihre Anordnung und Einrichtung ift die gleiche, wie in den Sammlungsräumen der zoologifchen Mufeen, wefshalb auf das über letztere in Heft 4 diefes »Halbbandes« Vorzuführende (fiehe Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde), zugleich aber auf Art. 34 (S. 32) des vorliegenden Heftes verwiefen werden mag. Hier fei nur hervorgehoben, dafs man bei der baulichen Geftaltung folcher Sammlungsräume vor Allem die Schaffung ausgedehnter, trockener und hell beleuchteter Wandflächen zu erftreben hat; letztere müffen thunlichft gegen unmittelbare Witterungseinflüffe ge-fchützt fein.

Zu diefen beiden Arten von Sammlungen kommt noch eine dritte — die Sammlung für die zoologifchen Arbeiten — hinzu ; das Material derfelben wird auf fehr verfchiedene Weife confervirt; immer foll dies aber möglichft gut gefchehen. So weit es angeht, wird diefe Sammlung fyftematifch geordnet; bisweilen ift dies indefs in nur ziemlich oberflächlicher Weife, nach Hauptgruppen etc., möglich ; in manchen Fällen befchränkt man fleh blofs auf einzelne Gruppen etc. Die Aufftellung, bezw. Aufbewahrung diefer Sammlungsgegenftände gefchieht nach dem Magazins-Syftem ; die in Spiritus confervirten Objecte werden am beften in Räumen des Sockel-gefchoffes aufbewahrt. Der betreffende Sammlungsraum ift den Räumen für die zoologifchen Arbeiten thunlichft nahe zu legen.

294. Räume für lebende Thiere.

Um das oft recht fchwer zu befchafifende Unterfuchungs-Material zu den be-ftimmten Uebungsftunden und für andere wiffenfchaftliche Arbeiten ftets verfügbar zu haben, werden zahlreiche mikrofkopifche und andere Thiere in geeigneten Räumen und Behältern lebend vorräthig gehalten.

In diefer Beziehung find an erfter Stelle die Aquarien (Süfs- und Seewaffer-Aquarien) zu nennen, deren Behälter zum Theile feft, zum Theile beweglich find und die theils im Hofraum oder im Garten als offene Becken oder Teiche angeordnet werden, theils in gefchloffenen Aquarien-Räumen Aufftellung finden. Die feften Aquarien - Behälter beftehen meift aus Cement mit eingefetzten Spiegelglasplatten ; bewegliche find aus Eifen oder Holz mit eingekitteten Glasfcheiben oder auch nur aus Glas hergeftellt. Die kleineren Behälter werden nicht feiten in den Laboratorien aufgeftellt; doch ift es bei gröfseren Anlagen vorzuziehen, befondere Aquarien-Räume vorzufehen, in denen die Behälter am beften auf langen, etwas geneigten fteinernen Tifchen gelagert werden. Es ift erwünfcht, dafs die Aquarien-Zimmer im Sommer kühl und im Winter froftfrei bleiben, wefshalb ihre Anordnung im Sockelgefchofs beliebt ift.

Für alle gröfseren Aquarien-Behälter ift Circulation des Waffers oder Durchlüftung deffelben mittels eingetriebener Luft nothwendig. Erfteres gefchieht durch Pumpwerke, welche das Waffer aus befonderen gröfseren Behältern emporheben und dann unter beftimmtem Drucke in die einzelnen Behälter einftrömen laffen. Für Süfswaffer-Aquarien kann bisweilen die vorhandene ftädtifche Wafferleitung unmittelbar verwendet werden; doch wird diefe wohl auch in der Weife benutzt, dafs man durch deren Waffer eine kleine Wafferluftpumpe, welche in die Behälter Waffer einbläst, treiben läfft. Für Stifswaffer-Aquarien kommt das fonft übliche Rohrmaterial für Zu- und Ableitung in Anwendung; für Seewaffer find Rohre aus Hartgummi zu empfehlen. Sonftige Einzelheiten über Einrichtung der Aquarien werden im 4. Hefte diefes »Halbbandes« (Abfchn. 4, B, Kap. über »Aquarien«) befprochen werden.

Allein auch eine Anzahl anderer Thiere, deren genauere Kenntnifs von be-fonderer Wichtigkeit für die Studirenden ift oder welche für wiffenfchaftliche Unter-fuchungen nothwendig find, werden in Käfigen oder anderen geeigneten Behältern vorräthig gehalten und verpflegt. Die erforderlichen Thierftallungen können gleichfalls im Sockelgefchofs, aber auch in einem befonderen, im Hofe gelegenen Nebenbau angeordnet werden. Ueber die betreffenden Behälter und fonftigen Einzelheiten ift in Art. 343 u. 370 das Erforderliche zu finden.

Eigentliche Terrarien in Verbindung mit den zoologifchen Inftituten anzulegen, wird wohl nur feiten durchführbar fein, in der Regel fchon aus dem Grunde nicht, weil das erforderliche Gelände nur feiten verfügbar und das etwa vorhandene meifl: nicht brauchbar ift, ausgenommen etwa für gröfsere einheimifche Thiere. An die Stelle der Terrarien treten meift die eben erwähnten Käfige verfchiedenfter Art, die bisweilen heizbar eingerichtet, wohl auch mit Vorrichtungen zum Durchfeuchten der Luft etc. verfehen werden müffen; für das Züchten gewiffer Thierarten find befondere Einrichtungen zu treffen.

Die Inftituts-Bibliothek lege man in die nächfte Nähe der Räume für die wiffen-fchaftlichen Arbeiten, um fie hierbei möglichft bequem benutzen zu können.

295-

Einige

andere

Räume.

Die Räume für das Ausftopfen der Thiere, jene für das Skelettiren und folche für andere Confervirungs-Arbeiten müffen ausreichend hell fein. Im Ausftopfzimmer ordne man in der Mitte auf dem Fufsboden eine Drehfeheibe an, welche es zu ermöglichen hat, gröfsere auszuftopfende Thiere bequem in jede Stellung zum Licht bringen zu können ; rings um diefe Scheibe mufs noch ausreichender Raum für kleinere Arbeiten vorhanden fein. In neuerer Zeit fieht man bei zoologifchen Inftituten vielfach von einem Ausftopfraum ab, weil bei wohl ausgerüfteten Anftalten diefer Art das Demonftrations-Material fo reichhaltig ift, dafs nur in fehr feltenen Fällen eine Ergänzung nothwendig wird. Tritt der letztere Fall ein, fo kann das Ausftopfen aufserhalb des Inftitutes — in einem zoologifchen Schau-Mufeum, wo die geeigneten Räume und Vorkehrungen niemals fehlen dürfen — beforgt werden.

Nicht zu fern von diefen Confervirungs-Räumen lege man den Packraum und den Macerir-Raum mit Keffeln, Trögen und Entfettungs-Vorrichtungen ; ferner die

Gerbekammer und den heizbaren Trockenraum für die fertig gewordenen aus-geftopften Vögel und Säugethiere; endlich den Raum zur fyftematifch-überfichtlichen Aufbewahrung von Vorräthen in Spiritus, welche noch der Bearbeitung für die Sammlungen harren.

In allen diefen Räumen ift für kräftig wirkende Lüftungs-Einrichtungen, eben fo auch für ausreichende Waffer-Zuführung Sorge zu tragen. Die meiften technifchen Arbeiten, wie Abwafchen von Häuten, Knochen, Korallen, Schwämmen etc., insbe-fondere aber das Maceriren von Skeletten und Schädeln (fiehe Art. 334), erfordern fehr viel Waffer. Die entfprechendenEntwäfferungs-Anlagen dürfen felbftredend nicht fehlen.

Die Gefammtanordnung und Planbildung der zoologifchen Inftitute ift noch in der Entwickelung begriffen. Nur für wenige derfelben find feither felbftändige Neubauten errichtet worden; die meiften find in Gebäuden und Räumen untergebracht, die urfprünglich für andere Zwecke beftimmt waren. In Folge deffen hat fich eine beftimmte bauliche Geftaltung nicht herausgebildet, und es dürfte auch in Zukunft, wenn eine gröfsere Zahl folcher Inftitute in Neubauten untergebracht fein wird, nur ein geringes Mafs von Einheitlichkeit zu erkennen fein, da die Sonderanfchauungen der betreffenden Directoren ziemlich weit aus einander gehen, dabei aber auf die Planbildung von grofsem Einflufs find. Es mufs auch hier auf Art. 81 u. 134 verwiefen werden; dasjenige, was dort über die Nothwendigkeit des innigen Zu-fammenwirkens zwifchen dem betreffenden Gelehrten und dem Architekten gefagt worden ift, hat auch hier feine volle Giltigkeit.

Nach den bisherigen Erfahrungen erfcheint für die vorliegende Aufgabe ein aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs beftehendes Gebäude empfehlens-werth. Alsdann find im Sockelgefchofs unterzubringen: die Aquarien-Räume (am beften gegen Nord und Oft thunlichft in die Erde einzubauen), die Stallungen und fonftigen Behälter für andere lebende Thiere, die Räume zum Ausftopfen der Thiere, zum Skelettiren und zu anderen Confervirungs-Arbeiten, der Macerir-Raum, der Gerberaum, der Trockenraum, der Packraum, der Raum für Vorräthe, die Dienftwohnungen für den Präparator und den Inftituts-Diener etc.; im Erdgefchofs: der Hörfaal mit daran ftofsendem Vorbereitungszimmer, erforderlichenfalls der zweite Hörfaal, die Arbeitszimmer für die Studirenden, den Director und die Affiftenten, die Lehrfamm-lung, die Bibliothek und die Dienftwohnung des Affiftenten; im Obergefchofs: die Hauptfammlung und die Dienftwohnung des Directors. Letztere fowohl, als auch die Dienftwohnung des Affiftenten erhalten einen befonderen Zugang, fei es an einer Seiten- oder an der rückwärtigen Front des Gebäudes; eben fo führt zur Directors-Wohnung eine befondere Treppe.

Unter Umftänden wird man einen oder den anderen für das Erdgefchofs empfohlenen Raum (z. B. Bibliothek, Arbeitszimmer des Directors, Wohnung des Affiftenten etc.) in das Obergefchofs verlegen müffen ; eben fo wird man im Erdgefchofs einen oder den anderen Raum unterbringen müffen, deffen Lage im Sockelgefchofs empfohlen wurde etc.

Eine dem angeführten Schema fehr nahe kommende Anordnung zeigt das zoologifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 248 u. 249 ¹), 1878 — 80 von Gropius & Schmieden erbaut.

Das Gebäude hat eine Länge von rund 32 m und eine Tiefe von 20 m- Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 248 u. 249 erfichtlich; das Sockelgefchofs

296.

Gefammt-

anlage.

297.

Zoolog.

Inftitut

zu

Kiel.

A t 1)Z .

Fig. 248.

Fig. 249.

Bill.

Assist.

.Ar - I-1) eits-z im -I- m- e r

II Vögel - Sammlung

pr::::®:;::. i

S amm-iii Directors

J—

|j f. ij Stud.

1 u n e p für

veröl.

Tlurhalle

H ör s aal

Jnsectea

S ammlung s-S aal

chyli

Ana -I- tomie

■Assilstentenl y W o ja-u

Jl V n g

II

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

10

-t

15

20*

10 987G54321 p

1 ‘ I ' I ' 1 ' I ■ I ' Pi ■ 1 -] »]

Zoologifches Inflitut der Univerfität zu Kiel 2:’⁷). Arch. : Grofiius & Schmieden.

enthält: Arbeitszimmer des Präparators und deffen Wohnung, die Dienerwohnung, einen grofsen Raum für See- und Süfswaffer-Aquarien, Macerir-, Pack- und Trockenraum für ausgeftopfte Thiere, einen Raum für Vorräthe in Spiritus und einen Raum für eine Luftpumpe; die Sammlungen find zum Theile auch im Dachgefchofs untergebracht. Der Hörfaal (51 qm grofs) fafft 54 Zuhörer. Der grofse (19,0 m lange und 9,5 m breite) Sammlungsfaal im Obergefchofs, welcher die Mitte des Gebäudes einnimmt, erhebt fich mit dem Firft des die Decke bildenden Daches noch um 4,0 m über die Seitendächer und hat im Ganzen bis zum Firft der Decke eine lichte Höhe von 13,om; er wird durch eine über den Seitendächern ringsum laufende, 2,2m hohe, aus Eifen conflruirte und verglaste Laterne erleuchtet. Zwei ringsum laufende Galerien vermitteln den Zugang zu den in den oberen Theilen an den Umfaffungswänden vorhandenen Sammlungsfchränken. Letztere find bis zu 8m Höhe (vom Fufsboden aus gemeffen) an den Wänden auf-geftellt und bilden 3 über einander liegende Stockwerke ; das unterfte derfelben hat man in bequemer Lichthöhe vor fich, wenn man auf dem Saalfufsboden fleht ; das mittlere und höhere Stockwerk betrachtet man von den Galerien aus, welche durch verdeckte eiferne Treppen hinter den Schränken der Schmalfeiten des Saales erfliegen werden ; der Fufsboden der Galerien befteht aus dicken Glasplatten. Der mittlere Theil des Saales dient zur Aufhängung grofser Thiere. Die 4 Umfaffungswände diefes Samm-lungsfaales liegen ganz im Inneren des Gebäudes, find alfo gegen unmittelbare Witterungseinflüffe gefchützt; fie find von keinem Fenfler durchbrochen.

Das Dach ifl der Höhe nach in 3 Abtheilungen getrennt ; die Dachflächen der unterflen und oberflen Abtheilung haben eine geringere Neigung, als jene der mittleren Abtheilung; erftere find mit Schiefer gedeckt, letztere in Eifen und Glas conftruirt.

Sämmtliche Sammlungsfchränke find aus Schmiedeeifen mit gefchliffenen Glasplatten hergeftellt; die Verfchlüffe derfelben find durch Baumwollenflränge in den Nuthen gedichtet. Die Brüftungen der Galerien beflehen aus Schaupulten. Aus dem Sockelgefchofs können fchwere Gegenflände durch einen Aufzug bequem in alle höheren Gefchoffe befördert werden.

In der Aufsen-Architektur des Gebäudes find die Mauern des Erdgefchoffes und des Obergefchofles in Pfeiler aufgelöst, welche durch beide Gefchoffe gehen und durch Flachbogen mit profilirten Archivolten verbunden find. Ein wagrechter Brüftungsfries in der Deckenhöhe des Erdgefchoffes ftellt die Theilung in zwrei Stockwerke wieder her; die dreitheiligen Fenfteröffnungen find durch Rundbogen-Mafswerk aus Formfteinen gebildet.

Das Gebäude hat 206150 Mark gekoftet, fo dafs auf 1 qm bebauter Grundfläche 325 Mark ent

298.

fallen ²⁵⁸).

Zoolog.

Inflitut

Auch das 1885 vollendete zoologifche Inflitut zu Erlangen zeigt eine ähnliche Raumvertheilung.

zu

Erlangen.

Das Gebäude hat eine Länge von 43 m und eine Tiefe von 18 m und ift im füdlichen Theile des Schlofsgartens, mit der Plauptfront gegen die füdliche Schlofsgartenallee gewendet, in weifsem Sandftein

25S) Nach: Zoolog. Anzeiger 1881, Nr. 100.

Fig. 250.

errichtet. Daffelbe befteht aus einem zweigefchoffigen Mittelbau und zwei daran ftofsenden niedrigeren Flügelbauten.

Im Sockelgefchofs befinden fich Aquarien und Terrarien. Das Erdgefchofs enthält im Mittelbau einen von Säulen getragenen, grofsen Sammlungsfaal, der mit einer Galerie verfehen ift; im weltlichen Flügel befindet fich die Wohnung des Hausmeifters, im öftlichen Flügel ein kleinerer Hörfaal und eine Werkftätte; der grofse Hörfaal, mit befonderem Eingänge vom Garten her, ift in einem Anbau an der Rückfeite (Südfeite) des Gebäudes gelegen. Im Obergefchofs find nur Arbeitsräume, zwei grofse und fünf kleinere Zimmer, untergebracht.

An der Rtickfeite des Gebäudes befindet fich auch ein grofser Garten, in welchem heizbare Stallungen und Vogelhäufer, fo wie ein Brunnen und gröfsere Wafferbehälter angeordnet find ²⁵⁹).

In dem 1886 vollendeten Neubau des zoologifchen Inftitutes zu Freiburg i. B. ift die Vertlieilung der Räume in fo fern eine vom angeführten Schema nicht un-wefentlich abweichende, als die Räume für das Praktikum, die fonftigen Arbeitsräume, die Zimmer des Profeffors und des Affiftenten etc. im Erdgefchofs, hingegen Hör-

Fig. 251.

299.

Zoolog.

Inftitut

zu

Freiburg.

Arb eit s"— S ä 1 e yAssist;; fr 01 essor

mLb a|

H öt s aal

i    - *

Sammlung

Kl. Praktikum

“I

S ammlun g

BibliotEExperiiürZ.

Kleider-

Abi

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg.

¹/s00 n- Gr.

faal und Sammlungsräume im Obergefchofs gelegen find. Wie die Anordnung der Räume im Einzelnen ftattgefunden hat, zeigen die Grundriffe in Fig. 250 u. 251. Den Hörfaal in das Obergefchofs zu verlegen, mag wegen der unmittelbaren Nach-barfchaft der Sammlungen manche Vortheile darbieten ; immerhin ift eine folche Anordnung weniger empfehlenswerth.

Die Sammlungsräume find in ihrer Grofse unzureichend; eine Dienftwohnung für den Director fehlt.

Fig- 253.

Fig. 252.

e n.

p”

Famulus

1.Î.M j^stjsmij Archiv. V 0 r z . jj

D ire ctor|Eiii’-i I

ij

1 aï ora-t oriu m

IZI'J

1 afb 0 r ajt c r ilurn.

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Jena.

*Iöoo n- Gr.

Eine noch andere Raumvertheilung zeigt das zu Beginn der achtziger Jahre erbaute zoologifche Inftitut zu Jena (Füg. 252 u. 253). Diefelbe ift der Freiburger in gewiffem Sinne entgegengefetzt ; denn Hörfaal und Sammlungen liegen hier im

3°o.

Zoolog.

Inftitut

zu

Jena.

°r

Erdgefchofs, die Laboratorien, die Bibliothek, die Arbeitszimmer des Directors, des Affiftenten etc. im Obergefchofs. Eine folche Planbildung ift, aus den fchon angegebenen Gründen, der vorhergehenden vorzuziehen.

Das Gebäude hat eine Länge von 28m und eine Tiefe von 14 m ; die Anordnung der Räume des Erd- und Obergefchoffes im Einzelnen ift aus den Grundriffen in Fig. 252 u. 253 erfichtlich. Der Hör-faal (10,98 X 7,53 m) hat 80 Sitzplätze; unter demfelben (im Sockelgefchofs) befindet fich der Aquarien-Raum. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) im Sockelgefchofs 2,7 m, im Erdgefchofs 4,0 und im Obergefchofs 3,8 m ; der Dachbodenraum ift als Attika-Gefcliofs mit 2,4m lichter Höhe ausgebildet und enthält im mittleren Theile eine aus Stube und Kammer beftehende Dienft-wohnung.

Fig. 254.

ÙX-

[U*

Erdgefchofs.

if

e    * *s

4-

UTu£t3'lô

\Ç? O

Vft

am

s- 0

.un

-h

o'

~l ©

Lias

C3 O

Anatom.

Pu

Assist. W o li -In u n g

ij

C o ji-I

Hausmann

Ol

301.

Zoolog.

Inftitut

zu

Leipzig.

Zoologifches Inftitut der

An grofsen Inftituten haben die Sammlungen nicht feiten einen fehr beträchtlichen Umfang; auch wird mit Rückficht darauf, dafs zwei Profefforen und mindeftens eben fo viele Affiftenten an denfelben wirken, eine vermehrte Zahl von Dienft-wohnungen erforderlich. I11 Folge deffen ift man in folchen Fällen genöthigt, aufser dem Sockel- und Erdgefchofs noch zwei Obergefchoffe vorzufehen. Alsdann empfiehlt es fich, das Sockelgefchofs in gleicher Weife, wie in den eben vorgeführten Bauwerken auszunutzen, im Erdgefchofs die Hörfäle und die Arbeitsräume der Profefforen, der Affiftenten, des Confervators, der Studirenden etc. anzuordnen, das I. Ober-

gefchofs für die Sammlungen zu verwenden und im II. Obergefchofs die Dienftwohnungen unterzubringen.

In folcher Weife ift bei dem 1878—81 von Müller erbauten zoologifchen In-ftitut der Univerfität zu Leipzig verfahren worden. Die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes find in Fig. 254 u. 255 ²) wiedergegeben.

Das Gebäude bildet eine etwas fpitzwinkelige Ecke mit zwei gleich langen Flügeln ; in der durch die Halbirungslinie des Eckwinkels gegebenen Axe ifl gegen den Hof zu der Hörfaalbau angefügt. Die beiden Flügel haben durchgehende Mittelgänge erhalten. Im Sockelgefchofs befinden fich Aquarien, Hundeflälle, Räume für das Maceriren, Wohnung und Arbeitsraum des Hausmanns, unter dem Hörfaal die

Fig- ²55-

Obergefchofs.

1!

P-'

rJQf'-

€3--T

⁷ Ü

:®r:

MHÜ

Univerfität /.u Leipzig ²⁶°).

demfelben dienenden Luftheizungsöfen, ferner Wafchküche, Vorraths- und Wirthfchaftskeller. Das Erd-gefchofs hat die aus Fig. 254 erfichtliche Raumanordnung erhalten. Der Haupteingang findet von der Ecke aus ftatt, wo auch die Haupttreppe untergebracht ifl ; in der gleichen Axe find ein gröfserer Vorraum, von dem die Gänge der beiden Flügelbauten abzweigen , ein Lichthof, der Zugang zum Hörfaal und letzterer felbfl gelegen. Der Hörfaal befitzt ein flark anfleigendes Geflühl und reicht in Folge deffen noch in das Obergefchofs hinein; die Fenfter befinden fich in den oberen Theilen der Langwände, und es ifl überdies ein Deckenlicht vorhanden. Das I. Obergefchofs (Fig. 255) ifl ausfchliefslich für die Sammlungen verwendet, und im II. Obergefchofs find zwei Dienftwohnungen untergebracht.

302.

Zoolog.

Inftitut

zu

Göttingen.

Zwei Nebentreppen und ein Aufzug erleichtern den Verkehr im Gebäude ; aus der anatomifchen Sammlung führt noch eine befondere Lauftreppe in das I. Obergefchofs. Der Dachbodenraum ifl völlig ausgebaut, das Dach fehr flach und mit Holzcement gedeckt.

Die Baukoften haben rund 274000 Mark betragen; dazu kommen 41400 Mark für die innere Einrichtung (nur ein kleiner Theil der vorhandenen Einrichtungsgegenftände konnte verwendet werden), 1060 Mark für die Umfriedigung und 2080 Mark für Gartenanlagen.

Ein in baulicher Beziehung, eben fo in feiner Ausrüftung und Einrichtung muftergiltiges Inftitut wird die zoologifche Abtheilung des neuen Mufeums für Naturkunde zu Berlin bilden. Indefs ift die innere Einrichtung deffelben z. Z. noch fo wenig feft ftehend, dafs eine Darftellung deffelben nicht flatthaft ift. Grundriffe der Gefammtanlage find in den unten genannten Quellen 26x) zu finden.

Für die Univerfität Göttingen wurde 1873—79 ein Neubau, das fog. »natur-hiftorifche Mufeum«, errichtet, welcher zur Aufnahme des zoologifchen und des geologifchen Inftitutes dient (fiehe Fig. 220 u. 221, S. 286).

Das letztere befindet fich im Erdgefchofs, und es war bereits in Art. 259 (S. 287) davon die Rede ; das zoologifche Inftitut nimmt das I. und II. Obergefchofs ein.

Geolog.

lat.

Fig. 256.

rt] G e 010 g .Y0 r s t.|

J_

iir 1 u r

Die im I. Obergefchofs enthaltenen Räumlichkeiten find aus dem Plane in

Fig. 220 zu entnehmen; im II. Obergefchofs befinden fich über den Aquarien und dem Mikrofkopir-Zimmer Räume für die ethnologifche Sammlung ; alle übrigen Localitäten werden von der zoologifchen Sammlung eingenommen. Die hier in Anwendung gekommenen Sammlungs-fchränke find in der unten ²⁶²) angegebenen Quelle befchrieben und bildlich dargeftellt.

Erdgefchofs.

Fig- 257.

13 i ol 0 g. 1 it.

rtl A u s s

t_

stopfe Z.

L a b f-

303-

Naturwiff.

Inftitute

zu

Lawrence.

Einen Schritt weiter, als in Göttingen, hat man im Staate Kanfas gethan, als man 1886—87 für das geologifche, botanifche und zoologifche Inftitut der Univerfität zu Lawrence nach Emer-

dj

Hors aal

V orr aUie

B otanik.

ton's & Haskell's Plänen einen gemeinfchaftlichen Neubau (Fig. 256 bis 259 ²⁶³) ausführte.

In diefem viergefchoffigen Gebäude ift das Attika-Gefchofs hauptfächlich für

10 987 654321

Sockelgefchofs.

1:500

10

15

20«

Geologifches, botanifches und zoologifches

²⁶¹)    Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 127. — Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 238.

262)    Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

263)    Nach: Building news, Bd. 44, S. 251, 252.

die anatomifche und das Erdgefchofs für die geologifche Abtheilung beftimmt; im Sockel- und im Ober-gefchofs befinden fich die Räume des zoologifchen und des botanifchen Inftitutes. Wie die 4 unten flehenden Grundriffe zeigen, zerfällt diefer Bau in 2 Theile, wovon der rechtsfeitige je einen grofsen Sammlungsraum (im Erdgefchofs das botanifche Laboratorium) enthält ; die drei Sammlungsräume find von 3 Seiten beleuchtet, und damit die dem Gebäudeinneren zugekehrte Langwand derfelben ausgiebig erhellt werde, find die Fenfter in der gegenüber liegenden Aufsenmauer in befonders grofsen Abmeffungen ausgeführt worden.

Im linksfeitigen Theile find aufser dem grofsen Hörfaal, welcher durch Sockel- und Erdgefchofs reicht, im Wefentlichen Laboratorien und kleinere Sammlungsräume untergebracht.

b) Zoologifche Stationen.

Zoologifche Stationen find Inftitute, welche dem wiffenfchaftlichen Studium der

Zoologie gewidmet find. In dem-felben wird Unterfuchungs-Material, namentlich Seethiere, für die For-fcher bereit gehalten und diefen die ungeftörte Verfolgung wififenfchaft-licher Arbeiten (zum Theile Staatsmitteln) ermöglicht.

In demfelben Mafse, als die Beftrebungen der wiffenfchaftlichen Zoologie fich auf das Studium der wir-bellofen Seethiere richteten, machte fich auch das Bedürfnifs geltend, Ufer des Meeres felbft Anftalten zu befitzen, in denen den Forfchern alle Hilfsmittel geboten würden, deren fie zu ihren Unterfuchungen bedürfen. Bei der grofsartigen Entwickelung der Methoden nicht mehr möglich, dafs die Einzelnen die technifchen Hilfsmittel, welche fie nothwendig hatten, mit fich führten. Sowohl aus diefem

3°4-

Aufgabe.

Anatom.

lab.

Fig. 258.

Von itle

Anatom.

aus

Pbotogr. .

0 s t e 0 1 0 g . Arbeitsz.

Vorr ä ili e

Attika-Gefchofs.

Fig. 259.

B o t a n . 1 ab .

H erb arium

am

war es

S amml.u.Iab. f.-Jusecten

Grunde, als auch weil es eingehender und längerer Studien bedarf, um zu wiffen, welche Thiere

Z oolog.Vorst.

an ge-

wiffen Orten zu finden find, wurden

die Stimmen immer lauter und zahlreicher,

welche die Einrichtung von zoologifchen Laboratorien

am

Obergefchofs.

Meeresufer verlangten, die mit allen Hilfsmitteln der Unterfuchung gerüftet und fo eingerichtet fein follten, dafs die Forfcher längere Zeit dort fich aufhalten könnten. Dohm war der erfte, welcher diefen Gedanken durch die 1872 nach Ueber-windung vieler Hinderniffe durchgefetzte Gründung der Stazione zoologica praktifch durchgeführt hat. Diefe grofsartige, 1874 eröffnete Mutteranftalt beruht

Arch. : Emerton &? Haskell.

aus-

Inftitut der Univerfität zu Lawrence ²⁶³).

zu

Neapel

3°5-

Entwickelung.

306.

Bauliche

Anlage.

3°7-

Zoolog.

Laboratorium

zu

Endoume.

auf internationaler Grundlage; fie befitzt ein grofses Gebäude in der Villa reale, des öffentlichen Parkes der Stadt, am Strand, in den unteren Räumen grofse, mit allen Arten von Meerbewohnern befetzte Aquarien, im Obergefchofs mit allen Hilfsmitteln verfehene Studienräume mit Bibliothek, in denen 50 Naturforfcher zu gleicher Zeit arbeiten können.

Dem Beifpiele Dohrn's find verfchiedene Staaten und gelehrte Gefellfchaften gefolgt, fo dafs gegenwärtig bereits eine gröfsere Zahl von zoologifchen Stationen beftehen, die fich über alle Theile der Erde verbreiten.

Zunächft entftanden die zoologifchen Stationen zu Sebaftopol, Trieft, Sydney und Batavia. Die Vereinigten Staaten befitzen eine grofse Zahl folcher Laboratorien (zu Beaufort, Newport, Wood’s Hall, Cottage City, Salem, Annisquam etc.), deren jedes eine Sonderbeftimmung hat. Holland hat ein verfetz-bares Laboratorium diefer Art eingerichtet, welches an verfchiedenen Stellen benutzt werden kann. In Frankreich hat Duthiers zu Roscofif (bei Morlaix) und zu Banyuls (an der Kiifte von Rouffdlon) zoologifche Stationen gegründet; Robin und Pouchet haben die alten Fifchweiher zu Cancarnot in eine kleine Sonder-ftation diefer Art umgewandelt ; die gelehrte Gefell fchaft zu Arcachon hat ihr Aquarium den Gelehrten zur Verfügung geftellt ; zu Cette und Villefranche wurden kleine Laboratorien für befondere Zwecke errichtet, und endlich wurde zu Endoume (bei Marfeille) ein grofses maritimes Laboratorium erbaut. Zu Newport und Plymouth, eben fo an der portugiefifchen Küfte, find zoologifche Stationen im Entliehen begriffen, und von der ruffifchen Regierung ift zu Archangel eine folche in das Leben gerufen worden. Im Jahre 1888 wurde in Algier, an der Spitze des Hafendammes, ein Aquarium für wiffenfchaftliche Unter-fuchungen unter Viguier’s Leitung eröffnet.

Ueber die bauliche Anlage der in Rede ftehenden zoologifchen Stationen laffen fich allgemeine Anhaltspunkte kaum geben. Die verfchiedenen Inftitute diefer Art dienen, innerhalb der allgemeinen Aufgabe, aus der fie entftanden find, fo ver-fchiedenartigen Sonderzwecken, dafs fchon aus diefem Grunde die bauliche Ge-ftaltung faft in jedem Pralle eine andere fein wird. Dazu kommt, dafs der Umfang der einzelnen Anhalten ein ungemein verfchiedener ift, und dafs auch diejenigen Perfönlichkeiten und Corporationen, welche derartige Inftitute in das Leben rufen, von Sonderanfchauungen ausgehen, die einander nicht immer decken.

In Folge deffen wird fich über die Planbildung folcher Baulichkeiten im Allgemeinen nur fagen laffen, dafs man die Aquarien-Räume in das Erdgefchofs der-felben, die Studien- und Arbeitsräume jedoch, die Bibliothek und etwaige andere Sammlungen in das Obergefchofs zu verlegen habe. Sind aufser den Verfuchs-Aquarien auch Schau-Aquarien, die dem gröfseren Publicum zugänglich find, vorhanden , fo werden letztere unter allen Umftänden im Erdgefchofs anzuordnen fein. Bezüglich der Ausführung ift eine fehr folide Conftruction zu empfehlen, da folche Gebäude an der Meeresküfte Wind und Wetter in bedeutendem Mafse ausgefetzt find. Bei der Auswahl der Bauftoffe achte man darauf, dafs diefelben die ent-fprechende Widerftandsfähigkeit gegen die Einwirkungen des Seewaffers befitzen müffen.

Einige Anhaltspunkte für die Grundrifsanordnung der zoologifchen Stationen bieten noch die nachfolgenden zwei Beifpiele.

Das maritime zoologifche Laboratorium zu Endoume (bei Marfeille) wurde nach den Angaben feines Directors Marion von Pangoy erbaut (Fig. 260 bis 262 ²⁶⁴).

Diele Anftalt ift unmittelbar an der Meeresküfte, auf einem zwifchen zwei Buchten gelegenen Fels errichtet ; die eine der beiden Buchten hat das Boot der Station aufzunehmen ; die andere dient zur Aufbewahrung von Seethieren gewiffer Grofse ; in einer derfelben ift, um die Aufternzucht ftudiren zu können, ein Aufternpark angelegt; für das Gebäude wurde die kreuzförmige Grundrifsgeftalt gewählt, um durch

²⁶D Nach: Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris. 14e année, f. 32, 33, 43 — und: La conftruction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI. 14.

Fig. 260.

Schaubild.

ygk

<yx

é&ËSÊBi

igflfill

'X

'S«-.'

-i

HUI

«1

îtiP Ë

di

gm

il

1 "j

É& j

Ł :

ira

wm

iSa

IMm§

S2

wxL

"—Sr-,

iSammlunsenl

Fig. 261

La-

0 r a- Litorien.

iinjrpl 7

ihm

Obergefchofs.

Fig. 262.

Loggial

VöOO n. Gr.

/S*

Arch. : Paugoy.

mhaus

1°

q Aquarium „

□i

sc

Sil

>v

D    a J?

xxXXXXXXXR'

!ört4

'"TmcncXjrnQIJ

□□□□□□□□□□

I Terrasse

Pquariim^^^pquärTilml

Flur

re

Halle ; ||

rec

□□□□□ □□□□□ Botau. Garten □□□□□ □□□□□

JP

£

Jg

J]|

Q!

Erdgefchofs.

Zoologifches Laboratorium zu Endoume ²⁶⁴).

308.

Zoolog.

Station

zu

Neapel.

die gröfsere Façadenentwickelung thunlichft viel Licht dem Inneren, insbefondere den Arbeitsräumen, Zufuhren zu können.

Das Gebäude befteht aus einem Sockelgefchofs, einem Erd- und 2 Obergefchoffen. Das Sockel-gefchofs enthält einen in den Felfen gehauenen Saal mit einem Wafferbecken von 50cbm Inhalt, worin, ge-fchützt vor Licht und Temperatur-Aenderungen, niedere Seethiere auf bewahrt werden. Im Erdgefchofs befinden fich Arbeitszimmer für Studirende mit Aquarien, die Bibliothek, eine Kammer für photographifche Zwecke und die Wohnung des Hauswarts; im I. Obergefchofs find zur Aufnahme von 10 Forfchern fünf Arbeitszimmer, ferner ein Sammlungsraum, das Laboratorium des Directors und eine Kammer für fpectrofkopifche Unterfuchungen untergebracht; das II. Obergefchofs bildet die Wohnung des Directors. Ein hoch geführter Thurm enthält die Haupttreppe und in feinem oberflen Theile Behälter für Seewaffer, aus denen letzteres, um das Leben der niederen Seethiere zu fichern, unter Druck in den Wafferbehälter des Sockel-gefchoffes flielst. Die Terraffen find zwifchen eifernen Walzbalken gewölbt.

Die Gefammtkoften waren zu 112 000 Mark (140000 Francs) veranfchlagt.

Der von Dohm in das Leben gerufenen zoologifchen Station zu Neapel ge-fchah bereits in Art. 305 (S. 323) an bevorzugter Stelle Erwähnung. In Fig. 264 bis 266 find die Grundriffe von Keller-, Erd- und Obergefchofs diefes Gebäudes und in Fig. 263 ein Querfchnitt durch daffelbe dargeftellt.

Im mittleren Theile des Kellergefchoffes (Fig. 266) find 3 grofse Behälter für Seewaffer angeordnet, an der Nord- und Südfront je 1 kleinerer Yorrathsbehälter. Unter dem Fufsboden der Kellerräume befindet fich ein vielfach verzweigtes Syflem von Rohrleitungen, welches geftattet, die einzelnen Behälter mit einander in oder aufser Verbindung zu fetzen und die Ableitungs-Canäle des Gebäudes zu fpülen; die Anordnung ift fo getroffen, dafs an den Wafferbehältern und an der Rohrleitung Reparaturen vorgenommen werden können, ohne im geringften den Wafferumlauf zu Hören; hierdurch ift es möglich, den Wärmegrad , die Reinheit und die Klarheit des Seewaffers thunlichft unverändert zu erhalten. Das Rohrfyftem fetzt die Wafferbehälter mit einem kleinen Behälter in Verbindung, welcher in dem an der Weftfeite vorhandenen, blofs unterirdifchen Anbau gelegen ift ; letzterer ift zur Aufnahme der Dampfkeffel, der Dampf-mafchinen , einer Dampfluftpumpe aus Flartgummi und von 6 Wafferpumpen, gleichfalls aus Hartgummi, beftimmt. Die zwei gröfsten Pumpen forgen für den Wafferumlauf im grofsen Aquarium, zwei kleinere für die Füllung der Aquarien im Obergefchofs, eine weitere für das Heben frifchen Seewaffers, wenn

Fig. 263.

'3

BE

II

aut

P=

P'

Querfchnitt nach MN.

IP

Zoologifche Station

folches nothwendig wird, und die kleinfte Pumpe für das Heben des See- und Süfswaffers in die Behälter unter dem Dach ; diefe Pumpe ift verfetzbar und auch durch Menfchenhand zu betreiben. Aufser diefen Mafchinen und Pumpen enthält der Mafchinenraum noch einen Dampf-Deftillir-Apparat und entfprechende Kohlen- und Coke-Räume. Im Kellergefchofs des Hauptgebäudes befinden fich auch noch eine Küche und einige kleinere Räume zur Aufbewahrung von Geräthen, Aquarium-Glasfcheiben, Fifchereivorrich-

tungen etc.

Fig. 264.

_t Assis«

VirthscüSj

abo

ratorium

j'färthsck

Labora-’    iBlhliothek    'LaWa~

torium |    |    Itorium

Vo J|orz

M——1

^ifi j    1 mT\

[päl ^ ni "n—FT; ¹ Assist

Laboratori um

cd

Ir

■n

S--

m:

11

f!

ab ora-■torium

S--

Obergefchofs.

1:500

Fig. 265. Süd

sr-

I

mm

q j a a

Fjür Beschauer

u a r i e

Ost

West

anêans

'Gans

_____I______

q i u a r i e n

Fjür Beschauer

Taboratorium

bs Nord

Erdgefchofs.

Fig. 266.

s:

'Küche

Kohle

f"

jj

Durch 2 Treppen lieht das gelammte Kellergefchofs mit dem Erd-gefchofs (Fig. 265), welches im Wefentlichen das dem Publicum zugängliche Schau-Aquarium enthält, in Verbindung ; der Eingang in letzteres und damit auch der Haupteingang in das ganze Gebäude ift an der Oftfeite gelegen. Das Publicum betritt zunächft einen kleinen Vorraum, der durch 2 Drehkreuze vom Aquarium-Saal getrennt ift ; links ift die Caffe, rechts die nach dem Obergefchofs führende Haupttreppe und ein kleiner Privateingang in den Aquarium-Saal für diejenigen, welche befondere Vergünftigung für den Befuch des letzteren geniefsen. Der Aquarium-Saal ift an drei Seiten von gröfseren Behältern umgeben und enthält in der Mitte 2 Reihen kleinerer, von einem darüber gelegenen Lichthof beleuchteter Behälter. Der Raum, in welchem fich das Publicum bewegt, mifft 260 ü™, ift von 19 runden, roth verglasten, hoch angebrachten Fenftern erleuchtet; alles übrige Licht fällt durch die Behälter hindurch, fo dafs die Thiere darin bei Weitem beffer beleuchtet find, als der Zufchauer-raum. Durch verfchiedene Thüren lieht der Aquarium - Saal mit den Behälterräumen in Verbindung, fo dafs der durch die Bedienung der Behälter bedingte Verkehr leicht und wenig Hörend für das Publicum gefchieht. Ein kleines Zimmer an der Nordoftecke des Haufes bildet ein kleines Laboratorium mit 2 Ar-beitstifchen und den entfprechenden Studien-Aquarien. An der Weftfeite befinden fich 2 Nebeneingänge für Fifcher und Dienftperfonal.

r-

JH

4—

mm

Kellergefchofs.

zu Neapel.

Die erwähnte Haupttreppe mündet in die Oft-Loggia des Oberge-fchofles (Fig. 264) aus; aufserdem find auch an der Weft- und Südfeite Loggien vorhanden, welche fowohl aus klimatifchen, wie decorativen

und conftructiven Gründen angeordnet find. Die Loggia an der Weiftfeite ift durch Fenfter gefchloffen, während an der Nordfeite das grofse Laboratorium gelegen ift , welches von der Sonne nicht getroffen wird; letzteres ift von dem dahinter gelegenen Bibliothek-Raum durch den Lichthof getrennt. Beide Säle reichen bis unter das flache Dach (Fig. 263); die Beftimmung der zu beiden Seiten derfelben gelegenen kleineren Räume ift aus dem Plan in Fig. 264 erfichtlich.

Im grofsen Laboratoriums-Saal befinden fleh, aufser grofsen Schränken an der Oft-, Süd- und Weft-feite, die Arbeits- oder Studien-Aquarien , welche in 2 Stockwerken mit je 10 Abtheilungen Raum genug bilden, um 20 Forfchern die Möglichkeit zur Aufbewahrung und Züchtung lebenden Unterfuchungs-Materials zu bieten ; jeden Abend wird die gefammte Waffermenge diefer Behälter erneuert, während am Tage und in der Nacht das Waffer des oberen Stockwerkes diefer Behälter durch feine Rohre in das untere Stockwerk abfliefst und dabei noch eine beliebige Zahl ganz kleiner beweglicher Behälter oder Glasgefäfse durchftrömt, welche zur Ifolation von Eiern, Larven oder beftimmter Thiere den einzelnen Naturforfchern zur Verfügung flehen ; die Studien-Aquarien empfangen ihr Licht von beiden Seiten. An den 2 grofsen Fenftern der Nordfront flehen 6 Arbeitstifche, über denen eine auf eifernen Säulen ruhende

Fig. 267.

#f

~2,

y/ —

Ws

iii® iii

J-1

yy

Bös

Jk

-2.

pf".;

- r>-

x\

Zoologifche Station im Helderdeich ²⁶⁶).

und mittels zweier eiferner Treppen erreichbare Plattform (Fig. 263) angebracht ift; letztere trägt gleichfalls 6 Arbeitstifche, welche ihr Licht aus der Plälfte der 3 grofsen Saalfenfter erhalten. Von diefer Plattform führen einige Stufen auf die den Saal an drei Seiten umgebende Galerie, welche die Local-Sammlung des Golfes aufzunehmen beftimmt ift.

Der Fufsboden der Galerie im grofsen Laboratorium ift auf gleicher Höhe mit dem Halbgefchofs, welches über den im Obergefchofs an der Oft- und Weft-Front befindlichen Räumen gelegen ift; in diefem Gefchofs find 12 Zimmer und Kammern untergebracht, die theils zu Laboratorien mit Arbeitstifchen und Aquarien eingerichtet, theils als Wohnungen für Wärter oder als Vorrathsräume dienen.

Die Koften diefes Gebäudes haben, einfchl. der Einrichtung der Aquarien-Behälter, der Dampfkeffel und Mafchinen, der Ausrüftung der Laboratorien, der Gaseinrichtung, des Mobiliars, der Inftrumente, der Chemikalien, der Boote etc. rund 296000 Mark (= 370000 Francs) betragen ²⁶⁵).

Mitte der achtziger Jahre ift unmittelbar neben dem Gebäude der zoologifchen Station und im An-fchlufs an daffelbe ein für Phyfiologie und phyfiologifche Chemie beftimmter Neubau in Angriff genommen und 1888 vollendet worden ; die urfprüngliche Station gehört nach wie vor der morphologifchen Forfchung an.

3°9-

Bewegliche

Bauwerke.

Es beftehen hie und da auch bewegliche Bauwerke, welche in kleinerem Mafs-ftabe die Aufgaben der zoologifchen Stationen zu fördern haben. Es find dies meift eiligefchoffige Holzbauten, als Laboratorium eingerichtet, die leicht aus einander genommen und an anderen Orten wieder aufgeftellt werden können (vergl. Fig. 267 ³) und das in Art. 305, S. 324 über Holland Gefagte ⁴).

Literatur

über »Zoologifche Inftitute«.

Martin, Ph. L. Dermoplaftik und Mufeologie etc. Weimar 1870.

Dohrn, A. Der gegenwärtige Stand der Zoologie und die Gründung zoologifcher Stationen. Preufs. Jahrb., Bd. 30 (1872), S. 137.

Befchreibung des Gebäudes und der Einrichtung der Zoologifchen Station (zu Neapel). Erfter Jahresbericht der zoolog. Station zu Neapel 1876, S. 1.

Befchrijving van het Zoölogi/ch Station. Eerße Jaarverslag omtrent het Zoölogifch Station der Neder-landfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876. S. 18.

Zoologifches Inftitut zu Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 437.

Möbius, K. Das neue zoologifche Inftitut der Univerfität Kiel. Zoolog. Anzeiger 1881, No. 100.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 25 : Die zoologifche Sammlung; S. 27 : Das thierphyfiologifche Laboratorium.

Möbius, K. Rathfchläge für den Bau und die innere Einrichtung zoologifcher Mufeen. Zoolog. Anzeiger 1884, S. 378. — Auszug daraus: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 420.    ,

The biological laboratory of the “Johns Hopkins univerßty. Science, Bd. 3, S. 350.

Marine zoological laboratories. Nature, Bd. 29, S. 16.

Tarr, R. S. American Jummer zoological ßations. Nature, Bd. 31, S. 174.

Laboratoire de zoologie marine a Endoume. Conßruction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI. 14.

Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

14e année, f. 32, 33, 43: Laboratoire de zoologie marine a Endoume ; von Paugoy.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

igerne année, No, III, f. 1—4 : Un aquarium maritime.

C. Medieinifehe Lehranftalten der Univerfitäten.

Von Ludwig v. Tiedemann.

8. Kapitel.

Allgemeines.

310.

Ge-

fchichtliches.

Die zur Ertheilung medicinifchen Unterrichtes beftimmten Gebäude haben fich je nach den Bedingungen, welchen fie ihren Urfprung verdanken, in der verfchieden-artigften Weife entwickelt. In Deutfchland und Oefterreich-Ungarn hat der Staat faft ausfchliefslich die Fürforge für die Univerfitäten übernommen; an diefen nimmt die medieinifehe Wiffenfchaft den Rang einer felbftändigen Facilitât ein, und diefem glücklichen Umftande ift es zu danken, dafs die medicinifchen Lehranftalten fich in den genannten Ländern in vollkommenftem Mafse zu Pflanzftätten der Wiffenfchaft, fowohl in der Richtung der felbftändigen Forfchung, wie der Unterrichtsertheilung, herausgebildet haben. Wo dagegen die Gemeinden die Univerfitäten unterhalten, wie in Frankreich, zum Theile auch in England und Amerika, liegt es nahe, die wiffenfchaftliche Lehranftalt mit der den Gemeinden gleichfalls obliegenden Krankenpflege in den grofsen öffentlichen Kranken-Heilanftalten zu vereinigen. Die Lehrer der medicinifchen Schulen find häufig zugleich die leitenden Aerzte der Heilanftalten und dadurch genöthigt, ihre Arbeitskraft und Zeit zwifchen der praktifchen Ausübung des Berufes und der Lehrthätigkeit zu theilen. Wenn diefe Einrichtung auch den unverkennbaren Vorzug hat, den Studirenden der Medicin ein reichhaltiges Kranken-Material zur Verfügung zu ftellen und fie in der praktifchen Behandlung der Kranken weit zu fördern, fo mufs doch die wiffenfchaftliche Ausbildung der-felben darunter leiden.

In baulicher Beziehung haben diefe ausländifchen Medicin-Schulen ein von deutfehen Univerfitäts-Lehranflalten völlig abweichendes Gepräge. Gewöhnlich werden fämmtliche Anftalten zur Ertheilung wiffenfchaftlichen Unterrichtes in der Anatomie, Pathologie, Phyflologie, Pharmakologie und, abweichend von Deutfchland und Oefterreich-Ungarn, auch Chemie und Pharmaceutik in einem gemeinfchaftlichen Gebäude, meiftens fogar zufammen mit den anderen Facultäten, untergebracht, als deren grofs-artigftes Beifpiel die z. Z. im Bau begriffene, zur Sorbonne gehörige medieinifehe Schule von Paris ²⁶⁸) anzuführen ift. Die deutfehe Klinik wird in Frankreich durch die öffentlichen Krankenhäufer vertreten, denen die unentbehrlichen Räume für Abhaltung des Unterrichtes hinzugefügt find. Andere Neubauten gröfseren Umfanges flehen in Bordeaux bevor und find in Lyon kürzlich vollendet worden.

Die unvollkommenften Einrichtungen finden fich in Amerika, wo die Univerfitäten, und befonders die medicinifchen Schulen, nicht einmal immer durch die Gemeinden , fondern zuweilen fogar durch Privat-Speculation, alfo zum Zwecke des Gelderwerbes, in das Leben gerufen werden. Dort mufs das ganze Gebiet der

268) Ein nicht mehr ganz zutreffender Grundrifs ift veröffentlicht in : Croquis d'architecture. Intime club. 1883, No. X, f. 6 u. No. XI, /. i, 2.

¹

) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 437 u. Bl. 61.

²

Nach den von Herrn Baurath Müller zu Leipzig freundlichft zur Verfügung gedeihen Zeichnungen. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

³

) Facf.-Repr. nach: Eerfte Jaarverslag omtrent het Zoölogifch Station der Nederlandfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876.

⁴

28’¹) Bei Abfaffung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Mufeums-Infpector Profeffor Dr. v. Koch in Darmftadt vielfach unterftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

33l

medicinifchen Wiffenfchaften zuweilen in unanfehnlichen Gebäuden von wenigen hundert Quadratmetern Grundfläche gelehrt werden. Andererfeits ih nicht zu verkennen, dafs diefer völlig freien Entwickelung einige Lehranftalten für befondere Zweiggebiete ihren Urfprung verdanken, die an deutfchen Univerfltäten bisher nicht vertreten find. So befitzt Amerika z. B. gegenwärtig 13 Heilanftalten für Lehre der Homöopathie, 19 Hochfchulen für Zahnheilkunde und 19 Anhalten zur Aus-, bildung von Apothekern.

Es fehlt indeffen auch in Amerika nicht an grofsartigen medicinifchen Lehranftalten, die dann durch Privatftiftungen in das Leben gerufen wurden, z. B. das John Hopkin s-Hofpital in Baltimore, die Vanderbilt-Shïtung in New-York u. a. Diefe mit einem Aufwande von vielen Millionen errichteten Anhalten find indeffen in erher Reihe Krankenhäufer, mit denen medicinifche Lehranhalten mehr neben-fächlich verbunden find.

Unter den Medicin-Schulen des britifchen Königreiches ²⁶⁹) heben diejenigen Schottlands den deutfchen Unterrichtsanhalten am nächhen, und unter diefen nimmt Edinburg den erhen Rang ein. An den alten englifchen Univerfltäten von Oxford und Cambridge ih das medicinifche Fach kaum nothdürftig vertreten, wenn fie auch in neueher Zeit bemüht gewefen find, ihre Einrichtungen für medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Unterricht einigermafsen zu vervollkommnen. In Glasgow find für den Unterricht und praktifche Uebungen in medicinifchen Fächern einige Räume im allgemeinen Collegienhaufe eingerichtet, unter welchen diejenigen für Anatomie in befonderem Anbau verhältnifsmäfsig am behen ausgehattet find.

In Deutfchland hat der Bau medicinifcher Lehranhalten erh in den letzten zwei Jahrzehnten einen merklichen Auffchwung genommen. Nur wenige Univerfltäten befafsen im vorigen Jahrhundert für diefen Zweck errichtete eigene Gebäude, meihens nur Anatomien ; felbh Gelehrte von hohem Ruf liefsen in ihren Privatwohnungen die Räume zur Abhaltung ihrer Vorlefungen und Curfe herrichten. Als ein wefent-licher Fortfehritt wurde es fchon empfunden, als in der erhen Hälfte diefes Jahr-hundertes der Staat den Univerfltäten verfügbare alte Gebäude zu medicinifchen Unterrichtszwecken nebh den nothwendighen Mitteln zu ihrer baulichen Inhand-fetzung überwies. Die Errichtung neuer Baulichkeiten eigens für diefen Zweck fällt gröfstentheils erh in die Mitte und zweite Hälfte diefes Jahrhundertes. Aber auch diefe Gebäude, welche vor kaum 20 Jahren entbanden und dem damaligen Stande der Wiffenfchaft in vollkommenhem Mafse entfprachen, werden jetzt, nach der rafchen Entwickelung der medicinifchen Wiffenfchaften, als derart veraltet und unzulänglich angefehen, dafs fie gröfstentheils nicht mehr durch Um- und Erweiterungsbauten zweckentfprechend umgehaltet werden können, fondera durch Neubauten erfetzt werden müffen. Wer wollte es vorherfehen, in wie ferner Zeit ein gleiches Schickfal den wiffenfchaftlichen Lehranhalten bevorheht, die jetzt der Stolz unferer medicinifchen Facultäten find?

3¹¹*

Bauliche

Bedürfniffe.

In Deutfchland zerfällt das Studium der Medicin in zwei Hauptabfchnitte, von denen der erhere fich vorzugsweife mit den vorbereitenden Naturwiffenfchaften be-fchäftigt und in dem tentamen phyficum feinen Abfchlufs findet. Die Studirenden der Medicin lernen in den erhen Semehern die Anatomie des menfchlichen Körpers und die Formenbildung aller feiner Organe kennen; fie werden ferner vertraut ge-

²⁶⁹) Siehe: Pascal, J. L. Les bibliothèques et les facultés de médecine en Angleterre. Revue gén. de Varch. 1884, S. 53 u. PL 18, 19, 97, 155, 207, 260.

macht mit den Grundzügen der Phyfiologie, d. h. der Lehre von der Thätigkeit der einzelnen Organe, ihrer Zweckbestimmung, dem Wefen und den Grundbedingungen des Lebens und der Lebenserfcheinungen.

Nach Ablegung des tentamen phyficum befchäftigen lieh die »Candidaten der Medicin« mit den krankhaften Erscheinungen im menfchlichen Körper, die fie in theoretischen VorleSungen und durch Section der Leichen, So wie durch Anfchauung und chemiSche Untersuchung der erkrankten Organe im pathologischen Inftitut kennen lernen, und endlich werden die Mittel, welche zur Heilung der verschiedenen Krankheitserfcheinungen führen, in den Kliniken Sowohl theoretisch gelehrt, wie auch durch Behandlung der Kranken praktisch geübt.

Nahe verwandt mit dem pathologischen Inftitut und häufig mit ihm in einem Gebäude vereinigt ift das pharmakologifche Inftitut, in dem die Wirkung der Arzneimittel und ihre ZufammenSetzung erforScht und gelehrt wird. In neuerer Zeit reiht Sich an diefe Claffe wiSfenSchaftlicher Lehranstalten noch das hygieniSche Inftitut, welches beftimmt ift, die Grundbedingungen der Gesundheitspflege, die Ursachen der Krankheitsentftehungen und die Mittel, diefen vorzubeugen, feft zu Stellen.

ge-

Die Kliniken vereinigen das Krankenhaus mit dem Lehrgebäude, und die auf allen Gebieten der Wiffenfchaft bei dem wachsenden Umfang des Stoffes nothwendig werdende Theilung der Arbeit, welche ein um So tieferes Eindringen in die Zweig-wiffenfehaften bezweckt, hat die Kliniken, welche zu einer gut ausgerüsteten Universität gehören, zu einer ziemlich anSehnlichen Zahl anwachSen laSSen. So wurden noch vor wenigen Jahrzehnten nur äuSsere Verletzungen oder äuSserlich Achtbare Krankheitserfcheinungen auf operativem Wege geheilt, und die chirurgische Klinik pflegte nur eine Unterabtheilung der allgemeinen Klinik zu Sein. Nachdem Sich die Chirurgie aber Schritt für Schritt auch die meisten inneren Organe des menSchlichen Körpers erobert hat und auch eine groSse Zahl innerer krankhafter Erfcheinungen mit Erfolg durch das Meffer des Chirurgen bekämpft wird, ift die Selbständige chirurgische Klinik nicht allein zu einer der gröSsten und wichtigsten Lehranstalten der Univerfität angewachten ; Sondern Sie hat Sogar einige Zweigfächer, nämlich die Behandlung des Auges und des Ohres, als Selbständige WiSSenSchaSten abgeben müSfen. Auch das Gebiet der inneren Krankheiten ift bereits zu umfangreich geworden, um von einzelnen Gelehrten vollkommen beherrfcht zu werden, und man hat defshalb bereits an einigen Univerfitäten für die Hautkrankheiten und Syphilis befondere Lehrftühle und felb-ftändige Gebäude für diefe errichtet. Zur Behandlung der Gemiithskrankheiten find an kleineren Univerfitäten nur Unterabtheilungen der inneren oder medicinifchen Klinik vorgefehen; in StraSsburg hat man ein Selbständiges Gebäude dafür errichtet, und wenn an den preufsifchen Univerfitäten diefes Beifpiel bis jetzt nur in fehr beschränktem Mafsftabe Nachahmung gefunden hat, So liegt dies daran, dafs die Land-Irren-Anftalten häufig in der Nähe der Univerfitätsftädte errichtet wurden und eignete Gelegenheit boten, dem betreffenden Anftalts-Director das Lehramt der Irrenheilkunde (Pfychiatrie) zu übertragen.

zur

Die befondere Behandlung des weiblichen Körpers hat von jeher die Errichtung eigener Lehranstalten erfordert, die früher häufig mit den von den Gemeinden errichteten Gebärhäufern und Hebammen-Lehranftalten vereinigt waren. Neuere Lehrgebäude diefer Art haben neben der eigentlichen Entbindungs-Anftalt noch eine Behandlung befonderer Frauenkrankheiten bestimmte (gynäkologische) Abtheilung und pflegen dann mit dem Gefammtnamen Frauen-Kliniken bezeichnet zu werden.

Einen befonderen Zweig der Medicin bildet die Thierarzneikunde, und wo derfelbe an einer Uni-verfität vertreten ift, bedarf es auch befonderer Baulichkeiten hierfür. Da indefs bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« die Thierarzneifchulen behandelt worden find, werden diefelben in der Folge eine weitere Berückfichtigung nicht finden.

312.

Bauftellen

und

CO

CO 1

OJ

Wir haben hiermit in grofsen Umriffen die baulichen Bedürfniffe angedeutet, welche für die medicinifche Facultät unferer Univerfitäten zu befriedigen find. Nach welchen Grundfätzen hierbei zu verfahren ift und bisher verfahren wurde, foll dem- Gruppirung. nächft erörtert werden. Hierbei kommt zunächft die Auswahl geeigneter Bauftellen in Betracht. Der Wunfch, alle Univerfitäts-Lehranftalten auf einem gemeinfchaftlichen Grundftücke zu vereinigen, wird fich, wie bereits in Art. 2 1 (S. 15) gefagt worden ift, nur in feltenen Fällen verwirklichen laffen, und es liegt hierfür in der That auch nur in befchränktem Mafse ein Bedürfnifs vor. Eine engere Verwandtfchaft, die eine benachbarte Lage wünfchenswerth macht, befteht hauptfächlich zwifchen den natur-wiffenfchaftlich-medicinifchen und den zur philofophifchen Facultät gehörigen natur-wiffenfchaftlichen Lehranftalten, namentlich dem zoologifch-zootomifchen und dem anatomifchen Inftitut. Die Zootomie oder vergleichende Anatomie fteht in fo engem Zusammenhänge mit der menfchlichen Anatomie, dafs fie von jedem Studirenden der Medicin gehört werden mufs und defshalb zuweilen fogar mit der Anatomie unter einem Dache vereinigt wird (z. B. in Giefsen, eben fo in einem Entwurf für Breslau etc.).

Selbft die wiinfchenswerthe Vereinigung aller medicinifchen Inftitute ftöfst bei den meiften neuen Anlagen auf Schwierigkeiten, weil — in den gröfseren Univerfi-tätsftädten wenigftens — Bauplätze von genügender Gröfse in der Regel entweder gar nicht oder doch nur mit unverhältnifsmäfsig grofsen Koften zu haben find. Unter den preufsifchen Univerfitäten find nur Kiel und Halle als Solche zu nennen, bei denen diefe Vereinigung hat verwirklicht werden können. Wenn eine Trennung in Gruppen nothwendig wird, fo liegt der Gedanke nahe, diejenigen Anflalten zu einer Gruppe zu vereinigen, welche von Studenten gleicher Semefter befucht werden, d. h. die Anatomie und das phyfiologifche Inftitut find in eine, die Kliniken, das pathologische und pharmakologiSche Inftitut in die andere Gruppe zu verlegen. In der That findet fich diefe Eintheilung wiederholt vor. Sie ift in Bonn zur Ausführung gekommen, wo man die beiden erftgenannten Anftalten in Vereinigung mit den naturwiffenfchaftlichen Lehranftalten für Botanik, Zoologie, Chemie und Mineralogie nach Poppelsdorf verlegt hat, und die Ausführung nach gleichen Grundfätzen fteht in Göttingen und Breslau bevor. Ganz einwandfrei ift diefe Trennung indeffen nicht, weil die Anatomie in der Regel zugleich zu den fog. akiurgifchen Curfen, d. h.

Uebungen der Studirenden im Operiren an Leichen und zum Studium der topographischen Anatomie, d. i. der bei Operationen wichtigen örtlichen Bestimmung der inneren Organe des Körpers, alfo von den Studirenden Späterer Semefter benutzt wird. In Marburg, Göttingen und Breslau werden die Räumlichkeiten für diefen Unterricht mit dem pathologischen Inftitut vereinigt; in Berlin findet fich die betreffende Einrichtung in der chirurgischen Klinik etc.

Sehr wichtig ift aber die Vereinigung der Kliniken auf gemeinsamem Bauplatz, und zwar nicht allein im Intereffe einer vollkommenen Zeitausnutzung für den Unterricht, Sondern auch wegen der praktischen Vortheile, welche mit einer gemeinschaftlichen Verwaltung und einer Sammelanlage des Koch- und Wafchbetriebes zu erreichen find. Das pathologische Inftitut wird mit den Kliniken zweckmäfsig vereinigt, weil die Leichen der in den Kliniken Verstorbenen dort geöffnet und für den

Cv

P a

V,

m

«

%

Fig. 268.

s'*

*

1»

P;

;.

P

vrai

Pąs yfkz

XX

Ł

U.

%

>:

Bi

1®

)£g

a

...............1

F r a n

i e r

:■

h

ji.äT

'f

}T>

1

il

lilailiiy

É,

•^suf sai(osi6oioTsÆiy>

fH

m

S'“?!!

IS

W*

:

IÜ

WÊ

4frlU lT){~U8 Jl[Q pU4P-U-&-filV^-

li

S

,2

Sä

itóSl

I#:»

jS

r RI

US

1

SMSS

PÉarl

ai

P:

!V

5

151

i

e

s

s

!”lf

liiUltâ

@    £>    «3

il

&

2P

r':

«

m

P

S t r a

r

3

^ n

il

I

8ili

P

S

♦

ÏK

m

e

S

bur

0

Medicinifche Lehranftalten der Univerfität zu Halle.

£

:

g-

§■

Arch. : v. Tiedemann.

1:2000

O

S

g-

g-

g.

g-

«li

s

(H

J

11

i© o oaooa

I -Il LUS

EU

s sel

riTtTscliJ

.

G e~b d

A-

:• ?

B

■I

I«

m

Magi

ist;

t

i

IIHimilHIIIIIIIIHII IIMIIIIIII

■ ,:

U

M

safiK

HT

\Wß;

fù

P

©

*

1

PJ

pi

; ■

Pi

5?

L

S

i«»'

Si

Sfâ

S9

F!

s

l ⁶ TU un

? ï

E

I "

> M

•-Î)

<1

«i

.v.i

>. vy.

Klinik

JBI

tm

■e a a

ra

ii

IL

pi

u*\

; U*

Kn ni

wo»

atr.

q^bmBRs

ÎBSH

ET

Fig. 269.

<9    9

<s>

Si!

éS

cP

Medicinifche Lehranftalten der Univerfität zu Strafsburg²'¹).

ijf

si

5p

v@S

• :i

wiffenfchaftlichen Unterricht verwertet werden können. In ganz grofsen Städten, wie Berlin, ift auch eine Vereinigung aller Kliniken auf gemeinfchaft-lichemBauplatz nicht erreichbar, weil es hierzu an ausreichend grofsen Bauftellen überhaupt fehlt. Es mufs in folchen Fällen genügen, wenn die Entfernung der einzelnen Anhalten von einander keine allzu grofse ift. Dafs hierbei die gemein-fame klinifche Verwaltung aüfgegeben werden mufs, ift nur ein geringer Nachtheil, weil in fo bedeutenden Univerfi-täten der grofse Umfang der einzelnen Klinik einen Wirth-fchaftsbetrieb er-giebt, der eine Zu-fammenlegung des-felben für mehrere Anhalten minder wichtig erscheinen läfft.

©A ! »

ii

fia

.S**

,'"i

ra

SI

Bei der Stellung der Gebäude auf dem Bauplatz ift felbft-verftändlich darauf Riickficht zu nehmen, dafs jede einzelne Anhalt einen möglichst unmittelbaren Ausgang nach einer öffentlichen Verkehrsftrafse er-

313-

Gefammt-

anlage.

3M-

Beifpiel

I.

315-

Beifpiel

II.

316.

Beifpiel

III.

hält. Die Erfüllung diefer Bedingung ift nicht allein bei den Kliniken wichtig, um das hinter den Gebäuden liegende Gartenland als Aufenthaltsort für die in Genefung begriffenen Kranken gegen den äufseren Verkehr abzufchliefsen ; fondern auch die rein wiffenfchaftlichen Anftalten können eines gewiffen Zubehörs an Höfen, Thier-ftallungen und anderen Nebengebäuden nicht entbehren, deren Lage an öffentlichen Verkehrswegen aus nahe liegenden Gründen nicht rathfam ift. Eine Anordnung, welche ein gröfseres Grundftück nur an einer Stelle mit einem Zugang verheilt, um die Zugänge zu den einzelnen Gebäuden im Inneren des Bauplatzes zu verzweigen, würde an fich fehlerhaft fein und hch nur da rechtfertigen laffen, wo das Grundftück nicht genügende Strafsenfronten behtzt, um jedes Gebäude mit einem unmittelbaren Zugang zu verfehen.

Diefer Ausweg ift in Bonn ²⁷⁰) gewählt worden, weil dort die nur verhältnifsmäfsig kurze Theater-ftrafse bei überdies noch unbequemen Steigungsverhältniffen nicht genügenden Raum für die drei grofsen klinifchen Inftitute lieferte.

Bei den klinifchen Anftalten in Halle (Fig. 268) konnten an die Magdeburger Strafse zwei der Kliniken und das Oekonomie- und Verwaltungsgebäude verlegt werden ; die Anatomie erhielt einen Zugang von der Strafse vor dem Steinthor, und zur Gewinnung weiterer Zugänge fah man fich genöthigt, das Innere des Baugeländes durch Privatftrafsen aufzufchliefsen, weil der Franzofenweg, der daffelbe an der Weftfeite begrenzt, als Fufsweg mit fteilen Steigungsverhältniffen für diefen Zweck nicht genügte.

Eine diefer Privatftrafsen fchafft Zugänge für die medicinifche und Augen-Klinik, fo wie für das pathologifche Inftitut, die andere für das phyfiologifche Inftitut. Die Verlängerung der letzteren hat gleichzeitig den Verkehr nach der Beerdigungs-Capelle im pathologifchen Inftitut zu vermitteln. Diefer Weg wird durch fteile Böfchungen dem Anblick von den Kliniken her, mit Ausnahme der Augen-Klinik, entzogen. Auf eine ähnliche Anordnung ift in allen Fällen wegen der nöthigen Rückfichtnahme auf die Kranken in den Kliniken Werth zu legen.

Trotz der befchränkten Bauftelle ift man auch in Strafsburg nach diefem Grundfatz verfahren. Wir theilen den Lageplan der dortigen klinifchen Anftalten in Fig. 269 2 ,r) mit.

Das lang geftreckte und durchaus unregelmäfsig umgrenzte Grundftück ift zur Gewinnung genügender Zugänge der Länge nach von einer Strafse durchfchnitten , an der die Eingänge zur Lrauen-Klinik, der chirurgifchen Klinik, dem für Anatomie und Pathologie gemeinfam errichteten Gebäude und dem phyfio-logifchen Inftitut liegen. Die Gebäudegruppe, in der Leichen als Unterrichts-Material verwerthet werden, liegt getrennt von den Kliniken, und zwifchen beide Gruppen fchiebt fich das Gebäude für chemifche Phyftologie. Die Kliniken für innere Krankheiten und Augenheilkunde konnten auf der befchränkten Bauftelle keinen Raum mehr finden.

Ein weiteres beachtenswerthes Beifpiel für eine zweckmäfsige Anlage klinifcher Gebäude liefert Heidelberg ²⁷²). Nirgends ift mit gleicher Sorgfalt, wie hier, die Trennung des Verkehres der poliklinifchen Kranken und der Studenten von den Kranken der Klinik durchgeführt. Man hat dies erreicht durch Verlegung der gefammten Poliklinik für innere Krankheiten und Chirurgie in ein befonderes Gebäude, das fog. Verwaltungsgebäude, das unter gefchickter Verwerthung einer tief in das Grundftück einfehneidenden Ecke im Mittelpunkt der ganzen Gebäudegruppe und doch an einer öffentlichen Verkehrsftrafse gelegen ift. An drei verfchiedenen Stellen im Haufe wird von zwei Profefforen der inneren Medicin und einem Wundarzt die Poliklinik abgehalten und unterrichtlich verwerthet ; die Krankenhäufer werden vom Publicum gar nicht und von den Studenten nur unter Führung der Profefforen betreten. Blofs die Augen-Klinik, deren Poliklinik weniger zahlreich ift, und die Klinik für Syphilis, welche eine Abfonderung erfordert, liegen getrennt und unmittelbar an den öffentlichen Strafsen. Der Operations-Saal der chirurgifchen Klinik ift nicht im Verwaltungsgebäude, fondern in einem Einzelbau der chirurgifchen Abtheilung untergebracht. Das pathologifche Inftitut liegt auch hier unmittelbar an der Strafse, von den anderen Anftalten abgewendet. Die medicinifch-chirurgifchen Gebäude und die Augen-Klinik find unter einander , fo wie mit den Wirth-fchaftsgebäuden durch bedeckte, aber beiderfeits offene Gänge verbunden.

270)    Siehe: Centralbl. der Bauverw. 1883, S. 313.

271)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg.

272)    Siehe: Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

Literatur

über »Medicinifche Lehranftalten im Allgemeinen».

Pascal, J. L. Les bibliothèques et les facultés de médecine en Angleterre. Revue gén. de l’arck. 1884, S- 53. 97. 155) ²°7) 260 u. PL 18, 19.

Gourlier , Biet , Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conflruits en France depuis le commencement du XIXme filecie. Paris 1845 — 50.

2* vol, PL 24g, 2go : Hôpital a Paris (clinique de la faculté) de médecine.

Leeds fchool of medicine. Builder, Bd. 23, S. 465.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1877 in der Ausführung begriffen gewefen find. VII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 109.

Faculté de médecine a Inaris. Semaine des conft. 1878 — 79, S. 427, 438.

Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

Mannkopff, E. Ueber das Programm zum Neubau der medicinifchen Klinik zu Marburg. Marburg 1879.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1878 in der Ausführung begriffen gewefen find. VII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 433-

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Jahre 1880 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 472.

Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinflitute der Univerfität in Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 150, 158, 166, 176, 208, 218, 226. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1882.

Bergmann. Die Univerfitäts-Inflitute in Halle a. S. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 310.

LLofpital, adapted to the fite of utiiv er fit y college hofpital, London. Building news, Bd. 41, S. 104.

Die klinifchen Univerfitäts-Anflalten in der Ziegelftrafse zu Berlin. Deutfche Bauz. 1882, S. 219.

Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchL 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII—-IX: Univerfitätsbauten, wiffen-fchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 146 ff.

Reinicke, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 313. — Centralbl. f. allg. Gefundh. 1883, S. 354. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1883.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Strafsburg 1884.

Froebel, H. Klinifche Neubauten der Univerfität in Budapeft. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 74.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882—83. Herausg. von P. Boerner. II. Band. Breslau 1885. S. 131 : Die Univerfitäts-Kliniken.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1883 >n der Ausführung begriffen gewefen find. XI. Hofpitäler und Krankenhäufer, Bäder, Blinden- und Taubftummen-Anftalten. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 131.

Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift zur 59. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII : Univerfitätsbauten. XI : Hofpitäler und Krankenhäufer, Bäder, Blinden- und Taubftummen-Anftalten. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 348, 470.

The univerfity of Durham college of medicine, Newcafile-on-Tyne. Building news, Bd. 54) S. 106.

Hauptmann, E. G. Die medicinifchen Fakultäten des Deutfchen Reichs, Deutfch-Oefterreichs, der deutfchen Schweiz und der ruffifchen Oftfee-Provinzen, fowie die mit ihnen verbundenen klinifchen Anhalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen. Leipzig 1888.

Meyer, G. Die aufserdeutfchen medicinifchen Facultäten, fowie die mit ihnen verbundenen klinifchen Anhalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen. Leipzig 1888.

Croquis d'architecture. Lntime club. Paris.

1872, No. LI, f. 3 : Une école de médecine.

1874, No. LL, f. g: Une académie de médecine.

1877,    No. V, f. 3 ; École de médecine exécutée a Genève.

I : Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

No. VLL1, f. i—3

1878,    No. LV, f. 4 Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

317-

Umfang

des

anatomifchen

Studiums.

318.

Erforderniffc.

I : Un hôpital des cliniques. j : Une académie de médecine pour Paris.

9. Kapitel.

Medicinifch-naturwiffenfchaftliche Inftitute.

a) Anatomie-Gebäude.

Die Aufgaben des Anatomen haben wir bereits kurz erwähnt ; es wird an diefer Stelle jedoch noch nothwendig fein, die Grenzlinie zwifchen den anatomifchen und den nächft verwandten Wiffenfchaften zu ziehen. Vornehmlich kommt hier die Zoologie und die Phyfiologie in Betracht.

Kölliker'2,1%') weist der Anatomie alle Vorträge zu, die lieh auf den Menfchen beziehen : gröbere Anatomie, Anthropologie oder Lehre von den natürlichen Verhältniffen des Menfchen, Gewebelehre und Entwickelungs-gefchichte des Menfchen, ferner von vergleichend anatomifchen Lehrzweigen Alles, was auf die höheren Gefchöpfe Bezug hat und für die Begründung einer wiffenfchaftlichen Anatomie und Phyfiologie unumgänglich nöthig ift, alfo vergleichende Anatomie und Phyfiologie der Wirbelthiere und vergleichende Embryologie und Hiftologie derfelben. Als Gebiet des Zoologen bezeichnet er dagegen die Darftellung der äufseren Charaktere und der Organifation des gefammten Thierreiches (Zoologie), Entwickelungsgefchichte des gefammten Thierreiches, einfchliefslich der vorweltlichen Gefchöpfe (Defcendenzlehre), vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte vor Allem der Wirbellofen ²⁷⁴), befondere Vorlefungen über Parafiten etc. Diefer Eintheilung des Lehrfloffes follen fich auch die Sammlungen anpaffen. Der Unterfchied zwifchen Anatomie und Phyfiologie wird von demfelben Fachmann etwa folgendermafsen gekennzeichnet. Die Anatomie ift die Lehre von den Formen und den Lebenserfcheinungen, die bei der Formbildung und Geftaltung der Organismen ftattfinden, Phyfiologie die Wiffenfchaft von den Functionen der gebildeten Formtheile, mögen diefelben ganz entwickelte fein oder nicht.

Es ift leicht begreiflich, dafs bei einer Wiffenfchaft, welche fich mit dem Bau des menfchlichen Körpers bis in deffen kleinften Theile zu befaffen hat, der An-fchauungsunterricht (Demonftration) eine wichtige Rolle fpielt und dafs diefen Zwecken die Grundrifsgeftaltung, die innere Einrichtung und vor Allem die Beleuchtung der Anatomie-Gebäude forgfältig angepafft werden mufs. Die Anatomie zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, die gröbere und die mikrofkopifche Anatomie. Die Arbeiten nach beiden Richtungen greifen vielfach in einander, weil diefelben Organe ihrer äufseren Form nach mit blofsem Auge erkennbar find, dagegen ihr feinerer Bau nur unter dem Mikrofkop beobachtet werden kann. Die Errichtung getrennter Lehr-ftühle für beide Forfchungsgebiete wird defshalb nur feiten Vorkommen (Halle); dagegen müffen die Anatomie-Gebäude mit den der Eigenart des Unterrichtes auf beiden Gebieten entfprechenden Einrichtungen ausgeflattet werden. Eine dritte Gruppe von Räumlichkeiten ift in gröfseren Anatomie-Gebäuden für die Zwecke der topographifchen oder chirurgifchen Anatomie beftimmt, in welcher die einzelnen Regionen und Höhlen des Körpers mit Rückficht auf die gegenfeitige Lage der Organe und Syfteme behandelt werden.

273)    In: Kölliker, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inftitute. Würzburg 1884.

274)    Diefe Anficht Kölliker's wird nicht allfeitig getheilt; in der Regel wird auch die vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte der Wirbelthiere der Zoologie zugewiefen. Die Anthropologie wird vorausfichtlich in nicht zu ferner Zeit von der Anatomie getrennt werden und einen eigenen Lehrftuhl erhalten müflen.

i) Räume für die gröbere (makrofkopifche) Anatomie.

3r9

Raum-

bedürfnifä.

Der Unterricht der gröberen Anatomie wird einestheils durch den Vortrag des Lehrers, anderenteils durch praktifche Uebungen der Studirenden ertheilt. Für erfteren ift der wichtigfte Raum der anatomifche Hörfaal (Theater); dem letzteren Zwecke dient der Präparir-Saal. Dazu kommen die Räume zur Bergung der Lehrmittel, die anatomifchen Sammlungen und die Leichenkeller. Diefen Haupträumen fchliefsen fich mehr oder weniger zahlreiche Nebenräume, namentlich die Vorbereitungszimmer, Arbeitsräume für die Docenten, die Werkftätte des Confervators der Sammlungen, die anatomifchen Küchen u. dergl. an.

320.

Hörfaal.

Der anatomifche Hörfaal oder das anatomifche Theater dient dem Anfchauungs-unterricht, fo weit derfelbe ohne Zuhilfenahme des Mikrofkopes betrieben werden kann. Der Vortrag des Docenten wird begleitet von Demonftrationen an der Leiche. Da es aber dem ungeübten Auge zunächft fchwer wird, die Formen der einzelnen Leichentheile zu erkennen, dem Gedächtnifs einzuprägen und lie von anderen zu unterfcheiden, fo wird von den meiften Docenten die zeichnerifche Darftellung an der Tafel zu Hilfe genommen.

Um diefen Anforderungen zu entfprechen und namentlich die Betrachtung der den Mittelpunkt des Unterrichtes bildenden Leiche aus möglichft grofser Nähe und in vortheilhafter Beleuchtung zu erreichen, hat man fich bei den meiften neueren Anatomie-Gebäuden der Form des mehr oder weniger gefchloffenen Ringtheaters bedient. Etwa in der Mitte des Hörfaales befindet fich der Tifch zur Aufnahme der Leiche in einem 2,3 bis 4,o m breiten Mittelraume, den die anfteigenden Sitzreihen der Studirenden von mehreren Seiten umfchliefsen.

321.

Sitzreihen

und

Erhellung.

Indem bezüglich der Form, Gröfse und Einrichtung des Hörfaales auf Art. 26 ff. (S. 21 ff.) verwiefen wird, fei an diefer Stelle das Folgende hervorgehoben. Bei Anordnung des Geftiihls für die Zuhörer hat man mit dem Raum möglichft fparfam Haus zu halten; denn jede Raumverfchwendung vergröfsert die Entfernung vom Leichentifch und erfchwert das Erkennen der vorgezeigten Gegenftände. Man verzichtet defshalb gern auf bequeme, zum Schreiben eingerichtete Tifche vor den Sitzreihen und begnügt fich mit etwa 20 cm breiten Buchbrettern, um die Gefammttiefe der Sitzreihen auf das Mafs von 70 bis 80 cm einzufchränken, während für die Banklänge 50 cm auf jeden Platz genügen. Die Hauptfache ift, dafs die Zuhörer fehen und befonders fehen lernen. Wenn auch als mittleres Mafs eine Tiefe der Sitzreihen von 75 cm angefehen werden kann (Halle, Bonn), fo legen doch einige Anatomen auf eine erhebliche Verminderung derfelben befonderen Werth. In Königsberg wurde fie in dem umzubauenden Ringtheater auf 63-cm feft gefetzt, ein Mafs, das unter Anwendung von Klappfitzen dort immer noch als ausreichend angefehen wird. Auf eine fo weit gehende Einfchränkung der Mafse dürfte indeffen ein allzu grofser Werth nicht zu legen fein, weil für die Vorzeigung aller feineren Gegenftände die Demon-ftration nach der Vorlefung in befonderem Nebenraum, von dem weiter unten die Rede fein wird, doch nicht entbehrt werden kann und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Damit fchwinden auch die Bedenken, welche gegen anatomifche Ringtheater von fehr bedeutender Ausdehnung von mancher Seite erhoben wurden. Anatomifche Hörfäle von 300 Sitzplätzen und darüber gehören nicht mehr zu den Seltenheiten. Bei kleineren Anatomien aber vermeidet man es gern, mehr als 5 Sitzreihen hinter einander anzuordnen.

Wird dem Ringtheater nur der Halbkreis (fiehe die Beifpiele in Art. 353, 355

u. 356) zu Grunde gelegt, fo ergeben fich nach Abzug einer Treppe von 50 cm Breite bei 75

cm

Sitztiefe und

bei 4 Sitzreihen etwa 60 Sitzplätze,

» 5

» 6

Wo diefe Platzzahl nicht genügt, pflegt man zur Vermehrung derfelben an den Halbkreis, bezw. das halbe Achteck des Ringtheaters gerade Seitenfchenkel anzu-fchliefsen (flehe die Beifpiele in Art. 351, 352 u. 354). Auf diefe Weife erhält man die Grundform des lang geftreckten Hufeifens, wobei der Demonftrations-Tifch, um allen Zuhörern bequem vorgeführt werden zu können, auf Geleifen verfchiebbar hergeftellt wird.

Beifpiele für diefe Anordnung liefern die Anatomien von Berlin, Bonn, Heidelberg, Giefsen, Freiburg, Halle etc.; eine Fortfetzung des Kreifes bis zu ³/i des Vollkreifes (fiehe die Beifpiele in Art. 349 u. 350) findet fich in Göttingen und Königsberg. Einem gewöhnlichen Hörfaal nachgebildet ift das anatomifche Theater in Strafsburg ; es hat fich daraus die Nothwendigkeit ergeben, 9 Sitzreihen hinter einander ordnen ; dafür hat der Saal den Vorzug einer fehr fchönen, einfeitigen Beleuchtung von Norden.

Die Linie, nach welcher die Sitzreihen anfteigen, wird zweckmäfsig keine gerade. Es würde zwar bei Anwendung der nöthigen Steilheit auch durch gerade anfteigende Sitze der freie Blick auf das Object den entfernter Sitzenden gefiebert

fein ; aber je fteiler die Sitze anfteigen, um fo mehr wächst die Entfernung. Man ordnet defshalb die unterfte Sitzreihe zu ebener Erde an und zieht nach Fig. 270 u. 271 die Sehlinie für die hinteren Sitzreihen über die Köpfe der vorderen hinweg (flehe auch Art. 28, S. 22). Man erhält dann :

Fig. 270.

< 075 * 0.75...à;...0,75.-.4.......1,25

■J.

»    87

und

119

anzu-

Fig. 271.

-cf

Anfteigende Sitzreihen in Ringtheatern nach gekrümmter Linie.

gerader Linie.

die Fufsbodenhöhe der 2. Sitzreihe = 0,40 m

= l,io m

= 1,84 m

= 2,62 m

= 3,41 m.

Bei Entfcheidung der Frage, wie das Hufei fen der Sitzreihen im Grundrifs anzuordnen ift, ob fich daffelbe gegen das Gebäude oder nach aufsen öffnen foll, find zwei Punkte zu beachten, die Beleuchtung und die Zugänglichkeit. Den Anforderungen an eine vortheiIhafte Beleuchtung entfpricht die Lage der P'enfter im Rücken der Zuhörer; der entgegengefetzte Lichteinfall blendet nicht allein das Auge; fondern es erschwert auch das Erkennen der vorgeführten körperlichen Form, wenn man nur die Schattenfeite derfelben fehen kann, während die Zuwendung der Lichtfeite oder mindeftens das gleichzeitige Sehen von Licht und Schatten die Geftaltung der Körper-theile am leichterten erkennen läfft. Daraus ift die Bedingung abzuleiten, dafs hohes

CO

Seitenlicht von Norden her, deffen Einfall mit den Sehlinien der Zuhörer möglichft nahe zufammenfällt, fich zur Beleuchtung anatomifcher Hörfäle am meiften eignet. Handelt es fich aber um gröfsere Säle und dem entfprechend gröfsere Entfernungen des Leichentifches von den Fenftern, fo wird das Seitenlicht durch Deckenlicht wirkfam unterftützt. Auch diefes wird indeffen nicht genügen, um die geöffneten Höhlen der Leiche bis tief in das Innere zu erhellen. Soll diefer Zweck erreicht werden, fo kann dies nur mit Hilfe des elektrifchen Bogenlichtes gefchehen, das nahe über dem Leichentifch auch bei Tagesvorlefungen entzündet wird. Die Anordnung der Fenfter im Rücken der Zuhörer erfordert die Oefifnung des Hufeifens der Sitzreihen gegen das Haus, weil an der Anfchlufsmauer fich keine Fenfter anbringen laffen. In der That ift auch diefe Anordnung die gebräuchliche ; fie kommt vor in Berlin, Bonn, Heidelberg, München, Giefsen, Königsberg, Budapeft, Freiburg etc.

Der theilweife Einbau des anatomifchen Hörfaales in das Hauptgebäude, wie derfelbe u. a. in Berlin und Bonn zur Anwendung gekommen ift, vermindert die Fenfterflächen und ift defshalb weniger zu empfehlen. Wenn durch die Oefifnung des Hufeifens gegen das Gebäude auch noch das Einbringen der Leichen erleichtert wird, fo fteht doch diefen Vortheilen der nicht zu unterfchätzende Nachtheil der weniger günftigen Zugänglichkeit gegenüber. Wird nämlich, wie dies in der Regel der Fall ift, der Hörfaal von den Zuhörern zu ebener Erde betreten, fo können diefe nur auf Treppen, die nach der Mitte zufammenlaufen, von dem den Leichentifch aufnehmenden Raume aus zu den Sitzreihen auffteigen (fiehe das Beifpiel in Art. 352), und es wird als ein Mifsftand empfunden, dafs vor und nach den Vorlefungen um

Fig. 272.

Ir,

^■1

YYk

]0

11

rry

.}

iim

Li

10“

10 5 0

■Î--f

1:200

Anatomie-Gebäude der univerfität zu Kiel. — Schnitt.

den Leichentifch Gedränge entfteht, auch zu fpät Kommende die Vorlefung ftören. Um dies zu vermeiden, werden wohl kleine Hilfstreppen angelegt (Bonn), die dann, wie die Erfahrung gelehrt hat, nach den Vorlefungen faft ausfchliefslich benutzt werden und für den grofsen Verkehr nicht ausreichen.

Von diefer Erwägung ausgehend, hat man in Halle ¹) die Haupttreppe benutzt, um von ihrem Ruheplatz aus einen Umgang hinter der oberften Sitzreihe zugänglich zu machen, von dem die Studirenden nach ihren Plätzen herabfteigen.

Die Trennung des Verkehres der Studirenden von demjenigen der Anftaltsbeamten wird damit ein vollftändiger ; es ift aber zur Erleichterung des Zuganges die gefchlofiene Seite des Hufeifens gegen das Haus gekehrt worden, eine Anordnung, die indeffen als nothwendige Folge der Treppenanlage nicht angefehen werden kann. Es wäre auch durch die Verbindung beider Hufeifenflügel mittels einer Quergalerie möglich gewefen, die umgekehrte Lage des Hufeifens mit der Zugänglichkeit durch die Haupttreppe zu vereinigen. Die nachtheilige Richtung des Lichteinfalles bei den nach aufsen gekehrten Sitzreihen und der unvermeidlichen Lage des Hörfaales an der Südfeite des Haufes hat man in Halle dadurch zu mildern gefucht, dafs der Hörfaal als felbftändiger achteckiger Bau aus der Baugruppe gelöst und mittels einer rings umlaufenden Fenfterreihe durch hohes Seitenlicht, fo wie durch ein grofses Deckenlicht beleuchtet worden ift.

Nur in kleineren Anatomien, für die Kiel (Fig. 272) ein Beifpiel liefert, wird man mit Erfolg faft ausfchliefslich einfaches Seitenlicht anwenden können, das natürlich von der Nordfeite zu entnehmen ift. Die Zuhörer werden dann im Wefentlichen in zwei parallelen Reihen zu beiden Seiten des Leichentifches ihre Plätze finden müffen.

Das angeführte Beifpiel ift in feiner Beleuchtung aufserordentlich wohl gelungen, nachdem man das Hufeifen der Sitzreihen fo umgedreht hat, dafs die gekrümmten Bänke nach der Fenfterfeite verlegt wurden. Eine vor dem Fenfter angebrachte, von unten nach oben verfchiebbare matte Glasfcheibe bezweckt die Herftellung zerltreuten, für inikrofkopifche Arbeiten geeigneten Lichtes.

322.

Leichentifch.

Zu den wichtigeren Einrichtungsgegenftänden des anatomifchen Hörfaales gehört der Leichentifch. Die Platte deffelben ift in der Regel rechteckig geftaltet,

nur feiten rund, und dann blofs

Fig. 273.

mit geringerem Durchmeffer, etwa 1,2 m, hergeftellt. Rechteckigen Platten giebt man 75 bis 85cm Breite und 1,6 0 bis 2,oo m Länge. Die Tifchhöhe beträgt etwa 75 bis 85 cm. Die Platte mufs um eine loth-

'T

\\

.•6Lm*..........»yt

O — i

jj

IW    j

K>

L.

180.

.V.

Leichentifch im anatomifchen Hörfaal zu Strafsburg ²). i|-25 n. Gr.

rechte Axe drehbar fein. Sind die Schenkel des Ringtheaters geradlinig verlängert, fo ift aufserdem eine wagrechte Ver-fchiebung des Tifches auf Ge-leifen nothwendig.

Bei der Conftruction des Leichentifches hat man darauf zu achten, dafs fowohl die Drehung, wie auch die Ver-fchiebung nicht gar zu leicht in Folge von unwillkürlichen Be-

343

rührungen vor fich geht, dafs fie aber doch keine befonders grofse Kraftanftrengung erfordern. Die richtige Mitte wird man treffen, wenn man den Tifch aus fchweren Bauftoffen, aber mit möglichft geringen Reibungswiderftänden herftellt. Es wird damit zugleich die Standfeftigkeit bei etwaiger fchiefer Belaftung gefichert.

Als Beifpiel einfachfter Art, das obigen Anforderungen nicht durchweg entfpricht, mag hier der Tifch der Anatomie in Strafsburg vorgeführt werden (Fig. 273 ²⁷⁶). Auf einem hölzernen Untergeftell, deffen Tifchplatte 62

fehr vermindert wird. Ein Mittelzapfen fichert die Mittelpunktsführung. Auf der Holzplatte ift eine Eifen-blechplatte befeftigt, deren Kanten mittels Winkeleifen von 20mm Schenkellänge eingefafst find. Ein mäfsiges Gefälle führt etwa abfliefsende Fliiffigkeiten nach einem Abflufsloch am Fufsende, wofelbft diefelben von einem untergehängten Gefäfs aufgefammelt werden.

cm

im Quadrat mifst, befindet fich eine zweite drehbare Platte, deren Reibung durch 4 Kugeln

Fig. 274.

In Halle ift die Tifchplatte aus .Schiefer,

5 cm ftark, glatt gefchlif-fen, hergeftellt und mittels 4 ftarker Meffingfchrauben mit einem Drehzapfen aus Rothgufs feft verbunden.

Letzterer pafst in eine Pfanne aus gleichem Stoff, die von einem auf 4 Rollen fahrbaren, aus Winkeleifen zufammengefetzten

Untergeftell getragen wird. Die Leiche wird hier nicht unmittelbar auf den Tifch gelegt, fondera fie ruht auf einer Unterlage, und zwar einem hölzernen Leichenbrett, auf dem fie bereits im Leichenkeller gelagert wurde.

In Berlin ²⁷⁸) dient eine in Meffing gefaffte, auf Rollen gehende Glasplatte der Leiche als Unterlage.

Weiter gehenden Anfprächen genügt der Leichentifch in Kiel, der aufser der Drehbewegung der Tifchplatte noch eine Veränderung ihrer Höhe und eine Neigung derfelben gegen die wagrechte Lage ge-ftattet. Fig. 2 74 2 7 Q liefert eine Abbildung diefes Tifches; die Platte deffelben ift mit Kupferblech überzogen.

Zur weiteren Unterftützung des Vortrages durch zeichnerifche Darftellungen, die den Zuhörern als Vorbilder für ihre Aufzeichnungen dienen, werden grofse Tafeln erfordert, welche vom Vortragenden theils nur zum Anheften vorhandener Abbildungen, theils zur eigenen Anfertigung fkizzenhafter Darftellungen benutzt werden. Es find alfo gut beleuchtete und an allen Sitzplätzen gut fichtbare Wandflächen erforderlich. Wo diefe fehlen, dienen Staffeleien zur Aufnahme der Tafeln.

Die meiften Anatomen bedienen fich bei ihren Zeichnungen farbiger Stifte, mit denen fie im Stande find, auf matt gefchlififenem weifsem Glafe die verfchiedenen Organe, Nerven, Bänder, Blutgefäfse, Knochen etc. in verfchiedenen Farben zu kennzeichnen. Befonders geeignet ift hierzu die fog. Lucaëfche Tafel. Sie befteht aus zwei Hälften, deren eine, an der Wand beteiligte, mit einem Polfter zum Aufheften der Zeichnungen verfehen ift. Wird dann der durch Gelenkbänder mit dem feilen Theile verbundene, die Glasplatte einfaffende Rahmen niedergeklappt, fo tritt auf der Platte die unterliegende Zeichnung in matten Linien hervor und erleichtert dem Vortragenden die Vorführung richtig gezeichneter Bilder, die er nach den durchfcheinenden Grundlinien mit farbigen Stiften nachzieht.

Selbftverftändlich müffen im Hörfaal bequeme Wafch-Einrichtungen zur Verfügung des Vortragenden fein.

Als Beifpiel eines halbkreisförmigen Ringtheaters von eigenthümlicher Anordnung theilen wir in Fig. 275 ²⁷⁹) den anatomifchen Hörfaal zu Leipzig im Durchfchnitt

Leichentifch im anatomifchen Hörfaal zu Kiel ²⁷⁷).

2H) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauraths Friefe in Kiel.

278)    Siehe : Cremer, A. Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 161.

279)    Nach: Zeitfchr. f. Anatomie u. Entwickelungsgefchichte, Bd. II, Taf. XVIII, XIX.

Fi

>/25 n- Gr.

3*3-

Wandtafeln.

Va

Kl eiä er alla g e

3=4-

Vorbereitungs

zimmer.

MS

10 5 0

[bMÜ+fuj

Fig. 275.

Kammer

4-4-4

mm

Kamme r

Eiskeller

1:200

Anatomifcher Hörfaal zu Leipzig. — Schnitt ²⁷⁹).

a.    Rolle mit Projections-Vorhang.

b.    Stange mit Wandtafeln.

mit (fiehe den Grundrifs inFig. 285 u. 286). Gegenüber dem Standort des Vortragenden befindet fich eine kleine Plattform zur Aufteilung einer elektrifchen Lampe, mit deren Hilfe mikrofkopifche Vergröfserungen gegen einen den Zuhörern fichtbaren Vorhang geworfen werden. Es ift dies ein Mittel, den Hörfaal, wenn auch nur in befchränktem Mafse, für mikrofkopifchen Anfchauungs-unterricht nutzbar zu machen. Dergleichen Einrichtungen werden wir in den phyfiologifchen Inftituten weiter kennen lernen.

Im Zufammenhange mit dem Hörfaal ift ein Vorbereitungszimmer nothwendig, in dem zu-gleich die für die Vorlefungen beflimmten Handfammlungen Auf-ftellung finden. Das Zimmer mufs in unmittelbarem Zufammenhange mit demjenigen Theile des Hör-faales ftehen, an welchem der m Vortragende feinen Standort hat. Ein Zimmer mäfsiger Gröfse, etwa 20 bis 25 qm, wird in der Regel genügen; wird daffelbe jedoch zugleich zum Präpariren der Leiche für die Vorlefungen, zu den Secir-Arbeiten des Profectors und der

/:

c. Schwarze Wandtafel. P. Projections-Plattform.

325-

Affiftenten mitbenutzt, fo mufs feine Gröfse entfprechend vermehrt werden. Es ift rings an den Wänden mit Fachbrettern, bezw. Glasfchränken auszurüften und enthält einige Arbeitsplätze für vorbereitende Arbeiten des Docenten und feiner Gehilfen. Die Anordnung eines Demonftrations-Saales neben dem Hörfaal hat den Zweck,

Demonftrations- çjen Studii'enden nach der Vorlefung Gegenftände zu näherer Betrachtung vorzuftellen.

Saal.

Diefer Saal ift unentbehrlich, wo ein befonderer Hörfaal für Vorlefungen aus dem Gebiete der mikrofkopifchen Anatomie nicht vorhanden ift. In diefem Falle mufs der Demonftrations-Saal die Form und Einrichtung des Mikrofkopir-Saales, von dem in Art. 339 die Rede fein wird, annehmen. Aber auch für die unmittelbare An-fchauung gröberer Gegenftände kann fich ein folcher Nebenraum namentlich dann als fehr zweckmäfsig erweifen, wenn der Hörfaal fehr grofs ift, fo dafs die entfernter Sitzenden nur fchlecht fehen können.

Die lang geftreckte Grundform des Demonftrations-Saales in folcher Anordnung des Grundriffes, dafs fich ein vom Hörfaal ausgehender und nach demfelben zurück-führender Umgang bildet, ift befonders zweckmäfsig.

326.

Kleiderablage.

Die Gelegenheit zu einer folchen Anordnung ift gewöhnlich durch den fich unter den Sitzreihen ergebenden hufeifenförmigen Gang (fiehe das Beifpiel in Art. 355) geboten. Derfelbe würde an geeigneter Stelle eine durch eine Schranke abgegrenzte Erweiterung, den Standort des Profeffors, wenn derfelbe gröbere Gegenftände vorzeigen will, erhalten mliffen. In Berlin wendet man zur Beleuchtung der vorgezeigten Gegenftände, weil hierfür felbft gutes Tageslicht nicht ausreicht, elektrifches Bogenlicht an, eine Einrichtung, die nach den Berliner Erfahrungen vorausfichtlich weitere Verbreitung finden wird.

Die Kleiderablage der Studirenden mufs auf dem Wege derfelben unmittelbar vor dem Hörfaal liegen, ln kleineren Anatomien (Kiel) begnügt man fich mit einem etwas erweiterten Flurgang. In Leipzig hat man in recht zweckmäfsiger Weife den Raum unter den anzeigenden Sitzen des Ringtheaters (Fig. 275) zu einem geräumigen Kleiderablage-Zimmer hergerichtet.

Unter dem anatomifchen Präpariren verfteht man das Freilegen der einzelnen Organe des menfchlichen Körpers, ihre Trennung von einander, fo dafs fie nach Form und Lage deutlich erkannt werden können. Die Präparir-Uebungen werden in der Regel unter Anleitung des Directors, deffen erfter Affiftent für die Präparir-Uebungen der Profector ift, von den Studirenden ausgeführt. In Frankreich leitet der Profector die Uebungen felbftändig.

Je nachdem fie an ganzen Leichen oder an einzelnen Leichentheilen vorgenommen werden, find zur Ausführung diefer Arbeiten Tifche von 2,o m Länge und 0,9 m Breite oder kleinere Arbeitsplätze erforderlich, letztere gewöhnlich durch Verbreiterung der Fenfterbretter gebildet.

Zu Präparir-Sälen eignen fich lang geftreckte Räume von 7,5 bis 10,o m Tiefe mit beiderfeitiger oder 5,o m tiefe Zimmer mit einfeitiger Beleuchtung. Da die ftarke Entwickelung des Leichengeruches felbft in gut gelüfteten Präparir-Sälen unvermeidlich ift, fo ift die zweifeitige Fenfteranlage fchon um defswillen erwünfcht, weil fie nach Beendigung der Präparir-Uebungen eine gründliche Durchlüftung des Saales geftattet. Für die Beleuchtung ift das von Norden kommende Licht jedem anderen vorzuziehen. Da aber die Präparir-Uebungen in der Regel nur im Winter ftattfinden und in unferem Himmelsftrich ein geeignetes Tageslicht zuweilen auf Wochen verfchwindet, fo neigt man immer mehr dazu, die Präparir-Säle künftlich zu beleuchten. Gaslicht eignet fich hierfür weniger, weil es eine zu trockene JJitze verbreitet, welche die Präparate austrocknet. Elektrifches Glühlicht dagegen entfpricht am beften den Anforderungen.

An einem Tifch für eine Leiche von etwa I,so X 0,70 m können 5 bis höchftens 7 Präparanten arbeiten, nämlich nicht mehr als 3 an jeder Langfeite, einer an der inneren Stirnfeite; die kurze Fenfterfeite mufs unbefetzt bleiben. Stehen die Tifche in einiger Entfernung vom Fenfter, fo können an jedem Fenfter von 1,25 bis 1,30 m Breite noch 2 Arbeitsplätze gewonnen werden.

Wird alfo auf jede Fenfteraxe ein Tifch geftellt, fo kann man auf 1 Fenfter 7 bis 9 Arbeitsplätze rechnen. Diefe Anordnung ift indeffen etwas weiträumig (fiehe das Beifpiel in Art. 353), weil die Äbftände der Fenfteraxen hinter dem Mafs von 3,o m kaum wefentlich werden Zurückbleiben dürfen , während eine Entfernung der Tifche von 2,2 m zur Erreichung der nöthigen Bewegungsfreiheit bereits genügt. Häufig werden defshalb die Tifche unabhängig von der Axentheilung des Gebäudes aufgeftellt, um eine beffere Raumausnutzung zu erzielen. Die Tifche ftehen in der Regel in einer Entfernung von etwa 1 m von den Frontwänden in zwei Reihen, zwifchen denen mindeftens 1,5 bis 2,o m Breite für den Mittelgang verbleiben mufs, auf dem die Leichenkarren den Verkehr zwifchen den einzelnen Arbeitsplätzen und dem nach dem Leichenkeller führenden Aufzug vermitteln.

Längere Tifche, welche parallel den P'enfterwänden aufgeftellt werden und felbftverftändlich nur mit einer Reihe von Arbeitern befetzt werden können, gehören zu den Seltenheiten (fiehe das Beifpiel in Art. 354).

327.

Präparir-Saal.

Zur Erhöhung der Reinlichkeit, namentlich auch um zu verhüten, dafs fich fchlechte Gerüche in den Präparir-Sälen feft fetzen, hat man die Fufsböden derfelben wohl maffiv, in Terrazzo (Kiel) oder mit Thonplattenbelag, hergeftellt ; auch Afphalt, felbft Bretterfufsböden find in Anwendung gekommen.

Afphalt fleht aber dem Terrazzo- und Thonplattenfufsboden an Güte nach, fchon defshalb, weil der Afphalt leicht Eindrücke von Möbeln erhält, die längere Zeit auf derfelben Stelle flehen. In Strafsburg, wo die Präparir-Tifche feft mit ihrem Standort verbunden find, hat man in der unmittelbaren Umgebung derfelben über dem Afphalt Lattenrofte angebracht, die bei der Reinigung des Fufsbodens leicht entfernt werden können. In kleineren Anatomien ift es nicht fchwer, für Aufrechterhaltung der Ordnung fo weit zu forgen, dafs ein Befchmutzen der Fufsböden, Vergiefsen übel riechender, fauliger Flüffigkeiten u. dergl. vermieden wird, und defshalb ift auch gegen einen haltbaren hölzernen Fufsböden (in Halle Eichenriemen in Afphalt verlegt) ein berechtigter Einwand kaum zu erheben. Wenn aber in den Präparir-Sälen einige hundert Studirende gleichzeitig arbeiten, lälft es fich gar nicht vermeiden, dafs der Fufsböden befchmutzt wird und nach Beendigung der Präparir-Uebung eine Reinigung durch ftarke Spülung erforderlich wird ; dort find hölzerne Fufsböden nicht brauchbar.

Die Bekleidung der Wände mit Kacheln, wenigftens an denjenigen Stellen, welche fich den Arbeitsplätzen zunächft befinden, ift fehr zu empfehlen, aber aus Sparfamkeitsrückfichten feiten angewendet. Die oberen Wandflächen, fo wie die Decken pflegt man mit Oelfarbe zu ftreichen. Gewölbte Decken gewähren den Vortheil eines luftdichten Abfchluffes diefes übel riechenden Raumes gegen das darüber liegende Gefchofs.

328.

Präparir-

Tifche.

Zur Ausrüftung des Präparir-Saales gehören vor Allem die Präparir-Tifche. Einfachere Präparir-Tifche find von jedem anderen Arbeitstifch nur durch die Oberfläche der Tifchplatte unterfchieden. Diefe wird von Eichenholz hergeftellt, erhält nach der Mitte zu ein mäfsiges Gefälle, ift am tiefften Punkte durchbohrt und mit einem gewöhnlich von Blei hergeftellten Abflufsrohr für die Flüffigkeiten verfehen, welche von einem untergeftellten oder angehängten Eimer aufgefangen werden. Strahlenförmig nach dem Abflufsrohr zufammenlaufende Rinnen befördern den Abflufs. Grofse Waffermengen werden bei den Präparir-Uebungen nicht verbraucht, und defshalb wird diefe einfache Entwäfferung in den meiften Fällen für ausreichend gehalten.

P’ig. 276.

¹

Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 210, 21g.

²

2T6) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg.

EüT

//

r>

fO

4-

• VO

Präparir-Tifch im anatomifchen Hörfaal zu Leipzig ²⁸°).

^25 n. Gr.

Die Eimer werden nach Beendigung der Uebungen vom Diener entleert, nachdem ihr Inhalt desinficirt wurde. Die Anordnung von Zapfhähnen mit Wandbecken an jedem zweiten Fenflerpfeiler, an denen jeder Praktikant feinen Wafferbedarf leicht decken kann, genügen allen Anforderungen an Bequemlichkeit.

Wird die Forderung geftellt, jeden Präparir-Tifch mit unmittelbarem Waffer-Zu- und Abflufs zu verfehen, fo ift die erfte nachtheilige Folge, dafs alle Tifche unverrückbar feft an ihren Standort gebunden und nachträgliche Umftellungen behufs vortheilhafterer Raumausnutzung nicht mehr möglich find. Die Aufgabe wird noch erfchwert, wenn, wie in Feipzig und Strafsburg, zugleich eine Drehbarkeit des Tifches verlangt wird. Die Waffer-Zuleitung kann man zwar durch einen von der Decke herabhängenden Gummifchlauch vermitteln; doch ift diefer wieder in feiner Lage dicht über der Leiche den Präparanten läftig.

Fig. 276 2S0) zeigt, wie der Präparir-Tifch in Leipzig, der fodann in Strafsburg nachgebildet wurde, geftaltet ift. Die Waffer-Ableitung wird durch ein Rohr mit Auffangefchale vermittelt, das in dem hohlen gufseifernen Fufs fleht. Der bewegliche Theil des Zuleitungsrohres ift mit dem feft flehenden Theile deffelben durch eine Stopfbiichfe verbunden.

Eine Eigenthümlichkeit diefer Tifche, die überall zur Nachahmung zu empfehlen ift, befteht darin, dafs die obere Holzplatte, die nach unten einen vorfpringenden Rand befitzt, nur lofe aufgelegt ift und leicht abgehoben werden kann. Dazu liegt öfter Veranlaffung vor, wenn an Leichen befondere, zur Vorführung im Hörfaal geeignete Erfcheinungen aufgefunden werden. Da diefe Tifche in der Anfchaffung koft-fpielig find, werden fie zu allgemeinem Gebrauch fchwerlich eingeführt werden, dagegen bewähren fie fich fehr als Sections-Tifche der Docenten.

Als Sitzplätze dienen den Praktikanten am beften runde Schemel ohne Rtick-lehnen von befonders ftarker Conftruction.

329-

Leichenkarren

und

-Aufzüge.

Zur Ueberführung von Leichen und Leichentheilen vom Leichenkeller zum Präparir-Saal und zurück bedient fich der Anatomie-Diener des Leichenkarrens¹), eines fahrbaren Tifches von der Gröfse und Höhe der Präparir-Tifche, der auf drei mit Gummi überzogenen Rädern geht.

Zur Verbindung mit dem Leichenkeller ift ein Aufzug erforderlich, der in einem Nebenraume des Präparir-Saales oder wenigftens in einer Wandnifche unterzubringen ift. Für Anatomien find hydraulifche Aufzüge befonders geeignet, weil es wünfchens-werth ift, dafs der Diener gleichzeitig mit dem Leichenkarren auf- und niederfteigt. Der P'ahrfchacht ift in feinem oberften Theile mit einem genügend weiten Lüftungsrohr zu verfehen, welches über Dach in einem Luftfauger endigt.

Für den Unterricht ift es von grofsem Werthe, wenn im Präparir-Saal eine Anzahl von Sammlungs-flücken vorräthig gehalten wird, an welchen den Studirenden Vorbilder und Anleitungen für ihre Arbeiten gegeben werden. Derartige Einrichtungen find namentlich in fchottifchen Univerfitäten mit einer gewiffen Vollkommenheit durchgebildet. In Aberdeen befindet fich in halber Gefchofshöhe des Präparir-Saales ein Laufgang, deffen leichte eiferne Brüftung Schaukaften mit anatomifchen Präparaten trägt.

33°-

Kleiner

Präparir-

Raum.

Aufser dem grofsen Präparir-Saal wird häufig noch ein kleiner Saal für gleiche oder ähnliche Zwecke gefordert, in dem die vorgefchritteneren Schüler felbftändige Arbeiten ausführen, die Docenten Leichen für die Vorlefungen vorbereiten etc. In feiner Einrichtung entfpricht diefer den foeben befchriebenen Sälen. Wegen der noth-wendigen Verbindung mit dem Leichenkeller mufs er neben dem Aufzug liegen; zweckmäfsig ift auch feine bequeme Verbindung mit dem Hörfaal, bezw. dem Vorbereitungszimmer.

Wichtig ift die Anlage der zum Präparir-Saal gehörigen Kleiderkammern. Die-felben follen während der Präparir-Uebungen die Kopfbedeckungen, Ueberzieher und Röcke der Studirenden aufnehmen, vor und nach denfelben die aus Wachstuch gefertigten Arbeitsanzüge. Bei Beginn des Unterrichtes findet der Wechfel der Anzüge ftatt. Da fich der Leichengeruch den Kleidern leicht mittheilt, müffen die Kleidungs-ftücke und die Arbeitsanzüge in getrennten Räumen aufbewahrt werden, zwifchen denen zweckmäfsig noch ein gut gelüfteter Raum beiaffen wird. In letzterem bringt man wohl eine Wafch-Einrichtung an, damit die Studirenden, nachdem fie den Arbeitsanzug abgelegt haben, fich peinigen können, ehe fie wieder ihren Strafsen-anzug anlegen.

33¹-

Kleider

kammern.

Wenn nicht im Präparir-Saal, fo mufs in der Kleiderkammer noch Fürforge für die fichere Unterbringung der Secir-Beftecke der Studirenden getroffen werden. Dies gefchieht durch Schränke mit zahlreichen kleinen Schubfächern, deren jedes durch einen anderen Schlüffel gefchloffen wird.

332-

Docenten-

Zimmer.

Der Gruppe der Präparir-Säle fchliefsen fich in weiterer Folge die Zimmer derjenigen Docenten an, welchen die Leitung der Präparir-Uebungen obliegt, d. h. des Profectors und der Affiftenten, demnächft des Directors der Abtheilung für gröbere Anatomie. Einrichtungen von befonderer Eigenthümlichkeit pflegen diefe Zimmer nicht zu erhalten. Die Lage nach Norden oder Nordoften ift hier, wie für die meiften anatomifchen Arbeitszimmer, die vortheilhaftehe. Die Ausrüftung mit beweglichen Einrichtungsgegenftänden an Tifchen, Schränken, Wandfachbrettern etc. pflegt, je nach der Neigung der Benutzer, verfchieden zu fein. Wafferleitung und Gasbeleuchtung wird hier in der Regel überall gefordert.

333-

Anatomifche

Sammlungen

Die zur gröberen Anatomie gehörigen Sammlungen zerfallen in die Abtheilung der menfchlichen und der vergleichenden Anatomie. Die letztere, auch wohl zootomifche Sammlung genannt, ift häufig mit den zoologifchen Inftituten vereinigt (flehe Art. 290, S. 312), und die gemeinfchaftliche Benutzung derfelben durch den Anatomen und Zoologen hat in einzelnen Fällen Veranlaffung gegeben, die beiden Anhalten in einem Gebäude zu vereinigen oder doch nahe bei einander unterzubringen. Die in den Sammlungen aufbewahrten Präparate find theils trocken, z. B. Skelette, Nachbildungen in Wachs und anderen Stoffen, oder fie werden in Spiritusgläfern aufgehoben. Die überwiegende Mehrzahl aller Präparate wird in Glasfchränken ²) untergebracht, die theils mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt find, theils frei im Raume ftehen. In der Regel wird man die Aufhellung nach der Tiefe wählen, fo dafs zu beiden Seiten eines Mittelganges die Schränke rechtwinkelig zur Gebäudefront in zwei Reihen gehellt werden. Beiäfft man zwifchen Schrank und Frontwand noch einen Zwifchenraum von etwa 50 bis 65 cm, fo ih man mit der Aufhellung der Schränke an die Axen-theilung des Gebäudes nicht unbedingt gebunden, wenn gleich die Schönheit der Anordnung leidet, fobald die Axen der Schränke mit denen des Gebäudes nicht übereinhimmen.

Die anatomifchen Sammlungen leiden unter der directen Einwirkung der Sonnen-hrahlen und der Berührung mit Staub. Um fie gegen erhere zu fchützen, find in Halle aufser Fenhervorhängen matt gefchlififene Fenherfcheiben in Anwendung gekommen, welche zugleich den Anblick der Sammlungsgegenhände den auf der Strafse Vorübergehenden entziehen. Zur Erzielung einer gröfseren Staubdichtigkeit werden die

Schränke in Eifen conftruirt, welches nicht, wie das Holz, durch nachträgliches Verziehen und Austrocknen Fugen in den Thürverfchlüffen bildet. Die Dichtigkeit des Thürverfchluffes wird entweder durch Baumwollenfchnüre oder durch Filzftreifen erreicht, die in Falze eingelegt und zur Verhinderung des Mottenfrafses vergiftet werden.

Die Schränke erhalten eine Höhe von etwa 2,5m, frei flehend eine Tiefe von 0,8 bis l,o m, gegen eine Wand gelehnt von 0,5 bis 0,6 m.

Für Schädelfammlungen und kleinere Gegenftände find kleinere Schränke mit Schaukaften vortheilhaft verwerthbar.

Skelette gröfserer Thiere können nicht in Schränken untergebracht werden. Man ftellt diefelben gern auf erhöhte Tritte, welche, mit leichter Einfriedigung umgeben, rings einen Umgang gewähren.

Es ift zweckmäfsig, zwifchen den Sammlungsfälen an geeigneter Stelle kleinere Arbeitsräume zur Vornahme von Ausbefferungen an Sammlungsgegenfländen und Unterfuchungen an den Präparaten einzufchalten.

Zur Anfertigung neuer Präparate dient das Arbeitszimmer des Confervators, verbunden mit einer mechanifchen Werkflätte, deren Fage in unmittelbarer Nähe der Sammlungen nicht erforderlich ift. Häufig werden fie in das Sockelgefchofs verlegt. Die Werkftätte ift mit Drehbank, Hobelbank und allen zur Bearbeitung von Metall, Holz und Knochen erforderlichen Werkzeugen auszuriiften.

Es gehört in diefe Gruppe von Räumen ferner die Macerations-Küche. Unter Maceriren verfteht man die Befreiung der Knochen von den Fleifchtheilen. Man bewirkt diefelbe durch Beförderung eines Fäulnifs-Proceffes, indem man die betreffenden Feichentheile in durch frifchen Zuflufs fich ftets erneuerndes lauwarmes Waffer legt. Soll der Aufenthalt in der Macerations-Küche ein erträglicher fein, fo müffen die fauligen Gafe unmittelbar von ihrer Entftehungsftelle durch ein Rohr nach einem kräftig wirkenden Saugfchlot abgeleitet werden. Aufser dem Macérations-Apparat findet in der Macerations-Küche der Apparat zum Entfetten der Knochen Aufftellung. Die weitere Behandlung der Knochen vor deren Zufammenfügen zum Skelett erfordert, dafs fie im Sonnenfehein gebleicht werden. Hierzu ift entweder ein der Sonne ausgefetzter kleiner Hof oder ein flaches Dach ohne weitere fonftige Vorrichtungen geeignet. Man hat hierbei felbftverftändlich darauf zu achten, dafs alle diefe Vorgänge dem Anblick von öffentlichen Strafsen oder Nachbargebäuden entzogen werden.

Diefe Räume liegen vortheilhaft im Sockelgefchofs im Anfchlufs an den Leichenkeller und deffen Nebenräume. Der Leichenkeller foll den gröfsten Theil des zur Verarbeitung in den Präparir-Sälen und zur Anfertigung von Sammlungs-Präparaten beftimmten Rohmaterials aufnehmen. Während der Zeit zwifchen den Präparir-Uebungen werden auch die unfertigen Arbeiten der Praktikanten im Leichenkeller untergebracht.

Die Aufgabe des Architekten befteht hiernach darin, einen Raum zu fchaffen, welcher der fortfehreitenden Verwefung der Leichen möglichft wenig Vorfchub leiftet. In den meiften Fällen hat man fich damit begnügt, gewölbte Keller mit Luft-Ifolir-fchicht in den bis zum Gewölbekämpfer mit Erde befchütteten Umfaffungswänden anzulegen, deren wenige Fenfter nach Norden gerichtet find und mit hölzernen Läden verfchlofien werden. Die Leichen werden auf Brettern rings an den Wänden direct auf den Steinfufsboden oder auf niedrigen Pritfchen gelagert. Für gute Lüftung und grofse Reinlichkeit ift felbftverftändlich zu forgen.

334-

Räume

des

Confervators.

335-

Leichenkeller.

Da eine niedrige Temperatur das befte Mittel zur Verhinderung der Fäulnifs ift, fo hat man wiederholt den Verfuch gemacht, diefe dadurch tief zu halten, dafs man neben den Leichenkeller einen Eiskeller legte, um dadurch eine befonders kalte Wand zu gewinnen. Die Kälteabgabe an einen grofsen luftigen Raum verzehrt aber fchnell die Eisvprräthe, für deren Anfchaffung weniger reich ausgeftattete Univerfi-täten kaum die Mittel verfügbar haben, und defshalb ift man auf den Gedanken gekommen, kleine nifchenartige Kammern (Fig. 277) in den Eiskeller einzubauen,

Fig. 277.

||jgg|fe

WES

Kühlkammern zur Aufbewahrung von Leichen.

gerade fo grofs, dafs in jede der-felben eine Leiche auf ihrem Brett hineingefchoben werden kann ; ein doppelter Thiirverfchlufs fchliefst die Nifchen gegen den Leichenkeller ab. Auf diefe Weife wird die Zugänglichkeit des Eiskellers von dem Haufe her ganz entbehrlich ; es genügt, wenn derfelbe aufserhalb des Haufes liegt und fich nur an eine Aufsenmauer des Leichenkellers anlehnt. Derfelbe braucht überhaupt im Laufe des Sommers kaum je geöffnet zu werden, und der Verbrauch an Eis wird ein äufserft geringer. Selbftverftändlich find die Gewölbe der kleinen Nifchen gegen das Durchdringen von Schmelzwaffer durch Eindeckung mit Afphalt oder Ifolirpappe forgfältig zu fichern.

Eigenthümlich ift eine in Leipzig gewählte Anordnung der zur Aufnahme einzelner Leichen be-ftimmten Kammern zwifchen einem tief gelegenen Eiskeller und dem anatomifchen Hörfaal. Wir verweifen hinfichtlich derfelben auf den in Fig. 275 mitgetheilten Schnitt durch den anatomifchen Hörfaal in Leipzig, laffen es jedoch dahin geftellt, ob die Ausnutzung der durch Schmelzen des Eifes gebundenen Wärme fo vollkommen fein kann, wie bei obiger Anordnung, wenn die Leichenkammern über dem Eisraum liegen, da die kalten Luftfchichten doch immer an der Sohle des Eiskellers lagern werden.

Fig. 278.

lit

1:100

W a g e n - E. a u m.

leichen-

wm

Mâ

tü«

X a ja mer

j.

w-

10

Schnitt durch die Leichenkainmern des Anatomie-Gebäudes zu Würzburg 2S3).

35i

Vortheilhafter erfcheint fchon die Anordnung der Leichenkammern, welche man in Würzburg für das pathologifche und anatomifche Inflitut erbaut hat, deren Durchfchnitt wir in Fig. 278 ²⁸³) wiedergeben. Hier liegt die Eiskammer wenigftens über dem Gerüft, auf welchem in zwei Lagen über einander die Leichen gelagert werden. Die Kälte wird hier in vollkommener Weife der Kühlung der Leichen zu gute kommen, wenn auch der Eisverbrauch gewifs nicht gering ausfallen wird.

In neuerer Zeit hat man die Injection mit faulnifshindernden Stoffen, Karbol und arfenikhaltenden Flüffigkeiten, zur Erhaltung der Leichen auf fehr lange Dauer mit beftem Erfolg angewendet. Die zur Erzielung niedriger Temperaturen erforderliche Weiträumigkeit der Leichenkeller wird damit entbehrlich. Diefes Verfahren ift aber da nicht anwendbar, wo es fich um Aufbewahrung gerichtlicher Leichen handelt, weil bei diefen die Behandlung mit giftigen Stoffen nicht ftatthaft ift.

Der den Leichenkeller mit dem Präparir-Saal verbindende Aufzug liegt beffer in einem Nebenraume, als im Leichenkeller felbft.

336.

Spiritus-

Kaften.

Da die Präparir-Uebungen in der Regel nur im Winterhalbjahr ftattfinden, überall aber längere Unterbrechungen erleiden, während das Leichen-Material den Anatomien annähernd das ganze Jahr gleichmäfsig zugeht, fo tritt das Bedürfnifs, Leichen und Leichentheile auf mehrere Monate unverwest zu erhalten, in Anatomien häufig hervor. Man legt zu diefem Zwecke das Rohmaterial in Spiritus. Die Aufteilung der Spiritus-Kaften erfordert einen befonderen, gewöhnlich in der Nähe des Leichenkellers gelegenen Raum. Da das Verdunften des Spiritus nicht unbedeutende Verlufte herbeiführt, fo kommt es darauf an, die Karten kühl aufzuftellen und mög-lichft luftdicht zu verfchliefsen.

Holzkaften mit Zinkblech ausgefchlagen find häufig angewendet, aber nicht befonders zweckmäfsig, weil das Zink in Berührung mit Spiritus ttark angegriffen wird. Eifen mit Eifenlack überzogen, foll fich bewähren. In Halle find die Spirituskaften aus Schieferplatten zufammengefetzt ; nur die Deckel betlehen aus Eifenblech ; fie haben am Rande einen mit Filz ausgelegten Falz erhalten, mit dem fie fich auf den glatt gehobelten Rand der Schieferplatten auflegen und fo einen genügend dichten Schlufs erzielen.

337-

Anatomifche

Küchen.

Zur weiteren Vorbereitung der Verarbeitung von Leichen und Leichentheilen find noch in der Nähe des Leichenkellers einige Räume erforderlich, die man gemeinhin mit dem Namen »anatomifche Küchen«: bezeichnet. Diefe Räume werden nur von den Beamten des Haufes benutzt. Es wird darin die Reinigung der Leichen, die Zerlegung derfelben und die fog. Injection, d. h. die Ausfüllung der Gefäfse mit gefärbtem Wachs, vorgenommen. Diefe letztere Arbeit erfordert eine vorherige Erwärmung der Leichen mittels eines warmen Bades. Der Injections-Raum mufs alfo mit einer mindeftens 2,o m langen Badewanne und den nöthigen Einrichtungen zur Bereitung warmen Wärters ausgerüftet fein.

2) Räume für die mikrofkopifche Anatomie.

33s.

Hörfaal.

Die wichtigften zur mikrofkopifch-anatomifchen Abtheilung gehörigen Räume find der Hörfaal, die Räume für mikrofkopifche Arbeiten und Demonftration und die Sammlungen. Auch hier fchliefsen fich an die Haupträume einige Nebenräume an.

In der mikrofkopifch-anatomifchen Abtheilung tritt das Bedürfnifs, den An-fchauungsunterricht vom eigentlichen Vortrage mehr oder weniger zu trennen, fchärfer hervor, als bei der gröberen Anatomie, wegen der Schwierigkeit, einer gröfseren Zuhörerzahl in der kurzen verfügbaren Zeit denfelben Gegenftand unter dem Mikrofkop vorzuführen. Defshalb unterfcheidet fich der Hörfaal der erfteren Abtheilung nicht wefentlich von jedem anderen Hörfaal. Das Geftühl wird mit

Tifchen zum bequemen Nachfchreiben der Vorträge verfehen und dem Vortragenden durch Anbringung von Wandtafeln Gelegenheit gegeben, feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern. Stafifeleien neben dem Katheder dienen zur Ausftellung von Zeichnungen mikrofkopifcher Vergröfserungen. Wo der Einblick in Mikrofkope zum Verftändnifs des Vortrages nicht entbehrt werden kann, miiffen an den Fenftern hierzu geeignete Tifche aufgeftellt werden.

339-

Mikrofkopir-

Saal.

Um von den feineren Organismen des Körpers eine Anfchauung zu erhalten, dient als wichtigftes Unterrichtsmittel die eigene Arbeit der Studirenden am Mikrofkop. In der Anatomie erhält der junge Mediciner die erfte Unterweifung in der Einrichtung und der Handhabung des Mikrofkopes. Seine Arbeit wird alfo unter der fleten Aufficht und Anleitung des Docenten und feiner Affiftenten ausgeführt. Es müffen fich defshalb an die Arbeiten am Mikrofkop verfchiedentlich Vorträge an-fchliefsen, bei denen fich die Blicke vom Mikrofkop nach dem Vortragenden und den von diefem an die Tafel gezeichneten Figuren richten. Dafs hierbei die Studirenden nicht bewegungslos auf ihren Sitzen bleiben können, fondera eine Körperwendung vornehmen müffen, ift unvermeidlich ; denn wollte man dem Docenten feinen Standort an der Fenfterwand anweifen, fo würde mit dem Blick gegen das Licht Niemand die Skizzen an der überdies fchlecht beleuchteten Tafel erkennen können. Die Sitze der Studirenden werden defshalb als runde Schemel ohne Rücklehnen ge-ftaltet, auf denen die Studirenden fich leicht nach der entgegengefetzten Seite umwenden können.

Die Aufhellung des Mikrofkopes erfordert volle feitliche Beleuchtung, in der Regel jedoch mit Ausfchlufs des Sonnenlichtes. Die Anfichten der Gelehrten über die den mikrofkopifchen Arbeiten günftigfte Himmelsrichtung gehen fo weit aus einander, dafs es kaum eine Richtung giebt, die nicht bereits ihren Vertheidiger gefunden hätte. Die Nordfeite dürfte wohl die zahlreichften, die Südfeite (Bonn) die wenigften Anhänger haben; jedoch wird es nicht immer möglich fein, diefe Himmelsrichtung für mikrofkopifche Arbeiten ausfchliefslich zu verwenden; fondera zur Gewinnung der nöthigen Arbeitsplätze ift man häufig genöthigt, an mehr als einer Wand deffelben Raumes Fenfler anzulegen.

Die Stellung des Mikrofkopes in Entfernung von 0,8 bis l,o m von den Fenftern ift die günftigfte; aber auch tiefer im Inneren der Zimmer reicht die Beleuchtung für mikrofkopifche Arbeiten noch aus, fo weit das vom Fenfterfturz unter 45 bis 30 Grad einfallende Licht die Mikrofkope noch trifft. Die Nutzbarkeit eines Mikrofkopir-Saales wächst defshalb mit der Höhenlage der Fenfterftiirze. Bei der meift üblichen Gefchofshöhe von 4,5 bis 4,8 m im Lichten liegt der Fenfterfturz etwa 4,o bis 4,3 m über dem Fufsboden. Die Mikrofkopir-Tifche erhalten eine Höhe von nicht über 75 bis 80 cm. Daraus ergeben fich in der Regel zwei, höchftens drei Tifchreihen. Die Tifchbreite ift etwa zu 50 bis 80cm anzunehmen. Um bei mehreren Tifchreihen hinter einander zu verhindern, dafs der Schlagfchatten der vorn Sitzenden das Licht auf dem zweiten Tifche beeinträchtigt, kommen ftufen-weife Erhöhungen der von den Fenftern entfernteren Tifche vor. Der einzelne Arbeitsplatz erfordert eine Tifchlänge von 80 bis 90cm. Da der Docent zu den einzelnen Plätzen leicht gelangen mufs, fo vermeidet man lange ununterbrochene Tifchreihen, vereinigt je 3 bis 5 Plätze an einem Tifch und läfft etwa 50 cm Zwifchen-raum zwifchen je 2 Tifchen, den man jedoch bei fehl* befchränkten Räumlichkeiten mit einer Klappe fchliefsen kann.

Fig. 279.

Für das Arbeiten am Mikrofkop ift es befonders bequem, niedrige Tifche zu haben. Dies erfchwert das Anbringen von Schubkaften, die indefs zur Aufbewahrung von Präparaten und Geräthen aller Art nicht entbehrt werden können. Fig. 279 flellt einen zweckmäfsig eingerichteten Mikro-fkopir-Tifch dar, der beide Forderungen mit einander vereinigt. Die einzelnen Arbeitsplätze werden durch niedrige Schranken mit kleinen Brettchen für Reagenz-Gläschen etc. gegen einander abgegrenzt. Die zu unterfuchenden Präparate werden von den Studirenden am Mikrofkopir-Tifch felbft unter Zuhilfenahme der Lupe hergerichtet. Für diefe Arbeit ift der niedrige Tifch unbequem. Man giebt daher jedem Arbeiter ein etwa 20cm hohes Auffatztifchchen, deffen Glasplatte zur Hälfte eine fchwarze, zur Hälfte eine weifse Unterlage hat. Fefte Conftruction der Mikrofkopir-Tifche, die Erfchütterungen möglichft ausfchliefst, mit eichener Platte ift überall zu fordern.

0,80

4-

.0,80

,.v._

Tr

w

-*—.0,28....4

pfl'lj

Hl

sais

0,75....

CVJJ

CO

Mikrofkopir-Tifch.

Für die Mikrofkope, die in ihren Karten aufgehoben werden, find an geeigneter Stelle Schränke aufzuftellen oder confolenartig an den Wänden zu befeftigen, in denen jedem Studirenden ein mit befonderem Schlüffel verfchliefsbares Fach zugewiefen wird. Der Raum für einen Mikrofkop-Kaften mufs mindeftens 35 cm breit, 22 cm lang und 15 cm hoch fein.

34°-

Docenten-

Zimmer.

341-

Chemifches

Arbeits

zimmer.

Ein kleineres Zimmer mit ähnlicher Einrichtung, jedoch für den einzelnen Arbeiter mit reichlicherer Raumbemeffung, wird gewöhnlich für die Arbeiten vor-gefchrittener Schüler, bezw. folcher, die rtch zur Prüfung vorbereiten und Prüfungsarbeiten ausführen, beftimmt. Hieran fchliefsen fich weiter die Zimmer der Docenten, des Directors und feiner Afrtftenten. Auch diefe Zimmer haben ähnlichen Anforderungen zu genügen; auch hier handelt es rtch überwiegend um Arbeiten am Mikrofkop. Die Zimmer erhalten alfo die Fenfter am beften an der Nordfeite. Daneben kommen aber auch chemifche Arbeiten vor zur Unterfuchung der ftofif-lichen Zufammenfetzung der Körpertheile. Kleinere Arbeiten diefer Art werden von den Profefforen in ihren Arbeitszimmern ausgeführt, die zu diefem Zweck mit kleinen Abdampfnifchen ausgerürtet werden.

Zur Vornahme gröfserer chemifchen Arbeiten wird diefen Zimmern ein be-fonderes chemifches Arbeitszimmer angereiht, das, weil in der Regel nur für Arbeiten der Docenten und einzelner vorgefchrittener Schüler beftimmt, nur mit einigen wenigen Arbeitsplätzen ausgerürtet wird. Die Einrichtung diefes Raumes unter-fcheidet fich nicht wefentlich ' von den unter B (Kap. 4) vorgeführten chemifchen Laboratorien.

Die Mitte des Zimmers pflegt ein Arbeitstifch von 3,o X 1,5 m mit Reagentien-Auffatz, Gas, Waffer und BunfenSauger einzunehmen; an den Wänden und Fenftern find nach Bedarf Digeftorien und kleinere Abdampfnifchen, Trockenfehränke, Verbrennungsräume etc. vorzufehen.

Die Sammlungen der mikrofkopifchen Anatomie find gewöhnlich ungleich

342-

Hiftologifche

weniger umfangreich, als diejenigen der gröberen Anatomie. Auch hier find menfeh- Sammlungen, liehe von den vergleichenden Sammlungen, letztere vornehmlich aus dem Gebiete

der Weichthiere zu unterscheiden. Die Sammlungsgegenftände werden in Spiritus-Gläfern aufbewahrt, die in Glasfchränken mit entsprechend enger Fachtheilung auf-geftellt werden.

343-

Thier-

ftallungen.

Zu den wifSenfchaftlichen Forschungen der Docenten ift die Haltung lebender Verfuchsthiere unentbehrlich, weil eine grofse Zahl von Präparaten nur ganz frifchen Leichen entnommen werden kann, wie Sie nie zur Verfügung Stehen würden, wenn man Sich auf Menfchen beschränken wollte.

Für diefe Sind im Kellergefchofs des Anatomie-Gebäudes oder in einem besonderen Nebengebäude die nöthigen Stallungen vorzufehen. Für die Stallungen der Warmblüter (Hunde, Kaninchen, Meerfchweinchen etc.) genügen bei beschränkten Räumlichkeiten Käfige, von Eifenftangen oder Drahtgeflecht hergeftellt. Eine längere Erhaltung und Beobachtung lebender Thiere wird durch die Zwecke des Anatomen in der Regel nicht gefordert; defshalb genügen hier diefe einfachen Stalleinrichtungen. Diefelben müffen mäfsig geheizt, Stark gelüftet und gut beleuchtet fein.

Fig. 280.

Zur Erhaltung von Kaltblütern, meistens Fröfchen, find Aquarien anzulegen, d. h. Wafferbecken mit beständigem

Frofchbehälter.

gyl Kaltwafferzuflufs. Die Thiere halten Sich um So gefunder, W j je kälter das Waffer ift. Die Wafferbehälter werden entweder j li jjjr im Fufsboden gemauert und erhalten dann an einer oder jjf mehreren Seiten abgeflachte Ufer, um den Fröfchen das ' Herausklettern aus dem Waffer zu ermöglichen, oder Sie werden als kleinere Kaften aus Holz mit Zinkblech ausge-fchlagen, aus Schieferplatten, Steingut, emaillirtem Gufs-eifen etc. in längerer Reihe an den Wänden angebracht und

mit Deckeln von Drahtgeflecht gefchloSSen.

Fröfche, die nur für wenige Tage lebend erhalten werden Sollen, werden in Sandfteinbehältern auf bewahrt, die nach Fig. 280 hergeftellt werden. Sie find mit Drahtdeckeln verSchloffen und werden während des Gebrauches mäfsig feucht gehalten.

3) Räume für chirurgifche (akiurgifche) Operations-Uebungen.

344-

Uebungen

im

Die praktischen Uebungen vorgeschrittener Studirenden im Operiren an Leichen werden in der Regel in der Anatomie, feltener im pathologischen Inftitut (Marburg) Präparir-Saai. vorgenommen. Gewöhnlich wird dazu der Präparir-Saal benutzt. Die Präparir-Uebungen pflegen nur im Winter ftattzufinden, weil es im Sommer kaum möglich ift, die Verwefung der in Bearbeitung befindlichen Präparate So aufzuhalten, dafs der Geruch felbft für abgeftumpfte Nerven erträglich ift. Die Präparir-Säle find alfo im Sommer meistens verfügbar, und da Sie hell, geräumig, reinlich gehalten und mit dem Leichenkeller durch den Aufzug verbunden find, eignen Sie Sich ohne Weiteres für die Operations-Uebungen.

345-

Operations-Ueb ungsfaal.

Sollen Sie aber auch im Sommer für anderweite Arbeiten der Studirenden frei gehalten werden, fo werden befondere Operations-Säle (Leipzig) gebaut. In diefem Pralle kommen andere Grundfätze zur Geltung, als in den Operations-Sälen der chirurgischen Kliniken; denn eine Trennung zwifchen operirenden Aerzten und Zu-fchauern findet hier nicht in dem Mafse wie dort ftatt; Sondern die Zufchauer follen bei der Operation gröfstentheils felbft mitwirken; Sie beftehen Sogar häufig aus Aerzten, namentlich Militärärzten, welche die Operations-Methoden berühmter Wundärzte unter deren-perfönlicher Leitung kennen lernen wollen. Als zweckmäfsige Form

diefer Säle dürfte die in Leipzig ausgeführte (fiehe Fig. 285) anzufehen fein. Mehr den chirurgifchen Operations-Sälen nachgebildet ift der Operations-Uebungsfaal in der chirurgifchen Klinik zu Berlin (fiehe Fig. 343).

Zur Abhaltung der medicinifchen Prüfungen find endlich in den Anatomie-Gebäuden noch ein oder mehrere Curfiften-Zimmer mit nur einem Ausgang nach dem Flurgang vorzufehen.

4) Gefammtanlage und Beifpiele.

346-

Gefammt

anlage.

347-

Aus

führungen.

Da in den Anatomien viel in Verwefung begriffene Stoffe verarbeitet werden, ift für eine ausgiebige Lüftung derfelben derart Sorge zu tragen, dafs fchon die Bauart des Gebäudes ohne künftliche Vorrichtungen eine gründliche Durchlüftung der Räume ermöglicht. Rings gefchloffene, von hohen Gebäuden umgebene Höfe find thunlichft ganz zu vermeiden. Da aber Höfe überhaupt nicht entbehrt werden können, weil Räume im Freien für die Knochenbleiche, Laufräume für Verfuchs-thiere etc. gebraucht werden und in dicht bebauten Stadtgegenden die Verrichtungen auf den Anatomie-Höfen für den öffentlichen Anblick wenig geeignet find, fo mufs mindeftens an einer Seite eines rings umbauten Hofes der betreffende Gebäudetheil eingefchoffig beiaffen werden (Leipzig und Wtirzburg).

Gänge füllen wo möglich nur einfeitig, nicht in der Gebäudemitte liegen und eine Breite von nicht unter 2,5 m erhalten. Mittelgänge miiffen bei 3,o m Breite mög-lichft von beiden Kopfenden und aufserdem in Entfernungen von höchftens 10m durch Lichtflure oder anftofsende Treppenhäufer beleuchtet fein.

Die Gruppirung der einzelnen Räume und ihre Lage zu einander ift durch die obige Eintheilung ziemlich beftimmt vorgefchrieben. Die Abtheilung für gröbere Anatomie mufs unbedingt im Erdgefchofs liegen, wegen des nothwendigen Zufammen-hanges zwifchen Präparir - Saal und Leichenkeller. Die Lage des anatomifchen Theaters in unmittelbarer Nähe des Leichenkellers ift weniger erforderlich, weil in erfteren Raum nur vereinzelte Leichen, und auch diefe nicht unmittelbar, gebracht werden. Sie werden ftets vorher, und zwar gewöhnlich im kleinen Präparir-Saal, für die Vorlefung vorbereitet.

Die Verlegung der mikrofkopifchen Abtheilung in das obere Gefchofs bietet den Vortheil der mit der freieren Lage verbundenen befferen Beleuchtung und ift defshalb nicht unzweckmäfsig, wenn auch nicht erforderlich. Andererfeits dient es zur Erleichterung des Verkehres, wenn alle Räume, welche von den Studirenden befucht werden, im Erdgefchofs gelegen find.

Die Sammlungen nehmen in der Regel die oberen Stockwerke ein, fchon aus dem Grunde, weil dort durch Auf fetzen weiterer Gefchoffe die bequemfte Erweiterungsfähigkeit gegeben ift.„

Bei allen älteren Anatomie-Gebäuden begegnen wir der Erfcheinung, dafs die Abtheilung für mikrofkopifche Anatomie und Gewebelehre mit unzureichenden Räumlichkeiten oder gar nicht bedacht wurden, weil zur Zeit ihrer Erbauung diefe Wiffen-fchaft noch nicht genügend entwickelt war. Aus diefem Grunde erfahren die Gebäude in Berlin, Königsberg und Kiel zur Zeit Erweiterungen ; andere werden diefem Beifpiele bald folgen miiffen. Wenn wir im Folgenden trotzdem einige Beifpiele aus diefer älteren Zeit mittheilen, fo gefchieht dies wegen der befonders klaren Planbildung und der zweckmäfsigen Anordnung einzelner Räume, welche die Einoder Anfügung fehlender Räume erleichtern.

Mit den befcheidenften Mitteln ift die Anatomie zu Kiel von Gropius & Schmieden erbaut, von der Fig. 281 den Grundrifs, Fig. 272 (S. 341) den Durchfchnitt darftellt.

348.

Anatomie

zu

Kiel.

Sämmtliche Räume liegen in einem Gefchofs, von einer in der Mitte gelegenen und mit Deckenlicht beleuchteten Halle zugänglich. Jede Abtheilung ift nur durch einen Arbeitsraum vertreten, die gröbere Anatomie durch den Präparir-Saal, die mikrofkopifche durch das Mikrofkopir-Zimmer. Ein Director vertritt hier beide Fachrichtungen und verfügt für feine Vorlefungen aus beiden Gebieten nur über einen Hörfaal. Diefer zeigt zwar in der Anordnung der Sitze die Form des Ringtheaters; aber der Leichentifch erhält fein Licht hauptfächlich von einem grofsen Seitenfenfter, eine Anordnung, die in chirurgifchen Operations-Sälen häufiger vorkommt, in anatomifchen Hörfälen aber fich nur für kleine Verhältniffe eignet. Die Zweckmäfsigkeit diefer Grundrifsanordnung, die bequeme Verbindung der einzelnen Räume unter einander und die fparfame Raumausnutzung find augenfällig. Man geht gegenwärtig mit einem Ausbau des Dachgefchoffes zur Schaffung von Mikrofkopir-Sälen um und beabfichtigt, das im Erdgefchofs gelegene Mikrofkopir-Zimmer für die Präparir-Uebungen mit zu benutzen.

Fig. 282.

Fig. 281.

nnn

Saaa»lung

4=

g+jPrâparir-Saîl

D i r e ct ot

czi

Aufz

Rörsaal

■or.

P 1 11 r

P r ap aîiT

[ikro&j

en

V orl) ereit-u. Arleits-Z.

■■

IA s siMste men-W n hin u n g

oOo irector-zjjnfy _t°

Zimmer

IPr o s e ctor

Prof ä.Histo-|p2 logie ÜBimotliBXl

Jii A sm'afPTit.RH |

Arch. :

îfSOO

Gropius âe Schmieden.

#9»7f 5t3!t <7

20n

Erdgefchofs.

Kiel.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu

Königsberg ²⁸⁴).

Nicht minder glücklich, aber fchon erheblich geräumiger ift die Anatomie zu Königsberg. Wir geben in Fig. 282 ²⁸⁴) den Grundrifs des Erdgefchoffes in feiner Königsberg, gegenwärtigen Geftaltung.

Das Erdgefchofs ift, wie der Grundrifs zeigt, nur für den Unterricht in der gröberen Anatomie eingerichtet ; das Obergefchofs enthält die Sammlungen. Bei einem geplanten Umbau foll die Treppe in die Eingangshalle , der Hörfaal in den mittleren Raum des I. Obergefchoffes verlegt werden. Das ganze Erdgefchofs wird zu Präparir-Sälen und Arbeitszimmern der Docenten, der örtliche Flügel des I. Obergefchoffes zu Mikrofkopir-Sälen hergerichtet; die Sammlungen follen die weltliche Hälfte des I. Obergefchoffes und des ganzen neu aufzuführenden II. Obergefchoffes einnehmen.

Der Anatomie in Königsberg ift diejenige zu Göttingen ²⁸⁰), namentlich hin-fichtlich der Geftaltung des Hörfaales, ähnlich.

349-

Anatomie

zu

35°-

Anatomien

zu

Diefelbe ift bereits vor einigen Jahren durch Anbau zweier Flügel erweitert worden und bedarf

Heidelberg u. neuerdings einer nochmaligen Erweiterung durch Anbau eines geräumigen Mikrofkopir-Saales in Ver-Greifswald.

Göttingen,

längerung des füdlichen Flügels.

Zuweilen tritt das Beftreben hervor, diejenigen Räume, in welchen vorzugsweife Leichen und Leichentheile verarbeitet werden, vornehmlich den Präparir-Saal, aus der übrigen Gebäudegruppe herauszulöfen. Beifpiele hierfür liefern u. A. die Anatomien zu Heidelberg ²⁸⁶) und Greifswald.

In letzterer²⁸⁷) ift ein grofser Präparir-Saal durch einen in neuerer Zeit in Fachwerk barackenförmig ausgeführten Anbau mit Dachfirftlüftung gewonnen worden.

Langhausbauten mit End-Querflügeln find vertreten durch die Anatomie zu Berlin (Arch.: Cremer) und die vom Verf. erbaute Anatomie zu Halle ²⁸⁸).

Letztere hat den Hörfaal, mit Rückficht auf vortheilhafte Beleuchtung, aus der Gebäudegruppe in eigenthümlicher Weife herausgelöst. Die beiden Abtheilungen liegen in einer Gebäudehälfte über einander, fo dafs die ganze andere Gebäudehälfte ausfchliefslich von Sammlungen eingenommen wird.

3S¹-

Anatomien

zu

Berlin u. Halle.

A n a. t o m

i s che

Z i mmer für chem Arbeiten

Fig. 283.

It=

i t s - S ale

I. Ober-gefchofs.

Mie r 0 s c 0

Aufz

tssistentMD i r e n t 0 r

ŁL ö r s aal

^ÄZ immer für Vor] Hlesungs-Präparate

SibJiothel

(UPI

Professor

Arch. :

Neumann.

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

Sal

fAufzl

Inatomische

Küche

Prosectoru

Fig. 284.

Gläser.

Weingeist.

Waagen

Kl eiderl

Abi,. 1 e

Assistemei

Erd-

gefchofs.

Vorzimme!

[jVorzimmei

AssistentenFwobnung

Cursisien.-

Präparir Z

Aufz

Diener

Wein g eis t— |Prüfungs Präparate

Director

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Bonn.

²⁸⁷)    Siehe ebendaf. 1861, S. 133 u. Bl. 23, 24.

²⁸⁸)    Siehe ebendaf. 1866, S. 161 u. Bl. 1 —10 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 209, 219.

Erdgefchofs.

• 0 p er a tions-

P r a-pan r-S a al

G- r 0 s s e r

Zimmer

zu

Ar b ei t s-

PrapariT - S aal

Kl einer

ZU

Kesselbaus

Maschinenbaus

G- a il g

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Leipzig ²⁹⁰).

Arch. : Müller.

D emon s t r at i 0 n s - S a al

Fig. 285.

4d

Sd

onming

2.

O.

JŻ

"g"

2 I CZZlgCZ!

f=“ rs

MI

O    03

*"•>    N

oroeifëmz

K 0 r s a al

10 9876 5 4321 0

j-t-f♦ | « [ » j j¹1¹ \ •

CD s [Uh* d] I (ZU* dH

Pförtner

W 0 Jnuiiig

issistenteii

"I

z {mimai)

orbereitqs.

1:500

II

15

20m

graphi e

Photo

rz-M’

banKelf I Kam l

Obergefchofs.

S amm 1

Z ei.chne

lat).

Chemisch

Werks t.

Me c Ji •

Phot

Fig. 286.

m!

laskamme

1U10 tïi e

Ko r s a a 1

... .

jf|

Fig. 287.

iii I Ili

sa

Pi

MR

■0

DL

mmm l|_

□□□□□□

□□□□DO

Avil

7r\(r

10 5 0

jłfrłfłłłłj

1:200

T«

<?

Schnitt durch den Hörfaal.

Fig. 288.

TT

a. p a t i r -

Il i r e le t d r

Professor

ale

!=□

Die-

mer

czi

Anat. I

Zeinhensaall

lAssist

Vom Anatomie-Gebäude zu Bonn ift das Erdgefchofs durch Fig. 284und dasl. Ober-gefchofs durch Fig. 283 im Grundrifs dargeftellt ²⁸⁹).

Es umfchliefst zwei Höfe. Die Räume für gröbere Anatomie, namentlich die Präparir-Säle, zeichnen fich durch aufserordentliche Weiträumigkeit aus, während die Arbeitsräume für mikrofkopifche Anatomie ver-hältnifsmäfsig knapp bedacht find. Die Mikrofkopir-Ziminer find überdies wenig vortheilhaft nach Süden gelegen. Mit der weiträumigen Eintrittshalle und dem daran ftofsenden Haupttreppenhaufe ift wohl etwas zu viel Aufwand getrieben worden. Das Gebäude ift für einen Befuch von etwa 100 Studirenden erbaut worden.

Sehr weit gehenden Anforderungen entfpricht die Anatomie zu Leipzig (Arch. : Müller), welche, wie der in Fig. 285 ²⁹°) mitgetheilte Grundrifs des Erdgefchoffes zeigt, faft alle Lehrräume im Erdgefchofs vereinigt.

Nur der füdliche Flügel ift mit einem Obergefchofs (Fig. 286 ²⁹°) überbaut, welches aufser den nöthi-gen Sammlungsfälen noch ein Di-rector-Zimmer nebft Bibliothek, das chemifche Laboratorium, die mechanifche Werkftätte und einen Raum für feinere Injectionen aufnimmt. Die Grundrifsbildung ift, veranlafft durch die fchiefwinkelige Geftaltung des Bauplatzes, nicht ganz regelmäfsig. Zwei Hauptflügel find durch einen Querbau und einen Gang derart verbunden , dafs ein nahezu quadratifcher Hof von etwa 27 m Seitenlänge eingefchloffen wird. Der nördliche Flügel nimmt die Präparir-Säle nebft den nöthigen Nebenräumen auf. Die Anordnung der zweifeitig beleuchteten Säle ift durchaus empfehlenswerth. Der Querbau

352-

Anatomie

zu

Bonn.

353-

Anatomie

zu

Leipzig.

1:500

10 987054321 0

10

•20">

Erdgefchofs.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Freiburg²⁹¹).

²⁸⁹)    Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 209, 219.

290)    Nach : Zeitfchr. für Anatomie und Entwickelungsgefchichte, Bd. If, Taf. XVIII, XIX.

354-

Anatomie

zu

Freiburg.

355-

Anatomie

zu

36o

wird in feiner ganzen Längenausdehnung von einem Saal für mikrofkopifche Demonftrationen eingenommen. Die beiden Hörfäle, die mikrofkopifchen Arbeitszimmer und die Arbeitszimmer der Docenten liegen in dem mit einem Mittelgange verfehenen füdlichen Flügel. Ein kleiner Aufbau über dem örtlichen Verbindungsbau enthält eine photographifche Werkftätte zur Anfertigung photographifcher Vergröfserungen. Die Erzeugniffe diefer Räume erfreuen fich einer gewiffen Berühmtheit in der Gelehrtenwelt.

Beachtenswerth ift der gefonderte Zugang zum grofsen anatomifchen Hörfaal mit den unter den Sitzreihen befindlichen Kleiderablageräumen, die zweckmäfsige Grundrifsgeftaltung und gute Beleuchtung des Hörfaales. Den fchwächften Punkt der fonft vortrefflichen Anlage bildet unftreitig der kaum noth-dürftig beleuchtete und gelüftete Mittelgang des Südflügels.

In Fig. 288 theilen wir²⁹¹) den Grundrifs und in Fig. 287 den Durchfchnitt durch den Hörfaal des Anatomie-Gebäudes zu Freiburg mit.

Der Hörfaal fafft in 7 Sitzreihen die bedeutende Zahl von 250 Zuhörern. Er ift bemerkenswerth durch das flache Anfteigen der Sitzreihen , durch welches eine vortreffliche Nutzbarkeit der darunter gelegenen Räume zu anatomifchen Arbeiten erzielt wird.

Die 1880 vollendete Anatomie zu Würzburg, deren Grundriffe in Fig. 289 u. ) mitgetheilt werden, lieht mit dem pathologifchen Inllitut durch einen Gang

Würzburg.

290

in Verbindung, neben dem die für beide Anftalten gemeinfchaftlichen Leichenkeller liegen, deren eigenthtimliche Einrichtung wir in Art. 335 (S. 350) erwähnten.

356.

Anatomie

zu

Wien.

Das Gebäude umfchliefst einen rechteckigen Hof, deffen eine Langfeite durch einen zweifeitig beleuchteten eingefchoffigen Bau, die Präparir-Säle enthaltend, gefchloffen wird. An der entgegengefetzten Langfeite liegt in der Mittelaxe der Haupteingang. Rechts von diefem gelangt man in eine Reihe von Räumen, die gröfstentheils für Zwecke der gröberen menfchlichen Anatomie beftimmt find. Aufser einem Zimmer für chirurgifche Operations-Uebungen an Leichen ift dort ein Hörfaal für topographifche Anatomie vorgefehen, der in feiner Einrichtung den pathologifchen Sections-Sälen, die wir in Kap. 10 (unter a, 1) kennen lernen werden, vollkommen gleicht. Statt der Sitzreihen find hier ftaffelförmig anfteigende Standreihen von nur 40 cm Tiefe in faft gefchloffenem Kreife angeordnet. Durch 4 Fenfter wird der Saal ausreichend erhellt. Bei dem das Ende diefes Flügels einnehmenden anatomifchen Theater verdient befondere Erwähnung die unter den Sitzreihen angebrachte Galerie für mikrofkopifche Demonftrationen , welche den Hörfaal auch für hiftologifche Vorlefungen geeignet macht. Das anatomifche Theater ift durch 5 grofse gekuppelte Fenfter im Rücken der Zuhörer beleuchtet; ein Deckenlicht ift nicht vorhanden. Der linke Flügel des Gebäudes ift vornehmlich für hiftologifch-mikrofkopifche, fo wie für vergleichende Anatomie beftimmt. Im Obergefchofs nimmt der grofse Mikrofkopir-Saal den Mittel-Rifalit ein; er hat eigenthümlicher Weife an zwei einander gegenüber liegenden Seiten Fenfter erhalten. Vor dem Mittelfenfter der Vorderfront fleht ein Katheder, davor ein halbkreisförmiger Demonftrations-Tifch, welche beide die Verbindung von Vorträgen mit den mikrofkopifchen Uebungen bezwecken. Zu beiden Seiten des grofsen Mikrofkopir-Saales und von diefem durch zwei Vorräthezimmer getrennt, liegen zwei Hörfäle gewöhnlicher Einrichtung, an welche fich einerfeits die embryologifche und vergleichend - anatomifche, andererfeits die menfchlich-anatomifche Sammlung anfchliefst.

Die Anatomie zu Wien ift von Avanzo & Lange 1886 vollendet. Die grofs-artige Bauanlage, deren Grundriße wir in Fig. 291 u. 292 ²⁹³) mittheilen, ift beftimmt, der Mittelpunkt einer gröfseren Baugruppe zu werden, deren rechten und linken Flügel noch weitere Lehranftalten, wie das phyfiologifche, hygienifche, embryologifche und andere Inftitute einnehmen werden.

Die Anatomie ift, wie die Grundriffe erkennen laffen, für zwei getrennte Lehrftühle eingerichtet; wir finden die Präparir-Säle, die Arbeitszimmer für Anfänger und Vorgefchrittene, für Docenten in vollkommen fymmetrifcher Anordnung doppelt ; felbft zwei anatomifche Theater von ungewöhnlicher Ausdehnung liegen über einander und reichen durch je 2 Gefchoffe. Diefe Räume haben halbkreisförmige Sitzreihen, die fich in io bis n Stufen über einander erheben und gegen 300 Sitzplätze gewähren. Unter den Sitzreihen und zu beiden Seiten des Saales find die für die Vorlefungen in Bereitfchaft gehaltenen

²⁹ Ï) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bezirks-Baumfpectors Knoderer in Freiburg i. B.

²⁹²)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Univerfitäts-Architekten v. Horfiig in Würzburg.

293)    Nach freundlichen Mittheilungen der Herren Architekten Avanzo àf Lange in Wien.

V* e t gl.

"j

Vergl anat.^

1

Emtryolog

8 ammlung |

Zimmer

f Vorräthe

Fig.l28₉.

\Q}

mische

S a i.m - I- 1 u n g !

11

e-S ammlun

Mikroscopir-Saal

Z i mme r

f Vorräthe

f=i

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 O

.......-M+M-

10

s-

Fig. 290.

T'

jPrap aratorii

ri

häparate

ii

P*

U Vorz. U

"Ring t h e a t e r

Vorplatz

IProssctor ,,

H

lier vergl Anat.i '

(Vergl. anatl (Laboratorium]

JD a en e r il

(Chemisches"

(LaboratoriumL

r

! Haïïdsammlunq

h

j jPrufung sz. I

[1 a 6 oratorium I fur mik

EM

r 0 s c 0 p j Arbeiten I

L-£5

Lesezimmer

(Ęhże

d Stud

|B i h 1 i otheki

mzzz

Vor s tan d

Laboratorium |MikroscopJ Assis -■ tent i. Vnrst.

ammlung

IJ

djejr

Ana-itomte

M 71

Plèr'.n

Prosec

g!

dje|r

teren

Professor

T opogr anaUJorsaaiP

Ana-a tomie

Chirurgischer Chirurgie I Operations - S aal

der

Präparir-

Saal

|Pr0s e ctor

!l

[andsammlting

!Kleideratlage|J

in

yJJJJ

II!

ii

sch

Fig. 291.

saal

Handsammlung

Piäparir-

S a a. 1

Prosectorl

LI

II

r_-

i!

Ml

h

■Kleiderablag

lttene ™ Zwe ii! ter Professor j|B il liotkekjj Ersterl

S DI

T JTT

! Vorgesjichr'

Obergefchofs.

1:500

10 987054321 0

Pr+T+H-p-H i * | !-)■<-)+j--

10

20"-

Fig. 292.

*rr

AZ

Präparir-

Präpari r-

Säle

Säle

aai s ammlua J¹¹

lÄZ

Pt 0 soctor

JJ

Pr 0 s e c 10 r

Handsammlu

JH o r s a a 1L

iHandsammlung

BT

-J-

f*

leide rablagej

■J

-----

•:

j.

Li

A r l eit s-Saal

Th

cd

Diener

Diener

G- ä s t e

1=1

! B e m onstrator

Arleits-Saal

Erdgefchofs.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Wien ²⁹³).

3Ö3

Handfammlungen imtergebracht. Das Gebäude ift mit Ausfcblufs der Präparir-Säle mit einem Obergefchofs überbaut, das im Vordergebäude die anatomifchen Sammlungen, in den beiden Flügeln Wohnungen von je 4 Zimmern für je einen Pröfector enthält.

Literatur

über »Anatomie-Gebäude«.

Müller, G. Das Anatomiegebäude zu Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 133.

Cremer, A. Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 161. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen : Berlin 1866.

Das neue Anatomie-Gebäude in der Oranienburger-Strafse zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 47.

Müller. Ueber die Ventilations- und Heizanlagen des neuen Anatomie-Gebäudes der Univerfität Leipzig. Deutfche Bauz. 1875, S. 308.

Lenhossék, J. v. u. G. v. Mihalkovics. Das anatomifche Inftitut der Kön. ung. Univerfität zu Buda-peft etc. Berlin 1882.

Kortüm. Anatomie-Gebäude in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 189.

Vallin, E. La désinfection des amphithéâtres d’anatomie. Revue d’hygiène 1882, S. 639.

Kölliker, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inftitute. Würzburg 1884.

Ueber die Heiz- und Ventilations-Einrichtung im neuen Wiener k. k. anatomifchen Inftitut. Wochfch. d.

oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, S. 332.

Croquis d’architecture. Intime Club. Paris.

1876, No. III, f. 3, 4: Inßitut d’anatomie normale et pathologique.

Ferner:

Archiv für mikrofkopifche Anatomie. Herausg. v. la Valette St. George & W. Waldeyer. (Fort-fetzung von M. Schultze’s Archiv.) Bonn. Erfcheint feit 1865.

Archiv f. Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des v. Reil, Reil & Autenrieth, J. F. Meckel, J. Müller, Reichert & Du Bois-Reymond herausg. Archivs.) Herausg. v. W. His, W. Braune u. E. Du Bois-Reymond. Bonn. Erfcheint feit 1834.

Archiv für Anatomie und Entwickelungsgefchichte. (Zugleich Fortfetzung der Zeitfchrift für Anatomie und Entwickelungsgefchichte.) Herausg. v. W. His & W. Braune. Bonn. Erfcheint feit 1875.

b) Phyfiologifche Inftitute.

357-

Zweck

und

Erforderniffe.

Die Aufgabe des Phyfiologen befteht darin, die Lebenserfcheinungen des menfch-lichen Körpers und die Thätigkeit der Organe deffelben zu beobachten. Von be-fonderer Wichtigkeit ift defshalb in der Phyfiologie oder Biologie der Vergleich mit den Lebenserfcheinungen im thierifchen Körper, weil es nur mit Hilfe der Oeffnung lebender Thiere (Vivifection) gelingt, Lebensvorgänge zu erforfchen, über denen ohne Opferung des Thierlebens ein ewiges Dunkel verbreitet bliebe. Wir finden demnach im phyfiologifchen Inftitut die Hauptftätte des Thierverfuches.

Die neuere Phyfiologie ift beftrebt, die Lebensvorgänge auf phyfikalifche und cheinifche Gefetze zurückzuführen; daher greifen die Arbeiten auf dem Gebiete der Phyfik, namentlich der Elektricität, des Magnetismus, der Lehre vom Schall, vom Licht und von der Wärme, fo wie der Chemie in hervorragender Weife in die Arbeiten des Phyfiologen ein. Nicht allein die Entdeckungen auf diefem umfangreichen Gebiete mehren ftch von Jahr zu Jahr; fondera es treten auch immer neue Forfchungs-Methoden, ja fogar neue Gebiete der Wiffenfchaft hervor, denen ftch die baulichen Einrichtungen der phyfiologifchen Inftitute anfchliefsen follen. Diefem Umftande- ift die grofse Verfchiedenheit in den Bauprogrammen diefer Gebäudeart zuzufchreiben, und hierin ift es begründet, dafs Gebäude, welche noch nicht lange beftehen, dem heutigen Bedürfnifs vielfach nicht mehr genügen. Wir können daher im Folgenden nur verfuchen, die Anforderungen, welche an phyfiologifche Inftitute geftellt werden, in allgemeinen Umriffen anzudeuten.

Die Thätigkeit in den der Phyfiologie gewidmeten Anftalten zerfällt in:

1) Vorträge, verbunden mit Anfchauungsunterricht.

358.

Hörfaal.

2)    Anleitung der Studirenden zum felbftändigen Forfchen, und zwar durch: a) phyfiologifch-anatomifche Verfuche am lebenden Thier,

ß) phyfikalifche, y) chemifche und

S) mikrofkopifche Unterfuchungen.

Das Gebäude mufs aufser den für diefe Zwecke beftimmten Räumen enthalten:

3)    Räume zur Aufnahme der Lehrmittel, und zwar: a) die Thierftallungen,

ß) die Präparaten- und Inftrumenten-Sammlung und y) eine Bibliothek ;

4)    die Arbeitszimmer der Docenten und deren Gehilfen;

5)    die Dienftwohnung des Anftaltsvorftandes, möglichft auch eines oder mehrerer Affiftenten und des Hausdieners.

1) Räume für Vorträge und Demonftrationen.

Im phyfiologifchen Hörfaal follen die Ergebniffe phyfiologifcher P'orfchung aus allen Gebieten der Wiffenfchaft den Zuhörern mitgetheilt werden. Da es fich hierbei überwiegend um Dinge handelt, die durch das blofse Wort nicht verftändlich werden, fo kommt hier nicht allein der Anfchauungsunterricht in ausgedehnteftem Mafse in Anwendung; fondern es find im phyfiologifchen Hörfaal Verfuche von folcher Mannigfaltigkeit vorzuführen, dafs an die baulichen Einrichtungen diefes Raumes die weiteft gehenden Anforderungen zu ftellen find.

Es beftehen unter den Phyliologen Meinungsverfchiedenheiten darüber, ob es zweckmäfsig fei, die experimentelle Phyfiologie in Verbindung mit der theoretifchen in gemeinfamem Hörfaal zum Vortrag zu bringen, und es ift gegen diefe Vereinigung angeführt worden, dafs bei einem gröfseren Zuhörerkreife es dem Einzelnen völlig unmöglich fei, die vorgeführten Verfuche mit der nöthigen wiffenfchaftlichen Schärfe aufzufaffen, dafs alfo derartige Schauftellungen immer einen unwiffenfchaftlichen, mehr volksthümlichen Anftrich gewinnen werden. Dies ift ohne Weiteres zuzugeben. Wenn aber Phyfiologen von hervorragender wiffenfchaftlicher Stellung beim Bau ihrer Lehranftalten diefe Hilfsmittel nicht verfchmäht haben, fo find

fie dabei von der Annahme ausgegangen, dafs die Schauftellung im Hörfaal die Vertiefung des Einzelnen in den Gegenftand nicht erfetzen, fondern nur dazu dienen folle, durch Hervorrufung von Erfcheinungen, welche, wenn auch unvollkommen, doch allen Zufchauern gleichzeitig fichtbar find, den mündlichen Vortrag zu ergänzen und verftändlicher zu machen. Die Schwierigkeiten, welche fich der Vorführung von Vorgängen aus dem Gebiete der Phyfiologie entgegenftellen , find ungleich gröfser, als diefelben auf dem Gebiet der Phyfik und Chemie, wo die Verbindung des Vortrages mit allerhand Verfuchen feit lange eine allgemein anerkannte Berechtigung hat ; fie find aber in jüngfter Zeit aufserordentlich vervollkommnet, und bei neueren Bauausführungen wird man ziemlich ausnahmslos derartigen Forderungen gerecht werden müffen.

Der Erfte, welcher mit praktifchen Vorfchlägen nach diefer Richtung vorgegangen ift und diefelben verwirklicht hat, ift J. N. Czerniak zu Leipzig. Es hat defshalb min-deftens ein gefchichtliches Intereffe, die Einrichtungen kennen zu lernen, welche derfelbe in dem von ihm erbauten phyfiologifchen Privat-Laboratorium 29 4) zur Aus-

Fig. 293.

Pi

n=D

orT) er ei tr Z.

Hörfaal in Czermak's phylio-logifchem Inftitut zu Leipzig; J/500 n. Gr.

Arch. : Müller.

Siehe: Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten am 21. December 1872, bei Gelegenheit der Eröffnung feines Amphitheaters von Dr. J. N. Czerviak. Leipzig 1873.

3⁶5

Fig. 294.

ïï

suri

CD

CD

iSë"

ślufe

fi

Längen- und Querfchnitt zu Fig. 293.

“T

Fig. 295.

^250 n- Gr.

SI

ru

1_1 jf TU

G. Gashahn für die Deckenbeleuchtung.

K. Kleiderablage.

P. Projectionsfeld.

T. Räder zum Ingangfetzen der Turbine.

V. Projections-Vorhang und Bilderftange.

SM

t.

Jl

K.

aia

tf*

■<

* \ WÊm

führung gebracht hat. Wir theilen den Grundrifs. de ffelben in Fig. 293, fo wie die beiden Schnitte in Fig. 294 u. 295 mit.

Als Grundrifsform hat Czermak das hufeifenförmige Ringtheater mit geradlinig verlängerten Schenkeln gewählt, das fich nach dem Haufe zu öffnet. Die Sitze find aufserordentlich knapp bemeffen ; fie haben eine Tiefe von nur 70cm bei etwa 45cm Breite. Um an Raum zu fparen, find Klappfitze gewählt worden; auf Buchbretter ift ganz verzichtet worden. Auf diefe Weife ift es gelungen, in dem verhältnifsmäfsig kleinen Raume 409 Sitzplätze und gegen 100 Stehplätze unterzubringen, im Ganzen alfo gegen 500 Perfonen Raum zu gewähren. Die den Blicken fämmtlicher Zuhörer ausgefetzte Wand ift zu Demonftrationen aller Art benutzt. Zwei nach einem Yorbereitungszimmer führende Thüren find in ihren oberen Füllungen fchwarz angeftrichen und dienen als Wandtafeln. Zwifchen denfelben befindet fich eine dritte Tafel, nach oben verfchiebbar ; fie verfchliefst einen chemifchen Herdraum mit Dunftabzug. Zum Auf hängen von gemalten Bildern befindet fich an der Wand ein langer wagrechter Stab, mit zahlreichen Meffinghäkchen zum Anhängen der Bilder verfehen, der an zwei dünnen Seilen, welche im Nebenzimmer um eine mit Kurbel und Sperrhaken verfehene Welle gehen, in jede beliebige Höhe hinaufgezogen und herabgelaffen werden kann.

Befonderer Werth ift auf Vorführung mikrofkopifcher Vergröfserungen theils durchfcheinender Präparate (namentlich Photographien), theils von Schattenrißen (z. B. von Knochenquerfchnitten) gelegt. Zum Auffangen folcher Bilder befindet fich über der mittleren Tafel eine gegypste, forgfältig matt ge-fchliffene runde Scheibe von etwa 4,3 m Durchmeffer. Aufserdem kann ein mit weifsem Anftrich verfehener,

leinener Vorhang von 6 m im Geviert dicht vor der Wand zu gleichem Zwecke aufgehängt werden. Die an die Wand geworfenen Lichtbilder werden erzeugt durch zwei Camera mit Drummond'fchen Kalklichtbrennern. Die letzteren finden ihre Aufftellung in einem der Demonftrations-Wand gegenüber in Höhe der oberflen Sitzreihe nach Süden gelegenen kleinen optifchen Zimmer, _ das durch eine fich in die Sitzreihen hineinfchiebende Plattform erweitert wird und gegen den Hörfaal durch Schiebethüren abgefchloffen werden kann. Durch das nach Süden gehende Fenfter des optifchen Zimmers kann mittels eines Helio-ftaten Sonnenlicht auf die Bildwand geworfen werden.

Die Beleuchtung des Hörfaales wird ausfchliefslich durch Deckenlicht bewirkt. Allerdings ift bei diefer einzigen Lichtquelle die Verfinfterung des Raumes leicht zu erreichen. Sie wird hier erzielt durch eine fchwarze Filztuch-Gardine, welche unmittelbar über den matten Glasfcheiben des Deckenlichtes von ihrer Welle abgewickelt das ganze Deckenfenfter lichtdicht verfchliefst.

Da es die Abficht des Erbauers war, den Hörfaal vorzugsweife Abends zu benutzen, fo wurde für Gasbeleuchtung mittels Sonnenbrennern über dem Deckenlichtfenfler Sorge getragen. Zu befonders heller Beleuchtung einzelner aufgehängter Bilder wird ein im optifchen Zimmer aufgeflellter Sonnenbrenner mit parabolifchem Hohlfpiegel oder auch das Kalklicht der Camera benutzt. Zu allerlei mechanifchen Betrieben, wie z. B. zur Bewegung eines Blafebalges für künftliche Athmung, eines Regiftrir-Apparates, einer Centrifuge etc., ift mechanifche Kraft im Hörfaal erforderlich, die im Czerniak’ichen Gebäude von einer Nagel & Kaemp'fchen Partial-Turbine mit Selbftregelung geliefert wird. Diefelbe Kraft wird auch zum Vorziehen und Wiederaufrollen des Vorhanges benutzt.

359-

Grundform

und

Die gleichen Bedürfniffe werden, wenn auch nicht immer mit denfelben Mitteln, in anderen phyfiologifchen Hörfälen zu erfüllen fein. Die amphitheatralifche Grund-Sitzpiätze. form wjrcj gewöhnlich verlaffen und die Form des einfachen Rechteckes vorgezogen, in dem die Sitzreihen parallel zur Demonftrations-Wand, zuweilen mit wenig gegen diefe geneigten Flügeln, angeordnet werden. Das fteile Anfteigen der Sitzreihen, und zwar nach den bei den anatomifchen Hörfälen (fiehe Fig. 270 u. 271, S. 340) erläuterten Grundfätzen, bildet die Regel. Buchbretter in der Breite von mindeftens 25 cm wird man nicht gern entbehren. Man mache die Tiefe der Sitze etwa 75 bis 80 cm, die Platzbreite 55 bis 60 cm ; die vorderfte Sitzreihe bleibt etwa 3 bis 4 m (in Berlin fogar 4,5 m) von der Bildwand entfernt. Es ift vortheilhaft, den Grundrifs des Hörfaales fo anzuordnen, dafs die Studirenden an der dem Vortragenden gegenüber liegenden Seite in den Saal eintreten, damit zu fpät kommende den Vortrag nicht ftören.

360.

Erhellung.

Die vielfache Anwendung der Camera, namentlich um mit Hilfe derfelben mikrofkopifche Vergröfserungen an die Wand zu werfen, macht Vorrichtungen zur Verdunkelung der Fenfter unentbehrlich. Dies übt felbftverftändlich eine Rückwirkung auf die Anordnung der Fenfter aus. Die Czermak’(che Einrichtung ift für gewöhnliche Verhältniffe nicht brauchbar, weil Tagesvorlefungen im Allgemeinen die Regel bilden und für diefe ausfchliefsliches Deckenlicht nicht ausreicht.

Dafs die Bildwand frei von Fenftern bleiben mufs, ift felbftverftändlich; die übrigen drei Wände aber follen, fo weit als möglich, von Fenftern durchbrochen werden. Die phyfiologifchen Inftitute in Halle, Königsberg und Marburg erhalten ihre Beleuchtung von drei Seiten; nur die Bildwand ift frei von Fenfteröffnungen. In Berlin, Budapeft, Greifswald etc. hat man fich auf die beiden Seiten zur Rechten und Linken des Vortragenden befchränkt. Vielfach wird das Deckenlicht zur Ver-ftärkung der Beleuchtung mit herangezogen. Die anfteigenden Sitzreihen nöthigen zu einer auch an fich empfehlenswerthen hohen Seitenbeleuchtung. Dabei ift zu beachten, dafs die hoch gelegenen Fenfter, fo weit fie nicht von den oberften Sitzreihen direct zugänglich find, durch Laufgänge erreichbar fein miiffen. Die hohe Lage der Fenfter geftattet, den Hörfaal an allen Seiten mit niedrigen Nebenräumen einzufchliefsen, die fich zur Vornahme verfchiedener mit den Vorträgen in Zufammen-

hang flehenden Arbeiten, namentlich zu mikrofkopifchen Demonitrationen, recht werthvoll erweifen (Berlin und Greifswald).

Die VerfinfterungsVorrichtungen müffen einfach und leicht zu handhaben fein, wo möglich derart, dafs der Vortragende allein, ohne wefentliche Beihilfe und ohne viel Zeitverlufl, diefelbe herbeiführen kann. Roll-Jaloufien find zwar an fich brauchbar, aber immerhin etwas fchwerfällig und defshalb nicht anwendbar, wo es fich um den Verfchlufs einer gröfseren Anzahl von Fenftern handelt. Noch langfamer dürfte der an fich vortreffliche Verfchlufs mittels innerer Klappläden vor fich gehen, wenn diefelben einzeln geöffnet und gefchloffen werden follen. Wo viele Fenfter in einer Reihe liegen, kann man aber die Klappläden durch eine eiferne Verbindungsftange kuppeln und mit einem Handgriff die Läden einer ganzen Wand handhaben; es ift nur für durchaus dichten Anfchlufs der Läden an fämmtliche Blindrahmen der Fenfter Sorge zu tragen. Hölzerne oder eiferne Klappläden gewähren auch die Möglichkeit, kleine Lichtöffnungen, mit einem Schieber verfchliefsbar, anzubringen, um ein kleines Strahlenbündel des Sonnenlichtes mittels des Helioftaten gegen die Bildwand zu werfen. Bei grofsen Hörfälen ift die von Czerniak angewendete mecha-nifche Kraft zum Aufrollen lichtdichter Stoffvorhänge vor den Lichtöffnungen fehr zu empfehlen. Mit Hilfe diefer wird es dem Vortragenden in leichtefter Weife gelingen , ohne fremde Hilfe felbft auf grofse Entfernungen Lichtöffnungen nach Belieben zu öffnen und zu fchliefsen.

Die Vorhänge für eine ganze Fenfterwand werden an gemeinfamen Wellen auf- und abgerollt; das Schliefsen. bezw. das Oeffnen erfolgt dadurch, dafs die Wellen in eine Rechts- oder Linksdrehung verfetzt werden , die fich felbftthätig ausrückt, fobald die Bewegung des Vorhanges beendet ift. Um den Lichtdurchgang an den Rändern zu verhindern, müffen diefe mit weit übergreifenden Falzen in der Holzumrahmung der Fenfter verfehen werden, während oben der Vorhang in den Rollkaften einläuft; der untere Rand des Vorhanges wird durch ein Flacheifen gefäumt, das fich gleichfalls in einen Falz hineinlegt.

Zur Anwendung empfehlen fich Bewegungsvorrichtungen der Vorhänge mittels Handkurbel, wie fte im chemifchen und im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität Strafsburg zu finden find. Eben fo ift im phyfiologifchen Hörfaal zu Budapeft eine empfehlenswerthe Einrichtung ²⁹⁵) im Gebrauche. (Siehe auch das über den gleichen Gegenftand bei den phyfikalifchen und chemifchen Inftituten Gefagte in Art. 100,

S. 121 u. Art. 137, S. 168).

Da es nicht zweckmäfsig ift, in Stoffvorhängen kleine Lichtfpalte anzubringen, fo ift die Anlage befonderer kleinerer Fenfter von etwa 50cm im Geviert an einer oder mehreren der Sonnenfeite ausgefetzten Wänden zu empfehlen, die aufsen mit confoleartigen Steinplatten zum Aufftellen des Helioftaten verfehen find und innen mit kleinen Klappläden verfchloffen werden, deren lichtdichter Anfchlufs an die Umrahmung bei den geringen Abmeffungen leicht erreichbar ift. Es ift hierbei nur zu beachten, dafs während der Benutzung des Sonnenlichtes, wenn möglich, auch die Glasfenfter geöffnet fein müffen; es ift defshalb für folche Zwecke die Anwendung von Schiebefenftern befonders geeignet.

361.

Umgebung

des

Unter den Einrichtungen des phyfiologifchen Hörfaales ift auf die Umgebung des Vortragenden befondere Sorgfalt zu verwenden.

Die Mitte der Rückwand pflegt eine Oeffnung einzunehmen, die nach dem Vortragenden. Vorbereitungszimmer führt. Es ift zweckmäfsig, diefelbe bei 3,o m Höhe etwa 1,5 m breit zu machen. Der untere Theil diefer Oeffnung ift häufig durch Mauerwerk

295) Siehe darüber: Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882. S. 14 u. Taf. VII.

gefchloffen. Will man aber hier Tifche mit Apparaten oder darauf befeftigten Thieren einführen, fo wird auch die untere Brüftung nur durch niedrige Thürflügel gefchloffen. Die obere Oefifnung wird durch Tafeln verdeckt, deren man in der Regel mehrere über einander (in Budapeft 4 Stück) anordnet. Die vorderen Tafeln find fchwarz und dienen zum Schreiben und Zeichnen mit Kreide. Sie find fämmtlich mit Gegengewichten zu verfehen und fo einzurichten, dafs fie entweder wechfelfeitig oder ge-meinfchaftlich auf und nieder bewegt werden können.

Die hinteren Tafeln find aus matt gefchlififenem weifsem Glafe in Holzrahmen hergeftellt. Eine derfelben hat den Schliff auf der Seite des Vorbereitungszimmers, die andere auf der Seite des Hörfaales. Sie werden abwechfelnd benutzt, je nachdem die mikrofkopifch vergröfserten Bilder von der einen oder anderen Seite auf die Tafelfläche geworfen werden follen. Die vordere diefer beiden Tafeln dient zugleich zum Zeichnen mit farbigen Stiften nach den mikrofkopifchen Projectionen oder unter-gehefteten Zeichnungen. Oberhalb diefer Tafelöfifnung ift eine wagrechte Stange an Schnüren aufgehängt, mittels deren fie hoch und tief gefleht werden kann. An ihr werden grofse Abbildungen angeheftet.

In Berlin hat man die Täfelungen der Bildwand aus Lindenholz hergeftellt, um mikrofkopifch ver-gröfserte Zeichnungen mit Heftftiften, wie auf Reifsbrettern, aufheften zu können.

An einer oder beiden Seiten der Mittelöfifnung find kleine Abdampfnifchen mit Dunftabzug vorzufehen, welche, wenn möglich, fowohl nach der Seite des Hörfaales, wie des Vorbereitungszimmers Schiebefenfter erhalten. Gas- und Wafferhähne find an verfchiedenen Stellen anzuordnen, erftere mit Schlauchanfätzen, letztere mit Aus-gufsbecken. Der Hahn zur Regelung der Gasbeleuchtung des Saales, bezw. die Hebel zur Handhabung der elektrifchen Beleuchtung, einige kleine Schränke für Reagentien und Handinftrumente, die Mundftücke zu Sprachrohren nach der Batterie-Kammer, der Kraftmafchine, dem Sauerftofif-Gafometer und dem Vorbereitungszimmer, endlich die Vorrichtungen zur Verdunkelung der Fenfter — fie werden fämmtlich an der Rückwand einen geeigneten Raum finden müffen.

Zu diefem Zwecke empfiehlt es fich, diefe mit einer Holztäfelung zu verfehen, welche die vielen Rohrleitungen, Drähte etc. verdeckt, die Wand felbft vor Be-fchädigungen fchützt und ihr ein einheitliches, architektonifch durchgebildetes Gepräge verleiht.

Zur erfchütterungsfreien Aufftellung feiner Apparate, namentlich des Galvanometers, ift die Anbringung eines Feftpfeilers, wie folche in phyfikalifchen Inftituten üblich find (fiehe Art. 84, S. 105), in der Nähe des Standortes des Vortragenden erwünfcht.

In Berlin wird ein folcher Feftpfeiler zur Aufftellung der Spiegel-Bouffole benutzt. Ein von einer elektrifchen Lampe ausgehender Lichtftrahl wird durch den Spiegel auf eine Gradtheilung an der Wand geworfen und zeigt dort, den Zuhörern Achtbar, die feinften Ablenkungen bei thiermagnetifchen Verfuchen.

Vor fich hat der Vortragende den Verfuchstifch. Vielfach, und gerade bei be-fonders grofsen Anftalten (Berlin), finden wir nur einen einzigen langen Tifch, der nach Art der Verfuchstifche in phyfikalifchen und chemifchen Hörfälen mit Gas- und Wafferleitung, Waffer- und Queckfilberbad, elektrifchem Strom, Sauerftoff-Zuleitung, BunfenSaugern etc. verfehen und übrigens als Schranktifch eingerichtet ift. Zur Vorführung lebender Thiere genügt diefer Tifch nicht. Es ift wünfchenswerth, dafs diefe, 'wenn man fie überhaupt in den Hörfaal bringen will, den Zuhörern möglichft nahe gebracht werden. Eine nach Ludwig s Angaben in Leipzig zu diefem Zweck getroffene Einrichtung theilen wir in Fig. 296 mit.

Ein leichtes, auf 4 Rollen verfchiebbares Eifengeftell von 0,91 m Höhe trägt eine eichene Tifchplatte, 0,62 m breit und 1,75 m lang, in welche eine Platte von gefchliffenem Spiegelglas eingelegt ift. Nahe dem Rande find an der Unterfeite der Tifchplatte an den Langfeiten je 4, an den kurzen Seiten je 2 meffingene Klemm-fchrauben angebracht, welche zum Befeftigen der gefeffelt auf den Tifch gelegten Thiere dienen. Der Tifch wird während der Vorlefung dicht vor der vorderften Sitzreihe hin-und hergefahren.

Durch neuere Aus-

Fig. 296.

1,75

....V

0,91 ...

IqÏ

führungen, namentlich diejenige in Budapeft2ye),

wird weiter gehenden Anforderungen genügt.

Demonftrations-Tifch im Hörfaal des phyfiologifchen Inftitutes zu Leipzig.

Der grofse Experimentir-Tifch ift hier in zwei Hälften zerlegt, die auf Rollen und Schienengeleifen von einander gefchoben und wieder vereinigt werden können. Die Gas- und Waffer-Zuleitungsrohre liegen unter dem Fufsboden und flehen mit dem Tifch durch Gelenkrohre in Verbindung, die der Bewegung des letzteren einen gewiffen Spielraum laßen. An den äufseren Kopfenden der Tifche befinden fich Ausfchnitte aus der Platte von 27 cm Seitenlange, die mittels Zahnftange und Kurbel in der Höhe verftellt werden können und zur Beteiligung der verfchiedenen in der Vorlefung gebrauchten Apparate dienen. Die Tifche haben je 1,93 m Länge, 0,so m Breite, 0,95 m Höhe und find als Schranktifche ausgebildet.

Die Zerlegung des grofsen Experimentir-Tifches in zwei getrennte Tifche von je 1,35 m Länge, l,oo m Breite und 0,95 m Höhe findet fich auch in Kiel, hier aber zu dem Zwecke, um der elektrifchen Lampe, die auf befonderem beweglichem Tifch in der Mitte fleht, die nöthige Bewegungsfreiheit zu gewähren. Die Darftellung mittels mikrofkopifcher Projection wird hier namentlich zu dem Zwecke angewendet, matte Bilder, wie diefelben auch ohne Verdunkelung des Raumes auf der Tafel hervortreten, als Unterlage für Zeichnungen zu benutzen.

Soll die mikrofkopifch vergröfserte Projection unmittelbar zur Unterftiitzung der Vorlefung herangezogen werden, fo kann dies auf fehr verfchiedene Weife ge-fchehen. Die Aufftellung der Camera auf einer Plattform gegenüber dem Vortragenden, wie fte im Czerniakfchen Hörfaal flattfindet, liefert ohne Zweifel vortreffliche Bilder in bedeutender Gröfse und an einer allen Zufchauern bequem fichtbaren Stelle; fie leidet aber an dem Mangel, dafs der Vortragende, wenn er fich mit feinem Gehilfen verftändigen will, über die Köpfe der Zuhörer hinweg fprechen mufs. Diefer Mifsftand läfft fich durch ein Sprachrohr zwar umgehen ; aber ein unmittelbarer Verkehr zwifchen dem Vortragenden und dem Gehilfen ift doch wünfchens-werth, derart, dafs diefelben fich Gegenftände zureichen können, fei es, um diefelben im Hörfaal zum Vortrage zu benutzen oder fie in die Camera einzuftellen. Der natürliche Platz des Gehilfen ift alfo das neben dem Hörfaal gelegene Vorbereitungs-

um

Zimmer.

Soll hier die Camera aufgeflellt werden, fo mufs eine genügende Zimmertiefe vorhanden fein, welche geftattet, einen Standort im Abftande von 6 bis 8m von der Bildwand zu wählen. Das Vorbereitungszimmer mufs alfo in der Axe der Oeffnung

362-

Vorbereitungs

zimmer.

29fi) Siehe: Jendrassik, a. a. O., S. 19 u. Taf. VIII. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

370

des Hörfaales liegen, welche durch die oben befchriebenen Tafeln gefchloffen wird, und es foll feine gröfste Abmeffung möglichft in der Richtung diefer Axe haben, auch mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen fein.

Diejenigen Anftalten, deren Vorbereitungszimmer diefer Anforderung nicht ent-fprechen (Halle, Greifswald, Marburg, Bonn), find für die Projection auf die Riick-feite der Tafel ungeeignet; man ermöglicht dort noch die Vorführung mikrofkopifcher Vergröfserungen, indem man diefelben fchräg von vorn gegen einen weifsen Schirm von Papier oder Leinwand wirft, der gegen den Zufchauerraum unter einem Winkel von etwa 45 Grad aufgeftellt wird. In vielen neueren phyfiologifchen Inftituten (Tübingen, Leipzig, Königsberg) fehlt das Vorbereitungszimmer ganz.

Sollen im Hörfaal auch lebende Thiere gezeigt werden, fo mufs die Vorführung im Nebenraume vorbereitet werden. Der Tifch, auf dem das Thier gefeffelt wird, wird dort bereit gehalten und auf ein Zeichen des Vortragenden fchnell in den Saal gebracht, der zu diefem Zweck eine Schienenverbindung mit dem Vorbereitungszimmer erhält.

363-

Demonftrations-

Raum.

Nicht mit Unrecht wird indeffen gegen diefe Art des Unterrichtes eingewendet, dafs die beim Thierverfuch zu beobachtenden Erfcheinungen viel zu fein feien, um von einem gröfseren Zuhörerkreife noch einigermafsen im Hörfaale erkannt zu werden. Man verlegt dann, wie in Berlin gefchehen, die feinere Demonftration in einen Nebenraum des Hörfaales. Die Vorführungen in diefem Raume erftrecken fich einerfeits auf geöffnete lebende Thiere, die jedem Einzelnen aus nächfter Nähe gezeigt werden, andererfeits auf Präparate unter dem Mikrofkop.

Erfteren Zweck hat man in Berlin (fiehe Fig. 303) dadurch erreicht, dafs man an der Thür des daran ftofsenden Vivifections-Zimmers für den Vortragenden einen kleinen halbkreisförmigen Raum durch eine Schranke abgegrenzt hat, hinter welcher ein kleiner Tifch fleht. Zwifchen diefer und einer zweiten, der erfteren parallelen Schranke gehen nach Beendigung der Vorlefung die Studirenden in zwei Reihen neben einander aus dem Hörfaal kommend vorüber, die äufsere Reihe um eine Stufe höher flehend, als die innere, wobei fich jedem Einzelnen Gelegenheit bietet, die von dem Profeffor erklärten Erfcheinungen aus kürzeiler Entfernung zu betrachten. Für die mikrofkopifchen Beobachtungen wird in demfelben Zimmer eine gröfsere Anzahl von Mikrofkopen aufgeftellt. Der Einblick in diefelben wird flehend genommen; die Tifche erhalten defshalb 1 m Höhe. Für Benutzung der Mikrofkope bei Abendlicht find inmitten des Zimmers Tifche aufgeftellt; an leichten Gerütten auf den Tifchen hängt eine Anzahl Glaskugeln mit Waffer gefüllt, welche als Sammellinfen wirken und bei gewöhnlicher Gasbeleuchtung die unter dem Mikrofkop befindlichen Präparate ausreichend hell beleuchten.

2) Arbeitsräume der Studirenden.

364-

Phyfiolog.-

anatom.

Arbeitsfaal.

Unter den Arbeitsräumen, in denen die Studirenden zu felbftändiger F'orfchung angeleitet werden, nimmt das Vivifections-Zimmer oder der phyfiologifch-anatomifche Arbeitsfaal, der zu Verfuchen am lebenden Thier beflimmt ift, die wichtigfle Stelle ein. Hier, wie bei den meiften Räumen, in denen feinere Arbeiten vorgenommen werden, ift die nördliche Fenfterlage die vortheilhaftefte. Die Plätze für kleinere Arbeiten werden mit dem Blick gegen das Licht angeordnet, alfo hauptfächlich an den Fenftern; demnächft aber werden im Inneren des* Zimmers Tifche aufgeftellt für Arbeiten, zu deren Ausführung gröfsere Apparate erfordert werden. In Budapeft hat man zweckmäfsiger Weife für diejenigen Arbeiten, welche von ungeübten Studenten ohne umfaffendere Hilfsmittel ausgeführt werden, und für diejenigen, welche gröfsere Apparate erfordern, getrennte Arbeitsräume eingerichtet.

Unter den Hilfsmitteln, deren der Phyfiologe bei feinen Arbeiten bedarf, fpielt die mechanifche Kraft eine wichtige Rolle. Sie wird angewendet zum Betriebe von

37i

Blafebälgen, um durch kiinftliche Athmung die Lungen der betäubten Thiere in Bewegung und diefe dadurch längere Zeit am Leben zu erhalten, zum Betriebe von Centrifugen, um aus dem Blut, der Milch und anderen Fliiffigkeiten gewiffe Beftand-theile durch die Schwerkraft auszufcheiden, von Kymographien, Refpirations-Mafchinen, Regiftrir-Apparaten zur Verzeichnung von Muskelzuckungen etc., fo wie vielen anderen Apparaten. An der Fenfterwand mufs zu diefem Zwecke über den Arbeitsplätzen, in der Regel unter der Decke, eine Triebwelle mit möglichft vielen Seil- und Riem-fcheiben angebracht und während der Arbeitsftunden in langfamem Gange von etwa 60 Umdrehungen in der Minute erhalten werden. Ein geräufchlofer Gang der mecha-nifchen Betriebe ift erforderlich, und defshalb find bei den verfchiedenen Ueber-tragungen der Bewegung Zahnräder zu Gunften von Riemen oder Schnüren möglichft zu vermeiden. Der Kraftverbrauch im phyfiologifchen Arbeitsfaal ift nur fehr gering. Schon ein Bruchtheil einer Pferdeftärke würde für gröfsere Anftalten genügen. Da man aber der — gewöhnlich im Keller aufzuftellenden — Kraftmafchine auch noch die Erzeugung des elektrifchen Stromes zumuthet, fo wird man doch je nach der Gröfse der Anftalt 4 bis 6-pferdige Mafchinen in Anwendung bringen. Die durch eine Dynamo-Mafchine erzeugten kräftigen Ströme dienen hauptfächlich zur Erzeugung des elektrifchen Lichtes ; fie find für feinere phyfiologifche Arbeiten nicht brauchbar. Für diefe müffen an verfchiedenen Stellen kleinere Batterien aufgeftellt werden, deren Leitungsdrähte über leichte Geftelle zu den Arbeitsplätzen herabhängen. Die Batterien werden in Wandnifchen oder Schränken an paffender Stelle untergebracht.

Fig. 297.

An den fenfterlofen Wänden ift die Anordnung einiger kleiner, gut gelüfteter Räume, nach Art der Hof mannte hen Nifchen in chemifchen Laboratorien (fiehe Art. 160, S. 203), hier, fo wie in den übrigen Arbeitszimmern des phyfiologifchen Inftitutes erforderlich.

77

Unter den beweglichen Ein-richtungsgegenftänden des Thier-verfuchszimmers nennen wir vor allen den Vivifections-Tifch.

.175

’üf*

Bei den Thierverfuchen foll das zu öffnende lebende Thier in einer demfelben nach Belieben zu gebenden Lage unverrückbar feft gehalten und durch künltliche Athmung möglichft lange am Leben erhalten werden. Aufserdem ift für ßlutabflufs zu forgen. Diefer letztere Zweck wird durch eine mäfsige Neigung der Tifchplatte und durch ausgehobelte Rinnen erreicht, welche am tiefften Punkte zu einem Abflufsloch zufammenlaufen, unter das ein Gefäfs ge-ftellt wird.

Die mittlere Tifchhöhe ift die wohnliche von etwa 80 cm rande werden eiferne Haken, Oefen und Bügel befeftigt, zum Feftbinden der Schnüre oder Riemen, mit denen die Thiere gefeffelt find. Der Kopf des Thieres wird jedesmal

ge-

. Rings am Tifch-

Jus

Vivifections-Tifch im phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ²⁹⁷).

V25 n. Gr.

29 7) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg.

372

durch einen befonderen Kopfhalter fett gehalten, der für jede Thiergattung befonders geformt ift und für den einzelnen Verfuch am Kopfende des Tifches angefchraubt wird.

Fig. 298.

Diefer einfachften Anordnung entfpricht der Vivifections-Tifch in Strafsburg, den wir in Fig. 297 ²⁹⁷) mittheilen. Die Sicherheit der Feffelung wird in Berlin noch dadurch vermehrt, dafs die Tifchplatte mit zahlreichen Löchern durchbohrt ift, durch welche die Fetfeln durchgezogen und die gefetfelten Glieder der Thiere gerade an der Stelle der Bohrung feft gehalten werden können. Die Bohrungen haben nach Fig. 298 geftaltete Einfätze von hartem Holz. Kleinere Thiere, z. B. Meerfchweinchen und Kaninchen, werden auf lofe Bretter gefpannt, welche É|j| fodann auf gewöhnliche Tifche aufgelegt werden.

Die Erzeugung einer künftlichen Athmung erreicht man vielfach durch Blafe-bälge, welche durch Mafchinenkraft , wie oben erwähnt, in Betrieb gefetzt werden. Statt derfelben kommen jedoch auch Bunferifche Wafferdruckpumpen vor (Berlin und Budapeft), welche durch eine felbflthätige und beliebig zu regelnde Vorrichtung (von Kronecker in Berlin erfunden) ein der Athmung des betreffenden Thieres entfprechend regelmäfsig unterbrochenes Luftgebläfe erzeugen. Diefes Gebläfe kann an einer Stelle erzeugt und durch fefte Rohrleitungen, bezw. Gummifchläuche nach den verfchiedenen Arbeitsftellen geleitet werden.

In Kiel hat man den Blafebalg feft mit dem Tifch verbunden (Fig. 299). Der auf Rollen flehende Tifch mufs bei jeder Benutzung durch Haken am Boden feft geftellt und die Stufenfeheibe am Untergeftell

Fig. 299.

!<•

..1,60

*!

>*'

b?

YŻ^ZTTT/;

TI"

¹

Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1866, Bl. 8, Fig. 14, 15.

²

Siehe: Tiede, A. Einige Beifpiele von Sammlungsfchränken. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 11 u. Bl. 15, 16.

...0,85

=K

Vivifections-Tilch im phyfiologifchen Inflitut der Univerfität zu Kiel.

durch Treibfchnüre von der Hauptwellenleitung aus in Umdrehung verfetzt werden. Durch Kurbel und Schubftange wird ein Blafebalg unmittelbar unter der Tifchplatte in Bewegung gefetzt, deffen Gebläfe durch ein Rohr feitlich über die Tifchplatte und von dort durch einen Gummifchlauch weiter dem Thiere zugeführt wird.

Zu den Nebenräumen der phyfiologifch-anatomifchen Arbeitsfäle gehört ein Raum für Gas-Analyfen, in dem thierifche Ausdünnungen, namentlich auch Athmungs-Producte, in ihre Beftandtheile zerlegt werden, ferner ein Injections-Raum zur Ausfüllung der Blutgefäfse mit gefärbten Stoffen etc.

365-

Operations-

Zimmer.

In engem Zufammenhange mit dem phyfiologifch-anatomifchen Arbeitsfaal fteht das Operations-Zimmer, in welchem von dem Docenten oder feinen Affiftenten Operationen an Thieren vorgenommen werden, um die Wirkungen derfelben auf die betreffenden Organe zu beobachten. Die Operation findet in der Regel nur vor kleinem Zuhörerkreife ftatt; es genügt alfo ein gut beleuchtetes Zimmer mäfsiger Abmeffungen, d. h. von etwa 35 bis 40 <lm Grundfläche, in deffen Mitte der Operations-Tifch fteht, welcher in feiner Einrichtung dem in Fig. 297 vorgeführten Tifch ähnlich zu geftalten ift.

Um aus dem anatomifchen Bau des Körpers die Lebensäufserungen der ver-fchiedenften Art, Bewegung, Kraftentwickelung, Empfindung, Thätigkeit der Sinne etc., zu erklären, find zahlreiche Vorgänge zu beobachten, die in das Bereich der Experimental -Phyfik fallen. Für diefe Zwecke ift ein phyfikalifches Arbeitszimmer herzuftellen, dem man vortheilhaft Südlage giebt, um das Sonnenlicht für gewiffe Beobachtungen zur Verfügung zu haben. Unter den in diefem Raume vorzunehmenden Verfuchen fpielt die Beobachtung des thierifchen Magnetismus eine hervorragende Rolle. Zu diefem Zwecke ift ein erfchütterungsfreier F'eflpfeiler zur Aufftellung des Galvanometers erforderlich. Die fonftigen feinen Apparate zu neuromyologifchen Unterfuchungen, Wagen etc. werden auf Wand-Confolen aufgeftellt. Auch hier ift elektrifcher Strom durch Leitungsdrähte den Arbeitsplätzen zuzuführen. Im Uebrigen ift die Einrichtung diefes Zimmers von anderen phyfikalifchen Zimmern nicht unter-fchieden, mit denen es auch das gemein hat, dafs die Anwendung des Eifens bei der baulichen Conftruction thunlichft zu vermeiden ift, um Beeinfluffungen der gal-vanifchen Beobachtungen auszufchliefsen.

Das optifche Zimmer dient zu Unterfuchungen über- Farbenempfindung; es mufs mindeftens eine dem Sonnenlicht längere Zeit ausgefetzte Fenfterwand haben. Die Verfinfterungs-Einrichtungen find denjenigen gleich, welche wir im grofsen Hörfaal kennen lernten ; nur wird man, da es fich um eine verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Fenftern handelt, mit einfacheren Einrichtungen auskommen können, namentlich mechanifche Kraft zur Bewegung der Rollvorhänge kaum in Anfpruch nehmen. Zur Aufftellung des Helioftaten miiffen aufserhalb des betreffenden Fenfters auf Confolen aufruhende, wagrechte Steinplatten in Höhe der Brüftungen angebracht fein. Wenn neben dem Sonnenlicht auch elektrifches Licht verwendet werden foll, was zu empfehlen ift, weil erfteres nicht jederzeit zur Verfügung fteht, ift das Zimmer durch ftarke Leitungsdrähte mit der elektrifchen Mafchine zu verbinden.

Die Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten werden im Zufammenhange mit den vorigen nach denfelben Grundfätzen ausgeführt, die wir bei den gleichen Räumen in den Anatomien kennen lernten. Die rein mikrofkopifchen Unterfuchungen im phyfiologifchen Inftitut fpielen im Vergleich zu den übrigen Arbeiten eine mehr untergeordnete Rolle; man wird daher hier nur auf eine verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Plätzen zu rechnen haben.

Die phyfiologifche Chemie, d. h. die Erforfchung der ftofifliehen Zufammen-fetzung der Organe des Körpers und der an ihnen durch die verfchiedenen Lebensvorgänge bewirkten Veränderungen, ift ein neuerer Zweig der phyfiologifchen Wiffen-fchaften, der in kurzer Zeit an Bedeutung derart zugenommen hat, dafs die ihm gewidmeten Räume einen namhaften Theil der phyfiologifchen Inftitute ausmachen. Früher wurden (wie noch in Halle) ein bis zwei kleinere chemifche Laboratorien mit etwa 4 bis 6 Arbeitsplätzen und dem nöthigen Zubehör an Digeftorien, Wagezimmer etc. lediglich zum Gebrauch der Docenten vorgefehen ; neuere phyfiologifche Inftitute erhalten felbft an mittelgrofsen Univerfitäten Laboratorien (z. B. Marburg) für 40 bis 50 Praktikanten-Plätze, in denen die Studirenden zu felbftändigen Arbeiten angeleitet werden. In Strafsburg ²⁹⁸) und in Tübingen ²⁹⁹) find fogar felbftändige

MS) Siehe hierüber: Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte — Die naturwiffenfehaft-lichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg. S. 109.

299) Siehe hierüber : Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. württbg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

366.

Phyfikal.-

phyfiolog.

Arbeitszimmer.

367.

Optifches

Zimmer.

368.

Mikrofkopir-

Zimmer.

369-

Chemifche

Arbeitszimmer.

37°'

Thier-

ftallungen.

371-

Sammlungen.

Gebäude von beträchtlichem Umfange für phyfiologifche Chemie neben einem Gebäude für experimentelle Phyfiologie erbaut worden.

Die Einrichtung der chemifchen Arbeitsräume ift von derjenigen in allen anderen chemifchen Laboratorien grundfätzlich nicht verfchieden.

Eine in diefer Beziehung befonders gut ausgeftattete Anftalt ift das zur Zeit im Bau begriffene phyfiologifche Inftitut zu Marburg, deffen Grundriffe wir weiter unten (in Fig. 306 u. 307) mittheilen. Daffelbe enthält einen Praktikanten-Saal mit 40 Arbeitsplätzen, ein Deftillir-Zimmer von 27 tlm Grundfläche, ein Wagezimmer von 22tra, einen Glühraum von 17 Qm, einen Schwefelwafferftoffraum von 14 üm, fämmtlich im Erdgefchofs gelegen, dazu ein kleines Zimmer für chemifche Sammlungen im Obergefchofs und im Sockelgefchofs einige Vorrathsräume.

3) Räume zur Aufnahme der Lehrmittel.

Die Haltung von Verfuchsthieren hat im phyfiologifchen Inftitut eine hervorragende Bedeutung. So weit es nur auf Bereithaltung von Thieren ankommt, die den Verfuchen geopfert werden follen, find die Einrichtungen diefelben, welche beim Bau der Anatomien bereits kurz erwähnt wurden ; nur wird die Zahl und Ausdehnung der einzelnen Stallabtheilungen hier verhältnifsmäfsig gröfser, als dort, ausfallen. Die Verfuche erftrecken fich auf die mannigfaltigften Thierarten; aufser den gewöhnlich vorkommenden Warmblütern (Hunden, Katzen, Kaninchen und Meer-fchweinchen), die theils in Einzelkäfigen, theils in Stallverfchlägen, theils in befonderen Ställen gehalten werden, kommen Amphibien, namentlich Fröfche, in grofser Menge, weiter aber auch Fifche, Krebfe und verfchiedene Weichthiere zur Unterfuchungi Neben den Stallungen finden wir alfo in den phyfiologifchen Inftituten ausgedehnte Aquarien mit Süfs- und Salzwaffer.

Von befonderer Wichtigkeit ift aber die dem phyfiologifchen Inftitut eigene

nicht zu verwechfeln mit

Behandlung operirter Thiere, die fog. Thier-Klinik, die

der pathologifchen Thier-Klinik — nur dazu beftimmt ift, die Wirkung operativer Eingriffe auf die Thätigkeit einzelner Or-gane, namentlich der Nerven, zu beobachten. Eine beachtens-IrVr werqie Anordnung liefert hier Strafsburg (fiehe Fig. 305), das, im unmittelbaren Anfchlufs an den Operations-Saal, im Erdgefchofs des Haufes zwei geräumige, helle und gut gelüftete Zimmer für Zwecke der Thier-Klinik enthält.

Die Käfige der Thiere werden auf fteinernen Bänken auf-geftellt ; der Eufsboden befteht aus fauber geglättetem Cement und wird mit der Wafferleitung ftets rein abgefpiilt. Er ift mit Gefälle verfehen und hat Abflufs nach dem Entwäfferungs-Rohrnetz.

Fig. 300.

Sammlungsfchrank im phyfiolog. Inftitut zu Kiel.

Die Sammlungen der phyfiologifchen Inftitute an Präparaten find weder fehr umfangreich, noch Raum beanfpruchend. Einige wenige Glasfchränke pflegen zur Aufnahme derfelben zu genügen. Die Präparate find zum grofsen Theile für das Mikrofkop vorbereitet und werden dann in F'orm von Diinn-fchnitten zwifchen je zwei Glasplättchen aufbewahrt. Daher ift für die Aufbewahrungsfehränke die Anordnung zahlreicher, aber fehr flacher Schubladen befonders zu empfehlen. Fig. 300 giebt die Abbildung eines in Kiel bewährt gefundenen und dort im Director-Zimmer flehenden Sammlungsfchrankes.

Um fo wichtiger ift es, dafs die zahlreichen im Dienfte des Phyfiologen flehenden, zum Theile fehr koftbaren Inftrumente und Mafchinen, fobald fie aufser Gebrauch geftellt werden, eine angemeffene Aufftellung finden, wo fie vor Befchädigungen gefchützt und doch als Lehrmittel zugänglich find. Die Apparate, deren Zahl alljährlich in Folge neuer Erfindungen wächst, werden je nach Gröfse und Geftalt verfchieden aufgeftellt. Die meiften laffen fich in Glasfchränken unterbringen, die gegen die Wände des Saales geftellt werden. Gröfsere Mafchinen aber ftellt man auf Tifche frei in den Raum unter Glaskaften, die den Anblick von allen Seiten geftatten. Die Ausdehnung diefer Säle kann ziemlich bedeutend werden. In Marburg beträgt diefelbe z. B. 104qm, in Strafsburg 130 qm etc.

Für die Bibliothek phyfiologifcher Schriften genügt in den meiften Fällen ein Zimmer mäfsiger Gröfse, deffen Wände mit Büchergeftellen befetzt werden. Die Bibliothek liegt zweckmäfsig in der Nähe des Director-Zimmers.

4) Sonftige Räumlichkeiten.

Die Arbeitszimmer des Directors und feiner Gehilfen müffen fo gelegen fein, dafs die Arbeiten der Studirenden von ihnen aus bequem überfehen werden können. Sie find fo einzurichten, dafs fie eine Wiederholung deffen, was in den Arbeitsfälen von Studirenden erfordert wird, im kleineren Mafsftabe geftatten. Es ift alfo wünfchenswerth, die Wellenleitungen, elektrifchen Strom, Gas- und Wafferleitung etc. auch in diefe Zimmer einzuführen, fie mit Arbeitsplätzen für chemifche Verfuche Abdampfnifchen etc., fo wie mit Schränken und Tifchen zum Auf bewahren und Benutzen von Mafchinen und Präparaten zu verteilen. Wenn es der Raum geftattet, ift auch die Anlage einer mechanifchen Werkftätte zu empfehlen, die, mit Dreh- und Hobelbank, fo wie Einrichtung zur Glasbläferei ausgeftattet, dem Phyfiologen Gelegenheit bietet, fich einfache Hilfsmittel für feine wiffenfichaftlichen Arbeiten felbft herzuftellen.

Das Bedtirfnifs einer Dienftwohnung des Directors im Haufe öder einem mit diefem in Verbindung flehenden Anbau ift in phyfiologifchen Inftituten allgemein anerkannt, weil die wiffenfchaftlichen Arbeiten des Leiters derfelben häufig eine un-ausgefetzte Ueberwachung, zuweilen fogar bei Tag und Nacht, erfordern.

Bei preufsifchen Staatsbauten wird der Umfang folcher Dienftwohnungen auf 7 Zimmer nebft dem nöthigen Zubehör an Wirthfchafts- und Dienftbotenräumen feft gefetzt. Berlin, das diefe Verhältnifie weit iiberfchreitet, hat ein eigenes Director-Wohnhaus ; diefelbe Anordnung findet fich in Marburg.

Häufiger wird jedoch die Wohnung in das Obergefchofs des Haufes verlegt, während die Anftalts-räume das Erdgefchofs einnehmen. Das Zimmer des Directors legt man dann gern über fein Dienftzimmer und verbindet beide durch eine kleine Hilfstreppe.

Die Affiftenten-Wohnungen erhalten je zwei Zimmer und die Wohnung des Anftalts-Dieners 3 Stuben nebft Zubehör.

372-

Bibliothek.

373-

Docenten-

Zimmer.

374-

Dienft

wohnungen.

5) Gefammtanlage und Beifpiele.

Die erften phyfiologifchen Inftitute, welche als Ausgangspunkte für die Ge-ftaltung diefer Gebäudeclaffe angefehen werden können, find diejenigen von Leipzig und Tübingen. Letzteres, von v. Schlierholz 1866—67 erbaut ³⁰⁰), das erftere nach den fpeciellen Angaben Ludwigs, des auf dem Gebiete phyfiologifcher Forfchung bahnbrechenden Gelehrten, errichtet. Die Bedeutung diefer Bauten beruht mehr in

375-

Phyfiolog.

Inftitute

zu

Leipzig u. Tübingen.

der erften Verkörperung aufgeftellter Programme und der dem einzelnen Raum verliehenen, wohl er ft in der Benutzung fchärfer hervorgetretenen Zweckbeftimmung und Einrichtung, als einer dem Dienft der befonderen Wiffenfchaft angepafften und die Eigenart derfelben fcharf kennzeichnenden architektonifchen Geftaltung des Grundriffes.

Das Leipziger phyfiologifche Inftitut umfchliefst einen rechteckigen Hof an drei Seiten ; die ein-feitigen Gänge liegen an der Hoffeite, rings an den Aufsenfronten die Arbeitsräume. Ein Hörfaal ohne weitere Nebenräume ift in den Hof eingebaut. Unter den Arbeitsräumen finden wir bereits die drei Hauptgruppen für Vivifectionen, für chemifche und für mikrofkopifche praktifche Arbeiten der Studirenden vertreten ; für phyfikalifche Arbeiten ift nur ein optifches Zimmer vorgefehen.

Im Tübinger phyfiologifchen Inftitut find die betreffenden Arbeitszimmer zu beiden Seiten eines Mittelganges vertheilt. Als bemerkenswerther Fortfehritt ift hier bereits die Anordnung eines mit Deckenlicht erhellten Demonftrations-Saales neben dem Hörfaal zu verzeichnen.

Fig. 301.

ld

Vivise ct.

SO cD

Mikro sk.

°[

0 pt. Z.

<y o

• cd

G- a s —1

i>

-»uzi

C h 6 m Zim.

CD

tsl

Keuromy olo q.

S a m m-[]

AtTl ff

1 U n gO

m

co

ira

T lii b 1 li o f

Jo)

<i

r-<

<£J

>o

Kl.

K öi sa al

□ □ mo □

ll

v.rtflQ

PŁysi 0 - ■ 10 g.-jfcke

Wag e

B i “b 1 .

‘former

od]

WoJiJig. tj¹¹"""¹"""

'les M Hcli arriver s

hieriitiex Tirecto r-W 0 hnn n g..

1:500

10 987654321 0

M-d-d-A l¹1¹ IAH

5

H-

10

15

20n»

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft. — Erdgefchofs 3(l1). Arch. : Szkalnitzky.

377

Welch bedeutenden Einflufs diefe anfpruchslofen Bauwerke auf die weitere Entwickelung des Bauprogrammes phyfiologifcher Inftitute auszuüben berufen waren, geht daraus hervor, dafs das zu Budapeft in den Jahren 1873—76 nach Plänen von Szkalnitzky erbaute phyfiologifche Inftitut, bei deffen Bearbeitung man fich wefentlich auf das Leipziger Inftitut und die an diefem gefammelten Erfahrungen geftützt hat, zu den vollendeteften und bisher kaum übertroffenen Lehrgebäuden für Phyfiologie gehört.

Diefe Bauanlage, deren Erdgefchofs-Grundrifs wir in Fig. 301 ³⁰¹) mittheilen, nimmt einen Flächenraum von 45,6 X 47,2 m ein und umfchliefst zwei Binnenhöfe von je 31,o X 7,5 m. Die Arbeitsftätten für Hebungen auf dem Gebiete der phyfiologifchen Anatomie, Phyfik und Chemie find hier nicht mehr durch einzelne Zimmer, fondern durch gröfsere Zimmergruppen vertreten. Der in einem Seiten-Rifalit der Nord-weftfeite gelegene Haupteingang führt auf einen Gang, zu deffen Linken die phyfiologifch-chemifchen Arbeitsfäle liegen. Rechts erweitert fich der Gang zu einer geräumigen Vorhalle, durch welche man über eine Treppe zu dem den Mittelbau einnehmenden grofsen Hörfaal gelangt, während der Gang an feinem Ende zum kleinen Hörfaal führt. Beide Hörfäle find mit Vorbereitungszimmern verfehen. Dasjenige des grofsen Hörfaals hat die oben befchriebene Einrichtung erhalten, welche es zu den Demonftrationen der mannigfachften Art geeignet macht. Daneben liegt ein zweites Zimmer für Vorbereitung von Demonftrationen aus dem Gebiete der phyfiologifchen Chemie.

Die Südecke des Gebäudes ift für die Gruppe der phyfiologifch-anatomifchen Arbeiten beftimmt, und zwar find für diefen Zweck vorhanden : ein Vivifections-Zimmer mit befonderen Apparaten verfehen, eine Injections-Küche, zwei Zimmer für Gas-Analyfen und Refpirations-Verfuche und ein Zimmer zur Uebung der Studirenden in einfacheren Vivifectionen. In der weltlichen Ecke find die Zimmer für phyfiologifch-phyfikalifche Arbeiten, und zwar ein gröfseres Arbeitszimmer für neuro-myologifche, alfo vorwiegend elektrifche Arbeiten, ein optifches Zimmer mit achteckigem Erker und ein Sammlungszimmer zur Aufftellung der Apparate gelegen. Die Nordweftfeite endlich wird durch die mikrolkopifch-phyfio-logifchen Arbeitsräume eingenommen.

Die Wohnung des Anflalts-Directors erftreckt fich über das Obergefchofs der ganzen Nordoftfront und etwa ein Drittel der beiden Seitenflügel.

An den preufsifchen Univerfitäten wurden im Jahre 1878 die phyfiologifchen Inftitute zu Königsberg, Kiel und Bonn ³⁰²) vollendet, deren Grundrifsbildungen gegenüber dem vorigen Beifpiel nennenswerthe Fortfehritte nicht aufweifen; dagegen hatten wir im Vorhergehenden wiederholt Gelegenheit, auf einzelne vortreffliche Einrichtungen im Kieler Inftitut hinzuweifen.

Das phyfiologifche Inftitut zu Berlin ³⁰³) wurde 1879 nach Plänen Spickers durch Zaßrau vollendet. Wir theilen die Grundriße diefer bedeutungsvollen Anlage in den Fig. 302 u. 303 mit.

In der Mittelaxe des Gebäudes von der Dorotheen-Strafse her (flehe den Lageplan in Fig. 103, S. 143) führt der Haupteingang quer über den Mittelgang hinweg zu einer Treppe, auf der man nach den oberflen Sitzreihen des grofsen Hörfaales gelangt. Diefer Hörfaal, deffen Einrichtungen wir theilweife oben bereits kennen lernten, ift im Obergefchofs an drei Seiten mit Laufgängen eingefafft, durch welche hindurch hohes Seitenlicht in den Raum fällt, der aufserdem durch ein grofses Deckenlicht reichlich erhellt wird. Im Erdgefchofs ift der grofse Hörfaal durch einen Gang eingefafft, an den fich hinter dem Vortragenden an der Nordfeite ein Vorbereitungszimmer anfchliefst. Weltlich deffelben folgen einige Räume für phyfikalifche Phyfiologie und die Privat-Laboratorien für phyfikalifche und chemifche Arbeiten, fo wie ein Gefchäftszimmer des Directors. Die örtliche Seite diefes Mittelbaues wird vom Saal für Thier-verfuche und von dem in Art. 363 (S. 370) bereits erwähnten lang geftreckten Raume für Demonftrationen nach der Vorlefung eingenommen. Die Arbeitsräume für phyfikalifche Phyfiologie und Thierverfuche find im Vergleich zu den fonft befonders grofsartigen Einrichtungen des Gebäudes auffallend knapp bemeffen und ermöglichen der Studentenfchaft keine wefentliche Betheiligung an den dort vorkommenden Arbeiten.

Das der Strafse zugewendete Langhaus enthält im Erdgefchofs Affiftenten-Wohnungen, die Inftru-menten-Sammlung, mechanifche Werkftätte, Bibliothek und Kleiderablage, hoffeitig einen kleinen Hörfaal für Vorträge der Privatdocenten nebft Vorbereitungszimmer und das fehr fchön eingerichtete Aquarium.

376.

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Budapeft.

377-

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Berlin.

³⁰²)    Die Grundriße diefer drei Inftitute find u. A. zu finden in: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, BI. 52a.

303)    Nach ebendaf.

: rf

1 ■■

ix

Fig. 302.

u——

ilGI!Xó<ęyęplp:

.lii

n

X]

M

ii

li]

f!

■Luf:p impenl I ii Wagen

ł*

G a s -

A nalys e

Li

ri

[leider

loge

a¥i.

wohnliaup ä

!xOT^tXX!IIXIIIXXliCTKX

Mikroskopische Galerie = 0

= f^‘

<d

C|

efl m i [p c łifl e

a ra t

li

¹¹ S

Spectr

Analy

al

se

Tn\v

wies'’!'

[Eli

■iW

S t aats-

lAssistentenflWolmg

r ii fun gen

Brut-ö f en

jJnjectionen

lłf r

Ir

I. Obergefchofs.

1:500

o .i.

t-

10

ir>

20rn

fig- 303.

"PlayHolcgie nVorberjeiLungsP

|_h Zijui. |

■Wandbilder!    I

Vivis e c t o r ium

f.

Jprechzim

täßj

1 jh

ixty

v_Lw

S ommeM Ranariumi

ipringtanner

friv«at-La'bora![iriuiiJfŁ-’¹

® «r I

jMśjltal.Pliysiologie Ł

J7

TT

TT

LJ-U

Grosser i Hörsaal

S?J

eCtj

H i r e c t or s

Batterie - B Kam. BX

H e m o ns t ration s-Galerie

Hof für Hühner und Kaninchen

l@)

TT

f=J

•"P

AmtlGeschäftszim I demi,jiliesïrivILfpor.

y¹

Vors.,

US

S Tl E t[ U l[ O AA

v.. iMLjygB—iT

iuarinhn

I”*""......

Jnstrffl e nt e n-S a i^pi lun g

Üii

ff!

paräerooeBjte^ Wertetatte

/XUXXÜ/XijAJIX

la

^^^^^iten-Woknung

lorotkeen-Strasse

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Spieker &“ Zaßran.

:r^

më

r->

cd

Die wichtigften Arbeitsräume der Studirenden liegen im I. Obergefchofs, wofelbft die chemifche Abtheilung etwas mehr als die ganze weltliche Hälfte des Langhaufes einnimmt, während für die mikro-fkopifche Abtheilung im Oftflügel eine nach Norden gelegene, 16 m lange Galerie und ein Injections-Raum mit kleinem Nebenraum für Brutofen vorhanden ift, welche letztere nicht allein zur Forfchung im Gebiete der Entwickelungsgelchichte, fondera auch zur Spaltpilzzüchtung benutzt werden.

Auch die chemifche Abtheilung hat fleh bereits als zu klein erwiefen. Sie hat 24 Praktikanten-Plätze, die dreimal des Tages ihre Benutzer wechfeln. Der Reihe nach von Welten nach Olten dienen die chemifchen Arbeitszimmer den Arbeiten Geübterer, der organifchen Elementar-Analyfe, den Arbeiten der Praktikanten, der chemifchen Sammlung, der Spectral - Analyfe mit befonderem Dunkelraum und den Schwefelwafferftoffarbeiten. Es folgt weiter ein Zimmer für Staatsprüfungen und eine Affiftenten-Wohnung. An der Nordfeite des Ganges liegen noch zwei Zimmer für Wagen und Gas-Analyfen. Einige Dienft-wohnungen und Räume für Anfertigung von Photographien und zu optifchen Verfuchen haben noch im II. Obergefchofs Unterkunft gefunden, während das Kellergefchofs die fehr ausgedehnten und vortrefflich eingerichteten Thierftallungen, Aquarien, Räume für gröbere chemifche Arbeiten, Batterie-Kammern, eine Pförtnerwohnung und die zur Heizung und Lüftung erforderlichen Räumlichkeiten enthält.

Nach wefentlich kleinerem Programm ift das phyfiologifche Inftitut zu Strafsburg erbaut, das bei Beginn des Winterhalbjahres 1884—85 der Benutzung übergeben wurde. Fig. 304 u. 305 ³⁰⁴) ftellen die Grundriffe diefes Gebäudes dar.

Bei der Programmftellung wurde von einer chemifchen Abtheilung gänzlich abgefehen, weil die Errichtung eines gefonderten Gebäudes für phyfiologifche Chemie gleichzeitig geplant und zur Ausführung gebracht wurde (flehe Art. 269, S. 373). Ein verhältnifsmäfsig kleines chemifches Arbeitszimmer zur Vornahme der im Anfchlufs an die Thierverluche vorkommenden chemifchen Arbeiten kann trotzdem nicht entbehrt werden. Ein phyfikalifches Zimmer mit zwei kleinen Nebenräumen für Apparate und zum Photographiren liegt an der Siidweftecke des Gebäudes. Im phyflkalifchen Zimmer befindet fleh ein Feftpfeiler für Galvanometer. Im Uebrigen ift auf die Anleitung der Studirenden zum Thierverl'uch be-fonderer Werth gelegt und diefem Zweck der gröfsere Theil des ErdgefcholTes gewidmet.

Ein gröfserer Experimentir-Saal mit Beleuchtung durch 7 Fenfter ift für kleinere und einfachere Arbeiten der Studirenden an lebenden Thieren beftimmt. Zur Beauffichtigung diefer Arbeiten find zur Seite des Saales die Zimmer des Directors und des Affiftenten angeordnet. Der Arbeitsfaal hat eine Wellenleitung an der langen Fenfterwand und überwiegend Fenfterarbeitsplätze. Dem Vivifections-Saal fchliefst fleh ein Saal zur Ausführung gröfserer Operationen an, der durch 4 Fenfter und ein grofses Deckenlicht fehr hell beleuchtet wird. Es folgen weiter die oben bereits erwähnten beiden Zimmer zur Aufnahme und zur längeren Beobachtung von Hunden, bezw. Kaninchen, welche fchweren Operationen unterzogen wurden.

Die Räume zur Beobachtung und Haltung der Thiere fetzen fleh in einem niedrigen Hofgebäude fort. Sie beginnen mit einem überdachten, gegen den Hof vergitterten Raum ; es folgen dann einzelne Stallungen in frei flehendem Gebäude zur Bergung der unverlehrten Thiere zur Nachtzeit und fchliefslich einige vergitterte Hofabtheilungen verfchiedener Gröfse. Diefe, fo wie der grofse Hof und der Garten bieten Gelegenheit, an den operirten Thieren die Wirkung operativer Eingriffe in das Nerven-Syftem bei ihrer Bewegung im Freien zu beobachten. Im Garten ift ein Wafferbehälter für Wafferthiere angelegt.

Im Obergefchofs liegt der Treppe gegenüber der grofse Hörfaal mit drei grofsen Seitenfenftern, daneben ein Vorbereitungszimmer von folchen Abmeffungen, dafs darin mikrofkopifche Vergröfserungen mit elektrifcher Lampe an die matte Glastafel geworfen werden können, welche fleh in einer Maueröffnung im Rücken des Vortragenden befindet. Ein Bibliothek- und Lefeziminer, fo wie einige Räume zur Aufnahme der Sammlungen vervollftândigçn den Grundrifs des Obergefchoffes.

Eine Direcfor-Wohnung ift hier ausnahmsweife mit dem Gebäude nicht verbunden. Das vorgeführte Beifpiel ift bemerkenswerth durch die Vollkommenheit der Einrichtungen, welche für die Anleitung der Studirenden zum Thierverfuch getroffen find.

Wir führen fchliefslich noch zwei zur Zeit im Bau begriffene Anftalten, die phyfiologifchen Inftitute zu Marburg und Greifswald, an.

Das phyfiologifche Inftitut zu Marburg, deffen Grundriffe in Fig. 306 u. 307 wiedergegeben werden, liefert ein Beifpiel für die befonders forgfältige Ausbildung der chemifch-phyfiológifchen Abtheilung.

378.

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Strafsburg.

379-

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Marburg.

Sajiml

Bibliothek

[Ś ammlungen

Sarnniiun

Vorbereitungs-ZU

ätörsaal

Obergefchofs,

Fig. 3°5-

Arch. :

'S.

Salomon.

j?

s/

T kier

"b n f

Hunde

□ <ŚP

----..=zjKr

=f==SV

[anincheu-

gap

>£*

amin er

'S /, v

Dü p d r

!S a

f"

Si

^"0

rr

Assistentn

Pho to q r

Physika] - Z

fExperimentir

]Physikal-Z|

irector

Chem.-Unters

ssistÄ-WoMg

L.

Im grofsen chemifchen Arbeitsfaal zur Rechten des Einganges find Arbeitsplätze für 40 Praktikanten vorgefehen, und es fehlen nicht die nöthigen Räume für behindere chemifche Arbeiten, die wir bereits in Art. 369 (S. 374) zu erwähnen Gelegenheit hatten. Die Abtheilung für anatomifche Phyfiologie ift durch einen grofsen, an drei Seiten mit Fenftern verfehenen Arbeitsfaal und ein Privat-Laboratorium der Docenten vertreten, während für behindere phyfika-lifche Arbeiten nur ein optifches Zimmer vorhanden ift.

a b. Triebwelle.

D. Abdampffchrank. O. Ofen.

fh

S-- ,

s-t-

mmAr-k

likfe

rr&w

As

1:500

,v%

10987654321 0

M+ł+f+P f⁺tH'td⁺l⁺1

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ³⁰⁴).

Operations-Z.

îhemr

s mn

5amm le

Hors a a !

l!

ul ul

-WWW

Demonstralicms-SaaF

Arch. :

v. Tiedemann &? IVentzcl.

JxWX

38I

Fig. 306.

V/ 0 h R u n g

[ M n s ItJ n jrTl n jajr î u m

Eibl i0thek

L_J

(Dot

£ùr

den

Ü-

r e c t or

Obergefchofs.

Fig. 307.

îcbwefelT

asserslofp

JptvM

Zim

X'

fX

Bad

Esszimmer

><

Wage

Küche

Ziiîiiner

dTe'r

ÜrYe

s aâ T

-----1

1 hąWrat oriinn'd h 1 r cl^o rs '/ \ desAnèis tent eh \L

Zimm er

li0i

um

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. — Väoo n. Gr.

Der Hörfaal liegt im Obergefchofs und erhält dreifeitiges Licht. Neben demfelben ift ein lang geftrecktes Vorbereitungszimmer und ein Demonftrations-Saal gelegen, der ähnlich, wie in Berlin, zur Vorführung mikrofkopifcher Präparate nach der Vorlefung benutzt werden foll und defshalb nach Norden gehende Fenfter erhält. Ein ftinffenftriger Saal an der Südfeite ift beftimmt, die Inftru-menten:Sammlung angemeffen aufzuftellen.

Die Director-Wohnung befindet fich in einem befonderen Anbau.

Vom phyfiologifchen Inftitute zu Greifswald theilen wir in Fig. 308 den Erdgefchofs-Grundrifs mit.

Wie diefer zeigt, nimmt der grofse Hörfaal den mittleren Theil des Gebäudes ein. Er ift begleitet von zwei niedrigen Nebenräumen, über deren flachen Dächern die Fenfter des Saales liegen. Diefe Räume, welche zu Demonftrationen nach der Vorlefung benutzt werden follen, ftellen zugleich die Verbindung zwifchen dem Vorder -und Plintergebäude her. In letzterem find die phyfiologifch-anatomifche und chemifche Abtheilung, im Vorderhaufe das phyfika-lifche, mikrofkopifche, optifche Sammlungszimmer und die Zimmer für den Director und den Affiftenten untergebracht. Ueber

Fig. 308.

Chemische

Physikal.-Z

Arh.Räume |Vorter.-Zn Physiolog-Arileitsräunie

Galerie

fse

Galerie

380.

Phyftolog.

Inftitut

zu

Greifswald.

.Kl aide rabl âge

S ammlung

Dlrccloi

nt

Optisches Z.

MikroskrZ.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Greifswald. Erdgefchofs. — Jlü00 n. Gr.

Arch. : Bürkner är Hofmann.

dem Vorderhaufe liegt die Director-Wohnung mit befonderem feitlichem Eingang. Die zweckmäfsige Lage des Hörfaales und des Vorbereitungszimmers, die Anordnung der Zugänge zu dem erfteren, die einfache und überfichtliche Vertheilung der Räume laffen die Grundrifslöfung als eine befonders glückliche erfcheinen.

Literatur

über »Phyfiologifche Inftitute«.

Czermak, J. Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten etc. Leipzig 1873.

SCHITTENHELM, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78.

Heft 11, Bl. 3: Phyfiologifches Lehrgebäude in Tübingen; von Schlierholz.

Inflituts univerfitaires de Berlin. <20 Inßitut de phyfiologie. Nonv. annales de la conß. 1879, S. II.

Inßitut phyfiologique de Bonn. Nouv. annales de la conß. 1879, S. 37.

Inßitutphyfiologique de Koenigsberg et pavillon dijoiement (clinique). Nouv. annales de la conß. 1879, S. 38. Inßituts de chimie et de phyfiologie de l'univerfiü de Kiel. Nouv. annales de la conß. 1879, S. 39. Szkalnitzky & Koch. Das phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Allg. Bauz. 1880, S. 54. Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882.

Lang. Das phyfiologifche Inftitut der Univerfität in Heidelberg. Allg. Bauz. 1883, S. 31.

Der Neubau des phvfiologifchen Inftitutes zu Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 322.

Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. wiirttbg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Neubau eines phyfiologifchen Inftitutes für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 428. Ferner :

Archiv für Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des von Reil, Reil & Autenrieth, J. F. Meckel, J. Müller, Reichert u. Du Bois-Reymond herausg. Archivs.) Herausg. v. W. His u. W. Braune u. E. Du Bois-Reymond. Berlin. Erlcheint feit 1834.

Centralblatt für Phyfiologie. Herausg. v. S. Exner & J. Gad. Wien. Erfcheint feit 1887.

Archiv für die gefammte Phyfiologie der Menfchen und der Thiere. Plerausg. v. E. F. W. Pflüger. Bonn. Erfcheint feit 1868.

10. Kapitel.

Anftalten zum theoretifchen Studium der Krankheitserfcheinungen.

a) Pathologifche Inftitute.

1) Beftandtheile und Einrichtung.

381.

Bedingungen

und

Das wichtigfte Material für pathologifchen Unterricht liefern die Leichen der an Krankheiten Verftorbenen. Die Unterfuchung der erkrankten Theile ift zunächft Erfordemifle. eine allgemeine und hat dann nur den Zweck, die Krankheit zu erkennen; fie ift weiter eine eingehende und darauf gerichtet, die der Leiche entnommenen Organe mit krankhaften Erfcheinungen theils mikrofkopifch, theils chemifch genaueren Durch-forfchungen zu unterwerfen, um die Krankheiten ihrem Wefen nach kennen zu lernen. Dem letzteren Zweck dient auch die experimentelle oder vergleichende Pathologie, d. h. die künftliche Erzeugung krankhafter Erfcheinungen am lebenden Thier, fei es durch Vergiftung oder Einführung von Spaltpilzen, und die Beobachtung des Verlaufes durch den Thierverfuch (Vivifection).

Diefen Zwecken ift die bauliche Anordnung der Unterrichtsräume anzupaffen. Der allgemeinen Unterfuchung der Leichen dient:

1) der Sections-Saal.

Die Ertheilung des Unterrichtes in der fpeciellen Pathologie erfordert vor Allem :

2)    die Hörfäle für Anfchauungsunterricht und für diejenigen Vorlefungen, welche nicht mit Demonftrationen verbunden find ;

3)    das mikrofkopifche Curs-Zimmer.

Für experimentelle Pathologie ift erforderlich :

4)    ein Zimmer für Thierverfuche.

Die chemifche Pathologie ift in kleineren Anftalten noch mit dem pathologifchen Inftitut vereinigt. Gröfsere derartige Anftalten müffen wenigftens den Docenten Gelegenheit geben, auch chemifche Unterfuchungen vornehmen zu können; fie erfordern alfo:

5)    ein bis zwei chemifche Arbeitszimmer.

Die chemifche Pathologie oder Pharmakologie wird jetzt bereits überall durch einen felbftändigen Lehrftuhl vertreten. Wir werden die für ihre Zwecke erforderlichen Einrichtungen unter b kennen lernen.

Im pathologifchen Inftitut haben wir es ferner zu thun mit:

6)    den Arbeitszimmern der Docenten;

7)    den pathologifchen Sammlungen und der Bibliothek;

8)    den Thierftallungen, und

9)    dem Leichenkeller mit den nöthigen Nebenräumen.

382.

Sections-

Saal.

Fig. 309.

Die Zahl der Leichen, welche in den pathologifchen Inftituten geöffnet werden, ift fehr bedeutend; fie überfteigt häufig in einem Jahre 1000. Die Oeffnung und allgemeine Unterfuchung der inneren Theile foll vor einem gröfseren Zuhörerkreife ftattfinden, wobei der Docent die nöthige Bewegungsfreiheit behalten mufs. Die Section wird von einem Vortrage begleitet; aber der Vortrag wird in der Regel nicht nach-gefchrieben. Die Hauptfache ift, dafs alle Anwefenden gut fehen, und dies ift bei der grofsen Zahl nur zu erreichen, wenn diefelben gedrängt, möglichft nahe den Vortragenden umftehen. Den unmittelbaren Zutritt zum Sections-Tifch kann man nur einer kleinen Zahl von Zufchauern, etwa 20 bis 25 Perfonen, geftatten. Ein gröfserer Andrang würde den fecirenden Arzt beläftigen ; man geht in diefem Falle auch hier zum Ringtheater über, giebt demfelben aber am beften nicht die Hufeifenform, fondern diejenige des faft gefchloffenen Kreifes, an deffen Vollendung nur fo viel fehlt, dafs die Leiche in die mittlere Bühne gebracht werden kann. Für

Sitzreihen fehlt es an Raum ; es werden alfo Standreihen von nur 50

cm

Tiefe, ftufenförmig fich um je ca. 50cm über einander erhebend, angeordnet und gegen einander durch 1,10 bis l,i5 m hohe Schranken abgegrenzt, die oben ein fchmales Brett zum Auf-ftützen der Arme tragen. Durch drei fchmale Treppen werden die Stufen thunlichft von einem oberen Um.

gang her zugänglich gemacht. Der Durchmeffer der in der Mitte gelegenen Bühne beträgt mindeftens 2,5 m.

Die Beleuchtung ift zweckmäfsig derjenigen des anatomifchen Hörfaales gleich, d. h. fo, dafs dieFenfter im Rücken der Zuhörer liegen und das Licht über die Köpfe derfelben hinwegfällt. Reichliches Deckenlicht kann zur befonders hellen Beleuchtung der Leiche nicht entbehrt werden.

A uf z u gl

Pathologifcher Sections-Saal. lköO n. Gr.

P. Protokollir-Pult.

W. Wafchbecken.

Fig. 310.

-, -

fl

Jpfc

ia

gK ),.‘k

rr

m\

jj

Ik .V AVV J

" " ;

2*1

AU

,J

ni. •

SSL

Längenfchnitt zu Fig. 309. — V125 n- Gr.

Diefe gewifs fehl* vortheilhafte Anordnung ftellen Fig. 309 u. 310 dar.

Die Anordnung des Ringtheaters ift in ähnlicher Weife in Strafsburg zur Ausführung gekommen; nur liegt daffelbe dort ziemlich unorganifch in einem lang geftreckten Saal, deffen Beleuchtung von einer Langfeite nicht befonders glücklich genannt werden kann. Bonn, deffen Grundriffe wir weiter unten (in Fig. 330 u. 331) mittheilen, und München ¹) zeigen den hufeifenförinigen Grundrifs bei gleicher Con-ftruction der Standreihen. Die Beleuchtung ift hier von der offenen Seite des Hufeifens her bewirkt worden, in München durch 6 an einer langen Wand vertheilte Fenfter, in Bonn durch ein einziges grofses Mittelfenfter. Diefer Lichteinfall ift weniger ungünftig, als es auf den erften Blick fcheinen will. Der fecirende Arzt fleht zwar mit dem Rücken gegen das Fenfter und wirft einen Schatten auf den Tifch ; aber wenn die Lichtquelle hoch und breit ift, wird diefer Schatten fchwach und kurz, und auch von einem Sehen gegen das Licht kann eigentlich nicht die Rede fein , weil die Zufchauer doch wefentlich in zwei Gruppen einander parallel flehender Reihen geordnet find, welche die von der Seite beleuchteten Leichen, ohne geblendet zu werden, betrachten können.

Die Sections-Säle in Bonn und München find auch in fo fern einander ähnlich, als beide die Bühne unter den Fufsboden des Erdgefchoffes fenken, um mehr Höhe für den Raum und einen höheren Einfall des Seitenlichtes zu gewinnen. Dies ift ohne Zweifel zweckmäfsig; es erfordert aber befondere Auf-inerkfamkeit bei Anlage der Heizung, damit nicht der tief liegende Bühnenraum von der Lufterwärmung ausgefchloffen bleibt.

Tübingen und Kiel zeigen das halbe Achteck als Grundform des Ringtheaters mit Beleuchtung im Rücken der Zuhörer, letzteres aufserdem mit Deckenlicht; Würzburg hat eine ähnliche Anordnung bei rechteckigem Grundrils und Fenftern an drei Seiten, und Greifswald, Freiburg und Heidelberg find ähnlich wie Bonn in der Hauptfache nur durch ein breites Seitenfenfter, theilweife unter Zuhilfenahme von Deckenlicht (Heidelberg), beleuchtet.

383-

Sections-

Tifch.

Das Fehlen einer gefchloffenen Wand hinter dem Vortragenden erschwert das Anbringen einer Tafel, die wohl zur Erläuterung des Vortrages erwünfcht fein kann, obgleich viele Pathologen auf diefes Hilfsmittel bei ihren Sectionen verzichten. Die Sections-Bühne wird in der Regel mit fteinernem Fufsboden und Wafferabflufs verfehen.

Der Sections-Tifch, der die Mitte der Bühne einnimmt, ift gewöhnlich um eine Mittelfäule drehbar. Mit befonderer Sorgfalt ift derfelbe in München conftruirt ²).

3^5

Eine Marmorplatte von 1,75 m Länge und 0,75 m Höhe ift mit Neigung (am Kopfende 7cm höher als am Fufsende) auf eine wagrechte hölzerne Tifchplatte gelagert, welche mittels eifernen Drehzapfens in einem gufseifernen Fufsgeftell ruht. Die Drehung des Tifches kann in jedem Viertelkreife gehemmt und fett geftellt werden. Vier Wafferhähne find fo angebracht, dafs bei jeder Stellung des Tifches der Secirende zur Rechten und zur Linken einen Hahn leicht erreichen kann. Die Hähne find mit Gummifchläuchen verfehen, welche die Waffer-Zuleitung nach allen Theilen der Leiche ermöglichen. Ein brückenartig über die Leiche geftellter Schemel dient zur Aufnahme einzelner herausgenommener Theile, die zu weiteren Unterfuchungen beftimmt find.

Fig. 311.

Der Wafferabflufs findet in der Regel durch die hohle Drehfäule des Tifches ftatt. In Halle hat man die bei Befchreibung der Präparir-Säle (fiehe Art. 328, S. 346) erwähnten untergeftellten Sammelgefäfse angewendet. Die Tifche müffen dann natürlich unbeweglich fefl ftehen.

py

Obcranficht des Sections-Tifches in Halle. — VrjO n. Gr.

Die Sections-Tifche in Halle haben die Eigenthümlichkeit, dafs zur Seite der Tifchplatte, halb in diefelbe hineinreichend, Wafchbecken angebracht wurden (Fig. 311), wobei die Abficht des Directors zu Grunde lag, einzelne der Leiche entnommene Organe ganz in Waffer zu tauchen, um fie fchnell von Blut zu reinigen.

Fig. 313 ftellt den Querfchnitt durch den Sections-Tifch des pathologifchen Inftitutes zu Kiel dar.

Fig. 312.

P"^l77    ..... ........ ......___T i_______J

WM

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ³⁰⁷).

Die gufseiferne Platte mit Randauf kantungen hat ein mäfsiges, trichterförmiges Gefälle nach der Mitte; bei 2 m Länge und lm Breite geftattet fie das gleichzeitige Auflegen zweier Leichen. Trotz ihres fehr bedeutenden Gewichtes wird die Platte leicht gedreht, weil fie auf 4 in flacher Rinne laufenden Stahlkugeln aufruht, die durch einen Ring mit 4 runden Ausfchnitten in gleichem Abftande von einander geführt werden. Das mit der drehbaren Platte feft verbundene Abflufsrohr reicht durch das feft flehende gufseiferne Fufsgeftell hindurch und mündet in ein Bleirohr aus, das die Abflüffe weiter führt und unterhalb des Fufsbodens noch einen Geruch ver-fchlufs hat. Ein zweiter Geruchverfchlufs ift in Höhe der Tifchplatte angebracht. Die Waffer-Zuleitung erfolgt hier vermittels eines von der Decke herabhängenden Gummifchlauches.

Fig. 313-

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Fig- 3M-

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg ³⁰⁸).

Sections-Tifche. — 725 n. Gr.

Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

384-

Zimmer für nicht klinifche Sectionen.

385.

Mikrolkopir-

Galerien.

386.

Demonftrations-

Saal.

In feiner Einrichtung recht vollkommen, aber nicht mehr ganz einfach, ift der Sections-Tifch des pathologifchen Inftitutes zu Freiburg (Fig. 314³⁰⁸).

In einer als Fufsgeftell dienenden kräftigen Biichfe, die aus einem einzigen Gufsftück beileht, fleckt der hohle Tifchfufs, der fich oben derart erweitert, dafs darin eine Stopfbüchfe Raum hat, welche den beweglichen Theil des Waffer-Zuleitungsrohres mit dem unteren feft flehenden Theile deffelben verbindet. Der Wafferabfluls wird vom Fufsende der fchräg geneigten Tifchplatte durch ein Knierohr feitlich in den Tifchfufs geleitet, der weiter mit der Ableitung des Kaufes in Verbindung fleht. Die Tifchplatte befleht aus weifsem Marmor.

Endlich theilen wir noch in Fig. 312 ³⁰⁷) den Sections-Tifch des pathologifchen Inftitutes zu Strafsburg mit.

Der fefle Tifchfufs reicht hier bis unmittelbar unter die Platte, und nur diele, nebfl dem knieförmigen Abflufsrohr, ift drehbar. Der Tifchfufs ift blofs in feinem unteren Theile hohl und dort mit einem Trichter umgeben, der die ablaufenden Flüffigkeiten auffängt. Die Marmorplatte ift auf ein leichtes fchmiedeeifernes Geftell gelagert, das durch ftrebenartige Eifenftäbe mit einem Führungsringe am unteren Ende des Tifchfufses verbunden ift, welche Schwankungen der Tifchplatte verhindern.

In allen pathologifchen Inftituten kommen auch nichtklinifche Sectionen, namentlich gerichtliche Feichenöfifnung etc., vor, zu deren Ausführung geeignete Räume vorhanden fein müffen. Häufig verwendet man hierfür gut beleuchtete Räume des Sockelgefchoffes (Halle); in anderen Anftalten werden belfere Räume des Erdgefchoffes für diefen Zweck eingerichtet.

Die Gröfse des klinifchen Secir-Saales brauchen fie nicht zu erhalten, weil fie in der Regel nur den betheiligten Aerzten, gerichtlichen Beamten und unter Um-ftänden auch wohl den Angehörigen der Verftorbenen zum Aufenthalt dienen.

In Wien find jedoch die beiden Säle für klinifche und nichtklinifche Sectionen einander vollkommen gleich an Gröfse und Einrichtung hergeftellt worden, weil dort wohl die Abficht vorlag, die gerichtlichen Sectionen zugleich zu Vorlefungen über gerichtliche Medicin zu benutzen.

Die Verwerthung der den Teichen entnommenen, von Krankheiten ergriffenen Theile für Zwecke des Unterrichtes erfolgt theils im Demonftrations-Saal, theils im mikrofkopifchen Curs-Zimmer. Sehr zweckmäfsig ift die in Wien getroffene Einrichtung von zwei Mikrofkopir- Galerien von 13m Fänge und 3m Tiefe im engen Zufammenhang mit den beiden Sections-Sälen, welche geftatten, die mikrofkopifche Unterfuchung unmittelbar an die Section anzufchliefsen.

Die Anfichten der Pathologen über die zweckmäfsigfte Einrichtung des Saales für Anfchauungsunterricht gehen fo weit aus einander, wie die Fehrmethoden, welche zur Anwendung kommen. Die zur Anfchauung gebrachten Gegenftände find theils mit unbewaffnetem Auge erkennbar, theils erfordern fie die Zuhilfenahme des Mikro-fkopes. PTir erfteren Fall bietet das Ringtheater mit Beleuchtung durch Rücken-und Deckenlicht, wie wir es in der Anatomie und im Sections-Saal kennen lernten, den geeigneten Hörfaal. Für mikrofkopifche Beobachtungen find derartige Räume aber gänzlich ungeeignet. Wird der Anfchauungsunterricht mit dem Mikrofkop allein betrieben, fo erhalten wir den gewöhnlichen Mikrofkopir-Saal, den lang geftreckten, nicht tiefen Raum mit zahlreichen Fenftern an der Nordfeite und 2 bis 3 Tifchreihen hinter einander. Hier aber findet fich kein geeigneter Platz, andern der Vortragende allen Zufchauern gut fichtbare Zeichnungen an der Tafel vorführen, mikrofkopifch vergröfserte Bilder aufhängen und gröbere Präparate vorzeigen kann. Die Anfchauung gröberer Gegenftände erfordert eben den Blick mit dem Ficht, die mikrofkopifche Betrachtung den Blick gegen das Ficht. Soll Beides mit einander abwechfeln, fo können die Fernenden nicht unbeweglich auf ihrem Platze fitzen bleiben.

Vielleicht ift das elektrische Licht und der durch diefes ermöglichte Schnelle Wechfel in der Beleuchtung berufen, dieSe Schwierigkeit zu löfen; die meisten der bisher ausgeführten Beispiele Suchen zwifchen beiden Anforderungen zu vermitteln. Dies ift namentlich im pathologischen Demonftrations-Saal zu Berlin gefchehen, der nach Virchow s Angaben erbaut wurde und deffen Befchreibung wir weiter unten geben und durch Fig. 318 u. 319 erläutern werden.

Das pathologische Inftitut zu Halle hat überwiegend der Anfchauung gröberer Gegenstände Rechnung getragen und folgerichtig das halbkreisförmige Ringtheater mit möglichst engen Sitzen, die Sich dicht um einen kleinen runden Demonftrations-Tifch fchliefsen, angenommen. Um auch mikrofkopifche Gegenstände vorführen zu können, find zwei breite Fenfter zu beiden Seiten der Bühne angeordnet, auf denen etwa 8 Mikrofkope zum Einblick für die Studirenden aufgeftellt werden.

Zur Betrachtung der feineren Präparate mufs alfo jedesmal der Unterricht unterbrochen und müffen die Sitzplätze verlafifen werden. Die Ausführung einer ähnlichen Anordnung wird in Kiel (Siehe Fig. 320 u. 321) beabsichtigt.

Fig- 3*5-

<0 O

Vo°

^⁰o\

T I OM o

OOO ?

lwU O

Pathologifch-mikrofkopifcher Demonftrations-Saal. — Yaso'mGr.

M. Mikrofkopir-Tifche.

P. Podium. T. Tifche.

IV. Walferhahn mit Ausgufs.

Z. Tafel.

Häufiger (Bonn, München etc.) wird auf den mikrofkopifchen Anschauungsunterricht das gröfsere Gewicht gelegt, und in diefem Falle mufs der Saal einem gewöhnlichen Mikrofkopir- Zimmer ähnlicher gestaltet werden. Der geeignete Platz für den Vortragenden ift dann die den Fenftern gegenüber liegende gefchloSfene Wand, welche reichliche Flächen zur Aufhängung von Wandtafeln und Bildern liefert. Die Studirenden, welche bei Beobachtung des Gegenstandes unter dem Mikro-fkop dem Vortragenden folgen, müffen diefem den Rücken kehren und eine volle Körperwendung ausführen, um die Abbildungen an der Bilderwand zu Sehen. Sie fitzen defshalb auf Schemeln ohne Rücklehnen. Befon-ders bequem ift diefe Anordnung nicht; aber dennoch wird der Architekt zuweilen in die Lage kommen, der Forderung des Profeffors entfprechen zu müffen und der von ihm geübten Lehrmethode den Bau des De-monftrations-Saales anzupaffen. In diefem Falle dürfte die in Fig. 315 angegebene Grundrifsform noch am eheften dem Programm genügen. Ein halbkreisförmiger Ausbau, deffen Aufsenwand vollständig in Fenfter aufgelöst ift, enthält in zwei bis drei ringförmigen Reihen die Mikrofkopir-Tifche, deren Beleuchtung eine So vortheilhafte wird, dafs der Raum zum Mikrofkopir-Saal Sich vortrefflich eignet. Wenden aber die Studirenden den Blick nach dem Inneren des Zimmers, So ift der Saal auch als Ringtheater zu benutzen.

387.

Mikrofkop.

Curs-

Zimmer.

388.

Zimmer

für

Thierverfuche.

Wird ein Demonftrations-Saal nach dem Hallenfer Mufter bevorzugt, So ift ein Selbständiger Mikrofkopir-Saal, das Sog. Curs-Zimmer, daneben nicht zu entbehren^ für deffen Anlage diefelben Regeln gelten, die gelegentlich der Anatomien (in Art. 339, S. 352) erläutert wurden.

Die Einrichtung des Zimmers für Thierverfuche ift von demjenigen im phyfio-logifchen Inftitut (Siehe Art. 364, S. 370) gewöhnlich nur dadurch unterschieden, dafs die Vivifectionen blofs im kleinen Zufchauerkreife von den Docenten ausgeführt werden, nicht aber die Studirenden Sich Ständig an denfelben thätig betheiligen. Wefentliche bauliche Einrichtungen kommen dabei nicht vor; der Vivifections-

389.

Chemifche

Arbeitszimmer.

39°-

Zimmer

der

Docenten.

39¹-

Pathologifche

Sammlungen.

392-

Thier-

ftallungen.

393-

Leichenkeller.

Tifch fteht frei im Raume in der Nähe eines grofsen, möglichft nach Norden gelegenen Fenfters. Die Rückwand wird mit Schränken zur Aufnahme der zum Theile werthvollen Apparate und Inftrumente, die bei Vivifectionen gebraucht werden, befetzt.

Die chemifchen Arbeitszimmer in pathologifchen Inftituten erhalten zweckmäfsig frei flehende Doppel-Arbeitstifche zu je 4 bis 6 Plätzen; aufserdem find die Fenfter-plätze mit dem nöthigen Zubehör auszurüften. Jeder Arbeitsplatz erfordert einen Wafferhahn, eine Bunferifche Wafferluftpumpe, zwei Gashähne und ein Wafchbecken. Es müffen ferner einige Digeftorien im Zimmer fein. Ein zweites Zimmer wird zweckmäfsig mit dem Deftillir-Apparat, Dampfbad, Sandbad und Trockenfchrank ver-fehen. Endlich ift ein, wenn auch nur kleiner Raum zur Aufftellung der chemifchen Wagen erwünfcht. Hinfichtlich der befonderen Einrichtung aller diefer Räume müffen wir auf Kap. 4 Bezug nehmen.

Der Director der Anftalt und feine Affiftenten erhalten gefonderte Arbeitszimmer. Die hierin vorzunehmenden Arbeiten werden zum grofsen Theile am Mikro-fkop ausgeführt. Gute Beleuchtung, wo möglich von Norden her, ift defshalb erwünfcht. An den Wänden werden kleine Abdampfnifchen angebracht, um auch chemifche Arbeiten in kleinem Mafsftabe ausführen zu können. Gasfchlauchhähne und Waffer-Zuleitung find erforderlich. Einige Wafferhäline bringt man über einem Spültifch an und verfieht fie mit Gummifchläuchen. Auf den Spültifch werden Gläfer mit Präparaten geftellt und diefe durch beftändigen Wafferzuflufs aus den Schläuchen ausgelaugt, um fie zu mikrofkopifchen und anderen Unterfuchungen vorzubereiten.

Bei den Sammlungen für pathologifche Inftitute mufs mehr als bei denjenigen anderer medicinifcher Lehranftalten auf ein ftetiges Wachsthum Riickficht genommen Averden; denn eine gewiffe Vollftändigkeit derfelben wird fchwer erreicht, weil die pathologifchen Erfcheinungen nie auf hören, in neuen Formen aufzutreten und lehrreichen Stoff für die Sammlungen zu liefern. Es ift defshalb wünfchenswerth, dafs felbft bei einem reichlich bemeffenen Neubau fchon die Frage der Erweiterungsfähigkeit der Sammlungen erwogen wird. Unter den vielen Mitteln, die hier zum Ziele führen können, fei befonders der Ausbau des Daches erwähnt. Es wird in den meiften Fällen nicht befonders fchwer halten, dem Dach des Haufes eine folche Form zu geben und den Dachftuhl fo zu geftalten, dafs die angemeffene Aufftellung von Schränken bei ausreichender Beleuchtung noch möglich bleibt. Im Uebrigen find die baulichen Anforderungen an die pathologifchen Sammlungsräume diefelben, welche wir in Art. 333 (S. 348) bei den anatomifchen Sammlungen kennen gelernt haben.

Die pathologifchen Sammlungsgegenftände werden gewöhnlich durch den An-ftaltsdiener hergeftellt. In kleineren Anftalten ift der Diener zugleich Pförtner, und man verlegt defshalb fein Arbeitszimmer gern neben den Haupteingang. Das Zimmer ift mit Drehbank, Hobelbank und einigen Fachbrettern an den Wänden zum vorläufigen Aufftellen von Präparaten auszuflatten. Das Bibliothek-Zimmer wird zweckmäfsig als Vorraum zum Zimmer des Directors benutzt.

Die Thierhaltung im pathologifchen Inftitut ift derjenigen im phyfiologifchen Inftitute gleich; hier wie dort werden Thiere, mit denen Verfuche angeftellt wurden, zuweilen längere Zeit beobachtet, fo dafs die Einrichtung einer Art Thier-Klinik erwünfcht ift. Wir können daher in diefer Richtung auf den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« (Kap. über »Thier-Heilanftalten«) Bezug nehmen.

Der Leichenkeller des pathologifchen Inftitutes unterfcheidet fich nicht un-wefentlich dadurch von demjenigen der Anatomie, dafs die Aufbewahrung der

¹

Siehe: Buhl, L. v. & A. Zenetti. Das pathologifche Inftitut der Kön. Univerfität München. München 1875.

²

³⁰®) Siehe ebendaf.

3^9

Leichen auf fo lange Zeit, wie dort, in der Regel nicht erforderlich ift. Die meiden Leichen werden frifch fecirt, und auch die denfelben entnommenen erkrankten Organe kommen fo viel als möglich im Curs-Zimmer, Demonftrations-Saal etc. frifch zur Unterfuchung ; Vorrichtungen, die eine möglichft lange Verzögerung der Ver-wefung bezwecken, find defshalb hier zum minderten weniger dringlich. Hohe, gewölbte Keller, deren Fenfter nach Norden gehen und im Raume eine mäfsige Helligkeit verbreiten, find für diefen Zweck geeignet. Es kommt aber ferner hinzu, dafs das Leichen-Material im pathologifchen Inftitute ein wefentlich anderes ift, als in der Anatomie; denn in erfterem werden Leichen an Krankheiten Verdorbener geöffnet, bei denen es auf Feftftellung der Todesurfache ankommt. Es find alfo vornehmlich die Leichen der Kliniken, öffentlicher Krankenhäufer und auch zahlreicher Privat-Perfonen, zum Theile aus den befferen Ständen; in den Anatomien dagegen kommen die Leichen aufgefundener Selbftmörder, in den Straf-Anftalten verftorbener Verbrecher etc. zur Verarbeitung. Da die Gewinnung vieler Leichen die Zwecke der Anftalt wefentlich fördert, fo mufs für eine würdige, das Gefühl der Angehörigen nicht verletzende Behandlung der Leichen Sorge getragen werden.

Neben dem Leichenkeller ift defshalb ein Raum vorzufehen, in dem die Leichen gewafchen und eingekleidet, wo möglich ein zweiter, in dem fie eingefargt werden. Von dort kommen fie in einen capellenartigen Raum, der zur Abhaltung einer gottes-dienftlichen Feier geeignet ift. Vor den Stufen des Altars fteht ein Katafalk zum Auf bahren der Särge; rings umher mufs der nöthige Raum für das Leichengefolge vorhanden fein. Der Vorplatz der Capelle foll für die Anfahrt einer Anzahl von Trauerwagen geeignet und fo gelegen fein, dafs das Leichengefolge in den inneren Betrieb der Anftalt keinen Einblick gewinnt.

Die Herftellung von Präparaten für die pathologifchen Sammlungen gefchieht, wie bereits erwähnt, meiftens durch den Anftaltsdiener. Aufser dem Arbeitszimmer, das wir oben bereits bei den Sammlungen kennen lernten, ift auch hier, wie in der Anatomie, ein Macerations-Raum erforderlich, um krankhaft gebildete Knochen von den Fleifchtheilen zu befreien. Die Einrichtung diefes Raumes ift derjenigen in der Anatomie gleich (fiehe Art. 334, S. 349).

394-

Macerations-

Küche.

2) Gefammtanlage und Beifpiele.

Das alterte unter den pathologifchen Inftituten an deutfchen Univerfitäten, welche hier vorgeführt zu werden verdienen, ift das 1872—74 von Koch erbaute

Fig. 316.

395-

Patholog.

Inftitut

Fig- 3'7-

zu

Tübingen.

CZD

Secir-Saal

Arïeits-Z

S ecir-S aal

MM

Professor

Arch. :

Koch.

D i e n.e r

iH ö

s da

Arleits-Z

S am-mlungen

^500 n- Gr.

Obergefchofs.

Erdgefchofs.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Tül)ingen ³⁰⁹).

39° •

Patholog.

Inftitut

zu

Eerlin.

pathologifche Inftitut

Verhältniffe gebaut und genügt dem gegenwärtigen Bedürfnifs nicht mehr ; man wird ihr aber das Verdient! einer klaren und wohl erwogenen Grundrifsbildung nicht ab-fprechen können.

ZU

Tübingen (Fig. 316 u. 317

3 0!»

). Die Anlage ift für kleine

Den Hauptraum bildet der durch zwei Gefchoffe reichende Sections-Saal, der nach Art der anatomifchen Theater als halbes Achteck ausgebaut und mit Fenftern im Rücken der Zuhörer verfehen ift; die als Ringtheater anzeigenden Zufchauerreihen haben eine Tiefe von etwa 75cm, find alfo für Sitzbänke ausreichend. Die Leichen werden mittels Aufzuges in ein Seitenzimmer gehoben und von dort in den Saal gebracht.

Das Erdgefchofs enthält ferner zwei Arbeitszimmer, einen Hörfaal, ein Dienerzimmer, ein Kleiderablage-Zimmer und einen Abort. Im Obergefchofs find ein gut beleuchteter Mikrofkopir-Saal, ein Pro-fefforen-Zimmer und zwei Sammlungsfäle gelegen.

Faft gleichzeitig mit diefem Bau wurde in Berlin 1872—75 das auf dem Grund-ftiick der Charité gelegene ältere pathologifche Inftitut durch einen Um- und Erweiterungsbau³¹⁰) dem Bedürfnifs angepafft. Eine befonders glückliche Grundrifslöfung hat ftch indeffen bei den gegebenen ungünftigen Verhältniffen nicht fchaffen laffen.

Wir befchrän-ken uns bei Erwähnung diefes Inftitutes defshalb l|    auf die Mitthei-

r    lung, dafs hier

!    der mehr eigen-

i thümliche, als glückliche Verfuch gemacht worden ift,

ftrations-Saal mit dem mikrofkopi-fchen Curs-Zimmer zu vereinigen. Die Tifche, an denen die Studirenden fitzen, haben die in Fig. 318 u. 319 dargeftellte Anord-I    nung. Sie find mit

kleinen Eifenbahn-I    geleifen verfehen,

auf denen die Mi-krofkope von Hand zu Hand weiter gefchoben werden. Von einem

Vertiefen in die Betrachtung der Präparate kann felbftverftändlich bei fo flüchtigem Einblick in das Mikrofkop nicht die Rede fein, zumal der Vortrag des Docenten den Gegenftand längft verlaffen hat, wenn das Mikrofkop den letzten Platz erreicht. Der Docent hat feinen Standort an der Ecke zwifchen zwei Fenftern, wo begreiflicher Weife des Blendlichtes wegen die Figuren an der Tafel fchlecht erkannt werden können. Die fchlangenförmige Anordnung ununterbrochener Tifchreihen ift viel nachgeahmt worden und hat den unftreitigen Vorzug, das Herumreichen der Präparate von Hand zu Hand zu erleichtern.

Fig. 318.

8*

Tsi

-t fPodiura

I 1 i i p’i i i r

-1

La 1 1 1 m~r

f- I I i I 1 T

1- 1 1 1 I

-LTT]

-S

r==J

■ Kleiderhaken

Mikrofkopifcher Demonftrations-Saal im patholog. Inftitut zu Berlin.

^250 n- Gr.

den Demon-

d. 80

Fig. 319.

Û.4B

§>

Schnitt durch die Mikrofkopir-Tifche in Fig. 318. — ¹/i0 n. Gr.

309) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Baurath E. Koch in Tübingen.

31°) Siehe : Guttstadt, A. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift für die 59. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886. S. 288.

Das pathologifche Inflitut zu Kiel, deffen Anlage wir in Fig. 320 u. 321 mittheilen, ift wefentlich durch den Sections- und Demonftrations-Saal bemerkens-werth, deffen Anbau an die 1877 erbaute Lehranftalt gegenwärtig bevorfteht.

Der von 5 Seiten des Achteckes umfchloffene und durch 5 grofse Fenfler, fo wie ein Deckenlicht hell beleuchtete Saal foll ein Heil anfteigendes Ringtheater mit fetten Sitzbänken erhalten und in diefem Theile zur Section der Leichen und zum Anfchauungsunterricht in der gröberen Pathologie dienen. Die oberfte Stufe des Ringtheaters erhält eine Breite von 1,5 m und genügt fomit, um rings an den Wänden 20 Arbeitern am Mikrofkop Raum zu gewähren , die in vortrefflichem Lichte arbeiten und dabei dem Vortrage des Profeffors folgen können. Unter diefem oberen Umgang befindet fich ein zweiter mit gleich vielen Mikrofkopir-Plätzen, deren Inhaber allerdings am Vortrage nicht theilnehmen können.

Das Mikrofkopir-Zimmer war dem Berliner nachgebildet, wie die Anordnung der Tifche lehrt.

Patholog.

Inftitut

zu

Kiel.

Fig. 320.

Fig. 322.

T~TT

?4-

rfnnnb

PT

j U nu

(Assistent

oL I

ci

V    _T

iji,: t-^i

1:250

Milcroskojnr-Ziimner UZD

czzn [zzi 1=1 cm

Oursisten

i$V

fv. 3,?f

I. Obergefchofs.

Fig- 3²3-

Schnitt durch den Sections- und Demonftrations-Saal.

Sections-Saal]

|Kleiier-Abl|

Fig. 321.

OOOO/I

f gerichtl Section

Diener

0000

Mikroskop

Zirn

£~

CD

D i r e clor

Laboratorium

0000

1:500

Vivisections-Sj

0 r s aal

cb

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut der Univerfität zu Kiel.

Arte f. S tu d.'

i t s - Z f. Kliniker

(Diener!

DireciorÖGerichll:S8cty

Man hat jedoch die Einrichtung nicht zweck-mäfsig befunden ; die Geleife für die Mikro-fkope find befeitigt , und die Tafel des Vortragenden ift jetzt an der den Fenftern entgegengefetzten Seite aufgeftellt.

Die pathologifchen Inftitute zu Freiburg und Heidelberg, deren Grundriffe wir in den Fig. 322 bis 325 folgen laffen, liefern in fo fern neue Gefichtspunkte für den Bau pathologifcher Inftitute, als fie das Leichen- und Sections-Haus in ein gefondertes Gebäude legen, das mit der Hauptlehranflalt nur durch einen Gang in lockerem Zufammenhange fleht, eine Anordnung, die bei Neubauten in Göttingen und Breslau

e-h

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut der Univerfität zu Freiburg³¹¹).

39⁸-

Patholog.

Inftitute

zu

Freiburg u. Heidelberg.

711

FF⁷

MikroskojbCurs Z.

Assis l*Wo lui un gl

Obergefchofs.

Fig- 3²5-

Mikroskopir-Saal

atssisapeùMerfflAssisînGeütiterënDireciorf

. J0 L.-_.ji9'

g[Chem.-Art]-Z]

Wage

IN

QJ

xpenmenur-Z.

Nachahmung finden wird. Es wird damit der wefentliche Vortheil erreicht, dafs das Hauptgebäude , wenn von demfelben Leichen fern bleiben, reinlicher und gefunder gehalten werden kann und dafs die Angehörigen der Secirten mit dem Betriebe in der Lehranftalt nicht in Berührung kommen.

Im Uebrigen bedürfen die Grundriffe einer weiteren Erläuterung nicht; doch ift zur Ergänzung derfelben zu bemerken

Freiburg noch ein II. Ober-gefchofs beützt, deffen Mittel-Rifalit einen Arbeitsraum für

dafs das Gebäude in

Ssciions-Saal*

Erdgefchofs.

Pathologifches Inffitut der Univerfität zu Heidelberg³¹-)-’/siiO n- Gr.

Studirende und deffen vordere Räume eine Dienerwohnung enthalten. In den Kellerräumen beider Gebäude befinden fich in den Anbauten die Leichenräume, in den Hauptgebäuden Thierftallungen, in Fleidelberg noch ein Raum für gröbere Thierverfuche, in Freiburg ein folcher für Sammlungen. Eine

399-

Patholog.

Inftitut

zu

Beerdigungs-Capelle ift in Heidelberg als befonderes Gebäude errichtet.

Das pathologifche Inftitut zu Würzburg ift 1876—77 durch Lutz erbaut worden. Fig. 327 giebt den Grundrifs des Erdgefchoffes, Fig. 326 jenen des Obergefchoffes ³¹³) wieder.

Würzburg.

400.

Patholog.

Inftitut

zu

Halle.

Das Gebäude gehört zu einer gröfseren Gruppe medicinifch-wiffenfchaftlicher Anftalten und hängt durch einen Gang mit der neu erbauten Anatomie zufammen. Abweichend von anderen Anlagen ift die rechteckige Geftaltung des Sections-Saales mit Fenftern an drei Seiten, die Lage der Sammlungen im Erdgefchofs und die Beleuchtung des Mikrofkopir-Saales an zwei gegenüber liegenden Wänden. F'ür die Herftellung anatomifch - pathologifcher Präparate find umfaffende Vorrichtungen durch Anlage eines geräumigen Zimmers im Erdgefchofs neben den Sammlungen getroffen, das mit Macerir-, Entfettungs-Einrichtungen etc. verfehen ift.

Das 1878—79 vom Verfaffer erbaute pathologifche Inftitut zu Halle³¹⁴) enthält die wefentlichften Unterrichtsräume im Erdgefchofs (Fig. 329); nur das mikrofkopifche Curs-Zimmer liegt im Obergefchofs (Fig. 328), wofelbft es den ganzen nördlichen Flügel einnimmt.

Der Sections-Saal hat die Grundform des an ein Rechteck angelehnten Halbkreifes. Er ift am ganzen Umfange mit Fenftern und überdies mit einem Deckenlicht verfehen. Anfteigende Sitz- oder Standreihen find nicht vorhanden ; um aber einem gröfseren Zuhörerkreife den Blick auf die Leiche zu gewähren, hat der Anftalts-Director das feltfame Mittel erfonnen, diefelben auf Schemel verfchiedener Höhe treten zu laffen. In der äufserften Reihe follen Schemel der gröfsten Höhe liehen , um auf diefe Weife

M2) Nach : Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

³¹³) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Univerfitäts-Architekten v. Horflig in Würzburg.

M4) Siehe: Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinftitute der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 219. (Sonderabdruck, S. 48.)

S?

0~> Vn|

□    CZ]3CZ]

□    [ZDiCID

□ nnn

□ L_J LZ]

Arch. :

loi

v. Tiedemann.

CZ)

f-î

uKrosk

Lt

Hirector RAssist

Fig. 328.

Arbeit s - Zim.

50

Obergefchofs.

Fig. 329.

SSISt

y

x HJ.A

sa

rzEzi r~r~i

r~rn r~rn

Sammlung en

rr~i czrzi

□ZD

i-r

O:

UemonstrationsSa

CT3

cri

[ZI

xpermentir-Z

a?

lilii

oJl

Erdgefchofs.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Halle³¹⁴).

s-

D. Abdampffchrank. P. Podium.

Pt. Pult.

R.    Fachgeftell.

S.    Schrank.

St. Ständer.

T.    Tifch.

Tf. Tafel.

IV. Wage.

00S - l

B. Badewanne.

D. Abdampffchrank.

R. Erwärmungsvorrichtung. F. Entfettungsvorrichtung. L. Leichentifch.

M. Macenr-Apparat.

A’. Fachgeftell.

S.    Schrank.

T.    Tifch.

JV. Wafchtifch.

Zimmer i.I. Assistl

TÿT

mer

Lia

Âckeits-Z.

pf~~l

y d.Prof.

fitrri

T a Tz ilm

leiderablf]

P 0T

St.

l~l Tifl    ’

Art)oits-Z. jArlirZ.ii.Dienersi

d 1 Assisi.plII i e n e r

11

îfz

Fig. 326.

0 )[ S 0 J )[ 1 p{ Il Łb i    X |

-ODDDÖÜ-B i OOOÛDDD f DDDDDODri ■fl D D Q D D ü

dddbdbdH

DDODDDD J •DDDDODfl [

Obergefchofs.

Fig. 327.

J.

"T

Assistl

-s-

Mjnjectiojis-Versuche

?aparir-Z

co

rs

E-

Lese s aal

KL. Hörsaal

Physikal.

Arbeits-;

'-îu“j

i—R—*

Arh ei ts-Z

N e"b eiL-Z

Arch. :

Liitz.

S ectioji s - Saal

Cl? ^ Tl]

eicîisn

N eh e u - Z

LC

mmer

P r âpanr-Zi

Erdgefchofs.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zü Würzburg 31S).

Glaser

401.

Patbolog.

Inflitut

315

zu

Bonn.

ein Menfchengedränge in Form des Ringtheaters zu bilden. Dafs die Unvollkommenheit diefer Einrichtung empfunden wird, kann kaum überrafchen.

Auch dem Demonftrations-Saal, der das Ende des füdlichen Flügels einnimmt, wird von anderen Pathologen der Vorwurf gemacht, dafs er, als Ringtheater mit Rückenbeleuchtung, blofs dem Anschauungsunterricht mit gröberen Präparaten genügt und der mikrofkopifchen Demonflration in nur unzulänglicher Weife Rechnung trägt. Der Hörfaal hat fett flehende, fchmale Tifche auf eifernen Pfoften erhalten, zwifchen denen gewöhnliche Stühle lofe gefleht werden. Es wird damit bezweckt, dem Vortragenden Profeffor zu allen Sitzen leichten Zutritt und auch zwifchen den Tifchen Durchgang zu verfchaffen, um überall Präparate in nächfter Nähe vorzeigen und erklären zu können. Zwei cliemifche Arbeitszimmer im Obergefchofs find für die Arbeiten des Profeffors der Arzneimittellehre (Pharmakologie) beflimmt.

Die Erdabdachung, auf der das Gebäude errichtet wurde , ift im Sockelgefchofs benutzt worden, um an der Weflfeite über dem Erdboden liegende Räume zu gewinnen. Im Nordflügel hat die Beerdigungs-Capelle angemeffene Unterkunft gefunden ; fie ift in romanifchen Stilformen erbaut und ihrem Zwecke entfplechend würdig ausgeflattet. Zwei Räume zum Einfargen und Reinigen der Leichen bilden den Uebergang zu dem an der Nordoflecke gelegenen geräumigen Leichenkeller. Der Eidliche Flügel enthält die Wohnung des AnSaltsdieners und einige Thierflallungen. Die Räume des Mittelbaues End zu Macerations-Räumen, Frofchbehältern und Aborten der Studenten ausgenutzt.

Das pathologifche Inftitut zu Bonn, deffen Grundriffe wir in Fig. 330 u. 331 mittheilen, ift in zwei Abfchnitten erbaut worden; das Obductions-Haus, welches den weftlichen Theil des Gebäudes bis zum Mittelrifalit einnimmt, ift nach Neumann s Plänen 1880—81 errichtet, während der übrige Theil erft 1886 von Reinike vollendet wurde.

S a m. i 1 u n

'!DiQ!Di[ llM\

Samml uno en

Fig- 33°-

^ Mikroskopir-Saal ©-rr°o o°~o-°o o°—cr°to o⁰⁻^ o°~

^Demonstr ati o ns-saam O O O O O O Q O OOP o o o

\2

Vorsammlung uTafelraum Horsaïl

¹    —onenonono

OtoO Ooo p

ojjo _ olT o Jo

Ober-

gefchofs.

Vorbereitunq o o o o J

'vH*

oo

OOP o

ifpi n

o o

i 1    1

<0-0°

OOP

o'

o 000 ? o Çrrr°o

01 o o o o|_o o_o

0! o 1 o o

pl 0IA.0 ucUoüoLl

1:500

13

15 —U

in Vj Vi ■

s.

[Conferenz]

»Diener

Bibliothek

Ix

V.'age

Fig. 331- |

Kr

o|o[o

[pection

Zim

rorleijéitung.

o]

Erd-

gefchofs.

Jim m elr d

lire

Assist

Zimmer

t. Geübtere

! Assist

d 11

CSDS'

pt-

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Bonn**¹⁵).

Der in der Richtung von Offen nach Weilen lang geftreckte Bau hat einen Mittelgang erhalten. Es wird dadurch eine für alle pathologifchen Inftitute fehr vortheilhafte Längenentwickelung nach Norden gewonnen, die durch Verlegung aller zu mikrofkopifchen Arbeiten dienender Zimmer an diefe Seite aus-

315) Nach: Reinike, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 345. (Sonderabdruck, S. 378.) genutzt wird. Im Demonftrat ions - Saal beabfichtigt der Anftalts-Director den Verfuch zu machen, die gröbere mit der mikrofkopifchen Demonftration zu vereinigen. Es ift vorherzufehen, dafs der Verfuch nicht glücken kann. Die Wandtafel foll vor dem mittelften Fenfter angebracht werden, alfo an einer Stelle, an der fie nicht allein das zum Mikrofkopiren unentbehrliche Licht abfperrt, fondern auch felbft ohne Beleuchtung ift. Um letzterem Uebel abzuhelfen, ift ein Deckenlicht vorgefehen, das aber felbft-verftändlich der Beleuchtung der Mikrofkope nicht zu Statten kommen kann. Der Saal wird indeffen für feinen Zweck brauchbar fein, wenn der Vortragende fich auf die Benutzung der an beiden kurzen Wänden angebrachten Wandtafeln befchränkt und das Deckenlicht gefchloffen wird. Die Mikrofkopirenden werden hier in drei Reihen hinter einander fitzen.

Die Südfeite des Gebäudes ift zu Sammlungen und folchen Arbeitsräumen verwendet worden, welche nicht auf Nordlicht angewiefen find, namentlich chemifchen Arbeitszimmern, Vivifections-Zimmern etc.

Literatur

über »Pathologifche Inftitute«.

Buhl, v. u. Zenetti. Das pathologifche Inftitut in München. Zeitfchr. d. Bayer. Arch.- u. Ing.-Ver.

1875, S. 21. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : München 1875.

Roth, M. u. P. Reber. Die pathologifche Anftalt in Bafel. Eifenb., Bd. 14, S. 133.

Weber, O. Das pathologifche Inftitut der Univerfität Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 62.

b) Pharmakologifche Inftitute.

402.

Bedingungen

und

Erfordernifle.

Die Pharmakologie oder Arzneimittellehre befchäftigt lieh mit der Wirkung der inneren Heilmittel auf den thierifchen Körper. Es kommt dabei in Betracht die chemifche Zufammenfetzung der Arzneimittel einerfeits und die Veränderung, welche fie in den körperlichen Organen hervorrufen, andererfeits. Letztere gehört wiederum theils in das Bereich der phyfiologifchen Chemie, theils der Pathologie, fo fern dadurch krankhafte Gebilde hervorgerufen oder befeitigt werden. Dem ent-fprechend ift das Bau-Programm des pharmakologifchen Inftitutes aus dem des chemifchen, bezw. pharmaceutifchen, des phyfiologifchen und des pathologifchen Inftituts zufammengefetzt. Es werden in der Regel erfordert:

1) Räume für Vorlefungen ;

*■    2) Räume fiir praktifche Arbeiten der Studirenden, und zwar:

a) für die chemifche Pharmakologie ; hierzu gehörig die Droguen-Sammlung; ß) für die experimentelle Pharmakologie;

3)    Arbeitsräume der Docenten ;

4)    Bibliothek und Lefezimmer, und

5)    Thierftallungen.

1) Räume für Vorlefungen.

4°3-

Hörfaal.

Unter den Räumen für Vorlefungen pflegt fleh der Hörfaal nicht wesentlich von demjenigen im phyfiologifchen Inftitut zu unterscheiden ; nur find die Verfuche, welche hier vorgeführt werden, ungleich einfacher und weniger mannigfaltig, als dort. Ein Raum mit mäfsig ansteigenden Sitzreihen, einem grofsen Demonftrations-TiSch zur Vorführung chemifcher und phyfikalifcher Demonstrationen, einer Wandöffnung nach dem Vorbereitungszimmer, die mit verschiedenen Tafeln gefchloffen wird, Einrichtungen zur Hervorbringung mikrofkopifcher Vergröfserungen etc. wird auch den Anforderungen im pharmakologifchen Inftitut entfprechen.

Die Vorführung lebender Thiere auf dem Vivifections-Tifch ift in Berlin eingeführt. Diefer Tifch bildet einen Ausfchnitt aus der Platte des grofsen feft Behenden Verfuchstifches und kann, um den Studirenden näher gebracht zu werden, aus letzterem ausgefahren werden.

404.

Receptir-Saal.

Zur Unterweifung der Studirenden in der Receptirkunde, d. h. der Verordnung der Arzneien, ift im Berliner pharmakologifchen Inftitut ein befonderer Saal vor-gefehen, der die Einrichtung eines einfach ausgeftatteten chemifchen Arbeitsfaales mit der eines Hörfaales verbindet. An einem Lehrpulte werden vom Vortragenden die Recepte der Arzneien verlefen und die Bereitung derfelben praktifch durchgeführt. Die Studirenden flehen an chemifchen Arbeitstifchen ; jeder Arbeitsplatz ift mit Gas- und Wafferleitung, So wie einer Wage verfehen, die, aufser Gebrauch, in einer Schrankabtheilung unter dem Tifch aufbewahrt wird. Reagentien-Auffätze, die den Blick nach dem Lehrpult hindern würden, fehlen. An diefen einfachen Arbeitstifchen, die für jeden Arbeitsplatz eine Länge von etwa 85cm besitzen, wird von fämmtlichen Studirenden gleichzeitig nach Anleitung des Vortragenden das Recept nachgemacht. Die Tifche find an beiden Langfeiten mit Studirenden be-fetzt, von denen die Hälfte während des Vortrages dem Tifch den Rücken kehrt.

2) Räume für die chemifchen Arbeiten der Studirenden.

405 •

Arbeitszimmer.

406.

Thier

zimmer.

Die praktischen Arbeiten der Studirenden find, je nachdem fie fich mit den chemifchen Eigenfchaften der Arzneimittel oder deren Wirkung auf die körperlichen Organe befchäftigen, chemifcher oder experimenteller Art.

Die chemifche Abtheilung ift von derjenigen des phyfiologifchen Inflitutes nicht unterfchieden. Man wird die Tifche zu je 6 Arbeitsplätzen (3 an jeder Seite) etwa 3,o m lang und 1,5 m breit machen. Die Einrichtung ift die jedes gewöhnlichen chemifchen Arbeitstifches. An den Wänden find an geeigneter Stelle Abdampf-kaften vorzufehen. Weiter gehört zur chemifchen Abtheilung ein Wagezimmer, ein Verbrennungsraum, ein Zimmer mit dem Deftillir-Apparat, ein Schwefelwafferftofif-raum, wenn möglich auch ein Dunkelzimmer für Spectral-Analyfen, fämmtlich mit der Einrichtung der gleichartigen Räume in chemifchen Inftituten.

Eine befonders den pharmakologifchen Inftituten eigene Art der chemifchen Unterfuchungen ift die Analyfe der thierifchen Ausfeheidungen, um an diefen die

Wirkungen der Arzneien feft zu ftellen. Zu diefem Zwecke ift es empfehlenswerth, der chemifchen Ab-theilung ein Thierzimmer beizuordnen, in welchem die Verfuchsthiere in eigenthümlichen Käfigen gehalten werden. Fig. 332 ftellt einen Solchen dar, deffen Vorbild in Berlin in Gebrauch ift.

Ein ftarker Holzring wird von drei Beinen fchemelartig getragen. Die runde Oeffnung ift mit einem Roft von Glasftäben gefchloffen, welche den Boden des Käfiges bilden. Diefer letztere befteht aus einer von Holzfpan angefertigten Trommel, die oben mit Drahtgeflecht gefchloffen ift und feitlich 2 Futtertröge hat. Sie wird lofe über das Thier geftülpt. Mit diefer Einrichtung wird das Auffangen des Urins ohne alle fremde Beimifchung bezweckt. Zu dem Ende wird unter den Schemel ein zweiter kleinerer Schemel geftellt, der einen Glastrichter trägt. Unter diefem fleht das Uringlas.

Die chemifche Unterfuchung gasförmiger thierifcher Ausfeheidungen, namentlich der Athmungs-Producte, fleht in engerem Zufammenhange mit dem Thierverfuch ; defshalb ift das Zimmer für Gas-Analyfen häufiger mit der experimentellen Abtheilung vereinigt.

Fig. 332.

35 CII>.

hm

i'-I

g'

LD

-'f-

Käfig für Verfuchsthiere im pharmakolog. Inftitut zu Berlin. — bl 0 n- Gr.

Dagegen gehört die Sammlung der Droguen und Chemikalien zur chemifchen Abtheilung. Es handelt fich hier überwiegend um kleinere Gegenftände, die in Gläfern aufbewahrt werden. Die Gläfer ftellt man theilweife in hohen Schränken, theilweife in Schaukaften auf. In Berlin³¹⁶) hat man der Aufhellung der Sammlung eine befondere Sorgfalt zugewendet und die bis zur Decke reichenden Schränke in halber Gefchofshöhe durch Laufgänge zugänglich gemacht, deren Brüftungen mit Schaukaften verfehen find. Die Sammlungen müffen mit dem Hörfaal in bequemer Verbindung ftehen, nöthigenfalls durch einen Aufzug.

Zur Vorbereitung chemifcher Arbeiten find im Sockelgefchofs noch einige Räume einzurichten, in denen verfchiedene Apparate, wie Quetfchmafchinen zum Zerkleinern von Droguen, Filterpreflen etc., aufzuftellen find. Zum Betriebe derfelben ift eine Kraftmafchine erforderlich, deren Kraft auch zur Bewegung von Apparaten in der experimentellen Abtheilung durch geeignete Uebertragungen, wie im phyfio-logifchen Inftitut, nutzbar zu machen ift.

Endlich gehört zur chemifchen Abtheilung ein kleines Gewächshaus, in dem Verfuche mit Pflanzenzüchtung auf vergiftetem Boden gemacht werden.

3) Räume für die experimentellen Arbeiten der Studirenden.

Die experimentelle Abtheilung des pharmakologifchen Inftituts ift derjenigen im phyfiologifchen Inftitut nahe verwandt. Der wichtigfte Raum ift hier das Zimmer für Thierverfuche (Experimentir-Zimmer). Auch hier werden lebende Thiere, die unter Einwirkung von Arzneien oder Giften ftehen, zuweilen längere Zeit in Glaskäfigen beobachtet und über die Lebenserfcheinungen und Stofifwechfelvorgänge herausgenommener, künftlich vom Blut durchflrömter Körpertheile Beobachtungen angeftellt. Zur Einrichtung des Zimmers gehören ferner der gewöhnliche Vivifections-Tifch und einige Abdampffchränke, welche letztere, wenigftens in Form kleinerer Hofmannieher Nifchen, in keinem Raume des pharmakologifchen Inftitutes fehlen dürfen. Neben dem Zimmer für Thierverfuche ift zur Anwendung gröfserer Apparate ein befonderes Zimmer vorzufehen, in dem das Kymographion, die Einrichtungen zur Meffung des Blutdruckes, zum Regiftriren der Muskelthätigkeit, der Athmungs-Organe, des Herzens etc. aufgeftellt werden.

Das fleh an diefe Räume anfchliefsende Zimmer für Gas-Analyfen wurde in der chemifchen Abtheilung bereits erwähnt. Eine den Temperatur-Schwankungen wenig ausgefetzte Lage, alfo nach Norden oder Nordoften, ift für diefes Zimmer geeignet. Es werden hier die Pumpen zum Ausziehen von Gafen aus Blut etc. aufgeftellt. Wegen der in demfelben Raume vorkommenden Queckfilberarbeiten ift die Anordnung eines fteinernen Fufsbodens erwiinfeht.

Phyfikalifche Arbeiten kommen im pharmakologifchen Inftitut hauptfächlich bei Anwendung von Polarifations-Apparaten und Spectrofkopen vor. Der hierfür beftimmte Raum mufs defshalb, wie das optifche Zimmer im phyfiologifchen In-ftitut, mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen, aber einer Sonnenfeite zugewendet fein, fo dafs bei hellem Wetter auch das Sonnenlicht für die Verfuche zur Verfügung fteht.

Die mikrofkopifchen Arbeiten werden theilweife auf dem Gebiete der Spaltpilzkunde, theilweife im Anfchlufs an den Thierverfuch, namentlich auch an Thieren

4°7-

Droguen-

Sammlung.

408. Räume für gröbere Arbeiten.

409.

Gewächshaus.

410.

Experimentir-

Zimmer.

411.

Phyfikalifches

Zimmer.

412.

Mikrofkopir-

Zimmer.

4¹3-

Docenten-

Zimmer.

414.

Bibliothek

und

Lefezimmer.

4I5-

Thier-

ftallungen.

416.

Pharmakolog. Inftitut zu Berlin.

von niederem Organismus, vorgenommen, für welche letztere das mikrofkopifche Arbeitszimmer wohl mit Aquarien und Terrarien (Strafsburg) ausgeftattet wird. Im Uebrigen ift es von Mikrofkopir-Zimmern anderer Lehranflalten nicht unterfchieden.

4) Sonftige Räume.

Für den Docenten werden, aufser den Sprechzimmern, Privat-Laboratorien einzurichten und mit der zu chemifchen und mikrofkopifchen Arbeiten nöthigen Ausftattung zu verfehen fein. Die Lage der Docenten-Zimmer ift möglichft in der Nähe der Arbeitsräume der Studenten zu wählen, fo dafs letztere in leichtefler Weife überwacht werden können.

Im Zufammenhang mit diefen Zimmern ift ein Bibliothek- und Lefezimmer erforderlich. Gerade bei den pharmakologifchen Arbeiten werden gewiffe Nachfchlage-werke unausgefetzt gebraucht. Das Lefezimmer pflegt defshalb hier zugleich als Arbeitszimmer, namentlich zur zeichnerifchen Darfteilung und Berechnung der durch die Regiftrir-Apparate gewonnenen Linien, benutzt und mufs daher räumlich etwas reichlicher bedacht werden, als die Bibliotheken verwandter Lehranftalten.

Die Haltung von Verfuchsthieren ift im pharmakologifchen Inftitut eine fehr umfängliche. Man hat dabei zu unterfcheiden zwifchen denjenigen Thieren, welche nach Einflöfsung von Arzneimitteln oder Giften der Beobachtung unterworfen find, und denjenigen, welche für fpätere Verfuche aufbewahrt werden. Die erfteren, fo wie die Käfige, in denen fie gehalten werden, haben wir oben bereits kennen gelernt. Die Stallungen der letzteren werden in der Regel im Kellergefchofs untergebracht. Die Käfige ftehen auf tifchhohem Untergeftell ; fle werden aus Eifen-fproffen oder Drahtgeflecht hergeftellt und haben in der Regel fchräg geneigte Böden, die mit Zinkblech befchlagen und am tiefften Punkt mit Urinabflufs nach einem untergeftellten Glafe verfehen find.

5) Gefammtanlage und Beifpiele.

Die Zahl der felbftändig ausgeführten pharmakologifchen Inftitute ift zur Zeit noch eine fehr geringe. Die meiften Pharmakologen fehen fich noch auf gemiethete oder einzelne in anderen Lehrgebäuden ihnen überwiefene Räume oder endlich auf alte, durch Neubauten frei gewordene Gebäude angewiefen.

Unter den preufsifchen Univerfitäten ift bis jetzt nur die Berliner mit einem eigens für diefen Zweck erbauten Lehrgebäude bedacht worden, das in den Jahren 1880—83 in der Dorotheen-Strafse auf gemeinfamer Bauftelle mit dem phyfiologifchen (fiehe Art. 377, S. 377) und phyfikalifchen Inftitut (fiehe den Lageplan -in Fig. 103, S. 143) erbaut wurde. Von den neben flehenden Abbildungen ftellen Fig. 333 das Erdgefchofs, Fig. 334 das I. und Fig. 335 das II. Obergefchofs dar.

Die fehr befchränkte Bauftelle hat zu einer äufserft zufammengedrängten in den genannten 3 Stockwerken, fo wie einem Kellergefchofs über einander angeordneten Anlage geführt, in der die chemifche Abtheilung ziemlich vollkommen ausgebildet, die Abtheilung für experimentelle Arbeiten aber nur auf befchränkte Räumlichkeiten angewiefen ift. Die wichtigften Räume der chemifchen Abtheilung liegen im I. Obergefchofs. Sie beftehen aus einem Laboratorium für 18 Plätze, einem Wagezimmer, einem Deftillir-Raum, einem Dunkelraum für Spectral-Analyfen und einem Verbrennungsraum. In demfelben Stockwerk befinden fich zwei Privat-Laboratorien der Docenten und ein Zimmer für phyfikalifch-phyfiologifche Arbeiten. Die vortrefflich eingerichteten Sammlungen (vergl. Art. 407) nehmen je einen Saal im I. Obergefchofs und Erdgefchofs ein.

Im II. Obergefchofs liegt der in Art. 404 befchriebene Receptir-Saal, der grofse Hörfaal mit Seiten-und Deckenlicht nebft dem Vorbereitungszimmer und an der Weftfeite ein fchmales, lang geftrecktes Mikro-

10 987 6 54321 O

J: 500

ï-

s-

Aren. : Spieker à? Zafîrau.

Fig. 334-

Fig. 335-

ta

Vivi-

scclio]

S ammlun^en

isanaï

trkiler

en

II *=■. ^ Cl, a.

SaVimluiigen

/orSêreit

Wage

r:‘

Si

f.

nen

iiXil

j ir-Z.

UJ

iii

a?-:.

iPhysîoloqisches-Jnstitut.

/erbt

■Ö1

rX'ls i 11 i o titelt

LliJ

Raftm

luiikelj

Zim.]

m&n

fm

Laborat orium

i#

Vorz

<d

\>

,:i

atorà

ivat-

torium

s~

rivat-LabBatoriaranDesiillir|

.aboratorium

GL

W ohitung

Ł.2

Iloroiheen-Strass e

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

IF. Obergefchofs.

'J>

?«£

Fig. 336.

Obergefchofs.

Assisi

lemei

Bibliothek

Wage

tar-

Lese- u

Zeicheif

fXllTV]

Analyse

□ syi □

Alkaloid jBureau j] des 0

Sml

łfv

° \A

Arch. : Warth.

w,

Fig. 337-

â'

Erdgefchofs.

hielte

II i eja e r -

"ivorber. Z.

o h Łi u n g

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg³¹⁷).

417.

Pharmakolog.

Inftitut

zu

Strafsburg.

fkopir-Zimmer. Das Erdgeichofs enthält, aufser dem Amtszimmer und Privat-Laboratorium des Directors, einem Vorzimmer und der Bibliothek, nur zwei kleine Räume für experimentelle Arbeiten, deren einer für Thierverfuche, der andere für Gas-Analyfen beftimmt ift. Bei der Befchränktheit der Räumlichkeiten können die Studirenden an den Arbeiten in denfelben keinen wefentlichen Antheil nehmen. Im Kellergefchofs befindet fich ein Deftillir-Apparat zur Bereitung deftillirten Waffers , Abdampfvorrichtungen für gröbere vorbereitende chemifche Arbeiten, die Gaskraftmafchine, Quetfchmafchine, Filterpreffen, die Heizeinrichtungen, Thierftallungen und eine Dienerwohnung. Der Fundament- Plan diefes Gebäudes ift in Theil III, Bd. i diefes »Handbuches« (S. 315) zur Darftellung gebracht.

Das pharmakologifche Inftitut zu Strafsburg (fiehe den Lageplan in Fig. 103, S. 143) ift von Warth kürzlich vollendet worden. Wir theilen in Fig. 337 den Grundrifs des Erdgefchoffes und in Fig. 336 denjenigen des Obergefchoffes³¹⁷) mit.

Die chemifche und experimentelle Abtheilung fondern fich hier nach Stockwerken derart, dafs die

chemifche Abtheilung nebft dem Hörfaal im Erdgefchofs, die experimentelle im Obergefchofs liegt. Beide flehen durch eine fchmale Hilfstreppe unter einander und mit dem Keller in enger Verbindung. Neben dem Hörfaal ift ein geräumiges Vorbereitungszimmer vorgefehen, das durch eine Wandöffnung im Rücken des Vortragenden mit dem Hörfaal in Verbindung fleht. Es ift reichlich mit Schränken verfehen, die in halber Gefchofshöhe noch durch einen Laufgang zugänglich find, fo dafs hier alle zur Demonftration gebrauchten Droguen , Abbildungen und Arznei-Präparate in Vorrath gehalten werden können. Auch Abdampf-Capellen, Arbeitstifche, Thierkäfige etc. flehen in diefem Zimmer, um alle Vorbereitungen für Vor-lefungen ohne Störung im übrigen Plaufe hier erledigen zu können. Der chemifche Arbeitsfaal hat 4 frei flehende Tifche mit zufammen 16 Arbeitsplätzen. Das daneben liegende Abdampfzimmer enthält ein Wafferbad zum Eindampfen gröfserer Mengen von Flüffigkeiten, den Deftillir-Apparat, Trockenfehränke etc. Hieran fchliefst fich einerfeits der Schwefelwafferftoffraum , andererfeits das Thierzimmer, in dem Thiere gehalten werden, deren Entleerungen chemifchen Unterfuchungen unterworfen werden follen.

Im Obergefchofs gehören im weftlichen Theile noch einige Räume zur chemifchen Abtheilung, nämlich das Zimmer für Elementar-Analyfen nebft dem Wagezimmer. Dem Lefe-und Zeichenfaal, der zu vielerlei wiffenfehaft-lichen Arbeiten benutzt wird und defshalb eine

Fig- 338.

Kymo-

grapTiion

Hors

aal

V 0 rli e r e i t .-Zim.

Zim. f.

rohe

Arbeiten

Z f. CÎ1EH1 Arb eiten

|Thierversuche1

Be obacht-Z [f Versucbsthiere

Wagen

Professor

T'Jiermo-eleMr.

Beolachtgen

Photo gr.

HS

II ■>

Als s 1 -

s tUe i£ t

418.

Pharmakolog.

Inftitut

Arb ei ts-Z

11.

zu

phamakogn

1 a nie s-S anitätsrath

Budapeft.

Ar chi v

Sammlung

Bibliothek

Ie s e zim.

10 9 8 7 6

1:500

10

20m

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft.

anfehnliche Gröfse erhalten hat, folgt das Ge-fchäftszimmer und Privat - Laboratorium des Directors, fodann das phyfikalifch-chemifche Arbeitszimmer mit Verdunkelungsvorrichtungen und endlich vier die eigentliche Abtheilung für Thierverfuche bildende Räumlichkeiten. Auch hier find die einfacheren Verfuche von denjenigen, welche gröfsere Apparate, namentlich Kymographion und Regiftrir -Apparate, erfordern, getrennt. An das Experimentir-Zim-mer fchliefsen fich Zimmer für Gas-Analyfen und mikrofkopifche Arbeiten an. Ein Altan wird benutzt, um der Beobachtung unterworfene Thiere zeitweife in das Freie zu bringen.

Das pharmakologifche Inftitut zu Budapeft (Fig. 338) nimmt das II. Obergefchofs des »medicinifchen Centralgebäudes« ein, deffen untere Stockwerke die Augen-Klinik (fiehe Art. 492) enthalten.

Ein innerer Lichthof wird hufeifenförmig durch einen Gang eingefafft, an deffen ge-

³U) Nach der in Fufsnote 298 (S. 373) genannten Feftfchrift, S. 121 u. 122.

fchloffener Seite das Haupttreppenhaus liegt, während die freien Enden auf den Hörfaal führen. Diefer durch 6 Fenfter feitlich beleuchtete grofse Raum ftöfst einerfeits an das Vorbereitungszimmer, andererfeits an ein Zimmer für gröfsere phyfiologifch-pharmakologifche Apparate, Kymographion u. dergl., wie diefe im Anfchlufs an den Vortrag zur Erläuterung deffelben gebraucht werden. Die Demonftrations-Wand hat eine dem phyfiologifchen Inftitut in Budapeft (fiehe Art. 361 , S. 367) ähnliche Ausbildung erhalten. An das Vorbereitungszimmer fchliefst fich die experimentelle Abtheilung, beftehend in zwei einfenftrigen Zimmern für Thierveriuche und Beobachtung der Verfuchsthiere, und weiter die Zimmer des Directors und feines Affiftenten an. Die nordweftliche Zimmerreihe ift für die chemifche Abtheilung beftimmt, zu der auch noch ein nach dem Hofe gelegenes chemifches Arbeitszimmer gehört. Es find dort vorhanden : ein Zimmer für gröbere Arbeiten mit Deftillations-Apparat, Waffertriebmafchine, Schmelzofen, Sandbäder, Waffertrommel-gebläfe, Filtrir-Apparate etc., fo wie ein Wagezimmer ; es folgen weiter ein Zimmer für thermo-elektrifche Beobachtungen und eines für photographifche Aufnahmen. Die füdweftliche Zimmerreihe endlich enthält die Lehrmittelfammlungen und die Räume zur Ausnutzung derfelben, nämlich einerfeits die pharmako-gnoftifche (Droguen-) Sammlung nebft einem Arbeitsraum, andererfeits die Bibliothek und das Archiv mit Lefezimmer. Für Anleitung der Studirenden zu praktifchen pharmakologifchen Arbeiten in gröfserem Mafs-flabe bietet, wie der Grundrifs lehrt, das Inftitut keine Gelegenheit.

Literatur

über »Pharmakologifche Inftitute«.

Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der k. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882. Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inftitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

c) Hygienifche Inftitute.

Die Hygiene oder Lehre von der Gefundheitspflege handelt von den Mitteln, welche dem Auftreten von Krankheitserfcheinungen vorzubeugen geeignet find. Die hygienifche Forfchung foll nach v. Pettenkofer31H) folgende Gebiete umfaffen: »Die Atmofphäre, deren chemifche und phyfikalifche Verhältniffe, welche unfer Befinden beeinfluffen, Bekleidung und Hautpflege, Wohnung (Verhalten der Bauftofle gegen Luft, Waffer und Wärme, Lüftung, Beheizung, Beleuchtung, Bauplätze und Baugrund), Grundwaffer, Einflufs der Bodenverhältniffe auf das Vorkommen und die Verbreitung von Krankheiten, Trinkwaffer und Wafferverforgung, Ernährung (Nahrungsmittel, Genufsmittel, Kofiregulative), Sammlung und Fortfchaflung der Excremente und fonfügen Abfälle des Haushaltes und der Gewerbe, Canalifirung, Infectionsftofife und Désinfection, Leichenfchau und Beerdigungswefen, der Gefundheit fchädliche Gewerbe und Fabriken, medicinifche Statiflik.«

Die Unterfuchungen, welche im hygienifchen Inftitut vorgenommen werden, ftreifen alfo wefentlich das Gebiet der Pathologie, Pharmakologie und Phyfiologie, und die Hilfsmittel, welche dabei zur Anwendung kommen, find das chemifche Laboratorium mit feiner ganzen Ausrüftung und das Mikrofkop, beide in Verbindung mit dem Thierverfuche und verfchiedenen phyfikalifchen Verfuchen.

Der Begründer der Hygiene als felbftändige Wiffenfchaft ift v. Pettenkofer, und nach deffen Angaben ift das erfte hygienifche Inftitut in München 1877 nach den Plänen Leimbach's erbaut worden. Wir haben es alfo mit einer Wiffenfchaft zu thun, die noch in der Entwickelung begriffen ift. Zwar hat diefelbe während ihres kurzen Beftehens fchnelle Fortfehritte gemacht und namentlich für diejenigen Aerzte gröfsere Bedeutung gewonnen, welche fich der Phyfikats-Laufbahn zu widmen ge-

318) Siehe : Pettenkofer, M. v. Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität München. Braunfchweig 1882. S. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

419.

Ueberiicht.

26

420.

Hygienifches

Inftitut

zu

München.

denken ; zwar find an zahlreichen Univerfitäten Lehrftühle für Hygiene errichtet ; aber der Bau neuer hygienifchen Lehranftalten hat mit dem Auffchwung der Wiflen-fchaft nicht gleichen Schritt halten können, weil es gerathen erfcheint, vor der Aufwendung grofser Geldmittel das Bau-Programm diefer Gebäude-Claffe etwas feftere Geflalt annehmen zu laffen. So hat denn der Münchener Vorgang nur vereinzelte Nachfolge gefunden, ln Leipzig ift ein hygienifches Inftitut, mit dem pathologifchen vereinigt, neu errichtet worden; in Berlin hat man durch den Umbau des alten, verfügbar gewordenen Gebäudes der ehemaligen Gewerbeakademie ein weiträumiges hygienifches Inftitut fchaffen können ; in Budapeft find einige Räume des phyfio-logifchen Inftitutes der Hygiene überwiefen ; in Heidelberg find bereits die Geldmittel zur Erbauung eines hygienifchen Inftitutes bewilligt; in Wien wird ein Neubau zur Zeit geplant ; im Uebrigen aber begnügt man fich , alte Univerfitäts-Lehr-anftalten, namentlich chemifche Laboratorien, wenn diefelben durch Neubauten erfetzt werden, als hygienifche Inftitute zu benutzen oder gar diefelben in gemietheten Räumen unterzubringen.

Bei Erläuterung der Grundfätze, welche beim Bau hygienifcher Inftitute mafs-gebend find, werden wir uns defshalb wefentlich an einige wenige ausgeführte Beifpiele anfchliefsen müffen.

Die wichtigften Arbeitsräume des bereits erwähnten hygienifchen Inftituts zu München finden fich im Erdgefchofs des Gebäudes (Fig. 340 ³¹⁹).

Der am weltlichen Giebel des Hauptflügels gelegene chemifche Arbeitsfaal I dient zur Abhaltung von Curfen über chemifche Unterrichts-Methoden; er wird vorzugsweife von jüngeren Aerzten benutzt, die fich für das Phyfikats-Examen vorzubereiten gedenken und die bereits in chemifchen, phyfikalifchen oder phyfiologifchen Arbeiten fo weit vorgebildet find, dafs fie beftimmt geflehte hygienifche Aufgaben mit Ausficht auf Erfolg bearbeiten können. Der Unterricht findet in der Weife flatt, dafs der Vortragende an einem etwas erhöht aufgeftellten Arbeitstifch vor den Augen der Zuhörer die Verfuche anftellt, worauf diefe fich an ihre Arbeitsplätze begeben, um dort diefelben Verfuche zu wiederholen. Die Einrichtung diefes Arbeitsraumes ift von der jedes anderen vollkommen ausgerüfteten chemifchen Arbeitsfaales nicht wefentlich verfchieden. Befonders zu erwähnen ift nur die Einrichtung von Waffertrommelgebläfen fiir Saug- und Druckwirkung, die, im Kellergefchofs untergebracht, an verfchiedenen Stellen der Arbeitsfäle lang anhaltende Luftftrömungen zu erzeugen im Stande find. Der chemifche Arbeitsfaal II ift für die Arbeiten des Profeffors und der Affiftenten beftimmt. Zwifchen diefen * Sälen liegen die beiden zugehörigen Wagezimmer.

Der weiter folgende Arbeitsfaal III ift zur Ausführung felbftändiger Arbeiten vorgefchrittener Schüler unter Leitung des Profeffors und der Affiftenten beftimmt, mit 4, höchftens 5 Arbeitsplätzen verfehen und in feiner Einrichtung den vorigen gleich.

Das an den Arbeitsfaal III fich anfchliefsende Schreibzimmer ift das eigentliche Gefchäftszimmer des Haufes, beftimmt, den Verkehr mit der Aufsenwelt zu vermitteln, Eingänge zu erledigen etc. Nächft dem Affiftenten-Wohnzimmer folgt nun ein einfenftriges optifches Zimmer zu Unterfuchungen mit Spectral-und Polarifations-Apparaten, dem Photometer und anderen eine Verdunkelung erfordernden Verfuchen. Den Abfchlufs am nördlichen Flügel bilden ein Zimmer und ein Arbeitsfaal, als Unterfuchungsftelle für Nahrungs-, Genufsmittel und Gebrauchsgegenftände dienend, denen gegenüber zwei Zimmer zur Aufbewahrung von allerhand Geräthen und Vorräthen gelegen find. Diefe Unterfuchungsftelle gehört weniger zu der Unter-richtsanftalt, als vielmehr zur Erledigung von Aufträgen, welche der Anftalt gegen Entgelt von Behörden und Privaten zugehen.

Im Obergefchofs (Fig. 339) wird der nördliche Gebäudetheil durch den grofsen Hörfaal für 100 Zuhörer eingenommen. In der Hauptfache ift auch diefer dem Hörfaal in chemifchen Lehranftalten ähnlich eingerichtet. Er hat anfteigende Sitzreihen, einen faft die ganze Breite des Saales einnehmenden Ex-perimentir-, bezw. Demonftrations-Tifch, an der öftlichen Rückwand einen Abdampfkaften und grofse ver-fchiebbare Schreibtafeln. Die Fenfter an diefer Wand find in der Regel verfinftert, an einer Stelle jedoch mit beweglichen Oeffnungen zur Veranfchaulichung von Lüftungsverfuchen verfehen. Um auch in den

Fig. 339-

Obergefchofs.

àTjl

?t05essotl

S--

S ammlungs-Saal ⁰

c]

lS si ste

nteji-WolmglVorstanäs-Z.

[FiirpFysikal.VeTsuâhe

Hin aal

1:500

Fig. 340.

Erdgefchofs.

ta

[p

JL

-t-

AN

■yiSS\J

>1

goto²

oJLELL.

iKIeiflerabl

Wage-i-Zim.

[chemischer Arb eitles a al Dr I (Professoru Assistenten)|

LChBÏÏj,

Art-

3aalM.

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu München ³¹⁹). Arch. : Leimbach.

Vorlefungen Verfuche mit dem Photometer und Spectrofkop vorführen zu können, find die Nordfenfter gleichfalls mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen.

Da die Heizung und Lüftung in der Gefundheitspflege eine wichtige Rolle fpielen , fo müffen die bezüglichen Einrichtungen im hygienifchen Inftitut eine gewiffe Mannigfaltigkeit aufweifen, und, befonders im Ilörfaal, Vergleiche der verfchiedenartigften Syfteme künftlicher und natürlicher Lufterneuerung ermöglichen. So finden wir in München aufser der Lüftung durch den oberen Theil der nördlichen und weltlichen Fenfter ein im Sockelgefchofs aufgeftelltes Flügelrad zum künftlichen Eintreiben frifcher Luft.

Die Anordnung der im Obergefchofs weiter folgenden Räume: des Vorbereitungszimmers, der Zimmer für die Bibliothek, phyfikalifche Verfuche und den Vorftand, der Affiftenten-Wohnung, des kleinen Hör-faales und des Sammlungsfaales, find aus dem Grundrifs in Fig. 339 erfichtlich. Bezüglich der Zweck-beftimmung und Benutzung diefer Räume ift nur das Folgende zu bemerken.

Die Bibliothek wird von den Arbeitern im Arbeitsfaal III benutzt und enthält Werke über Gefundheitspflege und die verwandten Wiffenfchaften. Das phyfikalifche Arbeitszimmer wird zugleich zu phyfio-logifchen Unterfuchungen benutzt; es enthält einen Refpirations-Apparat, ein Infiniment zur Aichung der Anemometer und andere phyfikalifche Apparate.

421.

Hygienifches

Inftitut

zu

Berlin.

Der kleine Hörfaal mit 30 Plätzen dient zu verschiedenartigen Vorlefungen der Docenten. Der daneben gelegene Sammlungsfaal wird zugleich zu Vorbereitungen der Vorlefungen benutzt. Er enthält Apparate, Modelle, Zeichnungen, Mutier und Proben zur Veranfchaulichung der Vorträge.

Das Sockelgefchofs enthält, aufser einigen Räumen für Glas- und Porzellan-Vorräthe, fo wie für die Dampfheizung, eine Kammer für Gas-Analyfen und Queckfilber-Arbeiten, eine Hausmeifter-Wohnung, eine mechanifche Werktlätte und einen Raum für Muffel- und Schmelzofen. An mehreren Stellen find im Fufsboden Vorrichtungen angebracht, an denen man mit Hilfe Recknagel’ieher Differential-Manometer die Bewegung der Grundluft nach dem Haufe, bezw. in umgekehrter Richtung beobachten kann.

Mit der Anftalt verbunden itl eine meteorologifche Station zur regelmäfsigen Beobachtung von Wärme, Feuchtigkeit, Druck und Bewegung der Luft und Meffung der Niederfcliläge, der Boden-Temperatur, des Standes und der Temperatur des Grundwaffers, fo wie zur Prüfung der hierbei zur Verwendung kommenden Apparate.

In einem kleinen Hofgebäude endlich find Räumlichkeiten für einen unverheiratheten Diener, zugleich zu Verfuchen mit Bodengafen benutzt, ferner eine Wafchküche, ein Raum zu Desinfections-Verfuchen und zwei Ställe für Verfuchsthiere vorhanden.

Das hygienifche Inftitut zu Berlin verdankt, wie fchon angedeutet, feine Weiträumigkeit dem Umftande, dafs ein vorhandenes Gebäude, die ehemalige Gewerbeakademie (fiehe Art. 50, S. 58), für die Forfchung im Gebiete der Gefundheitspflege umgebaut werden konnte. Durch Ueberführung eines grofsen Theiles der allgemeinen

Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens vom Jahre 1882 in die Räumlichkeiten des Inftitutes wurde es möglich, daffelbe mit Einrichtungen und Lehrmitteln von feltener Vollkommenheit und Reichhaltigkeit auszu-rüften.

Fig. 341-

Spülraum k;

Bilder u. Tate lu

Wortes App.f

C3

Chemische

Büdenuntersuchun

■H

Arb eits-S a ai

pa

Klimatologie

Die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume nehmen das I. und II. Obergefchofs des gedachten, in der Klofterftrafse gelegenen Gebäudes ein. Der befonderen Richtung des erften Leiters diefer Anftalt (Koch) ift es zuzufchreiben, dafs die Einrichtungen für die Forfchung im Gebiet der Spaltpilzkunde eine ganz befondere Berücksichtigung gefunden haben.

Kleidung u.

d¹

<£

unters

»»•fff

Vorbereïtg,

£3

Assist- Arb.-Z.

Flur

Aula

Frühstück-Z

Geschafts-Z

u.

Bibliothek

3:500

10 987651321 0

10

15

20™

Das I. Obergefchofs (Fig. 341 ³²⁰) enthält vornehmlich die chemifche Abtheilung und die Hörfäle. Der grofse Hörfaal liegt unmittelbar neben dem Treppenhaufe in der öftlichen Gebäudeecke; er hat 119 Sitzplätze. Der Standort des Vortragenden ift mit ähnlichen Einrichtungen verfehen, wie in chemischen Hörfälen. Hinter Sich hat derfelbe grofse fchwarze Tafeln, vor Sich einen Ex-perimentir- und Demonftrations-Tifch, der mit Gas- und Wafferleitung verfehen ift. Durch einen an der Tifchplatte angebrachten Druckknopf kann der von der Dynam o-Mafchi ne im Keller erzeugte elektrifche Strom in den Hörfaal geleitet werden, um dort eine elek-

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu Berlin ³²⁰). I. Obergefchofs.

320) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Land-Bauinfpectors Kleinwächter in Berlin.

trifche Lampe in Thätigkeit zu fetzen, mit deren Hilfe mikrofkopifche Vergröfserungen von Spaltpilzgebilden an die Wand zur Rechten der Zuhörer geworfen werden.

Durch ein kleines Yorbereitungszimmer gelangt man in den füdöftlichen Flügel, in welchem vier Räume verfchiedener Gröfse die zu hygienifchen Arbeiten erforderlichen und namentlich in den Vor-lefungen gebrauchten Apparaten- und Lehrmittel-Sammlungen aufnehmen. In ihrer Einrichtung find diefe Räume zur Zeit noch nicht vollendet. Im erften Zimmer finden diejenigen Apparate Aufftellung, die zur Unterfuchung der Nahrungsmittel und der Kleidung dienen. Die Unterfuchungen der letzteren erftrecken fich auf die Wärmeleitung, Verdunftungs-Durchläffigkeit und mikrofkopifche Prüfung der Gewebe.

Es folgt ein Zimmer für Apparate aus dem Gebiete der Klimatologie und Wafferverforgung, die auf grofsem Tifche frei aufgeftellt werden follen. Hieran fchliefst fich ein Saal mit den zur Boden-unterfuchung angewandten Apparaten. Ein Tifch in T-Form dient zur Ausbreitung grofser, die Unter-grundverhältniffe von Städten etc. darftellender Karten. Den Befchlufs macht die Sammlung derjenigen Tafeln und Abbildungen, welche zur Erläuterung der Vorträge in den Hörfälen gebraucht werden, z. B. zeichnerifche Darftellung der Sterblichkeit und des von dem Grundwafferftande und dem Regenfall auf diefe geübten Einfluffes, Karten, welche die Einfchleppung und die Verbreitung anfteckender Krankheiten veranfchaulichen, Abbildungen einfacher hygienifchen Beobachtungs-Apparate etc. Im füdweftlichen Quergebäude liegt der kleine Hörfaal, durch eine befondere Hilfstreppe zugänglich. Der daneben liegende Spülraum dient auch als Vorbereitungszimmer. Ein zwifchen beiden liegender chemifcher Abdampffchrank wird zugleich zum Zureichen von Vorlefungsgegenftänden benutzt.

Die fich hieran anfchliefsenden chemifchen Arbeitsräume find in ihrer Einrichtung von denjenigen der chemifchen Inftitute nicht wefentlich verfchieden. Der erfte diefer Räume, der grofse chemifche Arbeitsfaal, dient zu Arbeiten fehr mannigfacher Art. In demfelben werden u. A. Curfe über allgemeine Hygiene abgehalten , zu welchem Zwecke für den Vortragenden ein erhöhter Tritt nebft einer Wandtafel an der nord-öftlichen Wand angebracht ift. Die Unterfuchungen, welche hier vorgenommen werden, erftrecken fich auf Boden- und Luftbeobachtungen, Gefchwindigkeitsmeffungen der Luftbewegung und Wärme-meffungen. Für bakteriofkopifche Unterfuchungen, die im hygienifchen Inftitut mit den chemifchen Arbeiten ftets Hand in Hand gehen, find neben den chemifchen Arbeitstifchen an den Fenftern Mikrofkopir-Tifche vorhanden. An den Fenfterpfeilern liehen Fachbretter für Reagentien und Gläfer.

Vom Wagezimmer ift der hintere Raum als Dunkelkammer abgetrennt zur Ausführung von Spectral-Analyfen, Polarifation und Behandlung von Thieren mit Bakterien-Impfung auf die Augen.

Der Erwähnung bedarf noch das an der Strafsenfront gelegene Frühftückszimmer, deffen Einrichtung fich als nothwendig herausgeftellt hat, weil die Einnahme eines Imbilfes in den Arbeitsräumen wegen der Gefahr der Anfteckung durch Bakterien unbedingt hat unterfagt werden müffen.

Die neben diefem Raume gelegene Aula würde bei einem Neubau fortfallen. Man hat einem vorhandenen architektonifch reich ausgefclimückten Saal diefe Bezeichnung gegeben.

Das II. Obergefchofs ift in der Grundrifsbildung dem I. Obergefchofs vollkommen gleich. Es ift faft ausfchliefslich den bakteriofkopifchen Arbeiten gewidmet.

Ueber dem grofsen Hörfaal ift ein mikrofkopifcher Demonftrations-Saal mit 30 Arbeitsplätzen eingerichtet. An der lüd-weftlichen Wand ift der Standort des Vortragenden auf erhöhtem Tritt mit Demon-ftrations-Tifch und Wandtafel. Die Praktikanten fitzen auf Drehfchemeln ohne Lehnen in zwei Reihen parallel den Fenftern, jeder mit einem Mikrofkop verfehen. Wenn der Vortrag es erfordert, dafs fie den Blick nach der Tafel richten, müffen fie eine Körperwendung vornehmen. Die Zweckbeftimmung des Raumes ift alfo hier diefelbe, wie im pathologifchen Inftitut diejenige des Demonftrations Saales (fiehe Art. 386, S. 386).

An der fenfterlofen Wand find einige Abdampffchränke vorhanden, in denen Brutfehränke für Spaltpilzzüchtung und Dampf-Sterilifirungs-Apparate aufgeftellt find.

Die Brutfehränke find kleine Schränke mit doppelten Blechwandungen, deren Zwifchenraum mit Waffer ausgefüllt ift; aufsen find fie mit Filz verkleidet. Das Waffer wird durch eine Gasflamme in gleichmäfsiger Wärme erhalten, die fich felbftthätig dadurch regelt, dafs die Queckfilberfäule eines Thermometers, deffen Kugel in das Waffer taucht, die Gaszuftrömung durch ihr Steigen hemmt, durch ihr Fallen frei giebt. Im Inneren des Schrankes find durchlochte Blechfächer, in deren Durchbohrungen die Gläschen mit Nähr - Gelatine eingehängt werden. Die Gasleitung für diefe Brut-Apparate mufs einen befonderen Haupthahn erhalten, fo dafs fie auch nach Abfchlufs der übrigen Hausleitung über Nacht im Betriebe bleiben kann.

Im füd-öftlichen Flügel fchliefst fich an den Demonftrations-Saal ein kleines Vorbereitungszimmer an. Die nördliche Gebäudeecke enthält zwei Affiftenten-Wohnungen und das Sprechzimmer des Directors.

4o6

Ueber dem grofsen chemifchen Arbeitsfaal und den fich daran fchhefsenden Räumen des hinteren Quergebäudes und fudöftlichen Flügels ift eine gröfsere Reihe von bakteriofkopifchen Arbeitszimmern eingerichtet, unter denen der erfte Saal zu bakteriofkopifchen Curfen benutzt wird. In diefem Saale ill nach KocKs Angaben eine Vereinigung des mikrofkopifchen Arbeitsfaales mit dem chemifchen in einer Weife durchgeführt worden, die fich als fehr zweckmäfsig erwiefen hat. Sie wird durch den Schnitt in Fig. 342 veranfchaidicht. Die mikrolkopifchen Arbeitsplätze nehmen einen an der Fenfterwand entlang laufenden Tifch ein. Es find an jedem der 7 Fenfter 2 , alfo im Ganzen 14 Plätze vorhanden. In einem Abftand von etwa 1,5 m vom Mikrofkopir-Tifch und parallel demfelben ftehen mitten im Zimmer zwei grofse chemifche Arbeitstifche mit je 4 Arbeitsplätzen an jeder Seite. Die Breite des einzelnen Platzes beträgt etwa 90 cm ; jeder Platz ill mit 2 Gasfchlauchhähnen verfehen ; an jedem Kopfende des Tifches befinden fich 4 Wafferfchlauchhähne über einem Ausgufsbecken. Es ill alfo für jeden Praktikanten ein Mikrofkopir-Platz und ein chemifcher Arbeitsplatz vorhanden, welche beide fie in bequemer Weife bei ihren Arbeiten abwech-

Fig. 342.

I'

'W

tll!

\\\

V'

A⁵- C

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu Berlin. Schnitt durch den Saal für bakteriofkopifche Curfe ³²⁰). — Qo 11. Gr.

G. Gas-Schlauchhähne.

C.    Chemifcher Arbeitstifch.

D.    Abdampffchrank.

M. Mikroikopir-Tifch.

R. Fachbretter für Reagentien.

feind benutzen. An der Rückwand des Zimmers befinden fich zwei gröfsere Verfchläge, deren einer Brutfehränke für Spaltpilz-Züchtung und Fachabtheilungen zur Aufbewahrung der Culturen der verfchiedenen Praktikanten, der andere einen Eisfehrank zur Beobachtung des Verhaltens von Spaltpilzen bei niedrigen Wärmegraden aufnimmt. Der Reft der Rückwand wird von Abdampfkaften und Schränken für Glasvorräthe eingenommen. Auch in diefem Saal ill neben dem Eingang ein erhöhter Tritt mit Wandtafel für den Vortragenden vorgefehen.

Die weiter folgenden Säle find für die Arbeiten vorgefchrittener Schüler, der Affiftenten und fremder Aerzte beftimmt. Ihre Einrichtung entfpricht derjenigen des vorbefchriebenen Saales.

Im Dachgefchofs befinden fich einige Räume für Anfertigung photographifcher Vergröfserungen mikrofkopifcher Präparate. Die Aufnahmen gefchehen im Sonnenlicht und in Ermangelung diefes in elektrifchem Licht.

Das Kellergefchofs endlich enthält eine Anzahl von Stallungen für Verfuchsthiere. Da das hygie-nifche Inftitut die Hauptftätte für Spaltpilzkunde ift, fo ift die Zahl der hier zu haltenden Thierarten befonders grofs. Es werden Kaninchen, Meerfchweinchen, Ratten, Mäufe, Hunde, fo wie verfchiedenes

Geflügel gehalten, und man hat neuerdings auch einen Affenkäfig hergeftellt, weil bei den Affen durch Spaltpilzimpfungen Krankheitserfcheinungen hervorgerufen werden können, die fonft nur dem Menfchen eigen find und denen andere Thiere nicht erliegen. Beim Bau der Käfige kommt es nicht darauf an, den Urin zur wiffenfchaftlichen Unterfuchung aufzufangen, fondera nur reinliche und trockene Käfige zu

fchaffen. Man hat hier die Käfigböden und die Wände etwa in Höhe von 10cm mit Zinkblech aus-gefchlagen und an der tiefften Stelle des mit Gefälle nach der Mitte verfehenen Bodens ein Zinkabflufs-rohr angebracht, das den Urin in ein untergeftelltes Gefäfs leitet. Die Käfige für Kaninchen und Meer-fchweinchen haben etwa 65

cm

Tiefe, 40cm Breite und 50cm Höhe.

Literatur

über »Hygienifche Inftitute«.

Pettenkofer, M. v. Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität München. Braunfchweig 1882.

Fodor, J. Das hygienifche Inftitut der Kön. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882.

Bericht über die fechfte Generalverfammlung des Vereins für Gefundheitstechnik. München 1885. Richard. Le mufée d'hygiène de Berlin. Revue d’hyg. 1886, S. 1017.

Ferner :

Archiv für Hygiene. Unter Mitwirkung von J. Bockendahl etc. herausg. v. J. Forster , F. Hofmann, M. v. Pettenkofer. München. Erfcheint feit 1883.

Zeitfchrift für Hygiene. Herausg. von R. Koch u. C. Flügge. Leipzig. Erfcheint feit 1886.

II. Kapitel.

Anftalten zum praktifchen Studium der Medicin.

(Kliniken.)

422.

Allgemeines.

In den Univerfitäts-Kliniken ift die Lehranftalt mit dem Krankenhaufe zu vereinigen. Die in der Klinik aufgenommenen oder behandelten Kranken dienen als Unterrichts-Material. An ihnen werden die jungen Aerzte in der Behandlung der Kranken im Allgemeinen und in der Heilung möglichft mannigfaltiger Sonderfälle unterwiefen und geübt. Lediglich von diefem Standpunkte betrachtet und aus-fchliefslich für Unterrichtszwecke gebaut, würden die Kliniken, oder doch ein Theil derfelben, nur über ein befchränktes Material verfügen, weil nur ganz Unbemittelte fich freiwillig zur klinifchen Behandlung, gleichfam zu einem Lehr-Object für Studirende, hergeben. Andererfeits laffen fich die ftädtifchen Gemeinden, zumal in kleineren Univerfitätsftädten, nur ungern die giinftige Gelegenheit entgehen, durch Vereinbarung mit der Staatsverwaltung die ftädtifchen Krankenhäufer mit den Univerfitäts-Kliniken zu verbinden und fich dadurch Erleichterung in der ihnen obliegenden öffentlichen Krankenpflege zu flchern. Wir haben gefehen, dafs überall, wo auch die Univerfitäten der Gemeindeverwaltung uiiterftellt find, diefe Vereinigung die Regel bildet. Da endlich an der Spitze der Univerfitäts-Kliniken Gelehrte von hohem Ruf zu liehen pflegen, fo wird die Zahl der Kranken auch durch Perfonen aus den befferen Ständen vermehrt, die fich in klinifche Behandlung geben, wenn fich in dem betreffenden Gebäude Gelegenheit zu ihrer angemeffenen Unterkunft bietet. Diefe letzteren Perfonen können felbftverftändlich nicht, wie die übrigen, als Unterrichts-Material für die Studirenden verwerthet werden ; fondern ihre Behandlung liefert mehr dem bei der Klinik angeftellten Aerzte-Perfonal Gelegenheit zur Sammlung von Erfahrungen.

Die Geftaltung aller Kliniken ift hiernach eine zweitheilige ; es ift zu unter-

4-3-

Bedingungen

und

Anlage.

fcheiden :

1)    die Lehranftalt und

2)    die Krankenanftalt.

Beim Entwerfen klinifcher Gebäude hat man vor Allem die mannigfachen Ver-kehrsverhältniffe zu beachten, welche zwifchen dem Gebäude und der öffentlichen Strafse einerfeits, den Nachbargebäuden, d. h. anderen medicinifchen Lehranftalten und dem Wirthfchaftsgebäude, andererfeits ftattfinden. Die in der Klinik verkehrenden Perfonen find:

a) Die Studirenden. Diefe müffen von den öffentlichen Verkehrsftrafsen einen unmittelbaren Zugang zu dem die Lehranftalt aufnehmenden Gebäudetheile erhalten, und zwar find alle von ihnen befuchten Räume, wie Hörfäle, Operations-Säle etc., entweder dem Eingänge nahe zu bringen oder mit befonderem Eingänge zu verteilen. Die Krankenabtheilung wird von den Studirenden nur unter Führung der Lehrer betreten, und zwar dient dann die Lehranftalt als Ausgangspunkt des Rundganges.

ß) Die Beamten der Anftalt, denen alle Räume zugänglich find. Ihnen liegt vorzugsweife der Verkehr mit den Nachbaranftalten, namentlich dem Wirthfchaftsgebäude, ob. Nur Inhaber gröfserer DienftWohnungen, z. B. Anftalts-Directoren, erhalten befondere Eingänge; die Affiftenz-Aerzte benutzen die Haupteingänge. Die Dienftwohnungen der Wärter erhalten Nebeneingänge, bezw. werden auf Mitbenutzung der nach dem Wirthfchaftsgebäude führenden Ausgänge angewiefen.

7) Die poliklinifchen Kranken, d. h. diejenigen, welche nicht in der Klinik aufgenommen, fondern im klinifchen Hörfaal und deffen Nebenräumen unterfucht und nach Feftftellung ihrer Leiden, nöthigenfalls leichter Operation, mit Verhaltungs-anweifungen und Arzneimitteln wieder entlaffen werden, können wenigftens in kleineren Anftalten gemeinfame Zugänge mit den Studenten erhalten. Ihr Verkehr mit dem Haufe ift aber ftreng zu überwachen und befondere Sorgfalt darauf zu verwenden, dafs jede Berührung mit der Krankenanftalt in und aufser dem Haufe, alfo auch in den etwa vorhandenen klinifchen Gärten, vermieden wird. Dafs Wege, welche zwifchen klinifchen Gärten hindurch nach anderen medicinifchen Lehranftalten führen, der Zeiterfparnifs wegen von den Studenten benutzt werden, ift weniger bedenklich, wenn fie nur von den Gärten der Genefenden durch leichte Einfriedigungen getrennt werden.

S) Der Verkehr zwifchen den Kranken und der Aufsenwelt ift mit peinlicher Sorgfalt zu überwachen. Unmittelbare Eingänge von den Strafsen her dürfen die Krankenanftalten nicht erhalten. Befuch, den die Kranken empfangen, wird ihnen in Begleitung von Beamten zugeführt und mufs durch den vom Pförtner überwachten Eingang des Hauptgebäudes eintreten.

Dafs der mit dem Abhalten der Poliklinik nothwendiger Weife verbundene geräufchvolle Verkehr der zuweilen nach Hunderten zählenden Perfonen mit der für eine regelrechte Krankenpflege unentbehrlichen Ruhe fleh nicht vereinigen läfft, liegt auf der Hand; dies giebt Veranlaffung, in der baulichen Anordnung auf möglichfte Trennung der Krankenheilanftalt von der Lehranftalt hinzuwirken, in gröfseren Anftalten durch Verlegung der erfteren in felbftändige mit dem Lehrgebäude nur durch Verbindungsgänge zufammenhängende Einzelbauten (Pavillons), bei kleineren Gebäuden durch Unterbringung derfelben in den Flügeln oder wenigftens in anderen

Gefchoffen. Da auch die Krankenanftalt eine Scheidung in die Männer- und die Frauenabtheilung erfordert, fo begegnen wir bei klinifchen Bauten der häufig wiederkehrenden Anordnung, welche in einen Mittelbau die Lehranftalt mit der Poliklinik, den Hörfälen, Arbeitszimmern und Wohnungen der Aerzte und in zwei Flügel einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabtheilung der klinifchen Kranken verlegt. Wo noch eine befondere Kinderabtheilung gefordert wird, bringt man diefe entweder mit der Frauenabtheilung in Zufammenhang oder verlegt fie in das Hauptgebäude.

a) Chirurgifche Kliniken.

Die Chirurgie handelt von denjenigen Leiden, welche auf dem Wege der Operation geheilt, bezw. befeitigt werden. Bei den meiden chirurgifchen Kranken find nach vollzogener Operation offene Wunden zu heilen, und nach den Erfahrungen der neueren Zeit ift bekanntlich für derartige Kranke die Baracke, der leichte Bau mit möglichft reichlichem, freiem Luftzutritt, die geeignetefte Form des Kranken-haufes. Mehr als bei jeder anderen liegt defshalb bei der chirurgifchen Klinik Ver-anlaffung vor, das Lehrgebäude von dem Krankenhaufe zu trennen, um letzterem die vortheilhaftefte Bauart des von zwei gegenüber liegenden Seiten beleuchteten Blocks zu geben. Wir finden diefe Anordnung in Bonn, Strafsburg, Halle, Heidelberg und Königsberg, fo wie in den zur Ausführung bereits feft geflehten Neubauten für Göttingen, Breslau und vielen anderen.

1) Hauptgebäude.

Im Hauptgebäude fpielt die wichtigfte Rolle:

1)    der Operations-Saal; in enger Beziehung zu diefem fteht

2)    das Zimmer der frifch Operirten;

3)    die Wartezimmer;

4)    der Saal zur Abhaltung der Poliklinik;

5)    das Unterfuchungszimmer.

Im Hauptgebäude find ferner unterzubringen die Arbeitszimmer und Wohnungen der Beamten, und zwar:

6)    das Zimmer des Directors;

7)    die Wohnungen der Affiftenz- Aerzte ;

8)    einige Wohnzimmer für Candidaten der Medicin; für die Abhaltung der Prüfungen werden meiftens noch

9)    einige Curfiften-Zimmer gefordert.

Sodann find an Unterrichts- und Sammlungsräumen erforderlich :

10) ein Hörfaal für theoretifche Vorlefungen;

11 ) ein Raum für die gefchichtliche Sammlung der Inflrumente, Bandagen und künftlichen Gliedmafsen ;

12) ein Raum für die Knochenfammlung.

Die Räume des Sockelgefchoffes werden in der Regel zu Dienftwohnungen der Unterbeamten ausgenutzt.

Bei den chirurgifchen Operationen find thätig der leitende Arzt mit feinen Affiftenten, einige Candidaten der Medicin, die nach Ablegung des tentamen phyfoctwi den chirurgifchen Curfus durchmachen, und auch wohl einige Unterbeamte. Diefes zuweilen ziemlich zahlreiche Perfonal umfteht den Kranken. Den Zuhörerkreis bilden

424.

Gruppirung

der

Räume.

425-

Erforderniffe.

426.

Operations-

Saal.

aufser den Studirenden häufig fremde Aerzte, welche die an der betreffenden Uni-verfität beftehenden Einrichtungen und Operations-Methoden kennen lernen wollen. Den Gälten werden dann wohl bevorzugte Plätze in nächfter Nähe des operirenden Arztes eingeräumt.

Hieraus ergiebt fich die Bedingung, dafs etwa in der Mitte des Operations-Saales, jedenfalls aber in vortrefflichfter Beleuchtung, ein freier Raum, die Operations-Bühne, vorhanden fein mufs, um den fich, möglichft fteil anlteigend und in gedrängter Anordnung, die Sitzreihen der Studirenden ftaffelförmig erheben. Den Durchmeffer der Operations-Biihne darf man nicht unter 3,5 m wählen ; als mittleres Mafs mag 4,o m (Strafsburg, Budapelt) gelten; mehr als 5m Durchmeffer (Halle) würde bereits zu grofse Entfernungen für die Zufchauer ergeben. Die Grundformen der Operations-Bühne find fehr verfchieden ; es kommt zur Anwendung der Kreis (Halle), der überhöhte Halbkreis (Strafsburg, Leipzig, Königsberg, Berlin, Budapeft), das Rechteck (Bonn) und viele zufammengefetzte Figuren.

Wenn fomit im Allgemeinen der chirurgifche Operations-Saal eine gewiffe Aehnlichkeit mit dem anatomifchen Hörfaale zeigt, fo ift er doch von diefem hin-fichtlich der Beleuchtung wefentlich verfchieden. Die meiften Chirurgen fordern nämlich eine fehr helle Seitenbeleuchtung mit fall wagrechtem Lichteinfall, ohne darum das hohe Seitenlicht und das Deckenlicht auszufchliefsen. Es foll eben unter jedem Einfallswinkel Licht zur Verfügung ftehen. Das von der Nordfeite kommende Licht wird hier gleichfalls bevorzugt ; doch wird zuweilen auch die Anforderung ge-ftellt, Operationen im Sonnenlicht auszuführen.

Die meiften ausgeführten Operations-Säle, und zwar unter den vorgenannten alle diejenigen, welche den überhöhten Halbkreis als Grundform der Operations-Biihne aufweifen, ausgenommen Berlin und Budapeft, find zur Beleuchtung des

Fig. 343-

- I

HHn

±31

^7/

■ ! ■ jl

JJ

Bmwf

15Ö . pä I E ir**~

.....iltilmllll

ei®

s.

IlUf

i—er

.......

1:250

15m

7    8    9    10    11    12    13

'Ml i I >—I-

12    3    4.    5

[ ■ » { I j I j i ( ) -i-

Operations-Saal der chirurgifchen Klinik zu Berlin. Schnitt.

Operations-Tifches mit einem breiten, hohen und mit der Brüftung tief herabreichenden Fenfter verfehen, das fich, wenn möglich, noch in der Decke als Deckenlicht fortfetzt. Die gleiche Beleuchtung, die fich erfahrungsmäfsig vortrefflich bewährt, hat der Operations-Saal in Bonn, deffen 3,o m breites und 3,2111 hohes Fenfter durch eine einzige Spiegelfcheibe ohne Sproffen ge-fchloffen wird, während in Halle die Bühne zur Hälfte in einer halbkreisförmig ausgebauten, ganz in Glas und Eifen hergeftellten Nifche liegt. Die bei anatomifchen Theatern gebräuchliche Beleuchtung durch hohes Seitenlicht, das über die Köpfe der Zuhörer hinweg aus gröfserer Entfernung auf die Bühne fällt, kommt in Berlin, Budapeft und Heidelberg vor.

4i i

Als befonders wohl gelungen führen wir in Fig. 343 den Operations-Saal der chirurgifchen Klinik in Berlin vor, deffen Beleuchtung dadurch eine fehr ausgiebige geworden ift, dafs man die Lichtöffnungen zum gröfsten Theile in die untere Fläche des manfardförmigen Daches verlegt hat. Die lothrechten Wandflächen werden in der Regel für eine ausreichende Beleuchtung nicht mehr genügenden Raum bieten.

Die vorbefchriebene Beleuchtung durch ein grofses Mittelfenfter, für welche wir weiter unten (in Fig. 347) im chirurgifchen Operations-Saal zu Strafsburg ein Beifpiel mittheilen, fteht, wie nicht in Abrede zu ftellen, theilweife in Widerfpruch mit den Regeln des für Anfchauungsunterricht geeigneteften Lichteinfalles; denn die Zuhörer müffen mehr oder weniger gegen das Licht fehen. Am wenigffen empfindlich ift diefer Nachtheil da, wo die Zuhörer nicht in Hufeifenform, fondera in zwei Reihen zu beiden Seiten der Bühne fitzen (Bonn). Dennoch hat die Summe fämmt-licher Erfahrungen dazu geführt, auch in neuefter Zeit diefe Anordnung zu wiederholen (Göttingen), und dies nicht mit Unrecht.

Der Operations-Saal ift nicht für einen methodifchen Unterricht beftimmt, in dem Collegien-Hefte nachgefchrieben, Figuren nach der Natur gezeichnet werden etc.; fondera die Studirenden follen eine Anfchauung von dem Verlauf der Operationen im Allgemeinen und der verfchiedenartigen, durch Vorträge des Profeffors erläuterten Fälle im Einzelnen erhalten. Es kommt nicht darauf an, dafs der einzelne Zuhörer jeden Handgriff, jeden Schnitt fo deutlich fieht, dafs er ihn nöthigenfalls felbft ausführen könnte; fondera es foll mehr durch die Gewöhnung das Verftändnifs fo weit geweckt werden, dafs er fchliefslich unter Leitung von Aerzten felbft das Meffer, die Säge, den Meifsel etc. in die Hand nehmen und die Handhabung derfelben erlernen kann.

Zur fachgemäfsen Ausführung einer Operation gehört aber vor Allem eine giinftige Beleuchtung, und defshalb ift es wichtiger, dafs in der Bauart der Operations-Säle die angehenden Aerzte ein Vorbild eines mufterhaft beleuchteten Operations-Raumes kennen lernen, als dafs diefe Beleuchtung wefentlich den Zweck verfolgt, das Sehen der Studirenden bis in die geringften Einzelheiten zu ermöglichen.

Die Operations-Bühne wird gewöhnlich durch eine Schranke abgefchloffen, um zu verhindern, dafs die Aerzte in ihrer Thätigkeit durch andrängende Zufchauer beläftigt werden. Man bildet diefelbe wohl zu niedrigen tifchartigen Schränken aus, die man zur Unterbringung von Verbandzeug, Inftrumenten und allerhand bei der Operation unentbehrlichen Geräthen verwendet. Die oberfte Abdeckung wird der Reinlichkeit halber aus einer Marmor- oder Schieferplatte hergeftellt.

Bei den Operationen wird viel kaltes und warmes Waffer gebraucht. Defshalb ift es nicht allein nothwendig, dafs einige Wafferhähne mit Ausgufsbecken, andere mit Wafchbecken den Aerzten bequem zur Hand find; fondera es ift auch wünfchens-werth, dafs der Fufsboden von Stein und fo glatt fei, dafs feine Reinhaltung leicht ift. Man giebt ihm etwas Gefälle nach einem mit Geruchverfchlufs verfehenen Ab-flufsloch. Terrazzo-Fufsböden befitzen nicht die nöthige Härte und Widerftands-fähigkeit gegen die viel verfchüttete Carbolfäure und die nicht zu vermeidenden Stöfse. Mettlacher Thonplatten verdienen den Vorzug; es kommen übrigens auch hölzerne Fufsböden vor, z. B. in Leipzig und Strafsburg.

Die Sitzreihen follen im Operations-Saal fteil anfteigen, damit die Zufchauer möglichft von oben herab einen Ueberblick über die Vorgänge bei der Operation gewinnen. In Bonn erreichen diefelben eine folche Höhe, dafs die oberfte Reihe

Fig- 344-

von dem I. Obergefchofs des Haufes aus betreten wird. Dafs viele Perfonen aus geringer Entfernung die Operation verfolgen können, ift wichtiger, als dafs die Abmeffungen des einzelnen Platzes befonders bequem und reichlich find. Das Tiefenmafs von 75 cm entfpricht gewöhnlichen Annahmen; die Sitzbreite beträgt nicht mehr als 50cm. Da es nur auf Sehen und Hören ankommt und gar nicht gefchrieben wird, find Tifche vor den Sitzreihen ganz entbehrlich. In Halle find folche auch nicht zur Ausführung gekommen; Fig. 344 giebt einen Durchfchnitt der dortigen Sitze. Der Zugang zu den Staffeln foll niemals von der Bühne [aus gefchehen; es kommen alfo hier ähnliche Löfungen, wie bei den anatomifchen Theatern in Betracht (fiehe Art. 320 u. ff., S. 339 u. ff.).

Von befonderer Wichtigkeit ift die Anordnung der zum Operations-Saal gehörigen Nebenräume, fo wie ihre Lage und Verbindung mit dem Operations-Saal Operations- und unter einander. Dabei ift befonders darauf zu achten, dafs die Operirten auf ihrem Wege nach dem Krankenfaale oder nach ihrer Privatpflege nicht den Weg der zur Operation Gehenden kreuzen, wegen des entmutigenden Eindruckes, den der Anblick eines noch in der Betäubung liegenden Operirten auf denjenigen macht, der mit Bangen feinem Schickfal entgegen geht. Die Wartezimmer der ihrer Behandlung Harrenden füllen in der Nähe des Operations-Saales, aber doch fo gelegen fein, dafs das Gefchrei der Chloroformirten bei der Operation diefe Räume nicht erreicht; die Hintanfetzung diefer Rückficht hat fchon Manchen in feinem Ent-fchlufs, fleh der Operation zu unterziehen, wankend gemacht. Die Vermeidung der Kreuzung des Verkehres der Studirenden mit demjenigen der Operirten und der Operation Harrenden ift zwar nicht unbedingt nothwendig, trägt aber zur Aufrechterhaltung der Ordnung wefentlich bei.

Für die frifch Operirten ift die Anordnung einer Ablageftelle, in der fleh die-felben aus der Chloroform-Betäubung fo weit erholen, dafs fie in den Krankenfaal Operirten. gebracht oder aus dem Haufe gefchafft werden können, fehr zweckmäfsig und wird in neueren Kliniken nicht gern entbehrt. Solche Zimmer erhalten Abtheilungen, durch 2m hohe Brettwände von einander getrennt, mit etwa 2 m Tiefe und Breite, gegen einen gemeinfchaftlichen Gang durch Vorhänge abgefchloffen. In jeder Abtheilung fteht ein Bett, auf das der Kranke gelegt wird, um im Dämmerlicht, umgeben von feinen Angehörigen, aus der Betäubung zu erwachen. Wafch-Einrichtungen mit Kalt- und Warmwaffer-Zuleitung find in diefem Zimmer vorzufehen.

Zum Aufenthalt derjenigen Kranken, welche der Operation oder der poli-klinifchen Behandlung entgegenfehen, find Wartezimmer erforderlich. Je nach dem poiikiinifchen Befuch der Klinik find die an diefe Räume geftellten Anforderungen verfchieden.

Häufig richtet man zwei mittelgrofse Räume, je einen für männliches und leibliches Publicum, ein.

Geftühl im chirurgifchen Operations-Saal zu Halle. — ¹/ÿo n. Gr.

427.

Nebenräume

des

Saales.

428.

Zimmer der frifch

429.

Wartezimmer

der

An anderen Orten tritt das Bediirfnifs hervor, gefonderte Wartezimmer für Kranke aus höheren Ständen zur Verfügung zu haben. Liegt das Sprechzimmer des Directors in der Nähe des Operations-Saales, fo kann diefes oder das Vorzimmer deffelben für letztgenannten Zweck zur Aushilfe dienen.

Die Ausflattung der Wartezimmer ift einfach. Sie erhalten Bänke rings an

den Wänden; in der Mitte einen oder mehrere grofse Tifche mit umflehenden Stühlen, Wafch-Einrichtungen und, wenn möglich, in kleinem Nebenraum einen Spülabort mit Piffoir.

Bei befchränkten Räumlichkeiten und lebhaftem Verkehr ift auch wohl die in Fig. 345 dargeftellte Anordnung von Bänken inmitten der Zimmer gewählt worden (Entwurf der inneren Klinik in Breslau). Die Grundfläche der Wartezimmer wird man etwa auf 1 qm für jede gleichzeitig anwefende Perfon zu bemeffen haben.

Die Vorgänge im Saal für Poliklinik find denjenigen im Operations-Saal ähnlich; nur handelt es fleh hier um die Erledigung derjenigen leichteren Fälle, welche keine Aufnahme in die Klinik erfordern. Die angeftellten Aerzte führen, von je einigen Studirenden umgeben und von diefen thätig unterflützt, leichte Operationen aus, legen Verbände an und geben auch wohl den Vorgefchrittenen Gelegenheit, fleh unter ihrer Anleitung in Handhabung der Inflrumente zu üben. Der poliklinifche Saal erhält kein Geftühl für die Studirenden, fondera nur eine feinen Zwecken entfprechende vortheilhafte Beleuchtung möglichft von Norden her. In Göttingen wird eine gröfsten-theils in Eifen und Glas gebaute rechteckige Nifche zur Gewinnung eines hellen Operations-Raumes an den Saal angebaut. Hinfichtlich des Pufsbodens und der Wafch-Einrichtungen find hier diefelben Anforderungen wie im Operations-Saal zu ftellen.

Zum Befeitigen abgenommener Verbände ift ein Fallfchacht nach dem Sockel-gefchofs anzulegen, der möglichft reinlich aus glafirten Thonrohren hergeftellt oder gemauert und mit Kacheln bekleidet wird.

Unterfuchungen, die den Operationen vorangehen, find zuweilen mit Entkleidungen verbunden. Zu diefem Zwecke find béfondere Zimmer erforderlich, die in bequemer Lage zum Operations-Saal, fo wie zum poliklinifchen Saal gelegen fein miiffen.

Fig- 345-

WascTtiscli

Wartezimmer für poliklinifche Kranke. V250 n. Gr.

43°-

Saal für Poliklinik.

431-

Unterfuchungs-

zimmer.

Es kommt auch bei chirurgifch behandelten Kranken vor, dafs zur Beobachtung innerer Organe Spiegel angewendet werden, deren Handhabung eine Verdunkelung des Unterfuchungszimmers erfordert. Da der Raum nicht grofs zu fein und nur ein Fenfter zu befitzen pflegt, find die betreffenden Einrichtungen unfehwer zu treffen.

Für den Director ift ein geräumiges Arbeits- und Sprechzimmer mit daran ftofsendem Vorzimmer vorzufehen. Daneben ift ein kleines Zimmer erwünfeht, um befondere mikrofkopifche Arbeiten, ofteologifche Unterfuchungen etc. auszuführen. Man verfieht daffelbe auch gern mit Einrichtungen für Vornahme chemifcher Unterfuchungen, d. h. einer Abdampfnifche und einem Arbeitsplatz mit Gas- und Waffer-Zuleitung.

432.

Zimmer

des

Directors.

Die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte, beftehend aus je einem Wohnzimmer mit daran ftofsender Schlafkammer, jene der Candidaten mit je einem einfenftrigen Zimmer und die des Wärter-Perfonals in dem üblichen Umfang der Unterbeamten-Wohnungen bedürfen nur der kurzen Erwähnung. Den Anftalts-Directoren chirurgifcher Kliniken werden nur ausnahmsweife (Kiel) Dienftwohnungen gewährt.

Für Anfertigung von Prüfungsarbeiten unter Klaufur werden 2 bis 3 einfenftrige Zimmer angeordnet.

Für den eigentlichen theoretifchen Unterricht in der Chirurgie ift ein Hörfaal erforderlich, der fleh von jedem anderen Hörfaal in feiner Einrichtung nicht unter-

433-

Dienft-

wohnungen.

434-

Curfiften-

Zimmer.

435-

Hörfaal.

4H

fcheidet. Die Verwendung des Operations - Saales für diefen Zweck ift nur dann möglich, wenn derfelbe mit weiträumigen, bequemen Sitzen und Schreibtifchen vor denfelben verfehen ift und eine folche Anordnung erhält, dafs eine gut beleuchtete Wandtafel angebracht werden kann. Eine gröfsere Anzahl chirurgifcher Kliniken (z. B. Königsberg, Heidelberg, Berlin, Budapeft, Strafsburg u. a.) befitzen keinen befonderen Hörfaal.

436.

Sammlungen.

437-

Krankenfäle.

Als Lehrmittel, deren Vorzeigung den Unterricht unterftiitzt, werden in der chirurgifchen Klinik die zahlreichen, für die verfchiedenften Operationen gebrauchten Inftrumente, Bandagen, kiinftlichen Gliedmafsen etc. benutzt, deren Umfang unter Hinzurechnung derjenigen Stücke, welche der Vergangenheit angehören und nur einen gefchichtlichen Werth haben, dermafsen anzuwachfen pflegt, dafs ihre Aus-ftellung in einer für den Unterricht nutzbaren Weife einen ftattlichen Saal in An-fpruch nimmt. Glasfchränke, rings die Wände einnehmend, und niedrige Schränke mit Schaukaften, frei im Raume flehend, bilden die Ausrüftung diefes Saales.

Ein zweiter Raum mit gleicher Ausftattung nimmt die Knochenfammlung auf, welche hauptfächlich den Zweck verfolgt, die innere Conftruction der Knochen, namentlich an geheilten Brüchen etc., zur Anfchauung zu bringen. Die Lage diefer Sammlungen in der Nähe des Hörfaales ift zweckmäfsig, aber nicht durchaus nothwendig.

2) Kranken-Heilanftalt.

Die Kranken-Heilanftalt als folche ift in einer chirurgifchen Klinik nicht wefent-lich unterfchieden von den chirurgifchen Abtheilungen anderer Krankenhäufer. Indem wir in diefer Richtung auf den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« (Abfchn. 1) verweilen, wollen wir nur auf die wenigen Punkte aufmerkfam machen, welche dem befonderen Zwecke der Lehranftalt zur Heranbildung junger Aerzte eigen find.

Die Krankenfäle, die, wie gefagt, am zweckmäfsigften die Form des beider-feitig beleuchteten Saalbaues erhalten, follen ihrer räumlichen Anordnung nach geeignet fein, dem Profeffor mit einem gröfseren Gefolge von Affiftenten und Zuhörern Raum zu gewähren; die Studirenden follen felbft an die Betten treten, Fragen an die Kranken richten, Verbände nachfehen etc. Es ift alfo eine befondere Weiträumigkeit nothwendig und die Anordnung eines breiten Mittelganges zwifchen den Fufsenden der Betten fehr zweckmäfsig. Mit einer Tiefe der Räume von 9,o m wird etwa das Richtige getroffen werden; die Grundfläche für jedes Bett ift auf 10 qm zu bemeffen.

438.

Verbindung mit dem

Eine Verbindung zwifchen den Krankenfälen und dem Hauptgebäude ift unentbehrlich, weil alle Kranken zunächft im Operations-Saal behandelt werden und Hauptgebäude. nach ihrer Lagerftätte, wenn möglich nicht durch das Freie, getragen werden follen.

Als Beifpiel einer chirurgifchen Klinik, bei der diefe gefchloffenen Verbindungsgänge fehlen, ift nur Heidelberg zu nennen. Die Ueberführung findet gewöhnlich in den Betten ftatt, auf welche fle in dem Zimmer für frifch Operirte gelegt werden. Man ftellt folche Betten mittels einfacher Vorrichtungen auf Rollen und fährt fie unmittelbar an ihren Beftimmungsort. Treppen dürfen hierbei nicht hinderlich fein. Handelt es fleh nur um geringe Höhenunterfchiede, fo werden diefelben mittels Rampen überwunden (Berlin). Nach Krankenfälen aber, welche in anderen Ge-fchoffen liegen, find die Betten durch Aufzüge, wenn möglich durch Wafferdruck,

4i5

zu heben. Die Fahrplatte wird fo grofs gemacht, dafs neben dem Bett noch der Wärter Platz findet.

Da im Uebrigen eine Univerfitäts-Klinik den angehenden Aerzten zugleich als Vorbild für die Anlage von Krankenhäufern dienen foll, fo find die Krankenanftalten mit möglichfter Vollkommenheit auszurüften; es werden alfo aufser zweckentfprechen-der Bauart namentlich gute Bade-Einriclitungen, permanente Bäder, Dampfbäder ver-fchiedener Einrichtung, Kalt- und Warmwafferleitungen, einfache, aber leiflungsfähige Heizungs- und Lüftungs-Anlagen nicht fehlen dürfen.

439-

Einrichtung.

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

Unter den in neuerer Zeit ausgeführten Beifpielen haben diejenigen von Königsberg, Halle und Strafsburg eine gewiffe Aelinlichkeit in ihrer Gefammtanordnung. In allen drei Fällen fchliefsen fich an das in der Mitte gelegene Lehrgebäude zu beiden Seiten die Kranken-Heilanftalten an, welche mit erfterem durch Verbindungsgänge zufammenhängen. Königsberg und Strafsburg haben je 2 zweiftöckige Krankenflügel; Halle ³²¹) ift mit 4 einftöckigen Saalbauten verfehen.

Von der chirurgifchen Klinik zu Königsberg geben wir zwei Grundriffe auf neben flehender Tafel.

Diefelbe hat zweckmäfsiger Weife den Haupteingang von der Strafse »Lange Reihe« her in der Mittelaxe des Hauptgebäudes erhalten. Der poliklinifche Verkehr wird in unmittelbarer Nähe des Einganges erledigt, ohne dafs die Kranken, welche die Klinik vorübergehend befuchen, tiefer in das Gebäude einzudringen genöthigt find. Der Operations-Saal befindet fich im II. Obergefchofs, zu beiden Seiten deffelben ein Warteraum und ein Zimmer für Kleiderablage der Studirenden, gegenüber die Sammlung der als Lehrmittel benutzten chirurgifchen Inftrumente und Bandagen. Grofser Werth wird von der klinifchen Verwaltung auf den mit befonderer Sorgfalt eingerichteten Turnfaal im Erdgefchofs gelegt, der dazu beflimmt ift, die Genefenden im Wiedergebrauch ihrer Gliedmafsen zu üben, fie in ihren Bewegungen zu beobachten etc. Die Krankenräume find in zwei zweiftöckigen Flügelgebäuden untergebracht, die mit dem Haupthaufe durch einftöckige Verbindungsgänge zufammenhängen.

In Halle ³²²) wurde der Operations-Saal in die Mittelaxe des Erdgefchoffes ver-legt, gegenüber dem von der Magdeburger Strafse zum Gebäude führenden Hauptzugang. Zu beiden Seiten liegen die Warteräume für Männer und Frauen.

Es lag bei der Programmftellung die Abficht vor, die Poliklinik im Operations-Saal mit zu erledigen. Im Betriebe hat fich aber der Zudrang als fo bedeutend herausgeftellt, dafs eines der Wartezimmer zur Abhaltung des poliklinifchen Unterrichtes hat in Anfpruch genommen werden müffen. In Folge deffen fehlt es an ausreichenden Warteräumen. Die frifch Operirten werden in einem Zimmer links vom Eingänge vorläufig gelagert. Dem Umftande, dafs auch diefes Zimmer erft nachträglich für feinen Zweck hergerichtet wurde, ift es zuzufchreiben, dafs eine Kreuzung der Wege der Operirten und der zu Operirenden nicht hat vermieden werden können. Die Unterbringung der Kranken in 4 einftöckigen Gebäudeflügeln ermöglicht die zweckmäfsige Nutzbarmachung von 4 getrennten und gegen den äufseren Verkehr abgefchloffenen Gärten für die Genefenden, zu denen der Zugang durch geräumige Hallen an der Südfeite vermittelt wird.

Eine bemerkenswerthe Anordnung des Operations-Saales als felbftändiger Ausbau weist die chirurgifche Klinik zu Strafsburg auf, deffen Erdgefchofs durch den Grundrifs in Fig. 346 dargeflellt wird.

Die oberften Sitzreihen des Ringtheaters im Operations-Saal werden vom Ruheplatz der Haupttreppe aus erreicht, wodurch in zweckentfprechender Weife den Zuhörern ein gefonderter Eingang ge-fchaffen wird. Die Grundform des Ringtheaters bildet der überhöhte Halbkreis. Die Operations-Bühne ift durch einen erkerartigen Vorbau mit breitem, tief herabreichendem Fenfter vertieft worden. Ein grofses

440.

Chirurg-, Klinik

zu

Königsberg.

441.

Chirurg. Klinik

zu

Halle.

442.

Chirurg- Klinik

zu

Strafsburg.

³²¹) Siehe: Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehranftalten der Univerfität Halle. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 166. ²²²) Siehe ebendaf.

käs

MME»

' K r aVu k. ÎBfn - sVa \ ,/ \ / \ / \

xPtL

B ad.

solir-Zj

WU U™$V' ^ IbX "i

■"«um 11 jjL/ïA

< A,

Chirurgifche Klinik zu Strafsburg.

Erdgefchofs.

Arch. : Eggert.

10 987654321 0

1:500

10

15

CuOS

a_x:

Ą 3 v' F','V

ïë

iSS

Jnstrumenten-S ammlun g

,'î

Dir

Assist.

, JlPll

mmÆ

%iî

>d

/\

WĘ

SJ

Fig. 346.

Gj*

y,

' AA:

Pförtner

Assis

War

i.

Wartez

Wi

F7

Untersuc

jTageraum

i

X \ ** x\

}f—¹ X

A'n

AV""

A’A

X

/ f» '

Hi

ÎJ s o\ir-Zi

'«Schwestern^

B ad

ol

CU

rsoliry- Zim.

□ §fe CU

CU

CUI

□ o CU

eu

ru

□ o CÜ Kr aJiTcensaal

un o □

icm eu

r

M eu eu

tL_2

o eu

lärternThee

^iHSjSreämpfliaa

rSi-2-G,

'L&i

Handbuch der Architektur. IV. 6, b

I. Obergefchofs.

.A-'

\k

6J

lilii

,.EI

"El

[o

Pnvatz-, ■ ü Cl:

w ariez.

f. Kranke

’N

ôl

Jnstrum -

Sarnmlj

^Pkllions-S

□ □□□

Kranken»- Saal

□ □□□□

13.

la*

Baiu.WascJz

[AtisoiiOerujigsz

Nach:

Knauff, F. Das akademiiche Krankenhaus zu Heidelberg. München 187g. Taf. XIX.

Wartez.

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Heidelberg.

1:500

10 987654321 0

Amanuensis.

] I. f

imanuensisj

n®- If

■j

10

15

20«

:ra[tjSa|

Wartez.

Kieiâer-

Amanuensis

|!J

AM.

I.

WM

jpiâ

%‘e4iMioS

P .:trunlS.6anć

riv. Kr.

IthMU

Assi-u-steiull.

Obergefchofs.

IWartez.'Bpoliklinik

p'rauejiy

ssistemt ll Turnsaal

UM

>■

Si

5'ü

rÆ

kS

eu

eu

J soli rl- Zim. CU £| CU

CU

CU

~~~-

Bf

CU

CU

EÜ * CU

,|—l PD |-1.

uzi o O Kranitens aal

CU

CU

Wartez

f Maimc;

yi

•U

□    O □

□    rffa □

CÜ o CÜ

2 Schwester

.aboratorl

CU

CU

■ mmm

uOj

’förtn

Aufn

Z.

Präjar.

2 Schv/e Istern

SfÄ

ö ekonounn

TieeyWärterin

ü-Qk

Erdgefcbofs.

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Königsberg.

Fig- 347-

il—id

an

UZi

f4

2    3    15

4-<-> il'!

1:250

r³

zur

443-

Chirurg. Klinik

Schnitt durch das Hauptgebäude und den Operations-Saal in Fig. 346.

Deckenlicht vervollftändigt die Beleuchtung, deren Vortrefflichkeit allfeitige Anerkennung findet und beim bevorftehenden Neubau in Göttingen nachgebildet wird.

Fig. 347 zeigt den Durchfchnitt des Hauptgebäudes und des Operations-Saales. Die Poliklinik nimmt drei Zimmer des Erdgefchoffes zur Rechten des Einganges in Anfpruch. Zur Linken deffelben befindet fich ein geräumiger Saal mit der Inftrumenten-Sammlung. Von der Anordnung eines befonderen Hörfaales für theoretifche Vorlefungen hat man geglaubt, abfehen zu dürfen, da der Operations-Saal zugleich für diefen Zweck benutzt wird, lieber dem Erdgefchofs befinden fich zwei Stockwerke mit zweifeitig beleuchteten Krankenfälen; aufserdem flehen mit dem Hauptgebäude zwei zweiftöckige Flügelbauten, Unterbringung von Kranken beftimmt, durch einftöckige Gärige in Verbindung.

Die chirurgifche Klinik in Bonn ¹) ift von den vorhergehenden Anordnungen wefentlich verfchieden. Sie befteht aus 4 im Rechteck liegenden Gebäuden, welche durch einen I-förmigen Gang aus leichtem Fachwerk unter einander in Verbindung flehen. Eines derfelben ift das Lehrgebäude ; die drei übrigen nehmen die Krankenräume auf, die hier, abweichend von anderen Ausführungen, gröfstentheils mit Corri-doren verfehen find.

Der als einfaches Rechteck geftaltete Operations-Saal hat an der Nordfeite ein breites und tief herabreichendes Fenfter von 3,0® Breite und 3,2™ Höhe, das aus einer grofsen Spiegelfcheibe befteht; darüber befindet fich eine Reihe kleinerer Fenfter unter der Decke. Aufserdem ift von der diagonal ge-theilten Decke das nördliche, dreieckige Feld zu einem Deckenlicht ausgebildet. Die Heil und ungewöhnlich hoch (4,2 m) anfteigenden Sitzreihen wurden bereits in Art. 426 (S. 411) erwähnt. Im Ganzen gehört der Bonner Operations-Saal, was Beleuchtung und räumliche Anordnung betrifft, zu den beft gelungenen Ausführungen ²).

zu

Bonn.

4i8

Unter wefentlich anderen Bedingungen ift der chirurgifche Pavillon der aka-demifchen Heilanftalt zu Heidelberg entftanden, deffen I. Obergefchofs auf der Tafel Heidelberg. kej S. 41 ^ 3²5) jm Grundrifs dargeftellt wird. Die bei Befprechung des Lageplanes (fiehe Art. 316, S. 336) bereits erwähnte Zufammenfaffung des poliklinifchen Verkehres aller Kliniken in einem befonderen Gebäude trägt zur Entlaftung der einzelnen klinifchen Anftalten wefentlich bei, fo dafs im vorliegenden Beifpiel mit verhältnifs-mäfsig wenigen Räumen einem weit gehenden Bediirfnifs genügt wird.

Die Mehrzahl der klinifchen Kranken ift hier, wie in den anderen klinifchen Heilanftalten, in befonderen Gebäuden untergebracht, die mit dem Operations-Haufe nur durch bedeckte Gänge in Zufammen-hang flehen ³²⁵).

Eine auf kleiner Bauftelle gefchickt zufammengedrängte grofse Anlage ift die chirurgifche Klinik der Univerfität zu Budapeft³²⁶). Das Gebäude hat ein Erd-gefchofs und zwei Obergefchoffe.

Ein rechteckiger Bau von 18 m Tiefe mit kräftig vorfpringenden Eck-Rifaliten nimmt die grofsen dreifchiffigen Krankenfäle auf. An die kurze Seite lehnt fich der halbkreisförmige, grofse Hör- und Operations-Saal unmittelbar an. In demfelben fteigen die Sitze in 6 Reihen auf. Die Wand im Rücken der Zuhörer ift völlig in Fenfter aufgelöst. Ein grofses Deckenlicht vervollftändigt die wohl gelungene Beleuchtung. Unter dem Hör- und Operations-Saal finden die Räume für Profefforen, Affiftenten, befondere Arbeiten, Bibliothek etc. Unterkunft.

Als eine der grofsartigften Ausführungen theilen wir fchliefslich noch die von Gropius & Schmieden entworfene und auf einem Grundftück zwifchen der Ziegelftrafse und der Spree erbaute chirurgifche Klinik zu Berlin (liehe die neben flehende Tafel und Fig. 348 bis 351) mit. Das an zwei Seiten eingebaute Grundftück ift in ge-fchickter Weife an drei Seiten mit hohen Gebäuden eingefafft, während die der Spree zugekehrte Südfeite offen gelaffen wurde, um den einzelnen Gebäuden genügenden Luftzutritt zu fichern.

An der Ziegelftrafse liegt das dreiftöckige Verwaltungsgebäude, welches im Erdgefchofs, aufser verfchiedenen Dienftwohnungen, das Sprechzimmer des Directors und einige Gefchäftsräume, in den beiden Obergefchoffen 20 kleinere Zimmer für zufammen 39 chirurgifche Kranke nebft dem nöthigen Zubehör enthält.

Der öftliche Flügel nimmt im Erdgefchofs die chirurgifche Poliklinik, die Wohnung des Oekonomie-Infpectors, den Secir-Saal und das Eishaus auf. In den beiden Obergefchoffen (Fig. 348 u. 349) befinden fich mehrere gröfsere Krankenfäle, die Inftrumenten-Sammlung und ein Hörfaal für Operations-Uebungen an Leichen, letzterer mit ringtheaterförmigen Sitzbänken verfehen und mit dem Secir-Saal und Leichenkeller durch Aufzug verbunden.

Der weltliche Flügel (Fig. 351) enthält die Räumlichkeiten für die Augen- und Ohren-Klinik.

Mit befonderem Gefchick entworfen ift die in der Mitte des Grundftückes errichtete Gebäudegruppe, die aus drei durch einen Querbau verbundenen Flügeln, dem mittleren »Kaifer-Pavillon«, dem weltlichen »Augufta-Pavillon« und dem öftlichen »Victoria-Pavillon« beftelit. Während die beiden letzteren wefentlich zur Aufnahme chirurgifcher Kranken dienen, befindet fich im zweiftöckigen Kaifer-Pavillon (Fig. 350) der Operations-Saal mit feinen Nebenräumen. Diefer Raum (vergl. Fig. 343, S. 410) liefert eines der wenigen Beifpiele, welche ihre feitliche Beleuchtung vom Rücken der Zuhörer aus empfangen; das Licht wird verftärkt durch Fenfter in den fchrägen Dachflächen und ein mittleres Deckenlicht. Mit der Grundrifsbildung der anfchliefsenden Räume ift allen Anforderungen an einen planmäfsig geregelten Verkehr entfprochen.

Die für Männer und Frauen getrennt angeordneten Wartezimmer find vom Hofe her durch Vermittelung kleiner Windfänge zugänglich. Vom Operations-Saal werden fie durch einen kleinen Vorraum und ein unter dem hohen Ringtheater gelegenes kleines Ankleidezimmer getrennt. Durch das Einfchalten diefer Räume wird verhindert, dafs das Gefchrei der Operirten bis in die Wartezimmer dringen kann. Die Operirten werden vom Saale nach den Krankenzimmern gefchafft, ohne auf ihrem Wege den der Operation entgegengehenden Kranken begegnen zu können.

444.

Chirurg. Klinik

zu

445-

Chirurg. Klinik

zu

Budapeft.

446.

Chirurg. Klinik

zu

Berlin.

3-25) Nach: Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879. Taf. 19.

326) Siehe: Fröbel, H. Klinifche Neubauten der Univerfität in Budapeft. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 75.

Halle

VI CT 0RIA-PAV1LL0N

il Vor-! [[platz

V.

[Terr asse

C a. h.

2Betten|Tageraum

NI

S ecir-Saal

i itoria

slü|

Lê

Assistenz-I

jchwester

2 Betten

•_

-J

Arzt

tehraia

WM

Bai

Ł "Hs|§§L;

BCjUumersnclit

R^anjimps-Zim

‘Theek ¹

Operations - S aal

Bad

der

Poliklinik

EEBB etten

Schwester

Wartezimmer

Warte-

fMänner

Raum

12 B e t t e rt

PS

{.Frauen

liii

Sr

3L4

A3

Up

3 Famuli

.1

Flick-

stübe

.eichei

W oyit n u n g

des

Halle

0 ç -I c o nomie-

Jnspeo

tors

Cerathfl Vorhel If

-P-

:R

KAISER-PAVILLON *

AU GU STA-PAVILL ON

J§

Pi

Halle

2-3

B etten

SS.

la BeUenl

.T ag e r aum

it a g er aum]

[Wärter

II

t e n¹

Ai

l Be^er,l

ry

l\D

fl

äctwester]

Bad.

IW artet TI

io

1t KI

ichwestei

Bad,

2Bettei

iTlteek.

1 Bf

tt e

ns:

m P e.

Sp e i s e z.

à.

Diakonisse!

Warteraum

Männer

V o r raum

a u .m

Wartet

{[!» t ¹¹

cfa

;s-oä

■-

i r~'.

Privat-U u.Sprechz.

IWohn u ngl

des

jArMeidel

11

R.

Gperations-

5 aal. 1

Kleilet'-'Wlage

it

TiToiHi

Zimmer i Aerzte

[4Sj

ÏT

Sf Th

4 oB etten

^T^eekl

lärteriat

,1 Bett

Lera'tonsf ü lim- '

"ii

fegjpt

D it e c

tot

~^yRj|i|jt]rieTin1

4 Betten]

4B etten]

%

4.

kssis\RT',/>

l£

tS>

>jj

31

[ReeWcheK

Wittel

iVfat tet aum

des

arztl.Directôrs

tOperationsBienersl

Verwali-ungs Director [

Vorz.

Casse

TUS

AZ.

{0 9876 5 4321 0

Bureau

Durchfahrt

Erdgefchofs.

î. 500

5 .

-H-

10

Wohn-| und Schlafz. I der

hakontssenl

.Untersuchungs-Z]

V o rz .

Dlako-Untssen

!ed

Überköchin

Orïin ati ons-Z.

Pprir.pl

ter

D irector

Vor*.

ir>

20"

JE

AUGEN-KLINIK

Handbuch der Architektur. IV. 6, h.

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Berlin.

Grotius, Schmieden.

Arch. :

Fig. 348-

Fig. 351-

Fig. 349.

Fig. 350.

HiU'

tien

P r ap a pal

e n-

u ^uer

lors ai

O/kiurgie

11 B eUei'j

S ammlung

Vf iti"

il

15 B 8

Illing

T rockenboden

7 B ei

.W i»¹“ ï\ «

jcYiv-/esler\

Tïieek

Banda

Unterer

1B ad

5 B'¹¹"¹

M ïi^8t

UeratliB ïVeriigb

TtneTtn-ÏS

Bal

Ass

Kranken-Saal

Kranken-Saal

f 4 Beilen

f. 4 Bettefi

il

-Operations 1 SU¹

11

Wärter

T h ee kii che

gp eraiioi

s-Saat

ladlTtieel

Vjidivßnerlj

I. Obergefchofs. KAISER-PAVILLON,

VUS'

Kt a n k t n-S ail

K\ an k e n - S a

Ojhtalmoraeter, zugl Mikrosk--Z

für 14 Betten

T|

LUJU

□□□□

If. 4 B e 11 e n

Assist

Arzt

Assist en mArzt

I. Obergefchofs.

II. Obergefchofs.

Oeftliches Flügelgebäude.

I. Obergefchofs.

Weltliches Flügelgebäude.

1:500

in 9 R 7 6 5 4

W-eW+H-W

10

15

■so’»

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropius Schmieden.

420

Die Studirenden endlich haben einen völlig abgefonderten Eingang an der Nordfeite des Operations-Saales. Der Raum unter dem Ringtheater ift zur Gewandberge der Studenten und Aufnahme wundärztlicher Werkzeugfehränke ausgenutzt.

Die trotz der befchränkten Bauftelle noch verbleibenden Gärten find fo gelegen, dafs fie von den Genefenden benutzt werden können, ohne Gefahr eines Verkehres mit dem die Klinik befuchenden Publicum. Diefer mittlere Gebäudetheil kann als ein Mufter einer zweckmäfsigen Grundrifsanordnung angefehen werden.

Literatur

über »Chirurgifche Kliniken«.

Wagner, A. Die chirurgifche Univerfitäts-Klinik der Albertus-Univerfität zu Königsberg i. Pr. Königsberg 1864.

Schmidt, B. Das chirurgifch-poliklinifche Inftitut an der Univerfität Leipzig. Leipzig 1880.

Die chirurgifche Klinik in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 381.

Ferner:

Archiv für klinifche Chirurgie. Herausg. von v. Bergmann, Billroth u. Gurlt. Berlin. Erfcheint feit 1860.

b) Frauen-Kliniken.

447-

Bedingungen

und

Erfordern! ffe.

Die Lehrgegenftände in der Frauen-Klinik zerfallen in zwei Hauptabtheilungen,

nämlich :

1)    die Lehre von der Geburtshilfe und

2)    die Behandlung der Frauenkrankheiten.

Für beide Abtheilungen find einerfeits Lehrräume, andererfeits Krankenräume erforderlich. Die erfteren können theilweife gemeinfchaftlich für beide Zwecke benutzt werden; die letzteren find unbedingt zu trennen und forgfältig gegen einander abzufchliefsen, weil die Erkrankungen der weiblichen Organe zum Theile anfteckend und die Wöchnerinnen für derartige Anfteckungen befonders empfänglich find. Die Krankenabtheilungen find gegen den Verkehr der Studirenden und der poliklinifchen Kranken abzufchliefsen. Hiernach pflegt das Programm der Frauenklinik die folgenden Räumlichkeiten zu verlangen.

1) In der Lehrabtheilung:

a) einen Hörfaal für theoretifche Vorlefungen ; daneben

ß) ein Zimmer für Uebungen am Phantom ;

7) ein Sammlungszimmer;

S) die Räume für Poliklinik, und zwar:

a)    ein Wartezimmer,

b)    ein Unterfuchungszimmer ;

s) das Sprechzimmer des Directors;

C) den grofsen klinifchen Operations-Saal; daneben

7]) ein Zimmer zur Vorbereitung der Operationen;

D-) ein Inftrumenten-Zimmer;

1) die nöthigen Kleider-Ablageräume für Studenten ;

%) einen befonderen Operations-Saal für Ausführung der Laparotomien;

X) einige Arbeitsräume für chemifche und mikrofkopifche Unterfuchungen etc., und

[ł) ein Bibliothek-Zimmer.

genügen.

2)    In der Entbindungs-Anftalt : v) den Entbindungsfaal ;

£) ein Wartezimmer für Studenten;

o)    die Wöchnerinnen-Zimmer mit Zubehör;

tt) die Wohn- und Schlafräume der Schwangeren;

p)    die Wohnung der Oberhebamme, und

a) die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte der Abtheilung und der Praktikanten.

3)    In der Abtheilung kranker Frauen: t) die Krankenräume, und

o) die Wohnungen für die Affiftenz-Aerzte der Abtheilung.

i) Lehrabtheilung.

Der für regelrechte Vorlefungen beftimmte Hörfaal enthält nur wenige eigenartige Einrichtungen. Vor dem Lehrpult ift ein etwas gröfserer Raum, als fonft zu beiaffen, fo dafs ein Tifch dort ftehen kann, auf welchem für den Anfchauungs-unterricht geeignete Gegenftände, z. B. Phantome, fkelettirte Becken etc. niedergelegt werden können.

Die Tafel, welche der Vortragende zur Zeichnung feiner Figuren benutzt, ift die fog. Lucaéfche Tafel (ftehe Art. 323, S. 343).

Unter dem Phantom verlieht man eine Nachbildung des weiblichen Beckens mit den bei der Geburt in Fftage kommenden Organen und der hineinpaffenden reifen Frucht. Sie bildet das Unterrichts-Material bei Unterweifung der Studirenden in der Geburtshilfe, und defshalb ift es zweckmäfsig, die Phantom-Kammer als Nebenraum des Hörfaales zu behandeln. Die Uebungen können auch im Hörfaal felbft ftatt-finden, und in diefem Falle genügt für die Aufbewahrung ein kleiner einfenftriger Raum.

Als weiteres Unterrichts-Material wird bei den Vorlefungen die Sammlung benutzt, welche fich aus den Becken, den Spiritus-Präparaten und Wachsnachbildungen der Leibesfrucht verfchiedener Reife zufammenfetzt. Hier, wie in den meiften Sammlungen medicinifcher Lehranftalten, kommen hohe Wandfehränke und niedrige, frei ftehende Schränke zur Anwendung, letztere in der Regel mit Schaukaften verfehen. Ein bis zwei Zimmer von je 30 bis 40 qm Grundfläche werden in den meiften Fällen

Zur Abhaltung der Poliklinik find mindeftens zwei Zimmer erforderlich: ein Wartezimmer für kranke Frauen und ein Unterfuchungszimmer. In gröfseren Kliniken wird man für die verfchiedenen Stände getrennte Wartezimmer einrichten (Berlin). Im Uebrigen ift die Einrichtung derfelben, gleich wie die des poliklinifchen Saales, in welchem die Kranken in Gegenwart von Studenten vorgeftellt und unterfucht werden, mit derjenigen der gleichen Räume in der chirurgifchen Klinik (flehe Art. 429 u. 430, S. 412 u. 413) übereinftimmend.

Für befondere Unter Eichungen fchliefsen fich an den poliklinifchen Hörfaal wohl noch ein oder einige Zimmer an, fei es zu dem Zwecke, Kranke befferer Stände in Gegenwart nur weniger Zufchauer zu unterfuchen oder mikrof kopifche und chemifche Unter Eichungen an körperlichen Ausfeheidungen vorzunehmen. Diefen Zwecken ent-fprechend find die betreffenden Räume auszuftatten. Die Lage nach Norden oder Nordoften ift für die poliklinifchen Unterfuchungsräume die vortheilhaftefte.

448.

Hörfaal.

449-Zimmer f. Uebungen am Phantom.

450.

Sammlung.

4SI-

Räume für Poliklinik.

422

In kleineren Anftalten wird der poliklinifche Hörfaal zugleich zur Ausführung der Operationen benutzt und dann mit der hierfür geeigneten Ausriiftung verfehen. Gröfsere Kliniken erhalten einen befonderen klinifchen Operations-Saal, deffen Einrichtung in der Hauptfache derjenigen des chirurgifchen Operations-Saales (fiehe Art. 426, S. 409) entfpricht. Wir finden alfo hier wieder das hufeifenförmige Ringtheater, an deffen offener Seite fich ein grofses Fenfter befindet, oder die zweireihige Anordnung der Sitzbänke zu beiden Seiten einer rechteckigen Bühne und ähnliche, an der angeführten Stelle bereits beleuchtete Anordnungen. Die Zahl der vorkommenden Operationen pflegt in der Frauen - Klinik diejenige der chirurgifchen Klinik bei Weitem nicht zu erreichen, und eben fo ift die Zuhörerzahl gewöhnlich geringer. Dies erleichtert im Allgemeinen die Anordnung der Hörfäle. Die Operationen find fall immer Unterleibs-Operationen, und nach dem Urtheile der Aerzte ift für diefe das von oben kommende Licht befonders werthvoll.

In den Operations-Sälen werden auch die Unterfuchungen der Schwangeren, die fog. Touchir-Curfe abgehalten. Zu diefem Zwecke werden häufig 3 bis 4 Unter-fuchungsbetten in einer Reihe hinter einander aufgeftellt. Auf dem letzten derfelben follen die Studirenden die Form und Färbung des Unterleibes der Schwangeren deutlich erkennen. Ein grofses Seitenfenfter von 3,2 bis 3,r. m Breite, das bis zur Decke reicht und fich dort als Deckenlicht fortfetzt, mufs defshalb für den vorliegenden Zweck als befonders geeignet angefehen werden, während aus den angeführten Gründen die Operations-Bühne eine beträchtliche Tiefe erhalten mufs.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Grundrifsanordnung des Operations-Saales hinfichtlich feiner Zugänge und Verbindung mit den Nebenräumen.

Die zu operirenden Kranken werden feiten unmittelbar aus der Poliklinik zur Operation gehen. Gewöhnlich werden fie einige Tage vorher in der Klinik aufgenommen und ärztlich behandelt. Nun koftet es jede Frau, felbft wenn fie den ärmften Volksclaffen angehört, eine grofse Ueberwindung, fich vor einem gröfseren Zuhörerkreis vorführen und demonftriren zu laffen. Diefes Schamgefühl foll gefchont und den jungen Studirenden der Werth einer decenten Behandlung der Frauen klar gemacht werden. Defshalb ift es wünfchenswerth , dafs die zu operirende Frau auf ihrem Wege vom Krankenzimmer zum Operations-Saal nicht den lachenden und fchwatzenden Studenten begegnet. Wird fie auf ihrem fchweren Gange von dem ihr bereits bekannten Affiftenz-Arzt geführt und vollziehen fich die Vorgänge vor der Operation bei lautlofem Zuhörerkreife mit einer gewiffen ernften Feierlichkeit, fo wird es ihr leichter, fich in das Unvermeidliche zu finden. Unter Beachtung diefer Rückficht werden alfo die Zugänge für Studenten anzulegen fein. Ein Beifpiel dafür liefert der weiter unten (in Fig. 357 u. 358) mitgetheilte Operations-Saal in Breslau.

Es ift wünfchenswerth, dafs die Vorbereitungen der Operation, die theilweife Entkleidung der zu Operirenden, das Auflegen und Feflfchnallen derfelben auf den Tifch etc. nicht im Operations - Saal felbft vorgenommen werden. Es mufs neben demfelben ein gut beleuchtetes kleineres Zimmer vorhanden fein, in dem alle Vorbereitungen getroffen werden. Die zu Operirenden werden dann häufig erft in chloroformirtem Zuftande in den Saal gebracht. Die Verbindungsthüren zwifchen dem Vorbereitungszimmer und dem Operations-Saal werden zur Dämpfung des Schalles doppelt angelegt und mit Polfterung überzogen.

Auf der anderen Seite des Operations-Saales ift die Anlage eines kleinen Zimmers zur Aufnahme der bei den Operationen gebrauchten Inftrumente vorzufehen.

Zur Ausfchliefsung jeder Anfteckungsgefahr werden die Laparotomien in gröfseren Frauen-Kliniken in befonderen Operations-Zimmern ausgeführt, die nach jeder Ope-Laparotomie. ration forgfältig desinficirt und zu keinem anderen Zwecke benutzt werden. Meiftens werden nach Norden gelegene Zimmer von etwa 30<lm Grundfläche bei 4,5 bis 5,o m

452-

Operations-

Saal.

453-

Vorbe leitungszimmer

für

Operationen.

454-

Inftrumenten-

Zimmer.

455'

Zimmer

für

Breite mit einem breiten Mittelfenfler, Beinernem Fufsboden, mit Kacheln bekleideten Wänden, Kalt- und Warmwafferleitung zur Ausführung diefer fchweren Operation hergerichtet.

In der Nähe des Fenfters fleht der Operations-Tifch, daneben der operirende Arzt und etwa 3 Affiftenten. Den Aerzten bequem zur Hand mufs einerfeits eine Bank mit einigen Eimern zur Reinigung der Schwämme in Carbol-Löfung, anderer-feits ein Tifch für Inftrumente flehen, an welchem die Hebamme die Nadeln einfädelt. Gewöhnlich werden die Operationen nur vor kleinem Zuhörerkreife von etwa 5 bis 10 Perfonen ausgeführt.

Die übrigen, in Art. 447 unter s, 1 und '4 aufgeführten Räumlichkeiten bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

2) Krankenabtheilungen.

456

Entbindungs-

Anftalt.

Die eigentlichen Krankenräume für die Wöchnerinnen mit dem Zubehör an Zimmern für Wärterinnen, Theeküchen, Badezimmern, Wäfcheräumen, Spülaborten etc. find bereits im vorhergehenden Halbbande diefes »Handbuches« (Kap. über »Ent-bindungs - Anftalten«) näher behandelt worden. Unter Bezugnahme auf diefes Kapitel haben wir hier nur zu erörtern, welche befonderen Verhältniffe durch den Zweck der Klinik, Unterrichts-Material für angehende Aerzte zu liefern, bedingt werden.

457-

Entbindungs

faal.'

Diefe Verhältniffe treten zunächft hervor beim Entbindungsfaal. Es kommt vor, z. B. in Königsberg, dafs auf die Anlage von befonderen Entbindungsfälen überhaupt verzichtet wird, und jede Kreifsende die Entbindung in demjenigen Raume durchmacht, in dem fie als Wöchnerin liegen foll, fo dafs eine Ueberführung in das Krankenzimmer nach der Entbindung fortfällt. Es mag fein, dafs diefes Verfahren^ allein vom ärztlichen Standpunkte betrachtet, Vorzüge hat; einer klinifchen Ausnutzung der Entbindungen aber ift es nicht befonders günftig; denn es ift mit der Anfammlung einer gröfseren Zahl von Studirenden um das Bett der Kreifsenden auf längere Zeit nicht vereinbar, weil durch eine folche die in demfelben Zimmer liegenden Wöchnerinnen fehr beunruhigt werden. Die meiften Frauen-Kliniken enthalten einen gefonderten gröfseren Entbindungsfaal, deffen Einrichtung in der Kürze befchrieben werden mag.

Um mehr als eine Entbindung gleichzeitig klinifch verwerthen zu können, find mindeftens zwei Entbindungsbetten (in Berlin drei) aufzuftellen. Die Betten flehen mit dem Kopfende gegen eine fenfterlofe Wand oder in der Mitte des Saales (Berlin). Am Fufsende eines jeden Bettes fleht ein Schreibpult, auf welchem das Protokoll über den Verlauf der Entbindung geführt wird. An einer von den Protokollführern leicht iiberfehbaren Stelle ift eine Uhr aufzuhängen. Nahe den Entbindungsbetten und zwar für jedes gefondert, find Wafchtifche mit je mehreren Wafchbecken anzuordnen und mit Kalt- und Warmwaffer-Zuflufs zu verfehen. Die Sonderung der Wafch-Einrichtungen ift unbedingt zu fordern, um die Uebertragung etwaiger Anfteckung von einer Kreifsenden auf die andere, die faft immer durch Berührung erfolgt, ficher zu verhindern. An geeigneter, vor Zugwind gefchtitzter Stelle fteht ein Wickeltifch, auf dem fich eine Kinderwage befindet. Zur Seite des Tifches ift eine Kinder-Badewanne aufzuftellen. Die Warmwafferbereitung für das Kinderbad erfolgt da; wo die Warmwafferleitung des Haufes nicht auch zur Nachtzeit im Betriebe ift, zweck-mäfsig durch einen Gaskocher.

424

458.

Wartezimmer

für

Studenten.

459-

Krankenfäle.

460.

Dienft-

wohnungen.

461.

Frauen-Klinik

zu

Bonn.

Wenn die Anzeichen einer beginnenden Entbindung fich einftellen, wird eine Anzahl Studenten durch den Hausdiener zufammenberufen, um derfelben beizuwohnen. Dies kann eben fo oft zur Nachtzeit, wie bei Tage eintreten, und es erfordert meiftens die mehrftündige Anwefenheit der Studenten. Wenn nun auch die Entbindungsfäle fo grofs angelegt werden, dafs fie eine gröfsere Zahl von Zufchauern aufzunehmen vermögen, fo find fie doch nicht geeignet, vielen Menfchen während einer ganzen Nacht Unterkunft zu gewähren. Es ift ferner erwünfcht, dafs während des Verlaufes der Entbindung der leitende Arzt den Zuhörern über die dabei hervortretenden Er-fcheinungen in Form eines kurzen Vortrages Erläuterungen giebt, die, wenn fie beunruhigender Art find, in Gegenwart der Kreifsenden nicht mitgetheilt werden dürfen. Aus allen diefen Gründen ift in Halle die fehr zweckmäfsige und zur Nachahmung geeignete Einrichtung eines Wartezimmers für Studenten neben dem Entbindungsfaal getroffen. Diefes Zimmer, das eine Gröfse von etwa 36qm hat, ift rings an den Wänden mit Bänken ausgerüftet, auf denen einige aufgelegte Polfter und Keilkiffen die Herrichtung nothdiirftiger Nachtlager ermöglichen. In der Mitte fteht ein grofser Tifch mit Stühlen, um den der leitende Arzt die Zuhörer bei etwaigen Vorträgen verfammelt.

Bei den Krankenfälen hat man die Möglichkeit zu berückfichtigen, dafs der leitende Arzt mit einem zahlreichen Gefolge von Studirenden die Räume betreten und feine Zuhörer in der Behandlung der Kranken unterweifen kann. Man hielt bis vor wenigen Jahren kleinere Zimmer von je 4 Betten für befonders vortheilhaft. Für Anftalten, die lediglich der Krankenheilung dienen follen, mag dies auch zugegeben werden. Nachdem aber durch die Wiffenfchaft feft geftellt ift, dafs die Anfteckung nur durch Berührung übertragen wird, befeitigt man die Gefahr nicht mehr durch Ab-fonderung der Kranken, fondera durch gröfste Reinlichkeit der Kranken und Aerzte. In Frauen-Kliniken aber treten die Unterrichtszwecke in den Vordergrund, und man geht defshalb auch hier mehr zu dem Block-Syftem (Saalbau) über, indem man 8 bis 12 Betten in einen Saal Hellt und diefen an zwei gegenüber liegenden Seiten beleuchtet (Breslau).

Die Wöchnerinnen-Abtheilung mufs derart gruppirt werden, dafs im Bedarfsfälle eine Reihe von Zimmern, d. h. etwa ¹|3 bis ¹ji der ganzen Abtheilung, als Referve-Station abgefondert werden kann. Häufig erhalten dann die einzelnen Abtheilungen gefonderte Entbindungszimmer.

Die Kranken I. und II. Claffe find für den Unterricht kaum zu verwerthen. Wenn man trotzdem auf Zimmer für diefelben nicht verzichtet, fo gefchieht dies theils aus allgemein menfchlichen Rückfichten, um den Kranken höherer Stände die Vortheile klinifcher Behandlung zu gewähren, theils um der Klinik Einnahmen zu verfchaffen.

Mit der Frauen-Klinik pflegt eine Dienftwohnung des Directors verbunden zu fein, weil die Anwefenheit deffelben zu jeder Tages- und Nachtzeit erfordert werden kann. Die Wohnung liegt zuweilen mit der Klinik unter einem Dach (Bonn, Königsberg, Marburg) oder beffer in befonderem Gebäude, jedoch in unmittelbarem Zu-fammenhang mit der Klinik (Berlin, Halle, Breslau).

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

In Frauen-Kliniken älterer Ausführung macht fich ein auffälliger Mangel an Räumen für Unterrichtszwecke geltend; die Gebäude find den Gebärhäufern nachgebildet, und erft allmählich tritt das den wiffenfchaftlichen Anforderungen angepaffte Bau-Programm hinficlitlich der Form, Beleuchtung, inneren Anordnung der Lehrräume

und ihres Zufammenhanges unter einander und mit den Krankenabtheilungen etwas klarer und eigenartiger hervor.

Die Frauen-Klinik zu Bonn ³²⁷) ift in den Jahren 1868—72 von Neumann nach Plänen von Dieckhoff erbaut.

Auf dem von den klinifchen Neubauten der Univerfität eingenommenen Grundftück im Norden der Stadt nimmt fie die bevorzugte Lage am hohen Rheinufer ein. Die Grundform ift die des Hufeifens, deffen offene Weftfeite dem Inneren des Grundftückes zugekehrt ift. Die Flügelbauten haben ihre Gänge an den Nordfeiten erhalten, fo dafs die Zimmer an der Südfeite liegen. Im Erdgefchofs liegen die Wohnung des Directors und einige Zimmer für Privatkranke I. Claffe. Das I. Obergefchofs ift für die Abtheilung der kranken Frauen beltimmt, in deren Mitte an der Oftfeite der Operations-Saal liegt. Derfelbe ift durch drei grofse Seitenfenfter erhellt und reicht durch zwei Stockwerke. Zur Seite diefes Saales ift einerfeits ein Hörfaal, andererfeits ein Sammlungsfaal vorgefehen. Wartezimmer, befondere Räume für Zwecke der Poliklinik, Unterfuchungszimmer etc. fehlen. Im II. Obergefchofs ift die Entbindungs-Anftalt nebft den Wohnungen der Schwangeren untergebracht. Der Entbindungsfaal liegt an der Weftfeite ohne Nebenräume. Die Anlage ift weiträumig, hell und gut ausgeftattet, auch mit vortrefflichen Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen verfehen, bietet aber fonft wenig Bemerkenswerthes.

Die Frauen-Klinik zu Königsberg ³²⁸), nach Plänen Heffe's von Arndt 1875—78 ausgeführt, liegt in der Drumm-Strafse und hat mit der vorigen einige Aehnliclikeit in der Wahl der Grundform und Anordnung der Gänge.

Das Erdgefchofs wird auch hier gröfstentheils von der Wohnung des Directors eingenommen; in einem Flügel liegen Hör- und Operations-Saal nebft einem kleinen Raum für Poliklinik und einem Inftrumenten-Zimmer. Zwei darüber befindliche Gefchoffe nehmen gleichzeitig die Entbindungs-Anftalt und im nördlichen Flügel die Abtheilung für kranke Frauen auf. Eine genügende Trennung beider Abtheilungen, die auch auf eine gemeinfchaftliche Treppe, Badezimmer und Aborte angewiefen find, wird vermifft. Ein befonderer Entbindungsfaal ift, wie bereits oben erwähnt, für entbehrlich gehalten worden. Die Krankenfäle, von je 5,5 m Breite und 8,5 m Tiefe, find für je 6 Betten eingerichtet und in Folge deffen für Unterrichtszwecke fehr befchränkt. Mehrere derfelben, und zwar darunter gerade die Abfonderungs-zimmer, haben keinen befonderen Eingang vom Gange her. Die Heizung erfolgt durch Kachelöfen, und die Lüftungs-Einrichtungen find ziemlich urfprünglich. Die beiden Obergefchoffe des fiidlichen Flügels enthalten Zimmer für Lehrtöchter, die als Hebammen ausgebildet werden follen.

Die Frauen-Klinik zu Greifswald ³²⁹) ift 1875 — 78 nach Plänen Buffe''s durch Müller ausgeführt.

Das Gebäude hat ein Langhaus mit Seitengang und zwei kurze Flügel mit Mittelgängen. Die Treppen liegen an den inneren Ecken der Flügelanfätze und vermitteln die Höhenunterfchiede, welche dadurch entliehen, dafs zwei Gefchoffe des Langhaufes dreien der Flügelbauten entfprechen. Der Haupteingang liegt in einem Seitenflügel in der Verlängerung des Ganges. Unmittelbar zur Seite deffelben liegt der Hörfaal, um einige Stufen tiefer, als das übrige Erdgefchofs. Ueber demfelben, im I. Obergefchofs, ift der Entbindungsfaal gelegen. Die Wöchnerinnen-Abtheilung ift auf beide Gefchoffe vertheilt, liegt alfo nur theilweife mit dem Entbindungsfaal in gleicher Höhe. Ein Aufzug zur Ueberführung der Wöchnerinnen ift nicht vorhanden. Die Abtheilung der kranken Frauen fchliefst fich unmittelbar an die der Wöchnerinnen an ohne anderen Abfchlufs, als durch eine im Gange angeordnete Glaswand. Die mit geringeren Gefchofshöhen verfehenen Flügelbauten nehmen einige Dienflwohnungen, Zimmer von Privatkranken und der Schwangeren auf. Das Fehlen eines gefonderten Operations-Saales , eines Unterfuchungszimmers, eines Wartezimmers und aller Nebenräume des Entbindungsfaales find als Mängel diefer Anftalt hervorzuheben.

Die Frauen-Klinik in Halle ³³⁰) ift in den Jahren 1876—78 vom Verfaffer erbaut. Die Trennung der beiden Abtheilungen ift hier durch Einfchaltung eines wefentlich zu Lehrzwecken dienenden Mittelgebäudes erreicht worden.

462.

Frauen-Klinik

zu

Königsberg.

463-

Frauen-Klinik

zu

Greifswald.

464.

Frauen-Klinik

zu

Halle.

327)    Nach: Reinike, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centrälbl. d. Bauverw. 1883, S. 333 — ferner: Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

328)    Nach: Hildebrandt, H. Die neue gynäkologifcheUniverfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876 — fo wie: Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. I, X : Hofpitäler, Krankenhäufer etc. Berlin 1883. S. 174.

329)    Nach ebendaf.

339) Siehe : Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinftitute der Univerfität Halle a. S. Centrälbl. d. Bauverw. 1881, S. 160. (Sonderabdruck, S. 12).

42Ó

In demfelben ift rechts neben dem Haupteingang der Hörfaal nebft einem Sammlungszimmer gelegen. Ein weiteres Sammlungszimmer, ein Wartezimmer, Sprechzimmer des Directors, Wohnung zweier Affiftenten und eines Volontär-Arztes liegen theils dem Eingänge gegenüber an der W'eftfront, theils zur Linken deffelben. Unmittelbar vom Haupteingange aus führt eine breite Treppe zu dem im I. Obergefchofs an der Wellfeite liegenden und durch drei breite Seitenfenfter beleuchteten Operations-Saal, der auch als klinifcher Hörfaal benutzt wird. An denfelben fchliefst fich ein geräumiges Vorführungs- und Unter-fuchungszimmer, durch zwei Thüren mit dem Operations-Saal verbunden, welche bezwecken, die Zuhörer der Reihe nach an der zu befichtigenden Kranken vorüberführen zu können. Das Wartezimmer der poli-klinifchen Kranken ift vom klinifchen Hörfaal durch den Gang getrennt. Den nördlichen Gebäudeflügel nimmt die Enfbindungs-Anftalt ein, und zwar find die Schwangeren im Erdgefchofs, die Wöchnerinnen im Obergefchofs untergebracht. Befonders zu erwähnen ift der Entbindungsfaal am Ende des Flügels mit

Fig. 352.

Wärt.!

cz

Assist.

[]

=□ UZ

zu zz

z^

UZ

zz

Thee

ZZl

Bad

ZU

cr>

ATitlteilung

f . i r a. n 3c e

Trauen

X'

mmm

mm

mammm

if-

lUnters.u. Chloj J roform-Z.

zT'z;

3:

0 _p e r a tions-sL

•Jnstruiri.

mßm

mürnm

Î5Î

fs

il

CID

Theelt

JCranTte Frauen

tbsojilerungr⁻

Z. L

01 erwart.

Alte

m*.

•f

pralle

Junkell

IA s s i s-

S ammlung

.atorat.lBiMiothl

lirector

V 0 r- 1 z im.

P 01 i 1c 1 inik

fi n u a g en

Sjital-Wall-Strasse^

■t-l

!SSS%m

-W/. b

Erdgefchofs.

daneben liegendem Wartezimmer für Studenten. Die Einrichtung diefer beiden Räume entfpricht der Be-fchreibung in Art. 458 u. 459 (S. 424).

Die füdliche Gebäudehälfte ift für die Abtheilung der kranken Frauen beftimmt ; es befindet fich darin im Erdgefchofs auch die Referve-Abtheilung. Diefe Lage wurde gewählt, weil verdächtige oder kranke Wöchnerinnen fofort aufser Bereich der Entbindungs-Anlfalt gebracht und gleich den anderen kranken Frauen behandelt werden follen. An die Südfeite des Gebäudes fchliefst fich das Director-Wohnhaus als befonderer Anbau an.

Einen wefentlichen Fortfehritt in der Planbildung- gegenüber den vorigen Bei-fpielen weist die durch Fig. 352 u. 353 ³³¹) in Erd- und Obergefchofs dargeftellte Frauen-Klinik zu Strafsburg auf, deren Bau im Herbfte 1886 vollendet wurde.

Die Anftalt befteht aus zwei gleich grofsen Gebäuden, die durch einen Gang unter einander verbunden find. An diefem Gange liegt als drittes Gebäude der Operations-Saal nebft einigen Nebenräumen. Das niedrige Sockelgefchofs enthält in beiden Flügeln nur untergeordnete Räume, wie Dienftwohnungen

Fig- 353-

Wärt.

fResK-eiss-Z.

Wärt.

465-

Frauen-Klinik

zu

Strafsburg.

Thse

Theek.

na

KlijiiscXe

'WöcJLJieritn.e il

iOberwärterinl

TS

-Uhr

Assist.

/értligb.

CD

Tl

Thee

I 1 t is 5-Z.

¹ h antom

JWö chn.

Wohlig, d. DleT-Tfiehaine

CU

iï

Z.

□P K ¹ i Ji ■

Wärt

Obergefchofs.

1:500

10 937654321 0

10

15

20rn

Arch. : Brion.

Univerfität zu Strafsburg³³¹).

³³¹) Nach der in Fufsnote 298 (S. 373) angeführten Feftfchrift, S. 113.

und Wirthfchaftsräume, fo wie Wohn- und Schlafräume der Schwangeren. Der Hauptzugang führt zum nördlichen Flügel, der zum grofsen Theile von den für Lehrzwecke und wiffenfchaftliche Arbeiten beftimmten Räumen eingenommen wird. Daneben find jedoch die Abfonderungs-Abtheilungen für kranke Frauen und Wöchnerinnen untergebracht, alfo in hinlänglicher Entfernung von den Zimmern der normalen Kranken. Die Lehrräume find in reichlicher Zahl und guter Anordnung vorgefehen.

Im Erdgefchofs liegt das geräumige Zimmer für Poliklinik nebft zwei Vorzimmern und einer Dunkelkammer, ein Zimmer des Directors, Bibliothek, Laboratorium und Sammlung, im Obergefchofs der Hör-

Fig- 354-

Fig- 355-

Operations-Saal.

Schnitt durch den

10

Anficht der inneren Längswand.

öcikneKnen

ßrterf IP!^

|j solir-Z

|B ad

'S!

PI

99

1:250

7    8    9    10    11

HH

e-

S2-

-s

Anficht

der Fenfterwand,

10

ij cituiebdTen

Fig. 3S⁶-

Thee

Vâctei

Srsucnt

lirecto)

S,'

's

H o r s a aj 1

/\

; a mml u il g erplp r|^s™ El

Bal

loi O I O I

ffial

IntKiuWUgs

V erfügl.

JE ntj><n diijn g s

sRiP o 1 i kJ 1 i n ik

’raktikaiit

faramer

HeSame

Leinen I JsolirZ.

aai

[ai

.eisj

Assisb

'raktikant

taerlThee

Tleepartei

10

ö cjh n

.en

10 987654321 O

Erdgefchofs.

1:500

-5

20™

faal nebft einem Phantom-Zimmer. Der Operations-Saal zeigt die Form des halbkreisförmigen Ringtheaters, deffen offene Seite einem über 5 m breiten Fenfter zugekehrt ift. Gefonderte Zugänge für Studenten und die zu operirenden Frauen find nicht vorgefehen ; doch bietet fich die Möglichkeit, die letzteren von dem zur Seite gelegenen Chloroform- und Unterfuchungszimmer aus in den Operations-Saal in chloroformirtem Zuftande einzuführen.

Die Abtheilung der kranken Frauen liegt im Erdgefchofs, die der Wöchnerinnen im Ober-gefchofs. Letztere ift in jedem der beiden Flügel mit einem Entbindungsfaal verfehen. Die Krankenzimmer zu je 6 bis g Betten find geräumig und für klinifchen Unterricht wohl geeignet.

In Breslau wird eine Frauen-Klinik zur Zeit nach Plänen des Verfaflers gebaut, wovon die Grundriffe durch Fig. 356 bis 358 und der Durchfchnitt des Operations-Saales durch Fig. 354 u. 355 dargeftellt werden.

Das Gebäude, welches das erfte unter einer gröfseren Reihe von klinifchen Neubauten ift, die auf dem Grundftücke des Max-Gartens bei Breslau in den nächften Jahren erbaut werden follen, hat die Grundform eines H . Die beiden die Krankenabtheilungen aufnehmenden Flügel werden durch das Lehrgebäude von einander getrennt und dadurch jede Störung der Kranken durch den Verkehr in der Lehranftalt forgfältig vermieden. Zur Abfertigung der Poliklinik ift zur Linken des Haupteinganges ein geräumiges

466.

Frauen-Klinik

zu

Breslau.

) f ä 9 -1

par

Fig. 357-

II. Obergefchofs.

/X /\

GA

Verfüg!- lar

ilÜ

EEÜ

ej t î

e!tt

IC

.U

färierll

Fig- 358-

Thee

ßrterl

Bad

Bai

issistenz W- Arz t II.

iir.t.y.r

Bibliothek ńssidtenzlj- Arzt. I.

1 o I o Ich

Bad

'Aerztel

lBett ICI.

Oher-Wärterm

Volontairl I jVblontair! I Verführung s-___\|/___\l Zimmer

77777

TT

iLeiïienzîm

iJnstruf

Imentel

Cursist

isolir-Z [.

iE B etten/ H. CI.

lBett I.C1.

lBett I.C1.

lBett I.C1.

lApotheke

L ajLjmti

miel

lBett I-Cl.

Thee.

Wärter

I -J nstru-/ ! mente

Ahlegej r aum |

iE Beueni I I. Cl. I

, E Beltej ¹ n.ci.

I. Obergefchofs.

Arch. : v. Tiedemann ćr⁵ Waldhaujen.

Univerfität zu Breslau.

467.

Frauen-Klinik

zu

Berlin.

Zimmer, demfelben gegenüber ein Unterfuchungszimmer angeordnet. Hieran fchliefst fleh in paffender Reihenfolge das Zimmer des Directors, der kleine Hörfaal und zwei Sammlungszimmer. Zur Rechten des Einganges liegt die Wohnung des poliklinifchen Affiftenten. Zwei neben den Anfchlüffen des Langhaufes an die beiden Flügel gelegene Treppen führen zum I. Obergefchofs, delfen Hauptraum, der Operations-Saal, in der Mittelaxe liegt. Die Studirenden verlaffen jedoch das Treppenhaus nicht, fondern fteigen weiter zum II. Obergefchofs empor und treten dort in eine 4,i m über dem Fufsboden liegende Empore, von der aus fie zu den Sitzreihen hinabfleigen. Es wird dadurch jede Berührung der Studenten mit den klinifchen Kranken und den zu Operirenden vermieden. Neben dem Operations-Saal liegt ein geräumiges Vorführungszimmer und ein kleines Inftrumenten-Zimmer. Zwei Wohnungen für Affiftenz-Aerzte, drei Zimmer für Volontär-Aerzte, ein Bibliothek- und ein Claufur-Zimmer find gleichfalls im II. Obergefchofs untergebracht.

¹

   Nach: Reinike, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 329.

²

   Siehe auch : Die Heizungs- und Lüftungsanlage der chirurgifchen Klinik in Bonn. Gefundh.-Ing. 1888, S. 74. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Die beiden Flügel nehmen im Erdgefchofs die Wöchnerinnen-Abtheilung auf. Der linke Flügel ift durch eine Glaswand im Gange in zwei gleiche Hälften getheilt, deren eine als Referve-Abtheilung in der Regel imbelegt bleibt. Die Wöchnerinnen-Zimmer zu je io Betten liegen an den Flügelenden und find an je zwei, bezw. drei Seiten mit Fenftern verfehen. Zu jedem Flügel gehört ein gehinderter Entbindungs-faal. Ueber der Wöchnerinnen-Abtheilung liegt im I. Obergefchofs die Abtheilung der kranken Frauen, und zwar zwei Säle zu je io Betten, drei zu je 2, fünf zu je i Bett nebft einigen Abfonderungszimmern. Im nördlichen Flügel ift der Saal für Laparotomien mit breitem Mittelfenfter und Sitzplätzen für etwa 24 Zufchauer vorgefehen, neben demfelben ein Ablageraum für frifch Operirte und ein Inftrumenten-Zimmer. Sämmtliche Räume des Gebäudes follen in allen Gefchoffen maffiv überwölbt werden.

Eine felir umfangreiche Anlage ift die Frauen-Klinik zu Berlin ³³²), in den Jahren 1880 — 82 nach Plänen von Gropius & Schmieden auf einem Grundftiicke erbaut, das im Werten von der Artillerieftrafse, im Norden von der Ziegelrtrafse, örtlich von zur Zeit noch unbebauten fiskalifchen Grundftücken und an der Südfeite von der Spree begrenzt wird. Die neben flehende Tafel, fo wie Fig. 359 u. 360 enthalten die Grundriffe des Erdgefchoffes, des I. und II. Obergefchoffes diefer hervorragenden Bauanlage.

Im Wefentlichen befteht diefelbe aus zwei Gebäudegruppen, nämlich einem zweiflügeligen Bau an den beiden Strafsen und den im Inneren des Grundftückes liegenden Pavillon-Bauten. Die Trennung der Abtheilung für kranke Frauen von der Entbindungs-Anftalt ift in fehr vollkommener Weife durchgeführt. Erftere nimmt den Hauptbau an der Artillerieftrafse ein, deffen Erdgefchofs links vom Eingang die Räume . für Poliklinik, nämlich drei geräumige Wartezimmer, und durch den Mittelgang von diefen getrennt, den poliklinifchen Hörfaal, ein Zimmer für den docirenden Arzt, ein Unterfuchungszimmer, ein Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten und ein Bibliothek-Zimmer enthält. Dem poliklinifchen Hörfaal hat man ein befonders breites Fenfter an der Nordfeite gegeben, um die forgfältige Vornahme von Unterfuchungen zu ermöglichen. Die rechte Seite des Erdgefchoffes ift für das Aufnahme-Bureau, die Infpector-Wohnung und die Wohnung der Hebamme beftimmt. Zwei vorgezogene Flügel an der Artillerieftrafse werden emerfeits von der Director-Wohnung, andererfeits von den Wohnungen der Affiftenz-Aerzte eingenommen.

Das I. und ein Theil des II. Obergefchoffes diefes Gebäudetheiles (Fig. 359 u. 360) nimmt die Zimmer der kranken Frauen auf, deren einzelne ganz abgefondert werden können. Im I. Obergefchofs liegt über dem Haupteingang der Saal für Laparotomien mit halbkreisförmigem, den breiten Weftfenftern zugekehrten Ringtheater und kachelbekleideten Wandpaneelen. Im II. Obergefchofs (Fig. 359) liegt über dem poliklinifchen Hörfaal der grofse Operations-Saal mit 110 Sitzplätzen und 40 Stehplätzen. Die Beleuchtung erhält diefer Raum durch ein grofses, nach Norden gelegenes Mittelfenfter und durch ein — in der Ausführung nicht befonders wirkfames — Deckenlicht. Die Sitzreihen find ringförmig dem Fenfter zugekehrt. Durch einen Fahrftuhl können die Operirten nach ihren Zimmern befördert werden. Die Zugänge für die zu Operirenden und die Studirenden find hier nicht in gleicher Vollkommenheit, wie in Breslau, von einander getrennt.

An den Hörfaal fchliefst fleh ein Inftrumenten-Zimmer, ein kleines Zimmer für den Director und ein Kleiderablageraum für Studirende an.

332) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 475 11. Bl 61.

Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 385.

Kuhn, F. O. Krankenhäufer. Sonderabdruck aus : Bericht über die Allgemeine Deutfche Ausheilung aut dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882 — 83. Herausg. v. P. Boerner. Bd. II. Breslau 1883.

Guttstadt. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift zur 59. Ver-fammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886. S. 332.

îft

&ZI

,sg>

i»

«..

ba&<

yi

aaäifi

iV

g:aü

lia®-⁰-¹

il

o:

rJ,

sin

.m

zu

Wocim e -

qqu

CD

□ DlD □

„r

«!

₁YJocTU'-eT^'3Tl

B Eimer ; t. ł,Y:j chjj |T h ? e

I-1 Łerinnl

neu ■    ■

Wöc

îïïïïeri

nnsnn

rinnen

Cd

CD

•■■3-

■à

'■Ą

Thee

Waue

lill

mS

Bai

Arzt

We«

(CTl

Wärterin

öclmerinn

Thee

g □□

Ï nthindungs-1

°nj

Z i na m e r

âîî

Thee

\Cf>

C=3

■X

CC

»äcMB£iS2j

100&"

□    I CD CD 1 .CD I

WDenne ■rinne n

□    I □

□    I CD

□ DiDID

B2Î

QSDiD D

CD

CD

TJiee

'rd

CD

HC¹⁸

W ö clin e -■rinn e n

CD

CD

ja

CD

td

CO

ft.

fei

mm

ISpcV'

CaêhB|frr-

L4p?J

Li

v >₇₍

H î r s a al-

für

Jtü.cfle

100 ZuliÖTer

likroski

Untersuchgs

lirectoi

S am m-lung

Ann ahm e| Bureau

WohlyT¹ ii g

D'c

le s I Haus

ü n s p eQ 10 r

,S_pei s enausq

V o r z.(

H H PI

teäl

ai

iVorräthe

Warte

mer

W ohnung

er fjOherhebame

Al

WoTinungdesDirectors

EU

stenflAerzte

Secumdärarzt

=0

■0=

VfJi/erHyS'l;

Erdgefchofs.

i;50ö

.0 987654321 0

s-

H¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1 '1 'j

Frauen-Klinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropius & Schmieden.

II. Obergefchofs.

I. Obergefchofs.

o r -W o A

21

zur

irecto

ohnuTig

□    □□OD

□    □□□

□    □□□G

□    □□□

u t ja ] jb/vi

CD

e elenden Kranken

wOo

a r r a u. e n

CD

Ao th. d.. Ans

Bad

1:500

15

10

CD

[Ôl

H3

loooo!

aparotomie

2-Arzt

•5

A s sis t

miauinjisupl

loj

joao 3 i i a

10 03765432

TI U

□ DG

CD

Vorz

TîÏÏÏÏi!

Wärt.

À "b t a e i

Frauen-Klinik der Univerfität zu Berlin.

Vorderer Mittelbau.

Arch. : Gropius «Sr⁵ Schmieden.

co

c-i

□ □□

iiggsig;

F>g- 359-

TT

Fig. 360.

cm

cm

Kranken-Zumer LuII.Classe

cm

cm

flehen. Die übrigen Zimmer fchwanken zwifchen je 4 bis 9 Betten. Die Entbindungs-Anftalt nimmt die drei Saalbauten inmitten des Grundflückes und den einftöckigen Flügel an der Ziegelflrafse ein, in deren letzterem fich auch die Küche nebft einigen Nebenräumen befindet. Die Einzelbauten, welche fämmtlich unter einander und mit den llrafsenfeitigen Flügeln durch Verbindungsgänge in Zufammenhang flehen, find einflöckig. Durch diefe vielfache Gliederung der Abtheilung ift die Abfonderung einzelner Zimmergruppen in leichtefler und vollkommenfler Weife erreichbar. An den beiden äufserften Enden der Anflalt, an der Spree und Ziegelflrafse, liegen die Entbindungsfäle. Eigenthümlich ift die überall durchgeführte den Enden der Einzelgebäude gelegenen Krankenfäle durch Längsfeheidewände, durch

Die Abtheilung der kranken Frauen enthält zufammen 40 Betten, deren 12 in Einzelzimmern

Zerlegung der an

welche die Beleuchtung von zwei gegenüber liegenden Seiten her vermieden wird, die in Breslau gerade

gefordert wurde.

Die Anflalt ift mit ungewöhnlich gediegenem , wenn auch im Allgemeinen einfachem inneren Ausbau und vortrefflichen Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen verfehen.

Literatur

über »Frauen-Kliniken«.

Zenetti. Das neue flädtifche Gebärhaus in München. Zeitfchr. f. Bauw. 1858, S. 7.

Giersberg. Ueber die gynäkologifche Klinik der Univerfität Bonn. Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

Hesse. Ueber die Heizungs- und Ventilations-Einrichtungen in der neuen geburtshülflichen Klinik zu Königsberg. Deutfche Bauz. 1871, S. 279.

Hildebrandt , H. Die neue gynäkologifche Univerfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876.

Baudirection des Canton Bern. Die geburtshilfliche Klinik in Bern. Bern 1876.

Neubau der Frauenklinik der Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 93.

F erner:

Archiv für Gynaekologie. Herausg. von F. Birnbaum, C. v. Braun etc. Red. von Credé u. Gusserow. Berlin. Erfcheint feit 1870.

Centralblatt für Gynäkologie. Herausg. von FI. Fritsch. Leipzig. Erfcheint feit 1877.

c) Innere Kliniken.

468.

Zweck.

Die inneren, internen oder medicinifchen Kliniken find für* den Unterricht in der Behandlung der inneren, d. h. derjenigen Krankheiten beftimmt, die nicht auf dem Wege der Operation, fondern vornehmlich durch Arzneimittel geheilt werden. Es ift begreiflich, dafs die grofse Zahl der Krankheitserfcheinungen auch hier bereits zu einer Theilung des Stoffes geführt und dafs man für gewiffe Krankheitsgruppen bereits eigene Lehrftühle an den Univerfitäten und eigene klinifche Gebäude für diefelben errichtet hat. Dies gilt namentlich von den Hautkrankheiten (Dermatologie) und den fyphilitifchen Krankheiten. Die bauliche Einrichtung für den Unterricht ift indeffen in beiden Kliniken annähernd diefelbe, und defshalb wollen wir, da diefe, fo weit fie fich auf die Kranken-Heilanftalten bezieht, uns hier nicht zu befchäftigen hat, eine Trennung der medicinifchen von der dermatologifch-fyphilitifchen Klinik nicht vornehmen, zumal beide an den meiften Univerfitäten in einem gemein-fchaftlichen Gebäude vereinigt find.

1) Lehranftalt.

469.

Klinifcher

Hörfaal,

In der Lehranftalt, die fich auch hier von der Kranken - Heilanftalt fondert, bildet den Mittelpunkt der klinifche Hörfaal, an den fich, wenn darin zugleich die Poliklinik abgehalten wird, die Wartezimmer für die poliklinifchen Kranken und eine gröfsere Reihe von Unterfuchungszimmern anfchliefsen müffen.

Den Verlauf des klinifchen Unterrichtes hat man fich etwa folgendermafsen vorzuftellen. An einer gut beleuchteten Stelle eines geräumigen Hörfaales hat der die Klinik abhaltende Profeffor feinen Sitz, bezw. Standort. Ihm werden die Kranken einzeln vorgeführt. Nach kurzer Unterfuchung, Stellung von Fragen etc. wird entweder im unmittelbaren Anfchlufs an diefe Vorgänge den Zuhörern ein Vortrag über die gemachten Wahrnehmungen und die daran zu knüpfenden Schlufsfolgerungen gehalten oder, wenn diefe Unterfuchung zur Feftftellung der Krankheit nicht ausreicht, einem der Affiftenz-Aerzte unter beftimmten Anweifungen der Auftrag er-theilt, eine genauere Unterfuchung vorzunehmen. Diefe wird fodann in einem der Unterfuchungszimmer in Gegenwart einiger hierbei zugezogener Studenten ausgeführt. Um diefem Zwecke zu entfprechen, mufs der klinifche Flörfaal hell beleuchtet fein und fein Licht von derjenigen Seite erhalten, welche zur Zeit des klinifchen Unterrichtes fonnenfrei ift. Findet diefer, wie gewöhnlich, in den Vormittagsftunden ftatt, fo ift die Lage nach Welten brauchbar, Norden, Nordweften und Nordollen jedoch nicht minder zweckentfprechend und weniger abhängig von der Zeit des klinifchen Unterrichtes.

Die zweckmäfsigfte Grundform der klinifchen Flörfäle ift das Rechteck, deffen eine Wand in der Mitte ein breites und hohes Fenfter erhält, zuweilen auch wohl vollftändig in Fenfter aufgelöst ift. Senkrecht zu diefer Fenfterwand find dann die Sitzreihen anzuordnen, die zu beiden Seiten eines in der Mitte frei bleibenden rechteckigen Vorführungsraumes fteil anfteigen. Der Profeffor fitzt mit dem Rücken gegen die Fenfterwand, fo dafs der vorgeführte Kranke in befter Beleuchtung vor ihm fteht und dabei von den Studirenden gefehen werden kann, ohne dafs diefe gegen das Licht zu fchauen nöthig haben. Diefe Anordnung ift in Halle und Königsberg ausgeführt und in Göttingen zur Ausführung beftimmt. Die anderweite An-ordnung der Sitze in Bonn, nach welcher die Bankreihen parallel der Fenfterwand Rehen, ift, weil die Zuhörer gerade gegen das Licht fehen müffen, zur Nachahmung nicht zu empfehlen. Die Grundform des Halbkreifes, welche in Budapeft vorkommt, verdankt dort ihre Uebereinftimmung mit der Geftalt des chirurgifchen Operations-Saales wohl mehr dem Beftreben, eine fymmetrifche Baugruppe zu fchaffen, als der inneren Nothwendigkeit, wenngleich nicht bezweifelt werden kann, dafs auch diefe Grundform und Beleuchtungsart den Anforderungen des Unterrichtes wohl entfprechen mag.

Die halbkreisförmige Anordnung der Sitze, mit dem rechteckigen Grundrifs des Hörfaales vereinigt, weist die foeben vollendete Marburger Klinik (fiehe Fig. 367) auf. Die Beleuchtung durch die an drei Wänden angeordneten, hoch gelegenen Fenfter ift dort vortrefflich gelungen, und die Fenfter fowohl unter den fteil anfteigenden Sitzen, wie auch über der höchften Sitzreihe find in eigenthümlicher Weife, ähnlich wie beim pathologifchen Inftitut in Kiel (fiehe Art. 397, S. 391), zu mikrofkopifchen Arbeiten beftimmt.

Der klinifche Hörfaal in Tübingen (fiehe Fig. 364) hat die Form eines gewöhnlichen Hörfaales mit mäfsig anfteigenden Sitzreihen und Beleuchtung von der linken Seite und dem Rücken der Zuhörer aus erhalten.

Der Vortragende Profeffor mufs Wafch-Einrichtungen mit Kalt- und Warm-waffer-Zuleitung nahe bei feinem Sitze zu feiner Verfügung haben. Im Uebrigen ift die Anordnung der Sitzreihen von derjenigen im chirurgifchen Operations-Saal (fiehe Art. 426, S. 409) nicht verfchieden. Es kommt auch hier, fo fern ein zweiter Hörfaal für theoretifche Vorlefungen vorhanden ift, nicht darauf an, dafs der Vortrag nachgefchrieben wird, fondern dafs die Studirenden fehen und mit Aufmerkfamkeit jeder Bewegung und jedem Handgriff des Vortragenden folgen. ^

28

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Die Zahl der lieh an den Hörfaal anfchliefsenden Unterfuchungszimmer ift weilen eine ziemlich bedeutende; fie hängt ab von der Art der Unterfuchungen, von der Zahl der gleichzeitig zu unterfuclienden Kranken, bezw. der zur Vornahme von Unterfuchungen verfügbaren Affiftenz-Aerzte und auch wohl von den befonderen Anfprüchen des Erbauers an die Ausriiftung mit Hilfswerkzeugen aller Art, die nicht allein bei der Unterfuchung der Kranken, fondera auch zur Durchführung be-fonderer Curen gebraucht werden. Wenn es auch vorkommt, dafs, wie in Bonn ³³³), bei neu erbauten inneren Kliniken die Unterfuchungszimmer gänzlich fehlen, fo wird man doch bei einer muftergiltigen Klinik die folgenden Räume nicht gern entbehren.

470.

Unterfuchungs

zimmer.

ZU-

a) Ein oder mehrere Zimmer für die gewöhnlichen Unterfuchungen, zur Stellung der Diagnofe nach vorgängiger Unterfuchung der wichtigflen Organe (Herz, Lunge, Leber etc.) auf ihren Zuftand und ihre Thätigkeit, vornehmlich durch Klopfen und Horchen (Percutiren und Auscultiren).

Wie aus dem in Art. 469 befchriebenen Hergang beim klinifchen Unterricht hervorgeht, dienen diefe Unterfuchungszimmer zugleich zur Abhaltung kleiner Curfe und Uebungen vor befchrankter Zuhörerzahl.

ß) Ein Zimmer für Unterfuchung und Behandlung der Kranken unter Anwendung von Elektricität.

Die zur Erzeugung des Stromes erforderliche Batterie kann in einer Wandnifche oder auch in einem anderen Raume, z. B. im Kellergefchofs, aufgeftellt werden. Der mit den nöthigen Apparaten, Tafeln zur Beftimmung der Stromftärke etc. ausgerüftete Tifch hat ungefähr die Form und Gröfse eines kleinen Cylinder-Schreibtifches.

Y) Ein Zimmer für Laryngofkopie zum Gebrauch des Kehlkopffpiegels mit Ver-flnfterungs-V orrichtung.

Die verfchiedenartigen hier zur Anwendung kommenden Apparate, Laryngofkop, Spectrofkop, Polarifations-Apparat, Augenfpiegel etc., ftehen auf kleinen rings an den Wänden angebrachten Tifchclien, deren jedes mit einer Gasfchlauchlampe ver-fehen ift.

d) Da bei ftarkem Befuch der Klinik die meiften der vorgenannten Zimmer mehreren Unterfuchungen gleichzeitig dienen, fo ftellt fich das Bedürfnifs heraus, ein Zimmer zur Vornahme von Unterfuchungen, mit denen Entkleidungen verbunden find, namentlich auch von F'rauen, auf das Vorhandenfein von Frauenkrankheiten zur Verfügung zu haben.

Die vorgenannten Zimmer müffen möglichft im unmittelbaren Zufammenhange mit dem klinifchen Hörfaale, bezw. dem Saale für Poliklinik gelegen fein. W;eniger wichtig ift die Erfüllung diefer Bedingung bei denjenigen Zimmern, welche zu chemifchen und mikrof kopifchen ETnterfuchungen der von einzelnen Kranken entnommenen körperlichen Ausfeheidungen aller Art dienen; denn diefe Arbeiten erfordern mehr Ruhe, Zeit und Sorgfalt, als mit der Abhaltung einer ftark befuchten Poliklinik vereinbar ift. Sie lind daher zuweilen (Marburg) mit den Arbeitszimmern der Docenten in Verbindung gebracht.

In Kliniken für Hautkrankheiten und Syphilis wird man in der Regel mit zwei Unterfuchungszimmern auskommen.

471.

Warte

zimmer.

Für die ihrer Unterfuchung harrenden Kranken find Wartezimmer anzulegen. Die Trennung nach den Gefchlechtern ift hier minder nothwendig, als in anderen Kliniken, aber doch vielfach durchgeführt. Für reichliche Zufuhr von Luft und Licht

und reichliche Mafse des Grundriffes, d. h. mindeftens 1 qm für jeden gleichzeitig An-wefenden, ift Sorge zu tragen.

Ein kleines Wafchzimmer neben dem Wartefaal mit Spülabort ift fehr zweck-mäfsig. Die Einrichtung des Wartezimmers entfpricht derjenigen in der chirurgifchen Klinik (fiehe Eig. 345, S. 413); jedoch ift die Lage unmittelbar neben dem klinifchen Hörfaale, die dort wegen des Gefchreies der Operirten nicht brauchbar erfchien, bei der inneren Klinik, wo derartige Rückfichten fortfallen, zuläffig.

472.

Hörfaal

für theoretifche

Auch in der inneren Klinik ift für Vorlefungen über das Wefen und die Behandlung der inneren Krankheiten ein Hörfaal erforderlich, der nur in vereinzelten Fällen durch den klinifchen Hörfaal erfetzt wird. Die Gründe, welche die Benutzung Vorlefungen. des klinifchen Hörfaales für regelmäfsige Vorlefungen minder vortheilhaft erfcheinen laffen, find diefelben, welche gelegentlich der chirurgifchen Kliniken (fiehe Art. 435,

S. 413) befprochen wurden. Auch die Einrichtungen diefes Hörfaales entfprechen den dort befchriebenen.

473-

Sammlungen.

Als Lehrmittel bei den Vorlefungen werden einige anatomifche und patho-logifche Präparate, Abbildungen etc. gebraucht, für deren Unterbringung, bezw. Auf-ftellung ein Sammlungsraum neben dem Hörfaal zweckmäfsig ift.

474-

Arbeitsräume

der

Docenten

etc.

Der weitere Raumbedarf im Lehrgebäude der inneren Kliniken ift von demjenigen der anderen bereits befchriebenen Kliniken in fo fern verfchieden, als fich dem inneren Kliniker ein weiteres Gebiet der Forfchung eröffnet, wie namentlich dem Chirurgen. Die ganze Pathologie und Pharmakologie foll in der inneren Klinik praktifche Anwendung finden, und, da die felbftändige Forfchung vom Lehrberuf nicht getrennt werden kann, fo ift eine theilweife Wiederholung einiger im pathologifchen Inftitute vorkommender und dort befchriebener Räumlichkeiten hier unvermeidlich. Hierher gehört zunächft das chemifche Arbeitszimmer, das fchon für die Unterfuchungen von Auswurfftoffen und fonftigen körperlichen Ausfeheidungen der Kranken der Klinik und der Poliklinik unentbehrlich ift. Es wird meiftens nur von den Affiftenten und einigen mit wiffenfchaftlichen Prüfungsarbeiten befchäftigten älteren Studirenden benutzt und ift mit 4 bis 6 Arbeitsplätzen auskömmlich eingerichtet.

Unzertrennlich von der wiffenfchaftlichen Behandlung der Krankheiten ift bei heutigem Stande der Wiffenfchaft die Kunde der Spaltpilze (Bakteriologie). Die Forfchung auf diefem Gebiete erfordert einen Raum mit gleichmäfsiger Temperatur zur Pilzzucht (fiehe Art. 421, S. 406), möglichft nach Norden gelegen, ein mikro-fkopifches Arbeitszimmer zur Unterfuchung der gezüchteten Pflänzchen und Stallungen zur Haltung einiger Verfuchsthiere, an denen mit den gezüchteten Spaltpilzen durch Impfung oder Ueberführung mittels der Nahrung Verfuche angeftellt werden follen, die in der Vivifection ihren Abfchlufs finden. Es find das ziemlich vollftändig eingerichtete pathologifche Arbeitsräume, die, wenn auch in befcheidenem Mafsftabe angelegt, doch in einer gut ausgerüfteten inneren Klinik nicht fehlen füllten.

In kleineren Anftalten werden fich die Räume für Pilzzucht und Thierftallungen im Keller verfügbar machen laffen. Die weiteren Arbeiten können von den Docenten in ihren Sprechzimmern ausgeführt werden; es ift aber wünfehenswerth, dafs auch vorgefchrittenen Studirenden Gelegenheit geboten wird, für ihre Staatsprüfungen wiffenfchaftliche Arbeiten im Zufammenhang mit der Krankenbehandlung in den Kliniken auszuführen, und defshalb miiffen diefe Räume auch zu allgemeinem Gebrauch vorhanden fein. Ihre Einrichtung ift von derjenigen im pathologifchen und hygienifchen Inftitut nicht verfchieden.

Wir finden in der inneren Klinik ferner wieder das Sprechzimmer des Directors, möglich!! mit einem Vorzimmer verfehen, fo wie ein Bibliothek-Zimmer, die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte und der Candidaten der Medicin, endlich einige Räumlichkeiten zur Abhaltung der Prüfungen.

Die Vereinigung einer Dienftwohnung für den Director mit der inneren Klinik ift im Allgemeinen nicht üblich.

2) Krankenanftalt.

475-

Krankenfäle.

Schon bei gewöhnlichen Krankenhäufern ift man zu der Anficht übergegangen, dafs nicht eine Form des Krankenfaales für alle Arten von Krankheiten gleich geeignet fei, fondern dafs Fiebernde, mit Anfteckungskrankheiten Behaftete und Operirte einer befonders reinen Luft bedürfen, aber gegen Zugluft und Temperaturfchwankungen wenig empfindlich find, alfo am vortheilhafteften in Baracken untergebracht werden, dafs dagegen chronifch Kranke, namentlich mit rheumatifchen Leiden Behaftete und Genefende gegen Zug und Kälte befonders in Acht genommen, alfo in Kranken, häufern behandelt werden müffen, die mit feitlichen Gängen verfehen wurden. In einer Klinik kommt es nun darauf an, nicht allein das Unterrichts-Material, alfo die möglichen Krankheitsformen thunlichft vollftändig zur Verfügung zu haben, fondern auch den angehenden Aerzten die vortheilhaftefte Behandlung der Kranken in jedem Einzelfalle zur Anfchauung zu bringen.

In einer gut eingerichteten inneren Klinik müffen daher die drei wichtigften P'ormen der Krankenfäle, diejenigen mit Seitengängen, die mehrftöckigen Saalbauten (Pavillons) und die einftöckigen Saalbauten (Baracken) mit Firftlüftung vertreten fein. Dabei genügt es aber nicht, die wichtigften Krankheitsformen in einzelnen Kranken vertreten zu haben, weil die Unterfuchung des Einzelnen durch zahlreiche Studenten mittels Klopfens und Horchens (Auscultiren) die Kranken übermäfsig angreifen würde. Aus diefem Grunde ift es gerade für innere Kliniken von Werth, durch Vereinigung mit öffentlichen, z. B. ftädtifchen Krankenhäufern ein reichhaltiges Material zur Verfügung zu erhalten. In Amerika, England und Frankreich bildet, wie in Art. 310 (S. 330) bereits erwähnt, diefe Einrichtung die Regel.

Die Weiträumigkeit der Krankenfäle hat hier denfelben Werth, wie in chirurgifchen und Frauen-Kliniken, nämlich den, eine gröfsere Zahl von Studirenden unter Führung des Profeffors aufnehmen zu können. Doch ift die Vereinigung von mehr als 10 bis 12 Betten in einem Saale nicht rathfam.

Im Uebrigen unterfcheidet fich die Kranken-Heilanftalt der Klinik nicht wefent-lich von anderen Krankenhäufern. Sie macht nur etwas gröfsere Anfprüche an die Vollftändigkeit der felbft für feltene Einzelfälle gebrauchten Einrichtungen ; fo werden namentlich Bäder in Prefsluft für an der Luftröhre operirte Kinder, alle Einrichtungen für elektrifche Heilmethoden, permanente Bäder, Dampfbäder, zahlreiche und gut eingerichtete Wafferbäder und eine vollftändig eingerichtete Haus-Apotheke nicht fehlen dürfen.

476.

Abfonderungs-

haus.

Wohl zu unterfcheiden von den Abfonderungszimmern in der Klinik, welche zur Aufnahme von Kranken dienen, die durch ihre Leiden, Geruch, Schreien etc. die Genoffen des Krankenfaales ftören würden, ift das Abfonderungs- oder Ifolir-Haus, in dem einige Krankheitsformen behandelt werden follen, welche eine hervorragende Anfteckungsgefahr in fich bergen, z. B. Fleck-Typhus, Cholera, Pocken, Diphtheritis etc.

An einigen Univerfitäten begnügt man fich damit, diefe Krankheitsformen dann unterrichtlich zu verwerthen, wenn fie gerade epidemifch am Orte auftreten. Man hat dann im Abfonderungshaufe gleichzeitig nur eine Krankheitsform unterzubringen , alfo je einen Krankenfaal und ein Abfonderungszimmer für Männer und Frauen mit den nöthigen Nebenräumen für Bäder, Aborte, Wärterzimmer und Theeküchen vorzufehen.

Solche Ifolir-Häufer beftehen in Halle ³³⁴),

Bonn ³³⁵), Marburg etc. In Göttingen lieht der Neubau eines Abfonderungshaufes bevor, der für die gleichzeitige Behandlung von vier verfchiedenen Krankheitsformen eingerichtet ifl, deren jede mit oben einem, unten zwei Zimmern von zufammen vier Betten vertreten fein kann. Fig. 36133e) giebt den Grundrifs diefes Gebäudes im Erdgefchofs; im Obergefchofs fehlt die trennende Scheidewand zwi-fchen den Krankenzimmern.

Zur Vermeidung der Uebertragung von Anfteckungen dürfen die Abfonderungs-häufer nicht auf die allgemeinen Koch- und Wafchhäufer angewiefen fein; fondera fie erhalten die für ihre Zwecke erforderlichen Wirthfchaftsräumlichkeiten im eigenen Haufe.

Fig. 361.

nur

Zimmer

Kranken

KrtcpIL-IBadlrhes

lUonsî

ol

LU

LU

z immer

LU

Abfonderungshaus der inneren Klinik zu Göttingen. — Erdgefchofs ³³⁶).

^500 n. Gr.

■ USP-B

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

Eine fehr einfache, in der Planbildung aber nicht ungünftige Anlage ift die in Fig. 362 ³³⁷) im Grundrifs dargeftellte, 1871 erbaute innere Klinik zu Jena.

Die für den Unterricht und die Poliklinik beftimmten Räume liegen zu beiden Seiten eines Mittelganges, der fich in feiner Verlängerung gabelt und zu zwei Kranken-Baracken führt. Der Hörfaal, an den fich zwei Wartezimmer für poliklinifche Kranke anfchliefsen, dient zugleich zum Abhalten der Poliklinik. Auf der anderen Seite des Ganges befindet fich ein Unterfuchungszimmer. Dafs ein neben diefem und mittelbar am Haupteingange befindliches Zimmer mit Kranken belegt wird, ift nicht befonders zweckmäfsig,

477-

Innere Klinik

zu

Jena.

Fig. 362.

[ceräihej U U U

J ’ 0"KranVeirsaalO«B

BWarter I

(rank en z.

Jntersuchungsz.l

TJieek.

Xrankenz.

Vorraum

■afîr

ii

iS

Verbindung sgang jjj

B ad

W a rtez 1n

H ii r s a a 1

K r ankenz.

.aboratoriiu

jU Wärter

JL

V orraum

W.

10 9

W+

8765*321 0

1:500

Swärter

10

13

20m

0«Kranlcensaalo™

w,“1 n n n rli n n I

Innere Klinik der Univerfität zu Jena. — Erdgefchofs ³³⁷).

³³⁴)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 169.

³³⁵)    Siehe ebendaf. 1883, S. 343.

³36)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Stadt-Bauraths Kortüm in Erfurt.

³³⁷)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors Hofse in Jena.

Fig- 3⁶3-

CD

Arlieits-

O CJ

Kranken s a al

Saal

ed en)

Kr an kens aal

E3Ik::i

CD

□ CD

Theek°£

Wärter

Büachtst]

Piss

Nachm

H ! I—

1____|.iLcjpTheeX.

j!

j!

jr 11

!!

Krankcnz

Ffrji.

Wärter

Log g i a

Kran

ke n 2.

ïr ai -

k e n-

Loggia

4

Warterl

ftankenzl

cO

-J

. r".

:i st.

C=>

CD

CD CD

□ CD

Krankens aal

□ CD

Kran kens aal

□ cd

CD

□ cd

CD CD

II. Obergefchofs.

10 98765S321 0

1:500

10

1»

20™

Fig. 364.

A b t li e 1 1 u n g

CD CD

CD

DD

Krankens aal

CD

CD

DD

Ob

'•V

Hors aal

ÏUntersaclfl

Wartez

fl

CD CD

CD

CD

Xrankensaal

LD

CD CD

Tlteek.

Wärter

fl

“Nacht st

““fij -

=JÜ

1rni

n

Piss.-

Nacktst

Hi

it...

Ttieek.

MS

°j !

Il

K r a nk e n z . r—

!Nachtł--=

F"

Iwarter

Loggia

Kran

ke nz.

s pr e ch z.

il V 0 r s|lt a n 4

Loggia

\\

T

Warterl __

■TKr

ankenz.

jNacht Il st

F*

CD

(=1

CD

CD

pi

Fi

CD

CD

Kranken s aal

CD

CD

CD

Kr ankens aal

CD

CD

CD

1 lB Pm

I. Obergefchofs.

Innere Klinik der Universität zu Tübingen ³³⁸).

Arch. : Koch.

weil der an diefer Stelle unvermeidliche lebhafte Verkehr mit der für die Kranken erforderlichen Ruhe

unvereinbar ifl. Naturgemäfs würde fich hier das am entgegengefetzten Ende des Haufes liegende fog. Laboratorium, d. h. ein Zimmer für chemifche und mikrofkopifche Unterfuchungen körperlicher Aus-fcheidungen, anfchliefsen. Auch das zur Rechten des Einganges liegende Badezimmer dürfte vortheilhafter zu wiffenfchaftlichen Arbeiten oder für Unterrichtszwecke Verwendung finden.

Das Obergefchofs enthält 8 Krankenzimmer mit zufammen 32 Betten nebft den nöthigen Nebenräumen und 2 Affiftenten-Wohnungen.

Die innere Klinik zu Tübingen ift 1875—79 nach Plänen Kochs unter Oberleitung Bochs erbaut. Wir theilen in Fig. 363 u. 364 ³³⁸) Grundriffe der intereffanten Bauanlage mit.

Das Erdgefchofs nimmt die Wohnungen der Affiflenz - Aerzte, ein Aufnahmezimmer nebft Unter-fuchungszimmer, die Räume für Verwaltung, Koch- und Wäfchereibetrieb auf und ift ferner mit Bädern, einem Dampfbad, einem Luftdruck-Apparat etc. fehr reichlich ausgeftattet. Durch die Mittelaxe des Gebäudes gelangt man in das Haupttreppenhaus und fteigt dort zum I. Obergefchofs empor, wofelbft das Wartezimmer und Unterfuchungszimmer im unmittelbaren Anfchlufs an den Hörfaal liegen. An der entgegengefetzten Seite führt eine Thür vom Treppenhaufe nach einer Zimmergruppe, welche theils für den Vorftand, theils zur Aufnahme einzelner Kranker beftimmt ift. Im II. Obergefchofs des Mittelbaues (Fig. 363) find über dem Hörfaal und den daran ftofsenden Zimmern 2 Affiftenten-Wohnungen und ein geräumiger Saal für wiffenfchaftliche Arbeiten, weiters im Vorderhaufe Einzelzimmer für Kranke angeordnet. Die Flügelbauten enthalten im I. und II. Obergefchofs die Krankenräume, dreifeitig beleuchtete Säle zu je 8 Betten. Die nach den Flügelbauten führenden Verbindungsgänge find von offenen Hallen begleitet, welche bei fchönem Wetter den Genefenden zu angenehmem Aufenthalt dienen.

Die innere Klinik zu Budapeft ³³⁹) ift nach Plänen KolbenJieyer s erbaut, feit 1880 in Benutzung und entfpricht in ihrer Gefammtanordnung der chirurgifchen

478.

Innere Klinik

zu

Tübingen.

479-

Innere Klinik

zu

Klinik (fiehe Art. 445, S. 418)..

Budapeft.

Auch hier fchliefsen fich die grofsen Krankenfäle faft unmittelbar an den halbkreisförmigen grofsen Hörfaal an, von dem fie nur durch einen Vorplatz getrennt find. Der grofse Hörfaal liegt im I. Obergefchofs. Neben demfelben befindet fich blofs ein kleines Wartezimmer und eine Affiftenten-Wohnung ; ein kleiner Hörfaal, ein Wartezimmer, das Zimmer des Profeffors und ein Diagnofticum liegen darunter im Erdgefchofs, während ein chemifches Laboratorium noch im II. Obergefchofs untergebracht ift.

Die Krankenfäle find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs nicht wie in der chirurgifchen Klinik zweifeitig mit Fenftern verfehen, fondera der Länge nach durch eine Mittelwand getheilt, die nur im II. Obergefchofs fehlt. Es werden fo auf fehr einfache Weife die den verfchiedenen Krankheitserfcheinungen zuträglichen Krankenhausformen gefchaffen.

Der ganze Bau kann als Beifpiel einer auf kleiner Bauftelle zufammengedrängten umfangreichen

Anlage gelten.

Die innere Klinik zu Bonn ³⁴⁰), feit 1882 im Betriebe, ift mit der Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis vereinigt.

Die Gebäudegruppe zeigt ein Langhaus mit Seitengang und zwei lebhaft gegliederte Flügel, davon einer, und zwar der weltliche, gleichfalls mit Seitengang verfehen, die Klinik für Hautkrankheiten aufnimmt , während der andere, öftliche, einen Mittelgang hat und, gleich wie das Langhaus, der inneren Klinik zugewiefen ift. Die Planbildung kann als eine befonders glückliche nicht bezeichnet werden, in fo fern der grofse Haupteingang mit ftattlicher Vorhalle nur zu den Krankenräumen führt, während der Zugang zum Hörfaal und zur Poliklinik verfteckt im öftlichen Seitenflügel liegt. Die hinfichtlich der Beleuchtung unvortheilhafte Anordnung des Hörfaales ift in Art. 469 bereits erwähnt, und die denfelben umgebende Zimmergruppe läfft die in anderen Anftalten gleichen Umfanges für unentbehrlich gehaltenen Räume für wiffenfchaftliche Unterfuchungen vermißen ; es findet fich dort nur ein Wartezimmer der Poliklinik, das Director-Zimmer und ein Zimmer, das zugleich als Dunkelzimmer zum Gebrauch des Kehlkopf-fpiegels, zur Aufnahme der Handfammlung und zu mikrofkopifchen Arbeiten gebraucht werden mufs.

In der Klinik für Hautkrankheiten liegt der Hörfaal nebft einem Nebenraume im Obergefchofs. Der Verkehr des poliklinifchen Publicums und der Studirenden wird dadurch tiefer in das Innere des

480.

Innere Klinik

zu

Bonn.

33S) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauraths Koch in Tübingen.

³³⁹)    Siehe:- Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 75.

340)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 323.

481.

Innere Klinik

zu

Halle.

Haufes geleitet, als unbedingt nothwendig und zur Aufrechterhaltung der Ruhe wünfchenswerth ift. Uebrigens find die beiden Abtheilungen diefer Klinik derart gefondert, dafs die Hautkrankheiten im Erdgefchofs, die Syphilis im Obergefchofs behandelt werden³⁴¹).

Die innere Klinik in Halle ³⁴²) ift 1881—83 nach des Verfaffers Plänen erbaut. Sie befteht aus einem Mittelgebäude und zwei mit erfterem zufammenhängenden Flügelbauten, aufserdem zwei einftöckigen Einzelbauten und einem Abfonderungshaus.

Die Gefammtanlage ift aus dem Ueberfichtsplan der klinifchen Bauten zu Halle in Fig. 268 (S. 334) erfichtlich.

Den Grundrifs der mittleren

CD

CD

CD

CD

CD

zweiftöckigen Gebäudegruppe veranfchaulicht Fig. 366 im Erdgefchofs, Fig. 365 im Obergefchofs.

CD

CD

CD

CD

Kranken-Saal

CD

CD

CU

CU

Wärter

Z'bjapuosqv

LD

Privat-Kr.

■w

5?

Der in der Mittelaxe des Lehrgebäudes liegende Haupteingang führt unmittelbar in das Haupttreppenhaus. In gerader Richtung gelangt man in den klinifchen Hörfaal, in dem die Poliklinik abgehalten und zu Zwecken des Unter-

•S

p*

Kranke

A s sistem

richtes verwerthet wird. Diefem Zwecke entfpricht die Anordnung der Sitzreihen und die Beleuchtung, wie in Art. 469 bereits erwähnt.

An den klinifchen Hörfaal fchliefsen fich einerfeits zwei Wartezimmer, anderer-feits fechs Unterfuchungszim-mer, theils zur forgfältigeren Unterfuchung einzelner poli-klinifcher Kranken, theils zur Behandlung derfelben mit Elektricität, endlich auch zu wiffenfcliaftlichen Arbeiten, chemifchen und mikrofkopi-fchen Unterfuchungen. Im Zimmer für Laryngof kopie ift eine Glocke zur Behandlung von Kranken unter Prefsluft auf-geftellt. An die Unterfuchungs-zimmer fchliefsen fich zwei Zimmer für den Director an. Die andere (nördliche) Seite des Gebäudes enthält im Erd-

lüg. 365.

Obergefchofs.

'orrauml

Biblio.

Cur

CD

Bai

ÏÏLTTJ

Ta

Wärt.

Ober

Assist ent

TT TL X I at£l q.y-TI8TlïIJ

CD

CD

CD

CU

□ CD

CH

gefchofs drei Affiftenten-Woh-nungen.

K r mken- S aal

CD

CD

Wärterin HTtu

Absonäerg-Z. I—I I—I

Priva t-Kr.

re

•“

lieber dem klinifchen Hörfaal liegt im Obergefchofs (Fig. 365) der Hörfaal für theoretifche Vor-lefungen. Aufserdem find dort zwei Affiftenten-Wohnungen, eine Wohnung der Oberfchwefter, die Kinder-

341)    Die Grundriffe des Mittelbaues diefer Klinik, fo wie eine Darftellung und Befchreibung der zugehörigen Heizungsund Lüftungs-Einrichtungen lind in Theil III, Band 4 (S. 264 und zugehörige Farbendruck-Tafel) zu finden.

342)    Siehe: Centralbl. der Bauverw. 1881, S. 168.

.N,

Fig. 366.

-mmm

cm cml m cm

KrankenS

cm cm m cm

I I I .. I

cm cm

T ï e ekiiclie

r°

'ïÈzÊêÊÊ'

J=

Arch. :

Atsonderg.Z

i—i rm

ï=j

v. Tiedemann.

Priva t-Kr.

-'T'.

r>?

rieiderMSjjiir

ÏLl

p;

A s s i s t en⁻

tt

Ia.s s ist eut

raTt e

[A s srt stent

Il II III

Klin. Hörsaal

i:

“pr

£±.

Ł- s 6

)Di r e clt 0 t

Jsjsjuji'uiâiiO y z

la

•U H 8 l 3 et

[o^soßuÄiti y z

Erdgefchofs.

Innere Klinik der Univerfität zu Halle ³⁴²).

cm cm cm cm

Xranken-S.

[=□ l=J

cm

cm cm cm cm

T )i e elîiiclt e

AlJsojiderg.Z.

Privat-Kr.

[leidem SjnilkJ

mm

pP

Pff¹

1:500

■0

10

15

20m

482.

Innere Klinik

ZU

Marburg.

abtheilung mit 9 Betten, ein Badezimmer I. Claffe, zwei Zimmer für Cur-fiften (Claufur-Zimmer), ein Zimmer für Protokollanten, d. h. Candi-daten der Medicin, die bei der Poliklinik das Protokoll führen, die Bibliothek und ein Zimmer für Privatkranke un

tergebracht. Die beiden Flügel nehmen einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabtheilung auf. Im Sockelgefchofs, deffen Fufsboden nur wenig in die Erde gefenkt wurde, ift eine Abtheilung für Syphilis und Krätze vor-gefehen.

Das Erdgefchofs hat Seitengänge erhalten, während das Obergefchofs zweifeitig beleuchtete Säle aufweist. Im Verein mit

den oben erwähnten ein-ftöckigen Saalbauten find alfo drei verfchiedene Krankenhausformen in diefer Anflalt vertreten. An den weltlichen Giebeln der Flügelbauten wurden offene Plallen zum Tagesaufenthalt Genefender bei

günftiger Witterung fpäter angebaut.

Eine der beftein-

Ober-

gefchofs.

9 I IT? ulD“

§ 818 8

go

8 8|8 8

(TlujeMj [wärt.

ranken

s siHs t ent

Prüfung s-Z

log

Fi

iiaaiPM

tsi

f:

Ł-r

g .

'S e

03 .pH

C Ji em-

L at or.

TT

l><1

Kr ankenz.

Bitliotnek

Mikrosk.

Unter sucIitZ

Sprechz.

cd

dQ^

Fl

1:500

Bakteriologie

Arbeite z ;

Oimtors

gerichteten inneren Kliniken ift die 1885 nach Plänen Meyden-bauer's vollendete innere Klinik zu Marburg. Fig. 367 u. 368 34 3) geben die Iq'S Grundriffe des Erd- l““1 und I.Obergefchoffes * wieder.

10

Kr ankenz.

[Sj ESI

El

Thcek

Kran-

ent

[föl

wärt,.

Das mit zwei Flügelbauten verfehene Hauptgebäude befitzt aufser

H 1

rl £

3 sist

313) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bau-infpectors Wentzel in Marburg

Plg. 367.

[ôfô

Hall e

Erdgefchofs.

B BIB B

§o

b ii b ni

Wärter

Kran-

ken z.

01

sien t

A ss

ES ES

Kran kenz.

E><3 ES

J 8 1 J V j\h

llB

cd

B B BIB B B

©nü©

B B BIB B B

tu ne

f=;

F r a u R n A 1) t ii e i 1 u n g

\.p parate

A ufu - 2 .

mmm

Dunkelz

■ ZU8 H.3 N

r—t

cd

B B Bp B B

©qp©

| B B B|B B B

W artez.

Kr ankenz.

'Z-Housaaiufl

ni^i

Uuh^io d

J0

Innere Klinik der Univerfität zu Marburg34a).

Arch. : Meydenbauer.

CE3

Kranke n z.

r><i csa

Fig. 368.

<«î

fH

ol

Theek

Halle

B B B

dp© <y

b b!b btt

'fSI

kenz

-t e n

s te

Fi

Fî

Sockel-, Erd- und Obergefchofs ein zu untergeordneten Zwecken dienendes Dachgefchofs. Von der Mittelaxe des Erdgefchoffes führt ein T-förmiger Verbindungsgang nach zwei einftöckigen Baracken. Das Sockelgefchofs des Hauptgebäudes enthält überwiegend untergeordnete Räume für Zwecke der Wirthfchaft, Heizung, Vorräthe, Wohnungen der Unterbeamten etc., aufserdem aber einige Zimmer für Krätzekranke und Bakterien-Ztichtung.

Die eigentlichen klinifchen Unterrichtsräume liegen im Erd- und Obergefchofs des Mittel-Rifalits und find durch Glasthüren gegen die Krankenabtheilungen abgefchloffen. Im Erdgefchofs befinden fich links vom Treppenaufgang die für die Poliklinik beftimmten Räume, und zwar zunächft ein Wartezimmer; hieran fchliefst fich das poliklinifche Unterfuchungszimmer, in deffen Mitte das Unterfuchungsbett, hinter demfelben der Unterfuchungsfluhl für Frauen fleht; ein Schreibtifch für Protokollanten vervollfländigt die Einrichtung diefes Zimmers. An daffelbe reiht fich ein Nebenraum, der hauptfächlich zu Uebungen der Studirenden im Auscultiren und Stellen der Diagnofe benutzt wird, zu welchem Zwecke der Haupt-unterfuchungsraum, der vielen Perfonen zum Aufenthalt dient, nicht die nöthige Ruhe gewährt. Der Nebenraum nimmt zugleich die Haus-Apotheke auf.

Auf der anderen Seite des Ganges zu beiden Seiten des Treppenhaufes liegt einerfeits das Dunkelzimmer mit der in Art. 470 befchriebenen Einrichtung, andererfeits ein Apparaten-Zimmer, das namentlich auch mit den zur elektrifchen Behandlung der Kranken erforderlichen Einrichtungen verfehen ifl. Zur Rechten des flrafsenfeitigen Treppenaufganges liegen die Verwaltungsräume der Klinik, ein gröfseres Ge-fchäftszimmer, ein Arbeitszimmer des Verwaltungs-Infpectors und ein Aufnahmezimmer. Die Lage des letzteren gegenüber dem Wartezimmer erleichtert die Ueberführung der Kranken von der Poliklinik in die Händige Klinik.

Im I. Obergefchofs (Fig. 367) führt die Verlängerung der Haupttreppe auf den vortrefflich eingerichteten Hörfaal, welcher die Dächer der Nebenräume fo weit überragt, dafs er an drei Seiten einen Fenfterkranz und fomit eine fehr ausgiebige Beleuchtung erhalten konnte. Die Studirenden erreichen die halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen durch Treppen, welche aufserhalb des Saales liegen; zwifchen denfelben befindet fich ein Vorraum zur Aufnahme aller bei Abhaltung des Unterrichtes gebrauchter Hilfsmittel, namentlich eines Chemikalien-Schrankes und eines Schrankes mit elektrifchem Apparat und Inftru-menten. An der Demonftrations-Wand befindet fich eine fchwarze Tafel, in der Höhe verfchiebbar, hinter welcher eine weifse Lucaéfche Glastafel zum Vorfchein kommt. In der Mitte des Hörfaales fleht das Bett der vorzuführenden Kranken, hinter demfelben der Tifch des Profeffors, zu beiden Seiten die Tifche der Affiflenten, an deren einem das Protokoll geführt wird. Ueber den Sitzreihen der Studirenden ifl die in Fenfler aufgelöste Nordweflwand zur Aufflellung einer Reihe von Mikrofkopir-Tifchen benutzt worden. Unter dem Geflühl bildet fich ein fchöner, heller Raum, deffen Rückwand die pathologifch-anatomifche Sammlung aufnimmt und deffen Fenfler zu mikrofkopifchen Arbeiten benutzbar find.

Die zu beiden Seiten des Hörfaales und an der gegenüber liegenden Seite des Ganges gelegenen Räume dienen zu wiffenfchaftlichen Arbeiten aller Art, welche von dem Director, den Affiflenten und den mit Prüfungsarbeiten befchäftigten Candidaten der Medicin benutzt werden. Wir finden dort das Sprechzimmer des Directors, das Vorzimmer deffelben, zugleich das Archiv der Krankengefchichte und die Bibliothek aufnehmend, ein Arbeitszimmer des Directors , ein Zimmer für mikrofkopifche Unterfuchungen von Bakterien, ein anderes für mikrofkopifche Unterfuchung pathologifch-anatomifcher Präparate, Urin etc. Das chemifche Arbeitszimmer ifl mit 4 Arbeitsplätzen verfehen, und das Experimentir-Zimmer endlich ifl, den in phyfiologifchen und pathologifchen Inflituten vorkommenden Räumen für Thierverfuche gleich, mit zahlreichen und werthvollen Apparaten ausgeflattet ; auch eine Menfchenwage hat darin Platz gefunden.

Die Krankenabtheilung, die auch hier nach den beiden Flügeln in Männer- und Frauenabtheilung zerfällt, zeigt im Langhaufe von Seitengängen begrenzte Krankenzimmer, meiftens zu je 4 Betten. Die Vorder-Rifalite nehmen die Treppen, Affiflenten-Wohnungen, Prüfungszimmer und einige Zimmer für zahlende Kranke auf. Die Hinterflügel enthalten gröfsere, zweifeitig beleuchtete Krankenfäle für je 8 Betten. Im Verein mit den oben erwähnten einftöckigen Baracken weist alfo auch diefe Klinik alle drei Formen der Krankenhäufer auf. In einiger Entfernung von diefer Gebäudegruppe hat man noch ein Abfonderungshaus errichtet, das in einftöckigem Saalbau zwei grofse Krankenfäle mit den nöthigen Nebenräumen enthält.

'    Literatur

über »Innere Kliniken«.

Wagner, J. Die I. interne Klinik der Kön. ung. Univerfität in Budapeft etc. Budapeft 1882.

Ferner:

Zeitfchrift für klinifche Medicin. Herausg. von E. Leyden, C. Gerhardt, FI. v. Bamberger u. H. Nothnagel. Berlin. Erfcheint feit 1879.

d) Augen- und Ohren-Kliniken.

483.

Bedingungen.

484.

Klinifcher Hör- u. Operations-Saal.

Die für die befondere Behandlung der feineren Organe des Kopfes beftimmten klinifchen Unterrichtsanftalten erfordern die bei allen anderen Kliniken vorkommende Gliederung der Gebäude in die für Poliklinik und Unterrichtszwecke und die zur Aufnahme und Behandlung der Kranken beftimmten Räume. Auch hier ift eine forgfältige Trennung beider Abtheilungen von einander fehr wünfchenswerth, weil damit die Gefahr befeitigt wird, dafs durch die Poliklinik anfteckende Krankheiten in das Haus eingefchleppt werden.

1) Lehrabtheilung.

Die Poliklinik wird in ähnlicher Weife, wie in der chirurgifchen und inneren Klinik abgehalten ; aber die an den klinifchen Hörfaal zu ftellenden Anforderungen find hier andere, als dort. Es ift nämlich hier noch weniger als dort möglich, die feineren Organe des Auges und Ohres und die daran vorkommenden krankhaften Erfcheinungen aus gröfserer Entfernung, alfo von feften Sitzplätzen aus, zu beobachten; fondern die Zuhörer find mit Lupen verfehen und treten einzeln unmittelbar an die Kranken heran, um fich an der Unterfuchung zu betheiligen. In der Regel fehlen daher fefte Sitzbänke im Hörfaale ganz, und es werden nur lofe Stühle je nach Bedarf und den von den Profefforen bevorzugten Unterrichts-Methoden in wechfelnder Anordnung aufgeftellt und benutzt oder vorübergehend auch wohl ganz befeitigt.

In Freiburg hat man nur rings an den Wänden eine fefte Bankreihe angeordnet und ftellt übrigens je nach Erfordernifs eine oder mehrere Stuhlreihen vor derfelben auf. Die Kranken werden hier an die Studenten herangeführt, um von diefen in der Nähe beobachtet zu werden.

Die Unterfuchungen der Kranken werden nur zum Theile im klinifchen Hörfaal ausgeführt. Ift der Andrang zur Poliklinik gröfser, fo werden in ähnlicher Weife, wie in anderen Kliniken, Unterfuchungszimmer, die wir demnach!! kennen lernen werden, erforderlich. Da aber ein grofser Theil der Unterfuchungen im Hörfaale felbft vor den Studirenden und unter deren Betheiligung ftattfinden mufs, fo ift der Hörfaal mit entfprechenden Einrichtungen zu verfehen. Hierzu gehört vor Allem eine folche räumliche Abmeffung, dafs mit den Kranken Sehverfuche angeftellt werden können, d. h. Proben, bei welcher Entfernung fie noch Schriftzeichen be-ftimmter Gröfse lefen können. Es gehört dazu eine Abmeffung von 6 bis 8 m. Zur unmittelbaren Ablefung der Entfernung ift die lange Wand mit wagrechter Meter-theilung zu verfehen.

Feinere Unterfuchungen unter Anwendung des Augenfpiegels pflegen im klinifchen Hörfaale nicht vorgenommen zu werden, und defshalb gehören Verfinfterungs-Einrichtungen für die Fenfter diefes Raumes zu den Seltenheiten (Marburg).

Die Beleuchtung des klinifchen Hörfaales ift dann die vortheilhaftefte, wenn fie nur durch eine einzige, aber möglichft grofse Lichtquelle von einer fonnenfreien Seite her bewirkt wird.

Wir finden diefe Einrichtung in Halle .und Budapeft. In Berlin dient zur Beleuchtung der eigentlichen Operations-Stätte ebenfalls nur ein breites Mittelfenfter ; zwei zu beiden Seiten liegende kleinere Fenfter bezwecken eine weitere Erhellung des Raumes. In Freiburg war die Beleuchtung durch ein grofses Fenfter früher vorhanden und ift erft bei einer fpäteren Vergröfserung durch einen fünffeitigen Ausbau mit gleicher Fenfterzahl erfetzt worden. In Kiel wird demnächft ein achteckiger Hörfaal von 8,5 m Durch-meffer ausgeführt werden, deffen weltliche Seite als einziges Fenfter voll geöffnet ift. Breslau und Königsberg haben einfeitige Beleuchtung durch 3 Fenfter, und der Hörfaal in Greifswald erhält fogar 10 an drei Seiten vertheilte Fenfter. Eine folche Anordnung ift nicht ungitnftig, wenn fich gleichzeitig viele Gruppen um einzelne Kranke bilden, die fich dann an verfchiedene Fenfter vertheilen können; fie ift aber nicht zu empfehlen, wenn der klinifche Hörfaal zugleich zur Vornahme der Operationen dient, was vielfach vorkommt.

Die Operationen am Auge und Ohr erfordern eine ganz befonders helle Beleuchtung, möglichft von Norden her; fie können aber nicht, wie andere Operationen, für eine gröfsere Zahl von Zuhörern klinifch verwerthet werden, wegen der Schwierigkeit, die feinen Gegenftände aus gröfserer Entfernung zu erkennen. Darum genügen, wo befondere Operations-Zimmer gefordert werden, kleine einfenftrige Räume ; wo aber der grofse klinifche Hörfaal diefem Zwecke mit dienen foll, ift, wie bereits erwähnt, die einheitliche Lichtquelle, welche jede Spiegelung feitlich auffallender Strahlen ausfchliefst, befonders günftig.

Im Fenfter follen Sproffentheilungen vermieden werden.

Man hat auch das elektrifche Licht mit gutem Erfolge bei Augen-Operationen angewendet, und es werden daher die hierfür erforderlichen Einrichtungen vorzufehen fein, wo fich die Möglichkeit dazu darbietet.

Erhält die Augen- und Ohren-Klinik nur einen Hörfaal, der auch für theoretifche Vorlefungen benutzt werden foll, fo ift derfelbe mit einem Lehrpult und zwei Wandtafeln, einer fchwarzen und einer Lucaeichen Tafel, zu verfehen.

485.

Dunkles

Unterfuchungs

zimmer.

Neben dem Hörfaal mufs mindeftens ein Unterfuchungszimmer vorhanden fein, das fog. Dunkelzimmer, zur Benutzung des Augenfpiegels. Diefes Zimmer dient nicht allein zur Unterfuchung Kranker, fondern auch zur Unterweifung von Studirenden in Handhabung und Benutzung des Augenfpiegels und zu Uebungen an gefunden Augen. Es wird defshalb meiftens gröfser angelegt, als die Abhaltung der Poliklinik erfordern würde. Die Verfinfterung der Fenfter braucht nicht denjenigen Grad der Vollkommenheit zu erreichen, der bei phyfikalifchen, fpectral-analytifchen etc. Ver-fuchen verlangt wird. Vorhänge von undurchfichtigem fchwarzem Stoff, welche die Fenfterlaibungen breit überdecken und an den Wänden feft geknüpft werden, genügen in der Regel; doch bietet die Anwendung innerer fefter Fenfterläden den Vortheil, dafs fich in denfelben ein kleines, mit Klappe verfchliefsbares Loch zur Benutzung von Tageslicht für die Unterfuchungen anbringen läfft.

cm

In diefem Zimmer müffen 6 bis 12 Studenten fich aufhalten können. Zur Benutzung der Augenfpiegel find entweder kleine Tifchchen von etwa 40 X 60 rings an den Wänden oder ein in der Mitte des Zimmers ftehender gröfserer Tifch erforderlich, auf denen Gasfchlauchlampen ftehen. Einige Stühle und ein Inftru-menten-Schränkchen vervollftändigen die Einrichtung diefes Zimmers. Eine Länge deffelben von mindeftens 6m ift erforderlich, wenn es zugleich zu Unterfuchungen im Tageslicht, bezw. zu Sehproben benutzt werden foll. Das Dunkelzimmer erhält einen lichtverzehrenden, dunkelgrauen Anftrich.

Ift mit der Anftalt eine Ohren-Klinik verbunden, fo ift auch bei gemeinfamer Benutzung der poliklinifchen Räume ein gefondertes Zimmer zur Unterfuchung Ohrenkranker defshalb nothwendig, weil einige der Unterfuchungs-Inftrumente fowohl für Augen- als auch für Ohren-Unterfuchungen benutzt werden könnten, und die Gefahr, dafs bei unvorfichtiger Benutzung Anfteckungsftofife von Kranken mit eiternden Ohren auf die fehr empfindlichen Augen übertragen werden, nicht ganz aus-gefchloffen ift.

Helle Unterfuchungszimmer Tollen in ähnlicher Weife, wie bei der medicinifchen Klinik, den Hörfaal entlaften; die darin vorgenommenen Unterfuchungen Tollen diejenige durch den Profeffor entweder ergänzen oder derfelben vorangehen, um den daran zu knüpfenden Vortrag vorzubereiten. Sie miiffen die zur Anftellung von Sehproben erforderliche Länge von wenigftens 6m erhalten und in ihrer Beleuchtung To angeordnet werden, dafs mindeftens eine der kurzen Wände gutes Licht erhält, To dafs bei Stellung auf die gröfste Entfernung die Schriftzeichen, Tafeln etc. in hellem Lichte erfcheinen. Lang geftreckte Zimmer mit Fenftern an der langen Wand find befonders vortheilhaft.

486.

Helles

Unterfuchungs-

zimmer.

Die Beleuchtung von der Nordfeite her ift jeder anderen vorzuziehen, weil diefes Zimmer gewöhnlich gleichzeitig zu mikrofkopifchen Arbeiten benutzt wird.

487.

Sonftige

Räume.

Wird nach örtlichem Brauch den poliklinifchen Kranken auch die zur Heilung ihrer Leiden erforderliche Arznei in der Klinik verabfolgt, fo pflegt im Zufammen-hange mit den poliklinifchen Räumen noch ein Ordinations-Zimmer gefordert zu werden.

Die Wartezimmer für poliklinifche Kranke, die Sprechzimmer der Directoren und Bibliothek-Zimmer find hier wie in allen anderen Kliniken zu befchaffen.

Die Sammlungen an anatomifchen Präparaten und Nachbildungen in Wachs etc. können einen grofsen Umfang nicht annehmen. In vielen Fällen find eigene Zimmer für diefelben gar nicht vorhanden. Man ftellt die Sammlungsfchränke in den Unter-fuchungszimmern, in den Zimmern der Directoren oder fonft an geeigneter Stelle auf.

Die Anforderungen, welche an die Befchaffung von Räumlichkeiten zu wiffen-fchaftliclien Arbeiten der leitenden Aerzte und der Studirenden geftellt werden, find nicht an allen Univerfitäten diefelben. Es handelt fleh dabei vornehmlich um mikro-fkopifche und um chemifche Arbeitszimmer.

2) Krankenabtheilung.

488.

Kranken

zimmer.

Die Anordnung der Krankenabtheilung richtet fich danach, ob die Ohren-Klinik als felbfländige Abtheilung einem befonderen Director unterftellt ift oder nur von einem befonderen Affiftenten unter Leitung eines gemeinfamen Directors verwaltet wird. In letzterem Falle ift eine abgefonderte Lage beider Krankenabtheilungen von einander nicht erforderlich; fondern die Zimmer werden, je nach Erfordernifs, mit Augen- oder Ohrenkranken belegt (Kiel).

Auf eine Lage der Zimmer nach Norden, die fich mit dem gedämpften Lichte rechtfertigen liefse, wird von den Augenärzten kein befonderer Werth gelegt, weil die meiften Augenkranken in ganz oder halb dunkeln Zimmern behandelt werden müffen, und die Nothwendigkeit, die Fenfter durch Vorhänge oder Läden zu verdunkeln, ohnehin gegeben ift. Die an fich gefundere Südlage wird defshalb auch hier als die befte angefehen.

Die Vereinigung vieler Kranken in einem Zimmer ift in Augen-Kliniken nicht rathfam. Selten wird der Umfang der ganzen Anftalt die Zahl von 60 Betten überfteigen, und da ift es erwünfcht, innerhalb diefer Grenze eine möglichft grofse Zahl von Krankheitsformen vertreten zu haben. Die Natur der Sache bringt es mit fich, dafs in der Augen- und Ohren-Klinik zahlreiche Perfonen höherer Stände behandelt werden, für welche Einzelzimmer I. Claffe und Zimmer II. Claffe zu je 2 Betten vorhanden fein müffen. In den Zimmern III. Claffe bringt man je 6 bis höchftens 10 Betten unter.

489.

Augen-Klinik

żu

Freiburg.

49°.

Augen- u. Öhren-Klinik

zu

Halle.

49¹-

Augen-Klinik

zu

Für die Kranken befferer Stände werden zuweilen gemeinfchaftliche Speifefäle angeordnet; doch hat fich diefe Mafsregel nicht überall als vortheilhaft erwiefen; in Marburg wird der Speifefaal als folcher nicht benutzt.

3) Beifpiele.

Unter den beachtenswerthen Ausführungen neuerer Zeit ift die Augen-Klinik zu Freiburg (Fig. 369 343a) zu erwähnen. Der Bau ift in neuefter Zeit durch den in Art. 484 bereits erwähnten Anbau an den Hör- und Operations-Saal und die dem rechtsfeitigen Flügel hinzugefügten Arbeitsräume beträchtlich vergröfsert worden.

Der grofse Saal in der Mittelaxe dient zugleich zur Abhaltung der Poliklinik, zur Ausführung der Operationen und als Hörfaal. Daran fchliefsen fich in zweckmäfsiger Weife einerfeits die Zimmer für die Direction und das Wartezimmer der Poliklinik, andererfeits das Dunkelzimmer an. Ueber dem Erdge-fchofs befinden fich zwei ausfchliefslich für die Unterbringung der Kranken be-ftimmte Obergefchoffe.

Die Augen- und Ohren-Klinik zu Halle³⁴⁴) ift in zwei gefon-derte Abtheilungen zerlegt, die von befonderen Directoren verwaltet werden, eine Ohren-Klinik mit • 15 und eine Augen-Klinik mit 45 Betten.

Die für Operationen und Lehrzwecke beftimmten Räume dienen beiden Abtheilungen gemeinfam und liegen defs-halb in der Mitte des Gebäudes- an be

Fig. 369.

Erdgefchofs.

Operations^

tugen spie g eil Zim

2 i mm er

4 SU

Assist.

Augen-Klinik der Univerfität zu Freiburg ³⁴³a). 1:500

10 987654321 0

Privat! |Kr.

Wärter

A sis i s t . IPriv.-Kr.

Fig. 370.

D i r e cflt 0 r

10

CZ

CK

dl

Wärter

Kran

Cd

Cd

I. Obergefchofs.

Fig. 371.

fonderem Treppenhaufe. Als Warteräume der poliklinifchen Kranken dienen

vorzugsweife die weiträumigen Eingangshallen.

Die Krankenräume liegen an abgefchloffenen Gängen in den Seitenflügeln.

Greifswald. ,

Wohn u ng

des

pTKs

ÜL

Tir

Hörs aal

iKlexferB A

Ie

H a u sl

Mikroskopi r-Z.

Erdgefchofs.

Augen-Klinik der Univerfität zu Greifswald ³⁴⁵).

Die Augen-Klinik zu Greifswald , deren Anlage wir in Fig- 370 u. 371 ³⁴⁵) in den Grundriffen des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes mittheilen, ift gegenwärtig im Bau begriffen. Sie hat Raum für 40 Augenkranke, wovon 19 im I. Obergefchofs und 21 im II. Obergefchofs untergebracht find.

343a) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bezirks-Bauinfpectors Knoderer in Freiburg.

344)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 176.

345)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Land-Bauinfpectors Hof mann in Greifswald.

Ein gemeinfamer Speifefaal für diejenigen Kranken, welche Bett und Zimmer verlaffen dürfen, liegt im Erdgefchofs im Anfchlufs an die Wohnung des Hausmeifters und die im Kellergefchofs befindlichen Wirthfchaftsräume. Im Uebrigen nimmt das Erdgefchofs die Räume für Poliklinik und Unterrichtszwecke auf, einerfeits die Wartezimmer, andererfeits den geräumigen Hörfaal, der zugleich zum Abhalten der Poliklinik benutzt wird. Daneben ift ein lang geftrecktes Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten und Augen-unterfuchungen im Tageslicht vorgefehen. Das Dunkelzimmer wird durch einen verhältnifsmäfsig kleinen, nifchenartigen Nebenraum des mikrofkopifchen Arbeitszimmers erfetzt.

In Budapeft nimmt die Augen-Klinik das Erdgefchofs und I. Obergefchofs des »medicinifchen Centralgebäudes« (fiehe auch Art. 418, S. 400) ein, das im Mittelpunkt einer gröfseren Baugruppe zwifchen der I. chirurgifchen und der II. inneren Klinik gelegen und kürzlich von Weber erbaut ift. Wir geben in Fig. 372 den Grundrifs des Erd-gefchoffes.

492.

Augen-Klinik

Fig. 372.

zu

Budapeft.

MiKr oskoj) -

Professor

H ö r s a. a 1

Prüfung s

Auge n-spie gel

P olikl4 nik

Daffelbe nimmt aufser einigen für allgemeine medicinifche Zwecke beftimmten Räumen in feiner nordöftlichen Hälfte den zum Unterricht in der Augenheilkunde und zur Unterfuchung der Augenkranken eingerichteten Theil der Klinik auf. Eine Erweiterung des Programmes der vorigen Beifpiele findet fich hier nur in dem Zimmer für Augen-Operations-Uebungen und Thier-Experimente, alfo in einem Zimmer, das ähnlichen Zwecken dient, wie der Raum für Operations-Uebungen an Leichen in der Anatomie oder chirurgifchen Klinik.

, Die Abtheilung der Augenkranken liegt im I. Obergefchofs über den Lehr-und Arbeitsräumen für Augenheilkunde. Dort befindet fich auch ein Zimmer von 4,oo m Breite und 6,16 m Tiefe für Augen-Operationen, das durch ein Fenfter von 2,75 m Breite von Nordweften her beleuchtet wird.

Art eits z-f. a. Stuä.

Assistent

H ö r s aal f. g ericlitl. Mei.

/\

Vorz.

Vorz.

1 a 1) 0 rat. BProtessor f. g eri s Rutl. Mei.

l!

V/ a r t e z .

Z. f. Augen-Operations-

Ueü

ÿ    Z i. li ji t e r°l° p f ö r t. u c r

f    j» suclig.a. I

'>    <' HHautürantenB

Augen-Klinik der Univerfität zu Budapeft. Erdgefchofs. —    500 n. Gr.

In Berlin ift die Augen-Klinik in der Gebäudegruppe der chirurgifchen Klinik enthalten, deren Grundriffe wir bereits auf der Tafel bei S. 418 u. in Fig. 348 bis 351 (S. 419) mitgetheilt haben.

Die Poliklinik liegt im Erdgefchofs, wofelbft fich an das Wartezimmer ein Unterfuchungszimmer mit Erkerausbau zur Gewinnung befonders heller Beleuchtung anfchliefst. Darauf folgt das Ordinations-Zimmer mit zwei kleinen Nebenräumen für Augenfpiegel und Perimeter, endlich zwei Zimmer des Directors.

• Der Operations-Saal liegt im I. Obergefchofs ; er ift den chirurgifchen Operations-Sälen nachgebildet, hat jedoch nur zwei Sitzreihen, die in etwas überhöhtem Halbkreife angeordnet find. Ein Zimmer für wiffenfchaftliche, namentlich mikrofkopifche Arbeiten liegt über dem poliklinifchen Unterfuchungszimmer und ift, wie diefes, mit einem hell beleuchteten Erker verfehen.

493-

Augen-Klinik

zu

Berlin.

Literatur

über »Augen- und Ohren-Kliniken«.

Knapp, J. H. Ueber Krankenhäufer, befonders Augen-Kliniken. Heidelberg 1866.

Hesse. Ueber die Anlage von Central - Luftheizungen in dem landwirthfchaftlichen Inftitut und in der Augenklinik der Univerfität zu Königsberg. Mitth. d. Oftpreufs. Arch.- u. Ing.-Ver. 1876—78, S. 27. Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der K. Ung. Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1872. Pflüger. Univerfitäts-Augenklinik in Bern etc. Bern 1887.

Augenklinik für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 261.

Der Neubau der Augenklinik zu Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 322.

Ferner :

Archiv für Augenheilkunde. Herausg. v. H. Knapp u. C. Schweigger. Wiesbaden. Erfcheint feit 1879. Archiv für Ohrenheilkunde. Im Verein mit A. Böttcher, A. Fick, C. Hasse etc. herausg. v. A. v. Tröltsch, A. Politzer u. H. Schwartze. Leipzig. Erfcheint feit 1864.

A. v. Graefe’s Archiv für Ophtalmologie. Herausg. von F. Arlt, F. C. Donders u. th. Leber. Berlin. Erfcheint feit 1854.

Klinifche Monatsblätter f. Augenheilkunde. Herausg. von W. Zehender. Stuttgart. Erfcheint feit 1863. Monatsfchrift für Ohrenheilkunde etc. Herausg. von J. Gruber, N. Rüdinger, L. v. Schröter etc. Berlin. Erfcheint feit 1867.

494.

Gefchichtliches.

495-

Irren-Klinik

zu

Strafsburg.

496.

Kranken

abtheilung.

e) Irren-Kliniken.

Aus den in Art. 311 (S. 332) angeführten Gründen gehört die Errichtung felbftändiger Irren- oder pfychiatrifchen Kliniken zu den grofsen Seltenheiten. Die-felben finden fich zur Zeit noch bei keiner der preufsifchen Univerfitäten ; fondern man begnügt fich mit einer Abtheilung für Nervenkranke in der inneren Klinik und fucht im Uebrigen dadurch ein reicheres Unterrichts-Material zu gewinnen, dafs die den Univerfitäts - Städten benachbarten Landes - Irrenanflalten für diefen Zweck mit ausgenutzt werden (Göttingen, Marburg, Halle etc.).

Ein den Anforderungen neuerer Wiffenfchaft entfprechender Unterricht läfft fich indeffen hiermit nicht erreichen, und der Zeitpunkt dürfte nicht mehr fern fein, wo die meiften Univerfitäten mit felbftändigen Kliniken für Geifteskranke verfehen werden. In Strafsburg hat man eine folche bereits bei der erften Anlage der klinifchen Gebäudegruppe ausgeführt (fiehe den Lageplan in Fig. 269, S. 335); in Heidelberg beftelit feit dem Sommer 1888 eine grofs angelegte Irren-Klinik; in Würzburg werden die Entwürfe für eine derartige Anftalt vorbereitet, und unter den preufsifchen Univerfitäten wird Halle bald diefem Beifpiele folgen.

Da ein ausreichendes Material an ausgeführten Gebäuden nicht zur Verfügung fteht, fo wollen wir uns auf Mittheilung der Grundriffe der Irren-Klinik zu Strafsburg befchränken. Auf der neben ftehenden Tafel find die Grundriffe des Erd-gefchoffes und des Obergefchoffes ³⁴⁶) dargeftellt.

Eine Poliklinik, wie bei anderen Kliniken, ift hier felbftverftändlich nicht denkbar. Die Kranken werden einzeln in ein Wartezimmer geführt, das neben dem Aufnahmezimmer gelegen ift. Beide befinden fich möglichft nahe dem Eingang im Erdgefchofs.

An Unterrichtsräumen ift nur ein Hörfaal gewöhnlicher Anordnung mit einigen Nebenräumen für Vorbereitung, elektrifche, chemifche und mikrofkopifche Arbeiten erforderlich. Alle diefe Räume haben wir bereits bei anderen Kliniken kennen gelernt; in Strafsburg nehmen fie den Mittelbau des Ober-gefchofles ein. Im Anfchlufs an diefelben befindet fich das Sprechzimmer des Directors nebft Vorzimmer.

Die Krankenabtheilungen unterfcheiden fich dadurch von gewöhnlichen Irren-häufern (fiehe den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« [Abfchn. 1, Kap.:

<v

[/i

<£Wl

r-Z.

Mil

S p ii 1 k

TU

G arten âer Unruhigen

ilu!:.

•?

. <=j

■vä£

co

ot

■ft

T a g r aum

G-arten 1er ÏÏJirem-

•aiii

mi

=□

zn

S c hla f z.

(WacTiahth.)

«jgg

*=!

^f.NUCf^r$e*~ ■

cz

nu

ap=ł^0=i W 1

Spulk.

u.Bafl.

J s olir-Z.

:■*

Hf

TI all T. Tl Tl J ą I 'S H J 3 p

ip HYll 11

uaunij. irafiiTiiuiin jap ■ i[jąYMiran;3tiutaaufi■ p i[iqy

S c li 1 a

v.

fi

HÏI I ■

-TaijTBMJa ąoH r

p>

Pi

fi

.ATjtJi.

Br a u e n-AhtJi.

jJ

m

SJ

'iii,

£»

FS

'l||

uiU U -11

tS]

Zu S. 450.

Chern,

Zim.

ftlekir

■Intel'.-:

Hör s a al

Garten ierhalbruhinen

red

Pi

t-4

rP

uakbtäl

<4H

Oj

S c li 1

T aq raum

Epileptische Frauen

Pl

ttjji

r.^5

ESifePPSS ¹ X^Äiiir

f-ł

Trauen -Abtheiiung

il

>v

20*

Spulk.

MikrosBrZ.

diepoj

Obergefchofs.

If

lvV<

LDire cNtor

Männ e r - A "b t h.

'■w

|L

Kil

Garten a er Halhrnhigen

■S']

•v*r

Iienst-iïof

li

pis

sPPf

^fe#

t=i

15

Z-Jt[os p

fi

arte

pa

‘MM

rd

Ipileptische

Tagraum

ifSg

S ch 1

■_JX.

t-

<d

Erdgefchofs.

1:500

10

HU

Epil eptLScheMänner

fw

Ki

il-fe

10 op, 7654321 0

f-4+f44H-+4+4-<-H-H

H. u h. i g en

Irren-Klinik der Univerfität zu Strafsburg.

Nach: Feftfchnft für die 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifehen Sammlungen der Stadt Strafsburg. S. 107 u. 109.

III;

jauirpjî uaSiTinjun ç'H.7ą^Mua 1Ł³Tl¹¹^•!^il'P i[iq.Vl

JL

lot erwafïeiN

Bai

S pütTT

’VAf«'

u*

Garten ier ïïnruhigen

pi

iij.

tsi

T agraum

Pi

01

•ii

S c hl a 1 z.

«3

11

JT

II

Spulk. u Bai

Spulk. u Bai

J s oli r-Z.

oo

j'¹

jÜ,

v51

<rd

td

Unreinlichen

II,

(Wachabth.)

^5"

»jg

aJUf

r;

'.j

Ii 1

ra

V-

M inner

<rd

PS

L>\?|

cd

Łb

mï-i

ià

fl

fff,

spfjss

,iÉl'

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

45i

Irren-Anftalten]), dafs fie, um reichhaltiges Unterrichts-Material zu liefern, möglich!!; viele Krankheitsformen, die einzelne aber nur in wenigen Beifpielen, aufzunehmen haben. Die einzelnen Gebäude der Irren - Anftalten werden in der Klinik durch kleinere Zimmergruppen vertreten. Jeder diefer Gruppen foll ein Erholungsraum im Freien zugetheilt werden, der möglichft, ohne eine andere Abtheilung zu berühren, von den Zimmern aus erreichbar fein mufs.

So hat die Strafsburger Klinik 5 Abtheilungen, und zwar für Unruhige, Halbruhige, Ruhige, Unreinliche und Epileptifche ; aufserdem eine Zweitheilung in die Männer- und Frauenabtheilung, deren jede einen gefonderten Flügel einnimmt. Im Ganzen finden in der Klinik 50 geifteskranke Frauen, 40 geiftes-kranke Männer, 20 epileptifche Frauen und 10 epileptifche Männer Unterkunft.

Literatur

über »Irren-Kliniken«.

Fürstner. Ueber Irrenkliniken etc. Heidelberg 1885.

Jolly , F. Vorgefchichte und gegenwärtige Einrichtung der pfychiatrifchen Klinik in Strafsburg. Strafsburg 1887.

497-

Ueberficht.

498.

Charakteriftik.

D. Technifehe Laboratorien.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Es wurde bereits in Art. 79 (S. 99) getagt, dafs man die Laboratorien als naturwiffenfchaftliche und technifehe unterscheiden könne. Die wichtigften Arten der naturwiffenfchaftlichen Inftitute find bereits in Kap. 3—7 eingehend be-fprochen worden; einen Uebergang von diefen zu den rein technifchen Laboratorien bilden gewiffermafsen die elektro-technifchen Inftitute; defshalb wird auch zunächft von diefen die Rede fein und daran eine Befprechung der mechanifch-technifchen Laboratorien fich anfchliefsen.

Unter die technifchen Laboratorien würden auch die Heiz-Verfuchsftation zu München, die hydro-metrifche Verfuchsftation dafelbft und ähnliche Anftalten einzureihen fein ; indefs ift deren Beflehen, ungeachtet ihrer grofsen Wichtigkeit, fo vereinzelt, dafs diefelben eine weitere Berückfichtigung hier nicht finden werden.

12. Kapitel.

Elektro-technifche Inftitute.

Aehnlich wie die feither vorgeführten Zweiganftalten der Hochfchulen, haben die elektro-technifchen Inftitute dem Unterrichte und der wiffenfchaftlichen Lorfchung auf dem Gebiete der Elektrotechnik zu dienen. Sie find die jüngften Anftalten diefer Art und wurden in den letzten Jahren an mehreren technifchen Hochfchulen Deutfch-lands, eben fo an jener zu Wien, errichtet; auch in einigen nicht deutfchen Staaten find elektro-technifche Inftitute entftanden. Selbft an einige höhere Gewerbefchulen und Lachfchulen gleichen Ranges, namentlich in Oefterreich-Ungarn, wurden kleinere elektro-technifche Laboratorien angefchloffen.

Mit den elektro-technifchen Inftituten der Hochfchulen verwandt find die elektro-technifchen Verfuchsanftalte n. Dies find öffentliche Laboratorien, in denen die von praktifch arbeitenden Elektrotechnikern u. A. verlangte Prüfung von elektrifchen Mafchinen und Beleuchtungsvorrichtungen, die Aichung von Mefs-Inftrumenten, fo wie auch die Unterfuchung anderweitiger Apparate und fonftiger einfchlägiger Gegenftände ausgeführt wird.

Hervorzuheben find die »Elektro-technifche Verfuchsanflalt« zu München (unter Uppenborn's Leitung und die »Verfuchsanflalt für Elektrotechnik des Technologifchen Gewerbemufeums« zu Wien (unter Schient:’s Leitung).

Bisweilen ift auch mit den dem Unterricht und der Lorfchung dienenden elektro-technifchen Inftituten eine derartige öffentliche Verfuchsanflalt verbunden, wie dies z. B. in Paris der Lall ift.

Im vorliegenden Kapitel follen hauptfächlich die mit Hochfchulen verbundenen elektro-technifchen Inftitute und fonftige derartige Anftalten gleichen Ranges vorgeführt werden; nebenbei werden auch die elektro-technifchen Verfuchsanftalten zu berücksichtigen fein. Hingegen bleiben jene kleineren Sonder-Laboratorien, wie fie in elektro-technifchen Fabriken und Gefchäften für beftimmte Zwecke vorhanden zu fein pflegen, von der Befprechung ausgefchloffen.

Elektro-technifche Inflitute zeigen in ihrer Anlage und Einrichtung nicht geringe Verwandtfchaft mit den phyfikalifchen Inftituten ; ein Theil des über letztere in Kap. 3 Gefagten kann auf erftere unmittelbar übertragen werden. Diefe Verwandtfchaft zeigt fleh fofort im Raumbedarf ; für ein elektro-technifches Inftitut ifb an Räumen erforderlich:

1)    ein grofser Hörfaal mit zugehörigem Vorbereitungsraum;

2)    ein kleinerer Hörfaal für beftimmte und weniger ftark befuchte Sonder-

vorlefungen ;

3)    Räume für die Sammlungen;

4)    mehrere gröfsere und kleinere Arbeitsräume für die Studirenden — Schüler-

Laboratorien ;

499-

Erfordernifle

5)    Privat-Laboratorien des Inftituts-Vorftandes und der Affiftenten;

6)    Raum für galvanifche Batterien und für Accumulatoren ;

7)    Sprech- und Gefchäftszimmer des Vorftandes;

8)    Zimmer des Affiftenten;

9)    Mafchinenräume ;

10)    Werkftätten, beide letztere mit zugehörigen Materialienräumen;

11)    Räume für fonftige Vorräthe;

12)    Dienftwohnungen, und zwar für den Vorftand, den Affiftenten, den Mechaniker und den Diener.

In den bislang zur Ausführung gekommenen, bezw. eingerichteten elektro-technifchen Inftituten fehlen die Dienftwohnungen für den Vorftand, den Affiftenten etc. Es ift dies als ein Mangel zu bezeichnen, und aus den fchon bei den früher be-fprochenen Anftalten ähnlicher Art angeführten Gründen füllten folche Dienftwohnungen auch hier ftets vorhanden fein.

Um über den abfoluten Raumbedarf einer folchen Anftalt einige Anhaltspunkte zu bieten, fei hier noch das vom Vorftand des elektro-technifchen Inflituts an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt, Herrn Profeffor Dr. Kittlei-, unter Zugrundelegung einer Frequenz von 40 Praktikanten, für einen an der gedachten Hochfchule geplanten Neubau aufgeflellte Programm ³⁴⁷) mitgetheilt :    1) grofser Hörfaal für

150 Studirende = 120 üm; 2) Vorbereitungsraum dazu ca. 30 üm; 3) kleiner Hörfaal ca. 60 üm; 4) Sammlungsräume ca. 80 <lm ; 5) Schüler - Laboratorien für elektro-technifche Meffungen aller Art ca. 400 üm ; 6) Laboratorium für elektro-chemifche Arbeiten ca. 60qm ; 7) Laboratorium zum alleinigen Gebrauch des Inftituts-Vorftandes und der Affiftenten 80 üm; 8) Raum für Accumulatoren 50 üm; 9) Privatzimmer des Vorftandes 45 qm; 10) Privatzimmer der Affiftenten 45 qm; n) Mafchinenraum für a) 2 Gasmotoren 8X8 = 64 qm, ß) verfchiedene Dynamo-Mafchinen 12 X 8 ~ 96qm und f) Materialien ca. 20 üm-

In einer elektro-technifchen Verfuchsanftalt fehlen in der Regel die dem Unterrichte dienenden Räumlichkeiten ; hingegen treten noch einige Gefchäftszimmer hinzu, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Ausftellung von Certificaten, Gutachten, Brief-wechfel etc.) erledigt werden.

500.

Hörfäle.

Bezüglich der Hörfäle kann ohne Weiteres auf das in Art. 100 u. 101 (S. 120 bis 126) über die Hörfäle der phyfikalifchen Inflitute Gefagte verwiefen werden. Die Ausrüftung des grofsen elektro-technifchen Hörfaales wird, fobald man von allen Sondereinrichtungen abfieht, die zur Elektricitat und ihren Anwendungen in keiner

454

Beziehung flehen, diefelbe fein, wie diejenige der phyfikalifchen Säle gleicher Art. Es treten nur die von den Dynamo-Mafchinen und von der Accumulatoren-Batterie durch den Rheoftaten zum Experimentir-Tifch geführten Kabelleitungen hinzu ; einfache Umfchalter vermitteln die Einfchaltung der verfchiedenen Leitungen, ohne dafs ein Abftellen der Mafchinen nothwendig wird.

501.

Schüler-

Laboratorien.

Die Zahl und Ausrüftung der Arbeitsräume für die Studirenden hängt haupt-fächlich von der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten und von der Zahl der gleichzeitig arbeitenden Praktikanten ab. Es werden namentlich folgende Unter-fuchungen ausgeführt :

1)    Elektro-technifche Meffungen aller Art — Beftimmung von Potential-Differenzen und Stromftärken, fo wie von Widerftänden fefter und fliiffiger Leiter, in Batterien etc., unter Anwendung elektro-metrifcher, elektro-magnetifcher und elektro-dynamifcher Mefs-Apparate ; Aichung wiffenfchaftlicher und technifcher Mefs-Apparate ;

2)    Unterfuchungen der elektrilchen Verhältniffe in Dynamo-Mafchinen, Transformatoren, Accumulatoren, Bogen- und Gliihlichtlampen ;

3)    Unterfuchungen an Kabelleitungen;

4)    Beftimmung der von Kraftmafchinen auf elektrifche Mafchinen übertragenen

Arbeit :

5)    photometrifche Unterfuchungen an Bogen- und Glühlichtlampen;

6)    elektro-chemifche Arbeiten, hauptfächlich folche, die fich auf Elektrolyfe, Galvanoplaftik und Metallüberzüge beziehen;

7)    Aneignung der Fertigkeit in der Handhabung telegraphifcher und telepho-nifcher Apparate, bezw. Uebungen in praktifcher Telegraphie und Telephonie;

8)    Ausführung gröfserer und felbftändiger wiffenfchaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik durch vorgefchrittene Praktikanten.

In den Laboratorien der öffentlichen elektro-technifchenVerfuchsanflalten werden elektro-metrifche, elektro-magnetifche und elektro-dynamifche Mefs-Apparate (für Betriebszwecke, Bogen- und Glühlichtlampen, Accumulatoren etc.) geprüft und ge-aicht, die Dynamo-Mafchinen auf ihre Leiftungsfähigkeit und ihren Kraftverbrauch geprüft, Batterien, Accumulatoren, Beleuchtungs-Apparate etc. unterfucht etc.

Bezüglich der Lage der Arbeitsräume im Gebäude ift zu bemerken, dafs die meiften derfelben, das Photometer-Zimmer allenfalls ausgenommen, vom Mafchinen-raume thunlichft weit, nicht unter 12 bis 15m davon, angeordnet werden follen, damit die Dynamo-Mafchinen keine, bezw. möglichft geringe hörende Einfltiffe auf die Meffungen ausüben. Bezüglich der Abmeffungen und der Ausrüftung mögen folgende Anhaltspunkte dienen.

1) In den Räumen für elektrifche Meffungen finden an gröfseren Apparaten Aufhellung : Elektrometer, Galvanometer (Spiegel- und Zeiger-Galvanometer), Elektro-Dynamometer, Mefsbrücken und Rheohaten zur Beftimmung von Widerhänden und Condenfatoren.

Von allen diefen Apparaten follen directe Sonnenhrahlen abgehalten werden, wefshalb man die betreffenden Räume am behen nach Norden legt. Diefe Lage empfiehlt fich auch um deffentwillen, weil in den Meffungsräumen eine conhante Temperatur (bei Tag und bei Nacht) erforderlich ih; die fchon bei den phyfikalifchen Inhituten angegebenen Mittel, um händige Wärmegrade zu erzielen, müffen defshalb auch hier zur Anwendung kommen. Endlich find von diefen Räumen bewegliche Eifentheile fern zu halten.

2) Der Raum zur Unterfuchung der Lampen oder Photometer-Raum ift mit der vollftändigen Einrichtung für Lichtmeffungen zu verfehen, wozu in erfter Reihe die Anordnung der Photometerbänke gehört. In Rückficht auf diefe mufs der Raum genügend, nicht unter 14 bis 15 m lang, vorgefehen werden; ift eine folche Länge nicht erreichbar, fo müffen Winkel-Photometer zur Anwendung kommen.

Ein weiterer wichtiger Einrichtungsgegenftand des Photometer-Raumes ift ein Rheoftat mit möglichft vielen Abftufungen, mittels deffen man die Glühlampen auf beftimmte Lichtftärke zu bringen in der Lage ift. Ferner find an der Decke des Raumes Aufzugsvorrichtungen für die Bogenlampen anzubringen.

Wände und Decken des Photometer-Raumes find mit einem fchwarzen (nicht glänzenden) Anftrich zu verfehen; an den Fenftern find Verdunkelungsvorrichtungen anzubringen , wozu fich Läden (Klapp- oder Schiebeläden) am beften eignen ; auch letztere müffen den fchwarzen Anftrich erhalten. In diefem Raume mufs ferner für eine gute Lüftungs-Einrichtung geforgt werden, damit Kerzen- und Petroleum-Lampen durch Zufuhr von frifcher Luft möglichft gleichmäfsig brennen; doch ift darauf zu achten, dafs ungeachtet der Frifchluft-Zuführung die Temperatur eine ftändige bleibe.

In den Mafchinenräumen, die man der Mafchinen-Fundamente wegen ftets im unterften (Sockel-) Gefchofs anzuordnen haben wird, finden Aufftellung:

1)    die zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen erforderlichen Kraftmafchinen, die häufig Gasmotore find, und

2)    dynamo-elektrifche Mafchinen verfchiedener Gröfse und Einrichtung, mit den Antriebsmafchinen durch Riemenübertragung verbunden.

Ferner find in diefen Räumen Arbeitsmeffer für aufgenommene Arbeit, Tourenzähler, Tachometer, Ampère-Meter, Voltmeter, Regulir-Widerftände etc. nothwendig.

In Rückficht auf die in den Mafchinenräumen vorzunehmenden Arbeiten follen diefelben vollftändig hell fein; Angefichts der grofsen darin fich entwickelnden Wärme dürfen fie nicht zu niedrig (nicht unter 4 m Höhe) und müffen auch mit einer kräftigen Lüftungs-Einrichtung verfehen fein. Letztere mufs dann befonders wirkfam fein, wenn zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen Gasmotore dienen, weil diefe die Luft in hohem Mafse verderben ; man flellt defshalb in einem folchen Falle Motore und elektrifche Mafchinen am beften in getrennten Räumen auf.

Die Werkftätten find mit allen für Holz- und Metalldreherei, Schlofferei und Tifchlerei nöthigen Werkzeugen und Vorrichtungen auszurüften; vor Allem müffen die erforderlichen Werk- und Drehbänke vorhanden und in guter Beleuchtung auf-geftellt fein.

Man lege die Werkftätten dem Mafchinenraume thunlichfi: nahe, jedenfalls in daffelbe Gefchofs ; alsdann läfft fich leicht von den Betriebsmafchinen eine Trans-miffion nach den Drehbänken etc. der Werkftätte führen.

Wie fchon aus den vorhergehenden Betrachtungen zum gröfsten Theile hervorgeht, wird für kleinere elektro-technifche Inftitute und für folche von mittlerer Gröfse eine Anlage, die im Wefentlichen blofs aus Sockel- und Erdgefchofs befteht, die geeignetfte fein; in ein etwa vorhandenes Obergefchofs wird man einen oder den anderen Laboratoriums-Raum, in dem keine Feftpfeiler verlangt werden, verlegen, vor Allem aber die Dienftwohnungen des Vorftandes und der Affiftenten da-felbft anordnen können. Die Dienftwohnungen des Dieners, des Mechanikers etc. werden im Sockelgefchofs untergebracht. Zu diefen Wohnungen mufs ein befon-derer Hauseingang und eine gefonderte Treppe führen.

502.

Mafchinen

raume.

503.

Werkftätten.

504.

Gefammt-

anlage.

5°5-

Zwei kleinere elektro-techn. Inftitute.

506.

Elektro-techn.

Inftitut

zu

Hannover.

456

Bei ganz grofsen Anftalten der fraglichen Art, oder wenn der verfügbare Bauplatz befchränkt ift, wird man ftets eine mindeftens dreigefchofsige Anlage zu wählen und das Obergefchofs in ausgiebigerer Weife für Unterrichts- und Laboratoriumszwecke auszunutzen haben. Nicht nur einzelne Arbeitsräume, auch einen Theil der Sammlungen, den kleinen Hörfaal, das Sprech- und Gefchäftszimmer des Inftituts-Vorftandes, Vorrathsräume etc. wird man dafelbft unterbringen müffen; unter Um-ftänden kann man fogar veranlafft werden, den grofsen Hörfaal in das Obergefchofs zu legen. Die Wohnung des Vorftandes, wenn eine folche verlangt wird, ift alsdann im II. Obergefchofs anzuordnen.

Die derzeit beftehenden elektro-technifchen Inftitute find — mit einer einzigen Ausnahme — in Räumen untergebracht, welche urfprünglich für andere Zwecke be-ftimmt waren ; von einer baulichen Entwickelung auf dem Gebiete derartiger Inftituts-Anlagen kann defshalb z. Z. keine Rede fein. Immerhin können die nachfolgenden wenigen Beifpiele einige Anhaltspunkte für die gegenfeitige Lage und Gruppirung der verfchiedenen Räume geben.

Das elektro-technifche Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ift im füdöftlichen Theile des Sockelgefchofses diefer Anftalt untergebracht.

Unter dem im Erdgefchofs an der füdöftlichen Ecke gelegenen phyfikalifchen Laboratorium (fiehe den Grundrifs in Fig. 57, S. 81) befindet fich das elektro-magnetifche Laboratorium; ferner gehören zum Inftitute die beiden Zimmer, welche im weltlichen Flügelbau unter den Sammlungsräumen für Phyfik und Geodäfie angeordnet find, fo wie auch die diefen beiden Zimmern (jenfeits des an diefelben ftofsenden Flurganges) gegenüber liegenden beiden Räume.

Das mit der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg verbundene elektro-technifche Inftitut ift im Sockel- und Erdgefchofs des bezüglichen Hauptgebäudes (fiehe den Grundrifs in Fig. 73, S. 95) gelegen; die Räume find blofs auf einen für die Dauer eines Semefters berechneten Curfus für Mafchinen-Ingenieure, welche nicht eine fpecielle Ausbildung in der Elektrotechnik beabfichtigen, bemeffen ³⁴⁸).

An der technifchen Hochfchule zu Hannover ift das elektro-technifche Inftitut in der nordweftlichen Ecke des Sockel- und Erdgefchofses ³⁴⁹) gelegen; es befteht im Ganzen aus 16 Räumen (Fig. 373 ³⁵°) mit etwa 400 Grundfläche.

Im öftlichften Raume, im Mafchinenraum, fteht ein achtpferdiger Deutzer Zwillings-Motor mit einer Tourenzahl von 140 bis 170; von der weltlichen Wand aus, ziemlich in der Mitte des Raumes, läuft ein gemauertes Fundament aus, auf welchem 4 mittels Spindeln in der Richtung der Treibriemen verfchiebbare Schlitten ruhen; die letzteren tragen die Dynamo-Mafchinen, deren Antrieb von der oben an der Nordwand entlang laufenden Hauptwelle ftattfindet. Im Mafchinenraume hängen ferner 7 Bogenlampen ver-fchiedener Syfteme; weiters befinden fich dafelbft ein v. Hefner-Alteneck'icfotr Arbeitsmeffer, ein Tachograph, ein Tachometer, ein Tourenzähler, eine grofse, vom Motor aus zu betreibende Metalldrehbank, Schaltungspläne, Hilfstabellen für den Betrieb etc.

Weltlich vom Mafchinenraume befinden fich die wichtigeren Arbeitsräume. Im grofsen Uebungs-Laboratorium ift an der Oftwand der grofse Rheoftat angebracht ; an der Südwand find Apparaten-Schränke, Fachgeftelle und eine Batterie von 60 Accumulatoren aufgeftellt. Der daran ftofsende kleine Uebungsraum ift zum Verdunkeln eingerichtet und für Unterfuchungen mit Glühlampen beftimmt. Der daneben befindliche Photometer-Raum mit zwei rechtwinkelig zu einander geftellten Photometer-Bänlcen von je 6 m Länge enthält die vollltändige Einrichtung für Lichtmeffungen mit dem BunferitcAien Photometer und für die zugehörigen elektrifchen Meffungen etc. In dem an das Arbeitszimmer und das Laboratorium des Inftituts-Vorftandes grenzenden Zimmer werden ausschliefslich Spannung und Stromftärke der im Mafchinenraum erzeugten oder der im Photometer-Raum verbrauchten Ströme, fo wie auch die Widerftände gemeffen. Von den nördlich daran ftofsenden zwei kleineren Zimmern dient das eine für Ausführung von Wägungen,

3i8) Siehe auch: Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 462. ³⁴°) Nahezu fymmetrifch gelegen zu den in Fig. 92 bis 94 (S. 136) dargeftellten Räumen des phyfikalifchen Inllitutes. 350) Nach: Elektrotechn. Zeitfchr. 1886, S. 390.

mm-

-H—

71

- stani

!)

I >

■    cnf!:ni

■    Fl Ć %

I ^ * g

■    m Pi 2

I wnJ^

I I “ P»,^

! ISco“

¥ ä g u n-g eu

f=*

C h e m. Art).

Vor -[nr äthe

Werkstätten

M-

a r "b e i t.

kauten

(il

Vu

« £ ö &

⁰ oj

ł->

° pi

Fig. 373-

FT

S einstig. P r a le t i -

ün

Li::

Unters, v on

G-ltUilamp en

”7

'7---(

U e Ti u n g s -

1:250

1    2    3    » S 6    7    8    9    10    11

1--À

1 à "b oratorium

mm

JË“S

■ msA

M a s c li i u e il-

Tl a u ut

Elektro-technifches Inliitut der technifchen Hochfchule zu Hannover ³⁵⁰).

45«

5°7-

Elektro-techn.

Inftitut

zu

München.

das andere für chemifche Arbeiten. Zu erwähnen find noch die beiden fiidlich vom Hauptgange gelegenen Arbeitszimmer für mit felbftändigen Unterfuchungen befchäftigte Praktikanten.

Der Hörfaal ift im Erdgefchofs angeordnet und mit 52 Sitzplätzen verfehen.

Für das elektro-technifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München wurde in deren Hofraume nach den Angaben E. Voit's ein befonderer Bau ausgeführt, von dem unten flehend in Fig. 374 u. 375 35x) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes wiedergegeben find.

Fig. 374-

ter

Raum.

f. e l e k|

Z i m ni e r

s U a § e II

;a

i:iri

[pmmnr

ii

Trofess o r

Assistent

“O"

Obergefchofs.

1:250

1    2    3    * S 6    7    8    9    10    11    12    13 U 15m

l-H

Fig- 375-

r~r~i

Pho-

LLlLLlLLU

togp.

Erdgefchofs.

Elektro-technifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu München ¹).

Die Raumvertheilung in diefen beiden Stockwerken geht aus den beiden Plänen hervor. Der im Erdgefchofs gelegene Hörfaal (Fig. 375) nimmt etwa 100 Zuhörer auf und ift mit einer Verdunkelungseinrichtung verfehen; am Experimentir-Tifch ift Gas- und Waffer-Zuleitung, neben der Tafel eine Strom-entnahmeftelle vorhanden. Das anftofsende Vorbereitungszimmer ift zugleich Werkftätte des Mechanikers

und enthält aufser der zu diefem Zwecke nothwendigen Drehbank, Hobelbank etc. auch einen Abdampf-fchrank. Die Laboratoriums-Räume diefes Stockwerkes find hauptfächlich für Anfänger beltimmt ; auf Wand-Confolen find Spiegel-Galvanometer aufgeftellt ; an jedem Arbeitsplätze ift es möglich, Strom- und Spannungsmeffungen an den im Mafchinenraum aufgeftellten Mafchinen vorzunehmen.

In den über dem Hörfaal gelegenen beiden Arbeitsräumen für elektrifche Meffungen (Fig. 374) wurden bewegliche Eifenmaffen thunlichft vermieden ; das kleinere Zimmer, fo wie auch der angrenzende, zu photometrifchen Meffungen dienende Raum find mit Verdunkelungseinrichtungen verfehen. Im Photometer-Raum ift zur Meffung an Bogenlampen längs der beiden Aufsenmauern eine grofse, aus zwei unter rechtem Winkel an einander ftofsenden Schenkeln (wovon der eine 18, der andere 4 m lang ift) gebildete Photometer-Bank angebracht; bei den bezüglichen Unterfuchungen befindet fich die Bogenlampe im kleineren Zimmer für elektrifche Meffungen, und ihr Licht gelangt nur durch eine kleine Maueröffnung in den Photometer-Raum. An der nach innen zugewendeten Stirnwand diefes Raumes ift eine kleinere photometrifche Bank, zum Unterfuchen der Glühlichtlampen, aufgeftellt.

Der Photometer-Raum dient auch zu Prüfungen an optifchen Inftrumenten ³⁵²) ; zu diefem Ende find Inftrumente zur Prüfung optifchen Glafes, zur Beftimmung des Brechungs- und Zerftreuungs-Coefficienten deffelben, ferner zum Meffen der Dicken und der Halbmeffer der Linfen, fo wie der Brennweiten der letzteren für die einzelnen Farben, endlich zum Ermitteln der verfchiedenen Fehler der von Linfen erzeugten Bilder vorhanden ; auch kann unterfucht werden, ob eine Fläche eben und eine Platte planparallel ift, ob ein Prisma die verlangten Winkel befitzt etc.

Im Sockelgefchofs befinden fich unter dem Hörfaal und den Laboratorien Räume für Beobachtungen.

Neben der Treppe und derfelben gegenüber find die für die Niedruck-Dampfheizung erforderlichen Gelaffe

einfchl. Kohlenkeller, gelegen ; unter dem Sammlungsraum find ferner 2 Zimmer für Meffungen bei conftanter Temperatur und gegen die Stirnwand zu ein Raum für Accumulatoren untergebracht.

Zu diefem Inftitutsbau gehört ferner ein nahe gelegenes Mafchinenhaus, welches an das Laboratorium für theoretifche Mafchinenlehre angebaut ift; hierdurch ift es möglich geworden, die fchon vorhandene Keffelanlage und Dampfmafchine zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen zu verwenden. Im Mafchinenhaufe befindet fich ein Fundament mit eingefetzten I-Trägern, welch letztere die verfchiebbaren Auflager der Dynamo-Mafchinen tragen ; aufserdem find ein Generalumfchalter und ein grofser Rheoftat vorhanden ; in Ausficht genommen ift die Aufftellung eines Gasmotors von 8 Pferdeftärken. Vom Mafchinenhaufe führen 4 getrennte Doppelleitungen in das Inftitut; die eine bildet die Betriebsleitung, die anderen find Mefsleitungen.

Das elektro-technifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Wien ift in einem

508.

an das Hauptgebäude der letzteren anftofsenden, viergefchofsigen Privathaufe, allerdings in räumlich unzureichender Weife, untergebracht (Fig. 376 bis 378 ³⁵³).

An das beftehende Gebäude wurde an der Nordfeite, auf dem anftofsenden Gartengrunde, das Mafchinenhaus (Fig. 378) angebaut ; es enthält einen achtpferdigen Otto'fchen Gasmotor (Syftem Langen <5° Wolf'), der mittels eines das Mafchinenhaus quer durchziehenden Vorgeleges den Antrieb der Dynamo-Mafchinen bewirkt; der Unterbau der letzteren läuft parallel zur Transmiffionswelle, und die Mafchinen find theils feft, theils auf Schlitten verfchiebbar montirt. An der Südwand des Mafchinenraumes find Strom- und Spannungsmeffer, ein Schaltbrett, ein Kurbel-Rheoftat, ein Ampère-Meter und zwei Voltmeter angebracht ; aufserdem find im fraglichen Raume noch zwei Brems-Dynamometer, ein Tachometer und ein Tourenzähler vorhanden. Der an das Mafchinenhaus grenzende Garten wird bei gewiffen experimentellen Arbeiten gleichfalls benutzt, namentlich wenn es fich um Aufftellungen handelt, welche im In-ftituts-Gebäude wegen räumlicher Befchränkung oder wegen magnetifcher Störungen nicht möglich find.

Aus dem Mafchinenhaufe führt eine Treppe in die im I. Obergefchofs gelegenen 2 Mefszimmer. Das gröfsere (nördliche) derfelben enthält den Hauptumfchalter, ein Elektro - Dynamometer (auf einer Confole), ein Univerfal-Galvanometer, einen Umfchalter, einen Stromunterbrecher, einen Drahtfiebwiderftand, zwei Torfions-Galvanometer, einen aus Kupferftäben beftehenden Abzweigungswiderftand, zwei Drahtfieb-Rheoftate und einen Voltmeter; im kleineren Mefszimmer befinden fich ein Elektromotor von Krizik, eine montirte Flachdecklampe von Siemens &= Halske mit dem entfprechenden Zufatzwiderftand und einige andere Unterfuchungsgegenftände und Hilfsgeräthfchaften. Der im Vorderhaufe gelegene Hörfaal befitzt 48 Sitzplätze ; an der Oftwand befindet fich die Tafel, ein Strom-Regulator mit Kurbel und ein elektrifches Zeigerwerk.

Aus dem zum Hörfaale gehörigen Vorbereitungsraume führt eine eiferne Wendeltreppe in das

Elektro-techn.

Inftitut

ZU

Wien.

³³²) Dr. A. Steinheil, der Befitzer des optifch-aftronomifchen Inftitutes von C. A. Steinheil Söhne zu München hat der teçhnifchen Hochfchule zu München zur Begründung einer optifchen Prüfungsanftalt die Summe von 10000 Mark überwiefen. 353j Nach: Zeitfchr. f. Elektrotechnik 1886, S. 297 u. ff.

46O

II. Obergefchofs (Fig. 377), und zwar zunächft in das Bücherzimmer; an diefes Itofsen Arbeitszimmer und Laboratorium des Inflituts-Vorflandes. Neben dem Arbeitszimmer des Affiftenten befindet fich ein Raum für die Sammlung von Wandtafeln etc., welche in den Vorlefungen benutzt werden.

Im III. Obergefchofs (Fig. 376) liegt nach vorn ein weiteres Uebungs-Laboratorium, welches Galvano

meter aller Art, Widerflands Scalen , Mefsbrücken, Con denfatoren, Elektrometer induftrielle Mefs-Inflrumente eine Stand-Batterie, Accumu latoren, Thermo-Säulen, Fun ken-Inductoren, Magnetifi rungs-Spiralen, Stative etc enthält ; ein Theil diefer Apparate nebfl einer kleinen Dynamo-Mafchine befindet fich im anftofsenden, nach der Strafse zu gelegenen Zimmer. Diefes Laboratorium kann verdunkelt werden und wird auch als Photometer-Raum benutzt. Das dritte, dem Hof zugewendete Laboratoriums-Zimmer ift für Chemikalien, galvanifche Elemente etc. beftimmt. Im Hofflügel wurden das Arbeitszimmer des Conftructeurs und ein Raum mit Magnetmafchi-nen etc. untergebracht.

Fig. 376.

S--

P--

s--

- s 6 u Tl q

ratorien

Aassteil os-

G- q sue.

t 01-structeur

II e -

a 11 e r i ej

III. Obergefchofs.

Fig- 377-

1:250

Arleitsz

1 at.

Kör s a & 1

jj

Wandtafeln

Assistent

ii

B ii c II e t z

II. Obergefchofs.

Fig- 378-

M e s si- z i m m e r

IC a s c h i n

I!

!!

Ej

V 0r"b er.-

I. Obergefchofs.

Elektro-technifches Inflitut der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁵³).

5°9-

Elektro-techn, Laboratorium

zu

Paris.

Für das in Paris-Grenelle (place Saint-Charles) beftehende Laboratoire central d'électricité, welches z. Z. ziemlich nothdürftig in proviforifchen Räumen untergebracht ift, hat Dubreuil den durch Fig. 379 bis 381 ³⁵⁴) wiedergegebenen Entwurf für einen Neubau umgearbeitet, der indefs nicht zur Ausführung gelangt ift.

Wie aus den neben flehenden Grundriffen hervorgeht, follte der Bau ein Sockel-, Erd- und Obergefchofs und über dem mittleren Theile noch ein II. Obergefchofs erhalten ; die geplante Raumvertheilung ift aus Fig. 379 bis 381 zu erfehen. In den Arbeitsräumen follten elektrifche Mafchinen, Bogen- und Glühlichtlampen, Batterien, Leitungsmaterialien etc. geprüft, follten elektrifche Mefsinftrumente unterfucht und

ii

f ig- 379-

Sitzung s ! z.    ■

i!

Verfug o.

Fig. 380.

3) y n a m o s HamjfMaschine etc.

Fig. 381.

461

ii

'liysikal.

L at> o ra

IjAZ

Werkst. ! I

c li e m

r ium

üSitzungs

4    ‘

II. Obergefchofs.

II

Woîinuiiug iiej s D i r e dit ors

I i n- u.

O O

Ausli ef erujij s

O O Sial

Vorräthe

I. Obergefchofs.

O OOl A cumulât ren, 3 ätttii« etc.

Erdgefchofs.

Pi

AZ

laboratorium

Hör s a a. 1

! IC ominie si ins- i;

JLU—k_4

I 1 i s e zim j !

ii

*C 0 mmi s

s i 0 n s-Z

Waschtisch

ii

ii

G- e -Z im-

sahäfts^j

mer j !

tun tu.i

1:500

10 987654321 0

10

20™

Dubreuil’s Entwurf für das Laboratoire central d'électricité zu Paris ³⁵⁴).

geaicht und es follte praktifchen Elektrikern und Erfindern die weit gehendfte Auskunft ertheilt werden. Der Saal für Bibliothek und Sammlung follte alle wichtigeren Schriften, Apparate, Geräthe etc. aufnehmen, deren der Elektriker zu feiner Belehrung und Orientirung bedarf. Behufs weiterer Verbreitung der Kenntniffe auf dem Gebiete der angewandten Elektricität follten im grofsen Flörfaal des Erdgefchoffes

sio.

Elektro-techn.

verfuchs-station einem Gebäude untergebracht, welches urfprünglich der ftädtifchen Wafferverforgung als Brunnenhaus gedient hat.

zu

München.

5¹¹-

Entftehung

und

Aufgabe.

46 2

fowohl, als auch in den beiden kleineren, als Sitzungszimmer bezeichneten Räumen des Obergefchoffes von Fachmännern einfchlägige Vorträge, Befprechungen etc. gehalten werden.

Für den Bau war zunächft ein Koltenbetrag von 260000 Mark (=325000 Francs) in Ausficht genommen; doch würde noch ein weiterer Mehrbetrag von mindeftens 120000 Mark (= 150000 Francs) erforderlich gewefen fein.

Die elektrifche Verfuchs-Station zu München, unter Uppenborn's Leitung, ift in

Diefes Haus war mit einem Paar durch ein rückfchlächtiges Wafferrad mit Coulilfen-Einlauf angetriebener Pumpen ausgeftattet ; das Waiferrad wurde fammt den Pumpen entfernt und als Motor eine Jonval-Tourbine mit 2 Schaufelkränzen eingefetzt; letztere überträgt die Arbeit zunächft auf eine wagrechte Transmiffions-Welle (mit 250 Umdrehungen in der Minute), und von diefer werden 2 Vorgelege in Bewegung gefetzt, zwifchen welche und die zu unterfuchende Dynamo - Mafchine ein Dynamometer ein-gefchaltet werden kann. Der Mafchinenraum nimmt das ganze unterfte (Sockelgefchofs) des fraglichen Gebäudes ein; Erd- und Obergefchofs enthalten je ü, bezw. 5 Räume. Der gröfste Theil der Erdgefchofs-räume ift für photometrifche Meffungen eingerichtet; im Obergefchofs find, aufser einer Dienerwohnung, die elektrifchen Mefs-Inftrumente, fo wie die verfchiedenen dazu gehörigen Apparate untergebracht ; durch diefe Anordnung foll erreicht werden, dafs die im Sockel-Gefchofs befindlichen Dynamo-Mafchinen möglichft geringe ftörende Einflüße auf die Meffungen ausüben. Drei Grundriße und ein lothrechter Schnitt diefes Gebäudes find in der unten genannten Quelle ²) zu finden ³).

Literatur

über »Elektro-technifche Inflitute«.

Die Elektrotechnifche Verfuchsftation München. Bayer. Ind.- u. Gewbbl., Vierteljahresfchrift 1885, S. 99. Elektro-technifche Bibliothek. Heft 33 : Die Laboratorien der Elektro-Technik und deren neuere Hilfsapparate. Von A. Neumayer. Wien 1886.

Kohlrausch, W. Das elektrotechnifche Inftitut der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Elektrotechn. Zeitfchr. 1886, S. 390.

Peukert , W. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. technifchen Hochfchule in Wien. Zeitfchr. f.

Elektrotechnik 1886, S. 297. Centralbl. f. Elektrotechnik 1886, S. 559.

Mariette, E. Un laboratoire central d'électricité a Paris. Semaine des confi., Bd. 11, S. 375.

13. Kapitel.

Mechanifch-technifche Laboratorien.

Ueber Entftehung und Aufgabe von Prüfungsanftalten und Verfuchs-Stationen für Baumaterialien ift bereits im Theil I, Band i, erfte Hälfte diefes »Handbuches« (Art. 3 u. 4, S. 56 bis 58) eingehend die Rede gewefen.

Den dort bereits angeführten Anftalten diefer Art find noch hinzuzufügen: für Deutfchland die 1884 gegründete Material-Prüfungsanftalt an der technifchen Hochfchule zu Stuttgart -(unter Bach’s Leitung), das mechanifch-technologifche Laboratorium am Polytechnikum zu Dresden (unter Hartig’s Leitung) und die Material-Prüfungswerkflätten von Baggefen zu Hamburg; für Oefterreich-Ungarn das mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hochfchule zu Wien (unter Jenny's Leitung), die 1888 eröffnete Prüfungsanftalt für Baumaterial am k. k. Gewerbemufeum zu Wien; das mechanifch-technifche Laboratorium an der deutfchen technifchen Hochfchule zu Prag (unter Gollner’s Leitung) und das mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hochfchule zu Budapeft (unter Nagy’s Leitung); für die Schweiz die Ende 1880 als eidgenöffifches Inftitut gegründete Anftalt zur Prüfung von Materialien am fchweizerifchen Polytechnikum zu Zürich (unter v. Tetmajer’s Leitung); für Rufsland das 1853

errichtete mechanifche Laboratorium des Wegebau-Inftitutes zu St. Petersburg (unter Belelubskÿs Leitung); für England das mit dem Univerßty College verbundene, 1878 errichtete Engineering Labora-tory zu London (unter Kennedy s Leitung), das mit dem Royal Indian Engineering College verbundene, von Unwin errichtete Engineering Laboratory zu Cooper’s Hill (unter Hearfon’s Leitung), das mit dem Mafon Science College verbundene, 1882 errichtete Engineering Laboratory zu Birmingham (unter Smith!s Leitung), das mit dem Univerfity College verbundene, 1883 von Hele Shaw errichtete Engineering Laboratory zu Briftol (unter Ryan’s Leitung), das mit dem City and Guilds of London Central lnßitute verbundene, 1884 errichtete Engineering Laboratory zu London (unter Unwin'% Leitung) und das York-fhire College Engineering Laboratory zu Leeds, 1886 eröffnet (unter Barr’s Leitung); für die Vereinigten Staaten das mit dem Stevens Lnßitute of Technology vereinigte, 1876 von Thurßon errichtete Mechanical L^aboratory zu Hoboken, New-Jerfey (unter Dentoris Leitung), die mit dem Majfachufetts lnßitute of Technology vereinigten, 1883 errichteten Laboratories of Applied Mechanics and Mechanical Engineering zu Bofton (unter Lanza’s Leitung), das mit dem Sibley College der Cornell Univerfity vereinigte Mechanical Laboratory (unter der Leitung Thurßon's) zu Ithaca, das mit der Univerfity of Minnefota vereinigte, 1883 errichtete Tefiing Laboratory zu Minneapolis (unter Pike’s Leitung) und das mit der Wafhington Univerfity vereinigte Laboratory of Applied Mechanics and Dynamic Engineering zu St. Louis (unter Woodward’s Leitung); ferner für Auftralien die mit den Univerfitäten zu Sydney und Melbourne vereinigten Engineering Laboratories (unter bezw. Warren's und Kernot’s Leitung).

Im Wefentlichen haben die Prüfungsanftalten die Unterfuchung der ihnen ein-gefandten Bauftoffe und anderer Conftructions-Materialien, felbft gröfserer Conftruc-tionstheile, gegen entfprechende Entfchädigung auszuführen. Unter Umftänden find mit diefen Anftalten Verfuchs-Stationen zu verbinden, in denen im allgemein wiffen-fchaftlichen und öffentlichen Intereffe durch ausgedehnte und fachgemäfse Verfuche feftgeftellt wird, welche Anfprüche an die Materialien für beftimmte Leiftungen ge-ftellt werden können ; fie haben, mit anderen Worten, die auf die Conftruction und fonftige Verwendung bezüglichen Eigenfchaften der Bauftoffe und anderer Materialien wiffenfchaftlich zu erforfchen. Derartige vollftändige Anftalten haben fonach fowohl der Praxis, als auch der wiffenfchaftlichen Forfchung zu dienen.

Die in einer folchen Anftalt vorzunehmenden Arbeiten — Prüfungen und Verfuche — find zum gröfsten Theile mechanifch-technifcher Natur, wefshalb im Vorliegenden die Bezeichnung »mechanifch-technifche Laboratorien« den fonftigen Namen derartiger Inftitute ³⁵⁷) vorgezogen worden ift. Allerdings wird eine folche Anftalt ein kleines chemifches Laboratorium wohl niemals entbehren können ; allein darin werden nur fehr häufig fich wiederholende und einfache chemifche Unterfuchungen vorgenommen. Umfangreichere und fchwierigere chemifche Analyfen werden den gröfseren chemifchen Laboratorien, den chemifchen Verfuchs-Stationen etc. zuzuweifen fein.

an.

Die Errichtung von mechanifch-technifchen Laboratorien gehört, wie an der Eingangs angezogenen Stelle gleichfalls angedeutet worden ift, der allerneueften Zeit Früher wurden Unterfuchungen der in Rede flehenden Art entweder nur in kleinem Mafsftabe- oder in phyfikalifchen Laboratorien, wenn in gröfserem Mafs-ftabe, nur zu befonderen Zwecken zeitweife angeftellt; die erfte Anftalt diefer Art in ihrer heutigen Bedeutung ift das von Baufchinger 1871—72 in München in das Leben gerufene Laboratorium, welches mit der dortigen technifchen Hochfchule verbunden ift.

hat

Daffelbe ift urfprünglich vorzugsweife zur Förderung der Unterrichtszwecke errichtet worden aber auch die Prüfung von Materialien für Behörden und Private übernommen und im Laufe der Jahre fchon eine grofse Zahl von wiffenfchaftlichen Unterfuchungen ausgeführt.

35?) Man findet in Deutfchland, Oefterreich-Ungarn und in der Schweiz die Bezeichnungen : Material-Prüfungsanftalt, Material-Prüfungswerkftätte, Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien, Prüfungsftation für Baumaterialien, Feftigkeits-Prüfungs-anftalt, Mechanifch-technifche Verfuchsanftalt etc., in England Laboratorien für Ingenieurwefen (engineering laboratories) etc.

Allerdings find Inftitute ähnlicher Art vorausgegangen, fo das eben erwähnte Laboratorium in Petersburg und die grofse Londoner Prüfungsanftalt von Kirkaldy, ferner verfchiedene Feftigkeitsunter-fuchungen in gröfseren und kleineren Etabliffements Deutfchlands und des Auslandes; allein alle diefe Vorgänger haben immer oder doch wenigftens hauptfächlich nur den Zweck verfolgt, für beftimmte einzelne Individuen von Materialien die betreffenden Coefficienten zu fuchen, welche für gewiffe praktifche Anwendungen unmittelbar erforderlich waren.

512-

Erforderniffe.

Die Bauftoffe und fonftigen Materialien, deren Prüfung vorzunehmen ift und mit denen Verfuche angeftellt werden follen, find ziemlich zahlreich und verfchieden-artig; allein auch der Umfang diefer Prüfungen und Verfuche, eben fo die Reihe der zu unterfuchenden phyfikalifchen Eigenfchaften jener Stoffe ift keine geringe. Daher kommt es, dafs ein mechanifch-technifches Laboratorium, welches für alle oder doch die allermeiften an daffelbe herantretenden Aufgaben ausgerüftet fein foll, mit einer grofsen Zahl äufserft mannigfaltiger mechanifcher und anderweitiger Vorrichtungen ausgeftattet werden mufs.

Die wichtigeren Vorrichtungen, welche in einem folchen Laboratorium erforderlich lind, find etwa

die folgenden :

1)    Vorrichtungen zur Beftimmung des fpecififchen Gewichtes , der Härte und der Zähigkeit der verfchiedenen Materialien ;

2)    Vorrichtungen zur Unterfuchung von natürlichen und künftlichen Baufteinen, fo wie von Terra-cotten und Mauerklötzen auf Druck- und Scherfeftigkeit ;

3)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Cohäfions-Befchaffenheit, der Wafferaufnahme (Porofität), der Wetter- und Froftbeftändigkeit von natürlichen und künftlichen Baufteinen;

4)    Vorrichtungen zur Prüfung der Mittel zur Haltbarmachung (Confervirung) der natürlichen und künftlichen Baufteine;

5)    Vorrichtungen zur Prüfung der Pflafterfteine und des Schottermaterials auf Druckfeftigkeit, Abnutzbarkeit, Wetter- und Froftbeftändigkeit;

6)    Vorrichtungen zur Prüfung der Pflafterfteine auf Politurfähigkeit (Glattwerden) ;

7)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Gefteine auf ihre Bohr-, bezw. Gewinnungsfeftigkeit ;

8)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Mörtel auf Zug-, Druck- und Scherfeftigkeit;

9)    Vorrichtungen zur Prüfung der Mörtel auf ihre Cohäfions-Befchaffenheit, Wafferaufnahme (Porofität), Wetter- und Froftbeftändigkeit;

10)    Vorrichtungen zu Ermittelung der Adhäfions-Feftigkeit der Mörtel;

11)    Vorrichtungen zur Beftimmung der Ausgiebigkeit verfchiedener Kalke und Cemente bei der Mörtelbereitung ;

12)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Abbindungsverhältniffe der hydraulifchen Bindemittel;

13)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Volumbeftändigkeit hydraulifcher Bindemittel bei Luft- und Waffererhärtung ;

14)    Vorrichtungen zur Prüfung der hydraulifchen Bindemittel auf ihren Widerftandr gegen Abnutzbarkeit ;

15)    Siebvorrichtungen, um die Feinheit der Mahlung des Cementes zu prüfen;

16)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Hölzer auf Zug-, Druck-, Biegungs- und Scherfeftigkeit;

17)    Vorrichtungen zur Ermittelung der abfoluten Feuchtigkeit der Hölzer;

18)    Vorrichtungen, zur Unterfuchung von Rundftäben, Flachftäben, Blechen, Façoneifen, Walzeifen, Mafchinen- und fonftigen eifernen Conftructionstheilen auf Zug-, Druck-, Biegungs-, Torfions- und Scherfeftigkeit ;

19)    Vorrichtungen zur Vornahme von Biegeproben an denfelben Materialien auf bleibende Durchbiegung (Elafticität) und Biegungsfähigkeit (über die Elafticitätsgrenze hinaus) ;

20)    Vorrichtungen zur Prüfung der Wellbleche, Buckelplatten u. dergl. auf ihre Widerftands-

fähigkeit ;

21)    Vorrichtungen zur Ausführung von Verwindungs- und Abbiegeproben an Drähten;

22)    Vorrichtungen zur Ermittelung der Abnutzung von Eifenbahnfchienen;

23)    Vorrichtungen zur Prüfung der Zugfeftigkeit von Kraftnietungen;

24)    Vorrichtungen, um Schlag-, Dehnungs-, Schmiede- und Lochproben an Flacheifen, Blechen und anderen Eifenfabrikaten vornehmen zu können ;

25)    Vorrichtungen zur Prüfung von Kupfer, Bronze und anderen Metallen;

26)    Vorrichtungen zur Prüfung von Rohren auf inneren und äufseren Druck;

27)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Dachpappen auf Zugfeftigkeit und Dehnbarkeit;

28)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Biegungsfeftigkeit des Glafes;

29)    Vorrichtungen zur Ausführung von Feftigkeitsverfuchen mit Riemen;

30)    Vorrichtungen zur Prüfung des Papieres ;

31)    bewegte Mafchinen zur Anftellung von Dauerverfuchen.

Nicht jede diefer Vorrichtungen erfordert einen befonderen Raum; ja es laffen fich mit einer und derfelben Mafchine Feftigkeits- und andere Unterfuchungen an ganz verfchiedenen Materialien vornehmen. Wenn nun auch hierdurch die Zahl der nothwendigen Räumlichkeiten im Vergleich zur Verfchiedenartigkeit der darin anzuftellenden Prüfungen und Verfuche eine verhältnifsmäfsig geringe wird, fo find deren in gröfseren mechanifch-technifchen Laboratorien immer mehrere erforderlich.

Aufser diefer Gruppe von Räumen, welche zur Vornahme der Prüfungen und Verfuche dienen, ift eine zweite Gruppe von Localitäten nothwendig, die man als Werkftätte zu bezeichnen pflegt und in denen vorzugsweife die Probeftücke für die Prüfungen und Verfuche entfprechend vorbereitet werden; auch die Vorrichtungen zum Herftellen von Schliffen für mikrofkopifche Unterfuchungen haben darin Platz zu finden.

Des Weiteren dürfen Gefchäfts- oder Bureau-Räume nicht fehlen, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Correfpondenz, Ausftellung der Zeugniffe etc.) erledigt werden und wo fich auch der Verkehr mit dem Publicum vollzieht; für letzteren Zweck wird fich ein befonderes Sprechzimmer für den Laboratoriums-Vorftand empfehlen.

Regiftratur und Bibliothek werden fleh in der Regel in diefen Gefchäftsräumen unterbringen laffen; doch kann unter Umftänden auch hierfür ein befonderer Raum nothwendig werden.

Erwiinfcht ift ferner ein Sammlungsraum, in welchem Probeftücke, die von den unterfuchten Materialien zurückbehalten werden, aufgeftellt werden, um fpäter Vergleiche anftellen zu können; neben den Probeftücken werden auch die zugehörigen Angaben über die Herkunft etc. und die Ergebnifie der vorgenommenen Prüfung aufbewahrt.

Endlich wird, wie dies fchon angedeutet worden ift, ein kleines chemifches Laboratorium fleh nicht umgehen laffen, in welchem die am häufigften vorkommenden Analyfen (Cement- und Eifen-Analyfen) vorzunehmen find.

Ein befonderer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung der zur Prüfung eingefandten Probeftücke wird nur in verhältnifsmäfsig feltenen Fällen nothwendig werden; jedenfalls braucht er nur klein zu fein. Bei richtigem Betrieb einer derartigen Anftalt follen fich die zu prüfenden Materialien niemals fo anhäufen, dafs fie nicht anderwärts untergebracht werden könnten.

Es wird auf die Dauer nicht ausbleiben können, dafs man in jedem mechanifch-technifchen Laboratorium eine, felbft mehrere Dienftwohnungen vorfieht. Die Natur gewiffer Verfuche (z. B. der Dauerverfuche) kann zeitweife die fortwährende An-wefenheit des Vorftandes oder feines Affiftenten erheifchen; eben fo wird eine Dienerwohnung im höchften Grade erwünfeht fein.

513-

Wichtigere

Räume.

Gute Beleuchtung ift für alle Laboratoriums-Räume Hauptbedingung ; doch mufs diefelbe in den Räumen, wo die wichtigeren Feftigkeitsmafchinen aufgeftellt find, und in den zur Vornahme der Dauerverfuche dienenden eine befonders vorzügliche fein. Da nun für diefe Säle meift eine beträchtliche Tiefe erforderlich ift, fo werden an beiden Langwänden derfelben grofse Fenfter anzuordnen fein. Demjenigen Raume,

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

in welchem die grofse Feffigkeitsmafchine fteht, gebe man eine beträchtliche Höhen-abmeffung (nicht unter 6,5 m) ; alsdann laffen fich darin auch lothrechte Prüfungs-mafchinen, Fallwerke und Schlagapparate etc. aufftellen, und es bietet die gröfsere Höhe weiters Gelegenheit zur Anbringung einer Galerie, von der aus Studirende und andere Intereffenten gewiffen Verfuchen (Schau-, bezw. Demonffrations-Ver-fuchen) beiwohnen können. Diefer Saal fowohl, als auch der Raum, in dem die durch Wähler und Spangenberg angebahnten Dauerverfuche vorgenommen werden, müffen Thüren erhalten, die unmittelbar in das Freie führen.

Letzteres ift auch bei der Werkffätte nothwendig, damit vor der betreffenden Thür die einlangenden Probeftücke abgeladen und unmittelbar in das Innere ge-gefchafft werden können. Für die in der Werkftätte aufgeftellten Arbeitsmafchinen, eben fo für einige der Prüfungsmafchinen, ift ein Motor erforderlich ; meift wird eine Gaskraftmafchine, wohl auch ein hydraulifcher Motor, verwendet. Es wird fich empfehlen, ihn auch in die Nähe desjenigen Raumes, bezw. Raumtheiles zu ftellen, wo durch Schleifen, Poliren, Aetzen und Anlaffen die glatten Flächen, welche zur mikrofkopifchen Unterfuchung geeignet find, hergeftellt werden.

5H-

Bauliche

Anlage.

Kleinere mechanifch-technifche Laboratorien, die allerdings nur die Vornahme gewiffer Prüfungen und Verfuche an einer befchränkten Zahl von Materialien ge-ftatten, können aus nur drei Räumen beftehen : aus einem Raume von nicht weniger als 50 bis 60 qm Bodenfläche, worin die Feftigkeitsmafchine und einige andere Probevorrichtungen Aufftellung finden; aus einem Werkftättenraum, der wohl nicht unter 30 bis 40 qm Bodenfläche haben darf, und aus einem dritten, etwa gleich grofsen Zimmer, welches eben fo als Gefchäftsraum, wie für verfchiedene andere Zwecke zu dienen hat. Die Vornahme von Dauerverfuchen entfällt felbftredend bei fo kleinen Anftalten.

Bei gröfseren Laboratorien wird, wie fchon Art. 512 gelehrt hat, die Zahl der Räume auch eine gröfsere. Da nun einige derfelben Beleuchtung an beiden Langfeiten erfordern, fo wird im Allgemeinen für ein folches Gebäude die lang geftreckte Plananlage die Regel bilden; in Folge befonderer örtlicher Verhältniffe wird fie durch eine L-förmige er fetzt werden können.

Die gröfseren Feftigkeitsmafchinen, die Fall- und Schlagwerke, die für die Dauerverfuche dienenden bewegten Mafchinen und die mafchinellen Vorrichtungen der Werkftätte erfordern eine völlig geficherte Aufftellung, wodurch folide Fundamente bedingt find ; die betreffenden Räume werden daher ftets im Erdgefchofs liegen müffen. Da die gröfseren Mafchinenfäle, wie gezeigt wurde, eine beträchtlichere Höhe haben, wird man fie nur feiten mit einem weiteren Gefchofse überbauen. Bei den übrigen Räumen empfiehlt fich indefs die Anordnung eines Obergefchoffes.

Weil die einlangenden Probekörper häufig zuerft in der Werkftätte zugerichtet werden müffen, bevor fie in den Prüfungsraum gebracht werden, fo ift bei der Grundrifsanordnung hierauf gebührende Rückficht zu nehmen und zu verhüten, dafs man mit jenen Probekörpern zu weite Wege zu machen habe. Die Gefchäftsräume, in denen auch der Verkehr mit dem Publicum ftattfindet, lege man nahe an den Haupteingang in das Gebäude.

Die Vibrationen, welche durch die bewegten Mafchinen der Dauerverfuche erzeugt werden, können für gewiffe andere Arbeiten Hörend werden; defshalb ordne man den Saal für die Dauerverfuche thunlichft entfernt von denjenigen Räumen an, in denen die Hörende Einwirkung fich geltend machen könnte.

¹

Nach den von Herrn Profeffbr Dr. Ernft Voit zu München freundlichft überlaflenen Plänen und beigefügten Mit

²

   Nach: Bayer. Ind.- u. Gewbbl., Vierteljahresfchrift 1885, S. 99.

³

   Beim Abfaflen des vorftehenden Kapitels hatte fich Verf. vielfach der freundlichen Unterftützung des Herrn Profeflor Dr. Kittier zu Darmftadt zu erfreuen, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

15m

Als erftes Beifpiel fei die ältefte Anftalt diefer Art, das 1872 durch Baufchinger in das Leben gerufene mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hoch-fchule zu München (fiehe auch Art. 511, S. 463), wovon in Fig. 382 u. 383 ³⁵⁸) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes dargeftellt find, vorgeführt.

Die Raumvertheilung in diefem Gebäude ift aus den beiden unten flehenden Plänen erfichtlich; die Stockwerkshöhe beträgt im Erd- und Obergefchofs je 3,7 m ; doch reicht der Saal mit der Werder'fchen Prüfungsmafchine durch beide Gefchoffe hindurch, hat aber in Fufsbodenhöhe des Obergefchoffes eine ringsum laufende, auf eifernen Confolen ruhende Galerie erhalten (Fig. 382). Der Raum, welcher in

515-

Mechan.-techn.

Laboratorium

zu

München.

Fig. 382.

H a 1 l-

geschoss

Saal für dis

Werder'sche M at.-Priif.-M as clii n e

f. d. Wasserbehälter

1=......

I!

Z i m. d.

Obergefchofs.

Vorstandes

Fig. 383-

I!

Kleine

Têp¥

Werks tätt

-LU

S aal für die

i !T

Werkstatte

i,

f. d

VUlLriTTsTT. n Maschinen

W e r d e r' s ch

at-Prüfr-Maschine

Erdgefchofs.

C Ke m.

I ab or atorium

1:250

4.    5    6    7    8    9    10    11    12    13

Mechanifch-technifches Laboratorium der technifchen Hochfchule zu München ³⁵⁸).

Fig- 383 als »Grofse Werkflätte« bezeichnet ift, war urfprünglich als hydraulifches Laboratorium gedacht ; defshalb wurde diefem Raume eine lichte Höhe von 4,5 m gegeben und in einem darüber befindlichen Halbgefchoffe (von 2,3 m lichter Höhe) ein gröfserer Wafferbehälter aufgeftellt, der nicht nur durch die Fenfter in den Langwänden, fondern auch durch Deckenlicht erhellt werden kann. Aus gleichem Grunde befindet fich im Raume felbft noch ein kleinerer Wafferbehälter mit Waffer-Ableitung in feiner Mitte; ferner find auch die Fundamentfteine unter diefem Behälter zur Aufftellung der Mefs-Inftrumente, die beiden gegenüber liegenden, in das Freie führenden Thüren etc. vorhanden. Indefs kommen alle diefe Einrichtungen auch anderen Zwecken zu Gute, namentlich Cement-Unterfuchungen etc.

516.

Mechan.-techn.

Laboratorien

zu

Berlin.

Die an diefen Raum fich anfchliefsende kleine Holzhütte zur Aufnahme der Schleifmafchine, welche zur Beftimmung der Abnutzbarkeit der Materialien dient, ift zu Anfang 1888 durch einen gröfseren , frei im Hofe flehenden Schuppen erfetzt worden ; derfelbe fteht durch einen Gang mit der grofsen Werkftätte in Verbindung und enthält aufser der gedachten Schleifmafchine fämmtliche Vorrichtungen zur Prüfung von Cementen (Ramm-Apparate, Siebvorrichtungen etc.).

Das »Chemifche Laboratorium« wird nur zu den am häufigften vorkommenden und einfachften technifchen Analyfen (Eifen- und Cement-Analyfen) benutzt ; für diefen Zweck ift daffelbe mit einem mit Waffer- und Gas-Zuleitung ausgerüfteten Arbeitstifch, einem Abdampfkatlen mit Trockenofen und einer feinen Wage ausgeftattet. Urfprünglich war diefer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung zu prüfender Materialien beftimmt; defshalb ift eine unmittelbar in das Freie führende Thür, vor welcher die Probe-ftücke abgeladen werden füllten, vorhanden, und zwei weitere Thüren follten die unmittelbare Verbindung mit der kleinen Werkftätte und mit dem grofsen Mafchinen- (Prüfungs-) Raum herftellen. Letztere Thür ift gegenwärtig befeitigt und in die Oeffnung die Heizkammer eingefetzt, von welcher aus der Mafchinen-raum und die beiden im Obergefchofs gelegenen Zimmer, das des Vorftandes und der Sammlungsraum, erwärmt werden.

An der Stidoftfeite des Grundftückes, auf welchem die technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg erbaut ift (fiehe den Lageplan in Fig. 71, S. 93), ift das Gebäude für die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt, die Prüfungs-Station für Baumaterialien und die mechanifche Werkftätte der Hochfchule errichtet.

Die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt hat die Aufgabe, die in der Technik

gebräuchlichen Materialien, mit Ausnahme der eigentlichen Bauftoffe, auf ihre Feftigkeitseigenfchaften etc. auf Antrag amtlich zu prüfen, fo wie Verfuche im allgemein wiffenfchaftlichen und öffentlichen Intereffe auf dem gleichen Gebiete auszuführen.

Sie wurde 1871 unter der Vorfteherfchaft Spangenberg's begründet und hat 1878 ihre jetzige Organifation erhalten ³⁵⁹); 1881—84 wirkte Böhme als Vorfteher, welchem Martens folgte. In den Jahren 1884—85 erfuhr die Anftalt eine wefentliche Erweiterung und Vermehrung ihrer Hilfskräfte. Sie zerfällt in 4 Abtheilungen, von denen die erfte hauptfächlich Feftigkeitsprüfungen aller Art mit Metallen, Riemen, Seilen, Ketten, Hölzern, Mafchinen-theilen etc. anzuftellen, die zweite die I-Vöhler-Spangenberg’[chcn Dauerverfuche weiter fortzuführen hat, während in der dritten die Schmierölprüfungen und in der vierten die Papierprüfungen ausgeführt werden.

Die Prüfungs-Station für Baumaterialien befafft fich mit der Unterfuchung der Fertigkeit und anderer Eigenfchaften von gebrannten und ungebrannten künftlichen Steinen, fo wie Bruchfteinen, Cementen, Kalken, Gypfen, Rohren und anderen Bau-ftoffen; fie ift mit der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg verbunden.

Sie ift aus der 1871 an der Gewerbe-Akademie errichteten Anftalt zur Prüfung der Fettigkeit von Baufteinen , deren Leitung Böhme übertragen worden war ³⁶⁰), hervorgegangen. Diefe Station befitzt die Vorrichtungen zur Unterfuchung der Fettigkeit und anderer phyfikalifchen Eigenfchaften der eben genannten Bauftoffe.

Die Verwaltung der mechanifchen Werkftätte der technifchen Hochfchule ift feit 1886 mit derjenigen der Verfuchsanftalt vereinigt, fo dafs erftere auch zur Herrichtung der Verfuchskörper für letztere benutzt wird ; fie dient zugleich als Reparatur- und Lehrwerkftätte für die technifche Hochfchule. Die Gefammtanordnung des in Rede ftehenden Gebäudes ift durch Fig. 384 bis 386 dargeftellt36 x).

Fig. 384.

r .7

KU

Querfchnitt durch den Raum mit den Feftig-keits-Prüfungsmafchinen in Fig. 385 u. 386 ³⁸¹). ll250    Gr.

359) Siehe Theil I, Band 1, erfte Hälfte diefes »Handbuches«, Art. 4 (S. 58).

³⁶°) Siehe ebendaf.

381) Nach den vom Herrn Rector der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg freundlichft zur Verfügung ge-

+-

C\

vo

Der durch gröfsere Tiefe gekennzeichnete Mittelbau be-fteht aus Keller-, Erd- und Ober-gefchofs ; die Stockwerkshöhen (von und bis Fufsboden-Ober-kante gemeffen) betragen bezw. 2,9, 4,o und 3,2 m. Die zu beiden Seiten fich anfchliefsenden Theile des Gebäudes find eingefchoffig ; der Saal mit den Mafchinen der mechanifch-technifchen Verfuchs-anflalt befitzt keine wagrechte Decke, ift bis zum Dachfirft 7,5 m, bis zum Dachfaum 5,5 m hoch, und in 3,35 m Höhe ift eine Galerie angeordnet (Fig. 384 u. 385); der Raum mit den Dauer-verfuchs-Mafchinen hat eine lichte Höhe von 4,5 m.

Der mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt find aufser den beiden grofsen Mafchinenräumen im Obergefchofs noch 3 Zimmer für die Papierprüfung und einige Ge-fchäftsräume zugewiefen.

Es flehen der mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt zur Verfügung: 1) In der Abtheilung zur Ausführung von Dauerverfuchen 10 ältere Mafchinen von Wähler (2 für oft wiederholte Zugwirkung, 4 für oft wiederholte Biegungswirkung und 3 für oft wiederholte Drehwirkung) und i neuere Mafchine von Martens (für oft wiederholte Biegungswirkung ; in Auslicht genommen ift die Aufftellung mehrerer Mafchinen für Dauer-verfuche mit Schlagwirkung). 2) In der mechanifch-technifchen Abtheilung 1 felbft-thätiger hydraulifcher Accumula-tor (von der ftädtifchen Waffer-leitung getrieben, erzeugt Druck-waffer bis zu 300 Atmofphären), iFeftigkeits-Prüfungsmafchine für Ivraftleiftungen bis zu 100 000 k£, Conftruction Werder (für Zug-, Druck-, Knickungs-, Biegungs-, Dreh- und Scherverfuche ; mit Feinmefsapparaten von Baufchin-ger und Martens\ I Feftigkeits-

Mechanifch-

technifche

Laboratorien

zu

Berlin ³⁶¹).

Gewächs!

-haus

Röhrenpresse

Bode nraurrt

- rau

Obergefchofs.

91 -

fehler sehe

Dauerversuchs - Maschinen

-stät-

Erdgefchofs.

Ans!

1:

Assisi I Y

Fru - fl -funs

Fapier-

technVersuchs

der Imech-

20™

Werk-

te

H"

Sk

Mech.

der

statte

1:500

n!

nj

Bu-

reaiL

S ammluRê

Fig. 385-

10

10 987654321 0

für

- Station 0

Früfunês-

Maschinen der mech-techn. Versuchsanstalt

Bureau

Werk-

ßau-

Materialien ^ mtesf-Statioii

Fig. 386.

Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 50 000 kg, Conitruction Martens (zum Zerreifsen von Normal-rundftäben und kleinen Proben; mit Feinmefs-Apparaten von Martens), 1 Feftigkeits-Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 40 000 kg, Conitruction Wedding (für Zug-, Druck- und Biegungsverfucbe), 1 Feftig-keits-Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 1000 kg, Conitruction Rudeloff (für Zug- und Biegungs-verfuche ; mit Schaulinien-Apparat von Martens zum Verzeichnen mikrofkopifcher Schaulinien auf Glas), 1 kleine Drehfeltigkeitsmafchine, Conitruction Rudeloff (zur Prüfung von Drähten bis zu 10mm Durch-melfer), 1 kleines Fallwerk mit Bären bis zu 50 kg Gewicht und 4,5 m Fallhöhe, Conitruction Martens (für Stauchungs-, Biegungs- und Zugverfuche unter Fallwirkung), 1 grofses Fallwerk mit I Bär von 600 kg und 10 m Fallhöhe (mit Mefs-Apparateri von Martens), 2 Zähigkeitsmelfer von Engler und von Jäh ns, 1 Pyrometer, 1 Calorimeter, 1 Schmiede, 1 Glühofen, 1 Tiegelofen, Einfpannvorrichtungen und Mefs-Apparate etc. 3) In der Abtheilung für Schmierölprüfung 1 Oelprobir-Apparat, Conitruction Herrmann, und 1 Oel-Probirmafchine, Conitruction Martens, fo wie mehrere Vicofimeter und Vorrichtungen zur phyfi-kalifchen und chemifchen Unterfuchung von Schmierölen. 4) In der Abtheilung für Papierprüfung 4 Feftigkeits-Prüfungsmafchinen, Syltem Hartig-Reufch, mit Kraftleiftung bis zu 18 kg (mit Schaulinien-Apparaten), 3 Feftigkeits-Prüfungsmafchinen, Syltem Wendler, mit Kraftleiftung bis zu 20kg, 1 Prüfungsapparat (Handapparat), Syltem Rehfe, und eine Reihe von Apparaten zur phyfikalifchen und chemifchen Unterfuchung von Papier. Ueberdies ilt eine photographifche Einrichtung vorhanden für die Aufnahme von Bruchflächen, Oberflächenerfcheinungen, Mikro-Photographien von Faferftoffen etc. ³⁶²).

Zur Prüfungs-Station für Baumaterialien gehören, wie zum Theile aus Fig. 385 u. 386 hervorgeht, im Erdgefchofs: ein Mafchinenraum mit Betriebsmafchinen und Apparaten, ein Laboratorium zur Unterfuchung natürlicher und künftlicher Steine etc., ein Laboratorium für Cement-Unterfuchungen, der Raum mit der Röhrenpreffe, zwei

Fig. 387-

11 E

K e sselkans

C onl. Wasser-Behälter

p=]|=i9

BreM.s g

“' S«

I reht

i³

S c Ji r anl) B kJ

l3

lei t s ji i a i e 1 m|

Tl

Accum.

Ischmfst.

I©

C e m e n i-

153 P

Festig k.— Masch.

■o

ï t ii f. A j) j .

Versuch I Masek.

Kraftm .

"Bl

Ji

“J lj =

Witklmi K

i»

K,

|~©

(g})W e r k ł a n kj§>

<^W e r k T) a n k |§)

Professors

Z eichentisch

D t etil) änk e

Torsion'

IcrmimOirA [

1=3 i-.

Biegung

1:250

123456789    10    11

London ³⁶³).

Kennedt/s Engineering Laboratory am Univerßty College zu

362)    Nach: Civiling. 1888, S. 271.

363)    Nach: Kennedy, A. B. W. The ufe and equipment of engineering laboratories. London 1886. PI. 9.

47i

Gefchäftsräume etc. ; im Obergefchofs eine Affiftenten-Dienflwohnung und ein Samm-lungsraum.

Die hydraulifche Preffe der Prüfungs-Station geftattet bei einer Kraftäufserung von 140000die Prüfung von Körpern (auch Mauerpfeilern und Bruchfteinpfeilern) von 1 m Höhe und 55 X 55cm im Querfchnitt auf Druck. Zur Prüfung der Bruchfeftigkeit flabförmiger Körper dient ein Hebelapparat mit 20-facher Ueberfetzung, zu den Verfuchen mit Dachpappen auf Zugfeftigkeit und Dehnbarkeit, fo wie zu den Adhäfions-Verfuchen der Mörtel ein Hebelapparat mit 30-facher Ueberfetzung. Prüfungen von Thonrohren auf inneren Druck werden auf einer wagrechten Preffe ausgeführt, welche 20 bis 30 Atmofphären-Preffung bei 10 bis 30 cm lichtem Durchmeffer geftattet. Zur Ermittelung der Zugfeftigkeit der Cemente und der verfchiedenen Cement-Mörtel dient der Normal-Hebelapparat mit 50-facher Ueberfetzung; für Druck- und Bruchverfuche werden die hydraulifche Preffe, ein Hebelapparat mit 500-facher Ueberfetzung und der Hebelapparat mit 20-facher Ueberfetzung benutzt. Zur Prüfung der Feinheit der Mahlung dienen Siebvorrichtungen mit Sieben von 600, 900 und 5000 Mafchen auf 1 qcm} zu den Verfuchen auf Mörtelergiebigkeit ein Mörtel-Volumeter mit den erforderlichen Hilfsgeräthen. Zur Ausführung der Verfuche auf Abnutzbarkeit der Bauftoffe dient eine wagrechte Schmirgelfcheibe, die durch einen Gas-Motor in Betrieb gefetzt wird ; letzterer betreibt auch eine Diamant-Hobelmafchine zum Nacharbeiten der Druckprobekörper aus natürlichen Gefteinen.

Der Sammlungsraum der Prüfungs-Station für Baumaterialien enthält: Gruppe A. Bindemittel,

Cemente, Kalk, Trafs etc., Conftructionstheile aus Cement; Gruppe B. natürliche Gefteine und aus folchen hergeflellte Werkftücke nebfl Stumpfen und Belagflücken der unterfuchten Gefteine ; Gruppe C. künftliche (gebrannte) Steine und Conftructionstheile (Terracotten, Fliefen etc.) ; Gruppe D. verfchiedene Bauftoffe (Rohre, Dachpappen, Holzproben, Parquet-Tafeln etc.). Die meiften ausgeftellten Gegenftände find Belag-ftücke, welche mit den in der Station ermittelten Prüfungsergebniffen verfehen find ³⁶⁴).

Die mechanifche Werkflätte befindet fich zum allergröfsten Theile im Mittelbau (Fig. 386); fie befteht aus einem gröfseren und zwei kleineren Werkftätten-räumen, fo wie zwei Gefchäftszimmern.

Das durch Fig. 387 ³⁶³) veranfchaulichte Laboratorium des Univerfity college zu London, welches 1878 in das Leben gerufen wurde und unter der Leitung Kennedy s fteht, ift mit Mafchinen und fonftigen Apparaten vorzüglich ausgerüftet, ingenieurwefen in baulicher Beziehung indefs eine fehr einfache Anlage.

Daffelbe befteht eigentlich nur aus einem einzigen grofsen Saale, in deffen einer Ecke ein Raum für den Vorftand der Station abgefchloffen ift ; in verhältnifsmäfsig untergeordneten Nebenräumen find Dampfkeffel, Wafferbehälter, Schmiedefeuer etc. untergebracht. Die grofse Feftigkeitsmafchine geftattet eine Kraftleiftung von 1000000 1b. und ift nach dem Syftem Greenwood conftruirt; für Cementprüfungen dient ein Kühlmann’fcher Prüfungs-Apparat.

Zum Schluffe fei der von v. Tetmajer herrührende Entwurf für die eidg. Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien zu Zürich in Fig. 388 u. 389 36f>) mitgetheilt.

Hiernach foll der Neubau im Wefentlichen blofs ein Erdgefchofs mit der durch Fig. 389 veranfchau-lichten Raumeintheilung erhalten ; nur das Laboratorium und das Zimmer des Affiftenten, einfchl. des daran ftofsenden Ganges, find unterkellert, und zwar behufs Unterbringung der Heizeinrichtung und eines Wirthfchaftskellers. Ueber dem vorderen Mittelbau foll fich ein untergeordnetes Obergefchofs, die Wohnung des Abwarts enthaltend, erheben. Der Bauplatz foll 11 200 Mark koften ; der Bau ift zu 76 800 Mark und die innere Einrichtung zu 32000 Mark veranfchlagt, was eine Gefammtkoftenfumme von 120000 Mark (= 150000 Francs) ergeben würde.

517-

Laboratorium

für

London.

518.

Mechan.-techn.

Laboratorium

zu

Zürich.

Literatur

über »Mechanifch-technifche Laboratorien«.

Denkfchrift über die Einrichtung von Prtifungs-Anftalten und Verfuchs-Stationen von Baumaterialien etc. Herausgegeben durch den Verband deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Nach : Guttstadt , A. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. S. 473 bis 476 — und einigen anderen in den Literatur-Angaben auf S. 473 mitgetheilten Schriften.

365) Nach den von Herrn Profeffor v. Tamjerte zu Zürich freundlichft zur Verfügung geftellten Plänen.

Berlin 1886.

A li w 1 r t

Fig. 388.

S c Ti 1 a f z .

......... I

Obergefchofs.

1:250

8    9    10    11    12    13

15m

Fig. 389.

Metall-Lager

Mascltiitensaal.

C nent-Ujii.

Wass er-t eliälter

i:

C ementv/erkstätte

t=Â

Wasser-

M etallwerkstätte

S ammlung sz.

V orstanl

Assistent j j

aloratorinm..

Erdgefchofs.

v. Tetmajer’s Entwurf für die eidg. Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien zu Zürich ³⁶³).

Bauschinger , J. Ueber Einrichtung und Ziele von Prüfungsanftalten für Baumaterialien und über die Claffification der letzteren, insbefondere des Eifens und Stahls. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1879, S. 49.

KENNÉDY, A. B. W. The ufe and equipment of engineering laboratories. London 1886 u. 1887.

Notiz, die Kgl. mechanifch-technifche Verfuchsanftalt in Charlottenburg betr. Civiling. 1888, S. 271. Ferner :

Bauschinger, J. Mittheilungen aus dem mechanifch-technifchen Laboratorium der K. technifchen Hoch-fchule in München. München. Erfcheint feit 1873.

Mittheilungen aus den Königlichen Verfuchsanftalten zu Berlin. Herausg. im Aufträge der Königlichen Auffichts-KommilTion. Red. von H. Wedding. Berlin. Erfcheint feit 1883.

Tetmajer, L. Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidg. Polytechnikum in Zürich. Zürich. Erfcheint feit 1884.

Mittheilungen aus dem mechanifch-technologifchen Laboratorium des Königl. Polytechnikums zu Dresden. Civiling. 1882, S. 155, 307, 507, 631; 1883, S. 369; 1888, S. 1.

E. Sternwarten und andere Obfervatorien.

Von Paul Spieker.

14. Kapitel.

Allgemeines,

a) Zweck und Verfchiedenheit der Obfervatorien.

Die Bezeichnung »Obfervatorium« könnte zwar, rein fprachlich betrachtet, auf einen fehl- ausgedehnten Kreis von Bauwerken Anwendung finden ; doch ift man Allgemeinen, übereingekommen, mit diefem Namen nur folche Anlagen zu bezeichnen, die wiffenfchaftlichen Beobachtungen dienen, und befchränkt gewöhnlich jenes Wort auf folche Anftalten, welche zur Pflege der fog. exacten, namentlich der mathematifch-phyfikalifchen Wiffenfchaften beftimmt find. In diefer Bedeutung foll die Bezeichnung »Obfervatorium« auch hier angewendet werden.

Ohne Zweifel kann man die Sternwarten als die älteften Pflegeftätten exacter Beobachtungen der hier in Betracht kommenden Art bezeichnen. Sie find daher auch in der Ueberfchrift diefer Gruppe von Bauwerken befonders erwähnt. Die ur-fpriingliche und umfaffende Aufgabe der Sternwarten befteht nun darin, alle Er-fcheinungen des Himmelsraumes zu erforfchen, dabei auch die Grundlagen der Zeit-beftimmungen, der räumlichen Mafsbeftimmungen und Orientirungen für alle anderen Forfchungsgebiete zu liefern.

Innerhalb diefer allgemeinen Aufgabe ift jedoch in neuerer Zeit unter dem Namen »Aftro-Phyfik« eine befondere Gruppe von Unterfuchungen abgegrenzt worden. Im Gegenfatze zu dem etwa unter der Bezeichnung »Aftro-Mechanik« zufammen-zufaffenden Himmelsforfchungen, welche fich mit den Bewegungen und Geftaltungen der Himmelskörper unter der Wirkung der allgemeinen Maffenanziehung befchäftigen, hat es die Aftro-Phyfik wefentlich mit denjenigen Gebieten der Himmelsforfchung zu thun, welche den von der Phyfik auf die verfchiedenen Bewegungszuftände der kleinften Theile der Körper zurückgeführten Erfcheinungen, wie Wärme, Licht etc. — überhaupt dem Gebiete der phyfikalifchen Forfchungen — näher ftehen.

Für die Pflege diefer phyfikalifchen Gebiete der Aftronomie find daher in neuerer Zeit befondere Anftalten, die fog. aftro-phyfikalifchen Obfervatorien als nöthig befunden worden, welche zwar ihre Verwandtfchaft mit den Sternwarten in vielen wichtigen Einrichtungen nicht verleugnen, gleichwohl aber durch manche eigenartige Sonderanordnungen fich von denfelben wefentlich unterfcheiden.

In naher Beziehung zu den verfchiedenen Himmelserfcheinungen, welche das Forfchungsgebiet der Aftronomie und befonders der Aftro-Phyfik ausmachen, ftehen auch gewifie Vorgänge auf der Erde, fo wie in ihrer Luftumhüllung, und unter diefen haben für den Menfchen von jeher alle jene Erfcheinungen eine befondere Wichtigkeit gehabt, die man in der Gefammtbezeichnung »Wetter« zufammenzu-

519.

Zweck

im

520.

Sternwarten.

S2I-

Aflro-

phyfikalifche

Obfervatorien.

522.

Meteorologifche

Obfervatorien.

faßen pflegt.

In ftreng wiffenfchaftliche Form hat die Wetterbeobachtungen

gleichwohl erft die neuere Zeit gebracht und ihnen eigene Anftalten gewidmet, welche man als meteorologifche Obfervatorien bezeichnet, in fo fern fie fleh als

wiffenfchaftliche Pflegeftätten der gefammten Witterungskunde darftellen. F'ür folche Anftalten, welche vorzugsweife dem praktifchen Zwecke der Wetterbeobachtung und -Anzeige dienen, hat man auch wohl die Bezeichnung Wetterwarte gewählt. Einen befonderen Zweig der Witterungskunde pflegen folche Anftalten, welche vorzugsweife die Sicherung des Schiffsverkehres auf den Weltmeeren zum Zweck ihrer Beobachtungen haben, denen man daher auch den Namen See warte beilegt.

523-

Magnetifche

Obfervatorien.

Die elektrifchen und magnetifchen Erfcheinungen in Luft und Erde ftehen in mancher Wechselbeziehung mit den fonftigen Vorgängen in den die Erde umhüllenden Luftfchichten, wefshalb ihre Erforfchung gewöhnlich mit den meteorologifchen Beobachtungen in Verbindung tritt. Man errichtet daher nicht feiten Anftalten, welche auf beiden fo nahe verwandten Forfchungsgebieten zu wirken beftimmt find, und bezeichnet fie als meteorologifch-magnetifche Obfervatorien.

In neuerer Zeit hat fleh ein — allerdings noch nicht ficher erforfchter — Zu-fammenhang zwifchen gewiffen folaren und tellurifchen Erfcheinungen als mindeftens höchft wahrfcheinlich herausgeftellt. Da die betreffenden tellurifchen Erfcheinungen dem F'orfchungsgebiete der meteorologifch-magnetifchen Anftalten zugehören, fo ift auch fchon der Gedanke angeregt worden, folche Beobachtungen mit den altro-phyfi-kalifchen Forfchungen, welche fleh auf jene folaren Erfcheinungen beziehen, in nahe Verbindung zu bringen, um fo die Unterfuchungen über diefen z. Z. noch räthfel-haften Zufammenhang zwifchen beiderlei Erfcheinungen zu erleichtern.

Doch find magnetifche Obfervatorien auch als felbftändige Anftalten errichtet worden. Immer werden fie aber, felbft bei räumlicher Trennung, mit Anftalten, welche ihnen im vorftehenden Sinne verwandt find, in nahe Wechfelbeziehung treten müffen.

524-

Geo-dynamifche

Nur beiläufig möge hier eine eigenthiimliche Gattung von Obfervatorien, der fog. geo-dynamifchen erwähnt werden, welche zur Beobachtung der Zuftande unter Obfervatorien. der Erdoberfläche und der noch in Thätigkeit befindlichen Vulcane errichtet werden, ohne jedoch auf diefe eigenartigen Beobachtungs-Stationen hier näher einzugehen.

525.

Metronomifche

und

geodätifche

Obfervatorien.

Dagegen fordert eine andere Gruppe von Anftalten zu eingehender Befprechung auf, weil diefelben Zwecken dienen, die in der neueren Zeit eine ftets fich erhöhende Wichtigkeit in wiffenfchaftlicher und praktifcher Hinficht erlangt haben. Gemein-fchaftlich ift ihnen die nahe Beziehung zur Präcifions-Technik, und zum Theile dienen fie derfelben unmittelbar. Unter diefen feien zunächft die metronomifchen Anftalten erwähnt, in welchen die zur Erhaltung der Normalität des beftehenden Mafs- und Gewichts-Syftemes eines Landes oder einer Gruppe von Ländern noth-wendigen, fehr genauen Mafs- und Gewichtsvergleichungen angeftellt werden. P'erner die Inftitute, deren Aufgabe es ift, die für die geodätifchen Präcifions-Meffungen nöthi-gen Werkzeuge (Längen- und Winkel-Mefs-Inftrumente) einer unausgefetzten Prüfung auf ihre Richtigkeit zu unterziehen und durch fortgefetzte Beobachtungen und Ver-fuche verfchiedener Art die Methode des exacten Meflens weiter zu entwickeln; man nennt fie geodätifche Obfervatorien.

526.

Phyfikalifch-

technifche

Anftalten.

Allgemeinere und umfaffendere Aufgaben find dagegen einer Anftalt geftellt, welche eine grofse Reihe wichtiger fundamentaler Forfchungen auf den verfchieden-ften Gebieten der Phyfik zu pflegen hat, zu deren Durchführung die Mittel und

4/6

Einrichtungen der vorzugsweife dem Lehrzwecke dienenden phyfikalifchen Inftitute unferer Hochfchulen nicht ausreichen. Bietet eine folche Anftalt zugleich auch Einrichtungen, durch welche die Ergebniffe der phyfikalifchen Forfchungen unter fteter Aufficht und Leitung durch Männer der hohen Wiffenfchaft für Zwecke der Präci-fions-Technik und -Mechanik praktifch verwerthbar gemacht werden, fo kann man fie wohl mit Recht als eine phyfikalifch-technifche bezeichnen.

527-

Beobachtungen in die Ferne und in die Nähe.

Die Beobachtungen, welche in fämmtlichen oben genannten Obfervatorien an-geftellt werden, beziehen fich zum Theile auf Gegenftände, die fich aufserhalb des Beobachtungsraumes, oft in fehr beträchtlicher Ferne, befinden (wie die Himmelskörper); zum Theile aber gehen fie ganz im gefchloffenen Raume und in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsgegenftandes vor fich. So wefentlich verfchieden nun auch die Bedingungen der Anlage in inftrumenteller und baulicher Hin ficht fich geftalten, je nachdem es fich um Beobachtungen der einen oder der anderen Art handelt, fo läfft fich doch nicht wohl auf diefe Verfchiedenheit etwa eine andere, als die oben angedeutete Eintheilung der verfchiedenen Gattungen von Obfervatorien gründen, da die meiften der bezeichneten Anftalten zur Erfüllung ihrer Zweck-beftimmung für Beobachtungen von beiderlei Art eingerichtet fein müflen.

Wenn es fcheinen möchte, dafs diejenigen Obfervatorien, welche der Beobachtung im gefchloffenen Raume an kleineren Gegenftänden dienen, eigentlich als Laboratorien zu bezeichnen wären, fo kann zwar zugegeben werden , dafs eine ganz fcharfe Scheidung zwifchen diefen beiden Begriffen überhaupt nicht möglich fei (denn in jedem Obfervatorium wird experimentell gearbeitet, in jedem Laboratorium beobachtet) — aber es ift doch auch hervorzuheben, dafs in den hier zur Befprechung kommenden gefchloffenen Räumen vorzugsweife eine beobachtende und meffende Thätigkeit ausgeübt wird, fo dafs fie wohl mit Recht als Obfervatorien bezeichnet werden. Dies fchliefst nicht aus, dafs auch mit einem Obfervatorium wirkliche Laboratorien in organifche Verbindung treten, wie dies beifpielsweife bei den attro-phyfikalifchen Warten in befonders charakteriftifcher Weife der Fall ift. (Siehe auch Art. 79, S. 100.)

528.

Gefchichtliches.

Wie fchon oben hervorgehoben wurde, find die Sternwarten als die alterten Pflegeftätten der exacten Beobachtung zu betrachten, aus welchen fich alle anderen Arten von Obfervatorien — mehr oder minder unmittelbar — entwickelt haben. Aber wenn auch die Beobachtungen über den Sternenlauf und andere Vorgänge am Himmel uralt find, fo kann man doch von aftronomifchen Beobachtungen in unterem heutigen Sinne erft fprechen, feit durch die Erfindung des Fernrohres das mächtige Hilfsmittel gewonnen worden ift, um wirklich genaue Beobachtungen im Himmelsraume anzuftellen. Damit follen natürlich die Leiftungen früherer Zeiten, welche namentlich im Vergleich zu den unvollkommenen Mitteln gerechtes Staunen erregen können, in ihrer Bedeutung auch für die heutige Wiffenfchaft nicht herabgefetzt, es fort vielmehr nur hervorgehoben werden, dafs erft zu Anfang des XVII. Jahrhundertes unferer Zeitrechnung die Grundlage für die ganze neuere Entwickelung unteres wiffenfchaftlichen Beobachtungswefens, namentlich der Himmelskunde, durch Einführung des Fernrohres, überhaupt des bewaffneten Sehens, in den Beobachtungsdienft gewonnen war.

In baulicher Hinficht begnügte man fich gleichwohl noch längere Zeit hindurch mit einfachen Vorkehrungen. Es gab zwar fchon im Alterthum und im Mittelalter einzelne grofsartige Complexe von baulichen Einrichtungen, welche lediglich für aftronomifche Zwecke gedacht waren und denfelben dienten. Gewöhnlich aber benutzte man vorhandene, urfprünglich zu anderen Zwecken errichtete Baulichkeiten, z. B. fefte Thürme von freier Lage, zur möglichft ficheren Aufftellung der Beobach-tungs-Inftrumente. Erft im Laufe des XVII. Jahrhundertes begann man allgemeiner,

eigene Bauten — Sternwarten — für rein wiffenfchaftliche Zwecke zu errichten und diefe nach und nach zu den typifchen Formen unferer heutigen Obfervatorien aus-zugeftalten.

Für alle anderen in obiger Aufzählung genannten Beobachtungszwecke hat man das Bediirfnifs zur Errichtung befonderer Bauanlagen erft im Laufe des gegenwärtigen Jahrhundertes und zumeift erft in deffen zweiter Hälfte empfunden. Zu den älteften mögen wohl die Veranftaltungen für die Pflege des meteorologifch-magnetifchen Dienftes zählen, welche etwa um die Mitte diefes Jahrhundertes auf A. v. Humboldt's Veranlaffung in verfchiedenen Ländern getroffen worden find. Einrichtungen für genaue Mafs- und Gewichtsvergleichungen haben wohl fchon früher an verfchiedenen Orten beftanden ; doch gehört, fo weit hier bekannt, die mit Anfang der fiebenziger Jahre in Berlin zur Ausführung gelangte Anlage des Ge-fchäftshaufes der Kaiferlich Deutfchen Normal-Aichungs-Commiffion zu den erften derartigen Anftalten, in welchen die neueften Lorderungen der exacten Wiffenfchaft volle Beachtung gefunden haben.

Die erfte für aftro-phyfikalifche F'orfchungen eigens gegründete Anftalt — nachdem fchon feit Jahrzehnten an Sternwarten älterer Art Einzeleinrichtungen für folche Zwecke getroffen worden waren — dürfte das Obfervatorium auf dem Teiegraphen-berg bei Potsdam fein, deffen Bauausführung in die Jahre 1875—79 fällt. Ganz der neueften Zeit gehören die übrigen der oben erwähnten Obfervatorien an, namentlich die phyfikalifch-technifchen.

b) Eigenart des Entwurfes und der Ausführung.

529-

Schwierigkeiten

der

Aufgabe.

die hier einer

Die Aufgabe, für eine Obfervatorien-Anlage den Bauentwurf aufzuftellen und die Ausführung der Baulichkeiten zu leiten, tritt nicht allzu häufig an den Architekten heran. Liegt fchon in diefer relativen Seltenheit eine Erfchwerung für das hier vielleicht mehr noch, als in vielen anderen Fällen nothwendige Eindringen in die Grundbedingungen der Bauanlage und ihres Betriebes, fo treten einer fachgemäfsen Löfung der Aufgabe auch noch mancherlei andere Hinderniffe entgegen kurzen Befprechung unterzogen fein möchten.

Zunächft ift darauf hinzuweifen , dafs das Eigenthümliche folcher Aufgaben nicht fowohl auf dein architektonifchen Gebiete liegt und etwa in der gefchickten Löfung von Grundrifs und Aufbau gipfelt, als vielmehr in der Verfchmelzung der verfchiedenen, oft fich gegenfeitig bekämpfenden und fcheinbar ausfchliefsenden Forderungen der Wiffenfchaft mit den Bedingungen der technifchen Ausführbarkeit. Selbft-verftändlich foll hiermit die Behandlung der Aufgabe als einer »architektonifchen« keineswegs ausgefchloffen werden ; im Gegentheile erheifcht auch die künftlerifch-formale Seite befondere Aufmerkfamkeit, da ihrer angemeffenen Löfung nicht feiten die willenfchaftlichen Forderungen erhebliche Schwierigkeiten entgegen-ftellen , deren Ueberwindung dem Architekten eine eben fo anziehende, wie fchwierige Aufgabe bietet. Aber das Wefenliche der Aufgabe liegt, wie bemerkt, mehr noch in der Ueberwindung jener zahlreichen Schwierigkeiten und (wenn auch oft nur fcheinbaren) Widerfprüche, welche aus den wiffenfchaftlichen Forderungen entfpringen. Zu diefem Zwecke fieht fich denn auch der Architekt zu häufigen Streifzügen in das Gebiet der Naturkunde genöthigt, fo wie zur Beachtung vieler fcheinbar kleinen, ja kleinlichen Rückfichten, welche gleichwohl für eine befriedigende Löfung der Aufgabe von Wichtigkeit find.

Hierzu kommt, dafs die exacte Wiffenfchaft in ihrem fteten Fortfehreiten auch ftets neue Forderungen an die Technik zu Hellen genöthigt ift, Forderungen , deren Nothwendigkeit früher überhaupt nicht erkannt wurde oder deren Löfung man vielleicht nur defshalb nicht verlangte, weil man der Technik diefelbe nicht zutraute. Erft die in neuerer Zeit öfter eingetretenen näheren Beziehungen zwifchen beiden Gebieten mögen den Anlafs geboten haben, die Löfung auch folcher Aufgaben in die Hand zu nehmen.

Aus diefen und ähnlichen Gründen können auch ausgeführte Anlagen ähnlicher Art nur mit Vorficht als Beifpiele zu unmittelbarer Benutzung herangezogen werden. Nicht feiten empfiehlt fich fogar das

Studium beftehender Bauten wefentlich zu dem Zwecke, um die an ihnen begangenen Fehler kennen und vermeiden zu lernen. In vielen Fällen wird es für wichtige Einzelheiten an ausgeführten Beifpielen überhaupt fehlen, namentlich den oben angedeuteten neuen Forderungen gegenüber. Hier fieht fich daher der Architekt vorzugsweife auf feine eigene Ueberlegung angewiefen.

Denn auch die Literatur ³⁶⁶) über den Gegenftand unferer Betrachtung ift weder vollftändig, noch leicht zu benutzen. Die vielen werthvollen Angaben, welche von Männern der hohen Wiffenfchaft gelegentlich über Obfervatorien-Anlagen im Ganzen oder in einzelnen Theilen geboten werden, find meiftens in Fachfchriften unter anderen rein wiffenfchaftlichen Abhandlungen zerftreut und defshalb dem Techniker fchwer zugänglich. Was von ausführenden Baumeiftern veröffentlicht worden ift, betont gewöhnlich mehr die architektonifch-technifche Seite der Anlage und nimmt nicht genügend Rückficht auf die Löfung der wiffenfchaftlichen Forderungen. Erft in neuefter Zeit fcheint fich hierin eine Wendung zum Befferen anzubahnen.

53°.

Zufammenwirken von

und

Architekten.

Aus Alledem dürfte hervorgehen, dafs eine glückliche Löfung der fchweren Aufgabe nur gelingen kann in fletem und einmüthigem Zufammenwirken zwifchen Fachgelehrten Fachgelehrten und Architekten. Und zwar gilt dies von der erften Aufteilung des Bauprogramms bis zum Abfchlufs der Durchberathung aller Einzelanordnungen bei der Bauausführung felbft. Dafs ein folches Zufammenwirken nicht nur möglich fei, fondern auch bei gegenfeitigem Entgegenkommen die beften Ergebniffe liefern kann, lehren mehrere Beifpiele der neueren Zeit, in welchen diefe Behandlungsweife mit Vortheil angewendet wurde. (Siehe auch Art. 81, S. ioi.)

Zunächft empfiehlt fich demnach nicht, dafs das Bauprogramm einfeitig durch einen oder mehrere Fachgelehrte aufgeftellt werde. Vielmehr mufs fchon hierfür die Mitwirkung des Architekten eintreten, damit fortwährend geprüft werden kann, wie weit fich die Programm-Forderungen mit der Möglichkeit technifcher Herftellung vertragen und welcher Ausgleich zwifchen widerftreitenden Bedingungen fich finden läfft.

Bei gröfseren Aufgaben, bei welchen gewöhnlich auch verfchiedenartige fachwiffenfchaftliche Intereffen mitfpielen, wird die Aufftellung des Programmes am beften einer gemifchten Commiffion überwiefen, welche in gemeinfamen Berathungen die Grundzüge der Anlage feftftellt und ihre Durchführbarkeit im Ganzen und Einzelnen an der Hand von Verfuchs-Skizzen prüft. Letztere werden von den betheiligten Architekten in der zwifchen den einzelnen Berathungen liegenden Zeit aufgeftellt und je nach dem Ergebnifs derfelben entfprechend umgeftaltet, bis eine allen Anforderungen befriedigende Löfung im Allgemeinen gefunden ift. Erft dann kann die genaue Aufftellung des eigentlichen Bauprogramms mit Vortheil erfolgen, welches der weiteren architektonifchen Bearbeitung der Bauentwürfe eine fichere Grundlage bietet.

Auch bei der Durcharbeitung der Entwürfe wird fich fortwährend Anlafs zu commiffarifchen Berathungen finden, da bei derfelben unausgefetzt wichtige Einzelfragen auftauchen, deren Beantwortung nur in gemeinfamem Zufammenwirken zutreffend gewonnen werden kann. Das Gleiche gilt für die Ausführung des Baues, fo dafs die Berathungs-Commiffion — oder doch ein Ausfchufs derfelben — bis zur Bauvollendung ihre Wirkfamkeit fortzufetzen hat.

Es bedarf wohl kaum befonderer Betonung, ein wie werthvolles Material für künftige ähnliche Arbeiten bei den Verhandlungen folcher Commiffionen zu Tage gefördert wird. Da nun zugleich auch für den vorliegenden Bau felbft eine möglichft genaue und fachgemäfse Feftlegung des Ganges der Berathungen und der hierbei geförderten Ergebniffe von Belang fein wird, fo empfiehlt fich die genaue Aufzeichnung der betreffenden Verhandlungen und die Sammlung der zugehörigen Skizzen, welche im Zu-fammenhange mit den während der Bauausführung gefammelten Erfahrungen ein anfchauliches Bild des ganzen Verlaufes der Angelegenheit bieten können.

Können hiernach Entwurf und Ausführung einer Obfervatoriums-Anlage nur gelingen im einmüthigen Zufammenwirken der betheiligten Gelehrten mit den Architekten, fo muffte auch für die vorliegende Arbeit der gröfste Werth darauf gelegt werden, ftets des Einvernehmens mit namhaften Fachgelehrten verfichert zu fein. Wenn nun auch Rückfichten auf den verfügbaren Raum es nicht geftatten , alle die zahlreichen Autoritäten dankend zu nennen, welche fich mit Rath und That den gegenwärtigen Kapiteln freundlich zugewendet haben, fo kann doch der Name des Mannes nicht verfchwiegen bleiben, welcher nicht nur in gleicher Weife von Anfang an das Unternehmen thatkräftigft unterftützt, fondern fich auch der grofsen Mühe unterzogen hat, die vorliegende Abhandlung durchzufehen und bei allen Einzelheiten

361) Siehe das Verzeichnifs derfelben am Schluffe von Kap. 16.

derfelben berathend mitzuwirken : es ift dies der Director der Königl. Sternwarte zu Berlin, Herr Geh. Regierungsrath Profeffor Dr. IV. Förßer — ihm fei defshalb hier in erfter Linie gedankt.

Auch von bautechnifchen Fachgenoffen hat die Arbeit durch zahlreiche Mittheilungen werthvolle Unterftützung erfahren, was ebenfalls an diefer Stelle in dankender Anerkennung hervorgehoben werden darf. Unter diefen ift der Name eines Mitarbeiters zu nennen, des Herrn Baurath Junk nämlich, welcher fich der mühevollen und zeitraubenden Aufgabe unterzogen hat, in ausgedehntem perfönlichem und fchrift-lichem Verkehr mit Gelehrten und Fachgenoffen aus dem weitfchichtigen und vielfach zerftreuten literari-fchen und praktifchen Material das für vorliegenden Zweck Verwendbare auszufuchen, fo wie Beifpiele ausgeführter Anlagen zufammen zu ftellen und fo Alles zu geordneter und gedrängter Bearbeitung vorzubereiten. Ohne diefe wichtige Vorarbeit würde es dem dienftlich ftark in Anfpruch genommenen Ver-faffer fchwer geworden fein, diefe Abhandlung rechtzeitig zu vollenden.

15. Kapitel.

Beftandtheile und Einrichtung,

a) Wichtigere aftronomifche Inftrumente.

531-

Fach-

Es erfcheint zweckmäfsig, hier zunächft einige kurze Erläuterungen vorauszu-fchicken, fowohl über gewiffe oft wiederkehrende Fachbezeichnungen, als auch über bezdchnungen. die wefentlichfben Inftrumente, für deren Aufftellung die baulichen Anlagen eine geeignete Stätte bereiten follen.

Manchen Auffchlufs über diefen Gegenftand findet man u. A. in den unten genannten zwei Werken ³⁶⁷); hier kann natürlich nur in fo weit auf denfelben eingegangen werden, als er für die baulichen Anlagen von Einflufs ift.

Als allgemein bekannt darf die Bedeutung des Ausdruckes Meridian (Meridian-Ebene) vorausgefetzt werden. Erfte Vertical - Ebene (erfter Vertical-Kreis, auch kurzweg erfter Vertical) heifst die Ebene, welche am Beobachtungsort durch die Lothrichtung, fenkrecht zur Meridian-Ebene errichtet, gedacht wird. Auch der Ausdruck Oftweft-Vertical ift dafür im Gebrauch. — Azimuth nennt man den Winkel, welchen die Meridian-Ebene mit einer durch den Beobachtungsort und das Beobachtungsobject gelegten Vertical-Ebene bildet. — Collimations-Linie bedeutet Gefichts-(Vifir-)Linie. —

Davon abgeleitet Collimator, ein Infiniment, Diopter oder Fernrohr (meift kleineren Umfanges), welches zum Feftlegen einer beftimmten Vifir-Richtung dient.

Unter Horizont eines Punktes (fchlechtweg) verlieht man ftets die rechtwinkelig zur Lothrichtung durch denfelben gelegte Ebene. — Polhöhe ift der Winkel der Erdaxe mit dem örtlichen Horizont.

532

Aftronomifche

Inftrumente.

Nach der Art ihrer Aufftellung find die gebräuchlichften aftronomifchen Inftrumente zu unterfcheiden in folche, welche nur zur Beobachtung in einem beftimmten Vertical-Kreis dienen follen und daher nur in der Ebene diefes Kreifes beweglich find, und folche, welche Beobachtungen nach allen Richtungen geftatten follen und defshalb »univerfal beweglich« aufgeftellt find. Unter letzteren unter-fcheidet man hauptfächlich zwei Arten, die »horizontal« und die »äquatorial« mon-tirten Inftrumente. Aufserdem kann man unterfcheiden zwifchen Inftrumenten, deren optifche Wirkung entweder auf der Brechung der Lichtftrahlen beim Durchgang durch Glaslinfen oder auf dem Zurückwerfen derfelben durch Hohlfpiegel beruht, alfo zwifchen »Refractoren« und »Reflectoren«. Für die vorliegende Betrachtung ift jedoch diefe Verfchiedenheit von minderem Belang, da — abgefehen von Inftrumenten fehr grofser Abmeffungen (den fog. Riefen-Telefkopen) — die baulichen Einrichtungen zur Aufnahme von Reflectoren nicht wefentlich verfchieden find von denjenigen für Refractoren.

3ÖD Konkoly, N. v. Praktifche Anleitung zur Aufteilung aftronomifcher Beobachtungen etc. Braunfchweig 1883. André, Ch. & G. Rayet. Vaßronomie pratique et les ob/crvatoires en Europe et en Amérique. Paris 1874 — 78.

480

Wenn ferner auch nicht feiten für kleinere bewegliche (fahr- oder tragbare) Inftrumente baulich wohl vorbereitete Aufftellungseinrichtungen erforderlich find (beifpielsweife für geodätifche Zwecke), fo kommen doch hier vorzugsweife die gröfseren feft aufgeftellten Inftrumente in Betracht.

1) Durchgangs-Inftrumente.

533-

Meridian-

Kreife.

Die erfte Gruppe von hier in Frage kommenden Inftrumenten dient zu Beobachtungen in nur einer Vertical-Ebene. Die Beobachtungsebene diefer Inftrumente ift gewöhnlich der Meridian oder der erfte Vertical. Sie bewegen fich nur um eine wagrechte Drehachfe auf und abwärts und tragen einen lothrechten

Theilkreis, wenn fie zu genauen Höhenbeftimmungen dienen follen, wefshalb auch oft die Bezeichnung »Meridian-Kreis« für folche im

Fig. 390.

Mm

■II

f§|

1.______

im

Meridian aufgeftellte Inftrumente gebraucht wurde (Fig. 390 36 8).

Früher pflegte man die Drehachfe folcher Inftrumente

einfeitig gelagert an einer Mauer zu befeftigen und nannte fle daher »Mauer-kreife« (Mauer-Quadranten-oder Sextanten). Jetzt ift diefe Anordnung nur feiten mehr im Gebrauch ; vielmehr giebt man diefen Inftrumenten meiftens zweifeitig gelagerte Drehachfen und errichtet für die gröfseren derfelben gewöhnlich zwei fefte Steinpfeiler, welche auf gemeinfamem Grundpfeiler flehen und je ein Lager der Drehachfe tragen, fo dafs die auf- und abgehende Bewegung des Fernrohres fleh zwifchen diefen Pfeilern vollzieht. Bei minder grofsen Inftrumenten treten an die Stelle diefer Steinpfeiler auch öfter Metallftützen.

Da von der dauernden Gleichlage aller wefentlichen Theile des Inftrumentes die Genauigkeit der Beobachtungen abhängt, fo müffen öfter Unterfuchungen ver-fchiedener Art angeftellt werden, um die richtige Lage etc. zu prüfen und etwaige Collimations-Fehler zu berichtigen, flierfür find unter Umftänden gewiffe bauliche Anlagen erforderlich, von welchen befonders die Einrichtungen zur fog. Reverfton (zum Umlegen) des Inftrumentes, wobei die Zapfenlager vertaufcht werden, zu nennen

m.

4

1.

re

I»'

...

Meridian-Kreis der Sternwarte zu Genf ³⁶⁸),

find. Da der Raum zwifchen den Lagerpfeilern häufig zu diefer Umlegung nicht genügend frei ift, fo mufs das Infiniment zu diefem Behufe in einen freien Raum gebracht, hier umgelegt und fo wieder zwifchen die Pfeiler zurückgebracht werden.

Zum ficheren Hin- und Zurückbringen des Infirumentes dient nun ein auf einem Schienengeleife laufender Wagen mit Hebevorrichtungen, durch welche das Infiniment aus den Lagern gehoben und nach erfolgtem Umlegen wieder in diefelben eingebettet werden kann.

Zur Prüfung der Collimations-Fehler dienen auch nicht feiten fog. Collima-toren (fiehe Art. 531), welche auf befonderen Pfeilern aufgeftellt werden, die entweder ganz für fich funda-mentirt oder auf dem Grundpfeiler des Haupt - Infirumentes errichtet find.

Alle Einzelheiten diefer Anordnungen , die je nach Lage des befonderen Falles verfchieden-artige Geftaltung bedingen, muffen in eingehender Berathung mit den Fachgelehrten feit geftellt werden, wefshalb hier nicht näher auf diefelben eingegangen werden foll.

Das Gleiche gilt von den baulichen Einrichtungen, welche dem Beobachter ein bequemes Benutzen und Handhaben des Inftru-mentes und feiner einzelnen Theile ermöglichen.

Vermittels der hier befprochenen Inftrumente kann ein Geftirn nur während feines Durchganges durch die Vertical-Ebene beobachtet werden, in welcher das Fernrohr fich bewegt. Daher werden diefe Inftrumente

auch allgemein Durchgangs- (Paffage- oder Tran fit-) Inftrumente genannt.

Eine befondere Gattung der Durchgangs-Inftrumente bilden die fog. Univer-fal-Tr anfite, meift von kleineren Abmeffungen, welche aufser der Bewegung des Fernrohres um feine Horizontal-Achfe in der Vertical-Ebene auch noch eine Horizon-tal-Bewegung um eine Vertical-Achfe geftatten und fo zu Beobachtungen in jeder be-

Fig- 39¹-

WSSm

J Hfl

\%

’

wp

mm

JJL

Tb

-“AI"

Wmm

LJ

1»

Hj

iiiiiiiiiiiiiiiniüiiiiiiiiiiiiiiiii iHiiiMtflBgaa

iïïîTr»s.

Univerfal-Tranfit von Carl Bamberg in Berlin ³⁶⁹).

534-

Univerfal-

Tranfite.

³⁶⁹) Facf.-Repr. nach: Loewenherz, L. Bericht über die Wiflenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbe-ausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880. S. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

31

535-

Aequatoriale.

liebigen Vertical-Ebene gebraucht werden können (Fig. 391 ³⁶⁹). Sie gehören alfo zu den »univerfal beweglichen« Inftrumenten. Von ihrer Conftruction, welche im Uebrigen mannigfache Formen annimmt, kann man eine ziemlich deutliche Vorftellung gewinnen, wenn man fich an das unter dem Namen »Theodolith« bekannte Winkel-mefs-Inftrument mit Höhenkreis erinnert, mit welchem die Univerfal-Tranfite fo viele Aehnlichkeit haben, dafs fich namentlich die kleineren diefer Gattung nur wenig von einem »Theodolith mit Höhenkreis« unterfcheiden.

2) Aequatorial aufgeftellte Inftrumente.

Die Univerfal-Beweglichkeit diefer Inftrumente wird dadurch bewirkt, dafs fie um zwei fich rechtwinkelig fchneidende Achfen, die Pol- oder Stunden- und die Déclinât ions- Achfe, drehbar hergeftellt werden. Erftere liegt parallel zur Erdaxe, die andere alfo (rechtwinkelig zur erften) parallel zur Aequator-Ebene. Natürlich find beide Achfen durch geeignete conftructive Einrichtungen in ihrer beftimmten Lage unverrückbar befeftigt. In der Regel ift noch eine entfprechende mechanifche

Vorrichtung — ein Uhrwerk — mit dem Infiniment verbunden, durch welöhe die Stundenachfe fich dergeftalt gleichzeitig mit der Erdaxe (aber in entgegengefetztem Sinne) dreht, dafs das nach einem beftimmten Punkte des Himmels (einem Geftirn) ein-geftellte Fernrohr während der ganzen Dauer der Beobachtung genau die Bahn diefes Geftirnes verfolgt. Natürlich pflegt man das Uhrwerk nur während der Dauer einer Beobachtung im Gange zu erhalten, da die angegebene Bewegung des Rohres nutzlos ift, wenn das Inftrument nicht gebraucht wird.

Es leuchtet ein, dafs diefe doppelte Beweglichkeit es ermöglicht, mit einem fo mon-tirten Inftrument (Fig. 392 3 7 °) jeden Punkt des Achtbaren Himmels zu beobachten, im Gegenfatz zu den unter 1 be-fprochenen Durchgangs-Inftrumenten, die nur Beobachtungen in einer beftimmten Vertical-Ebene geflatten.

Fig. 392.

£/

1‘äj

IjĘjA

mm

Wv

i ÉSSm''-

»IJasiiiiiS

« I

wlpSP ; j!

y jp    I

'■ - - .

Aequatorial von Grubb in Dublin ³⁷⁰).

370) Facf.-Repr. nach: Grubb, H. Dej cription of the great 27-inch refracting telefcope and revolving dorne for the Imperial and Royal obfervatory of Vienna. London 1881.

(m

lii?

"f

</■/

-1

i J.

WÂ

wĘ

W/m

77/

fi %

twM

Fig- 393-

'S

■

Im.

«k

LW*,

-r

i\

,\

Cv

firn

ÏL’rL

y,

i; fi

mm

f/t

ry

Mj

iü

wini

%ą_

§f®

■W

Ul

•ft

Ym

-,

\V

;>v;

Plpr

laglf ,

mmZfM

lity

»r 'jÊSmfSSr j*

ffiwSC :’j|

P* >fei

S H

liii

ffs

fjĘWĘtki

iV

$ Y ■

-«MM

®§f .A

1 n|

jfc «HB

ii:,¹

101

<■ Jvÿ4||

iii i

mg

' ;_|L

i" I

■ Ili

I*

XL

KÖf

■gsa-är

m

k

1 -

?

k

ag

SI

Ul

i#5

¹    ■ • ,i

ïsri

- -v

T.

MMli

YY

Î-

i-’

i;

S3

Sł*-y .,,

J;\]

i'

r_w

Ił

^S2

igpgglg

r;';;vo55-:x-L

Riefen-Telefkop der neuen Sternwarte in Wien³⁷¹).

Die grofsen äquatorialen Inftrumente werden gewöhnlich auf einem fchweren Metallftänder oder einem Steinpfeiler montirt und ruhen mit diefem auf dem Feft-pfeiler, der für fie befonders hergeftellt werden mufs. Im Einzelnen find die Anordnungen für diefe Unterbauten fehr verfchieden ; doch würde es hier zu weit führen, auf diefelben näher einzugehen. In jedem Einzelfalle wird fich der Architekt die nöthige Kenntnifs von der für das Inftrument beabfichtigten Conftruction verfchaffen müffen, um danach die baulichen Anordnungen richtig treffen zu können. Namentlich wird es für ihn von Intereffe fein, die wichtigften Mafsbeftimmungen des In-ftrument-Aufbaues zu kennen, um danach die zum Beobachten dienende Spaltöffnung fo anordnen zu können, dafs nach Bedarf vom Horizont bis zum Zenith dem Inftrument freie Ausfchau gewährt wird.

536.

Befondere

Inftrumente.

Es mögen noch als befondere Arten der Aequatorialen beiläufig genannt werden : die Alt-Azimut he, mit welchen man fowohl Höhen- als Azimuthal-Meffungen vornimmt; ferner die Heliometer und die Kometenfucher, deren Zweckbeftim-mung in ihrem Namen zum Ausdruck kommt.

Mit einigen Worten fei noch der grofsen Spiegel-Telefkope oderRiefen-Telefkope gedacht, welche fchon ihrer gewaltigen Abmeffungen wegen befonderer baulicher Anordnungen bedürfen. Für diefe ift es vor Allem von Bedeutung, ob die Beobachtung von der oberen oder der unteren Rohrmündung aus gefchieht; denn für beiderlei Anordnungen giebt es Beifpiele.

Befonders im erfteren Falle find mächtige, ftafifelförmige Aufbauten erforderlich, welche dem Beobachter, je nach der Stellung des Inftrumentes, ein möglichft bequemes Herantreten an das Ocular geftatten ; fie nehmen oft die Geftalt von fahrbaren Thürmen an.

l’

I

t'A'

Beiläufig fei bemerkt, dafs jedes gröfsere Inftrument — fei es vertical oder äquatorial, Refractor

oder Reflector — ähnlicher Hilfs-Conftructionen (wenn auch meift von geringeren Abmeffungen) bedarf, welche in jeder Stellung des Fernrohres das Ocular fo bequem wie möglich zugänglich machen. Die vielfachen Rückfichten, welche für die Einzelgeftaltung diefer Anordnungen zu nehmen find, müffen jedesmal mit den betheiligten Aftronomen befonders vereinbart werden.

In Fig. 393³⁷¹) ift das grofse von Grubb in Dublin gelieferte Telefkop der neuen Wiener Sternwarte (27 Zoll engl. = 686 mm Oeffnung und 30 Fufs engl. = 9,14 m Brennweite) veranfchaulicht ; der Beobachter kann auf dem Fahrftuhle fitzend felbft, und zwar mit leichtefter Handhabung, den Kuppelfpalt öffnen, das Inftrument drehen, Hellen und richten, demfelben fitzend nach links und rechts durch Bewegung des Drehftuhles auf einer kreisförmigen Schienenbahn folgen und nebftbei feinen Sitz tiefer oder höher Hellen. Eine verwandte Einrichtung ift bei dem durch Fig. 394 ³⁷²) veranfchaulichten Aequatorial des Ob-fervatoriums zu Cambridge und bei dem in Fig. 395 37S) dargeftellten Aequatorial der Sternwarte zu Greenwich getroffen ; in den beiden Abbildungen ift der Fahrftuhl und die Spurbahn, auf der er fich bewegt, erfichtlich.

Fig. 394-

......

ISS

-:-3

Aequatorial der Sternwarte zu Cambridge ³⁷²).

8U) Facf.-Repr. nach: Ilhiftrated London news jSSi, Bd. 78, S. 364.

³I2) Facf.-Repr. nach: Harper's new monthly magazine 1874, No. 292, S. 520. ³⁷³) Facf.-Repr. nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik 1871, Taf. 12.

Nicht feiten flehen die Riefen-Telelkope ganz im Freien und werden während des Nichtgebrauches nur durch leichte, zeltartige Conftructionen gegen Witterungs-einfliiffe gefchützt. In einzelnen Fällen hat man wohl auch die Einrichtung ge-

Fig- 395-

'A

y y <yy .y

-7/:

T~T

yJjZ-

ii

TT?

■■

Kl

pp

<x x

[o.

[//

re

XX

II

35ŚSK

zy

7t>

7X1

'CSi

//

mtv

n!C

13

Ej£=à

=v

M||

f/

UJ=

ii

yy

li

TOflJ OjL

yyM $ff33

==f

/ / / / / Av ✓ > r / / / / / AY/

~7

V , \ \ \ \ \\'\V y \7^x\v-

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \5v \ \ \ X

X.

\>7v \ \ \ \ \ \

-X

V \ \ \ \

Aequatorial der Sternwarte zu Greenwich ³⁷³).

troffen, dafs nach beendeter Beobachtung ein fefter conftruirtes Dach über das wagrecht gelegte Inftrument übergefchoben werden kann, um es in der Zwifchenzeit bis zum nächften Gebrauch vor Schädigungen zu bewahren (Fig. 396 ³⁷⁴).

/ / / / / iii 11 , /// r / / / 1

Va\

~TN

³⁷*) Nach: Ellery, R. L. J. Objervations of the Sotithern nebulae made with the great Melbourne telefcope front 1860 to iSSj. Part I. Melbourne 1885.

537-

Bedingungen.

/Ć/

Fig. 396.

. _03l§p

ÀÊÊÊÊÊ

Kgr

L.

igg

ppste.

- .3

IËËÜ

----- ;.:3L«

>S

tej

Æ^É

jjte

M

ii

PU

! ii

ifii

ë<>JÉ 'ÂrJ 3

mp

li

S:    gl

P»ßf-Ä.

■Ä

ii

te

sijs;

teH

teteteteP

Riefen-Telefkop der Sternwarte zu Melbourne ³⁷⁴).

b) Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Conftruction.

In dem Bau-Programm für eine Obfervatorien-Anlage wiederholen fich faft ftets gewiffe Grundbedingungen, welche defshalb hier einer überfichtlichen Vorbefprechung • unterzogen werden follen.

Die Bedingung der Erfchütterungsfreiheit ift bei jeder Obfervatorien-Anlage —- gleichviel ob fie für Fern- oder Nahbeobachtung beftimmt ift — bald in höherem, bald in geringerem Mafse zu ftellen.

Bei allen P'ernbeobachtungen, deren Gegenftand fich nicht innerhalb des Beobachtungsraumes, fondern im Freien, oft in weitefter Ferne befindet, ift ein mög-lichft weit gehender Ausgleich der Temperatur zwifchen Aufsen und Innen von grofser Wichtigkeit.

Umgekehrt fpielt die Bedingung eines gleichmäfsigen Wärmegrades — Tempe rat ur-Conftanz — bei gefchloffenen Beobachtungsräumen meiftens eine hervorragende Rolle.

538.

Lage

und Ifolirung

des

Obfervatoriums.

1) Erfchütterungsfreiheit.

Jede unbeabfichtigte Bewegung der zum Beobachten dienenden Vorrichtung oder des zu beobachtenden Gegenftandes beeinträchtigt naturgemäfs die Genauigkeit des Verfahrens und mufs daher eben fo, wie jede anderweite Störung, vom Obfer-vatorium fern gehalten werden.

Als nächftliegendes Mittel für diefen Zweck ift defshalb eine möglichft ruhige, allen ftörenden Verkehrseinwirkungen etc. entzogene Fage des Obfervatoriums zu empfehlen. In der Wirklichkeit ift aber die Wahl einer Bauftelle feiten völlig frei, fo dafs es feiten ganz gelingt, fchon durch die Fage allein, durch genügenden Ab-

ftand von Fahrftrafsen, Eifenbahnen, Fabrikanlagen mit Mafchinenbetrieb etc., dem Observatorium die erforderliche Ruhe zu fichern. In folchen Fällen ift es oft möglich, wenigstens einen grofsen Theil der in den oberen Bodenfchichten Sich fortpflanzenden Erschütterungen durch trennende Gräben, welche das ganze Anftalts-gebiet umziehen, von demfelben abzuhalten ³⁷⁵). Pflanzen fleh jedoch die Stöfse des Verkehres oder Betriebes vorzugsweife in den tieferen Bodenfchichten fort, fo wird das Mittel in der Regel nicht ausreichen, da die Tiefe des Trennungsgrabens aus technischen und finanziellen Gründen gewöhnlich befchränkt ift, die Erschütterungen aber mitunter von Anlagen ausgehen, deren Fundamente fehr tief hegen. Hier hilft gewöhnlich nur die Wahl einer anderen Bauftelle.

Nicht jede Bodenart leitet übrigens in gleicher Weife die empfangenen Erschütterungen weiter; die Beschaffenheit des Untergrundes, der Bauftelle und ihrer Umgebung übt daher hier oft einen wesentlichen Einflufs aus und ift bei der Wahl des Platzes für ein Obfervatorium wohl zu beachten.

In den meiften Fällen ift es jedoch nicht genügend, das Obfervatorium gegen Störungen zu verwahren, welche ihm von aufsen her drohen. Die für genaue Beobachtungen dienenden Vorrichtungen bedürfen aufserdem noch des Schutzes gegen Erschütterungen aller Art, welche im Gebäude felbft, durch die unvermeidlichen Verkehrsbewegungen etc., entliehen. Man ftellt fie daher mit Vorliebe auf fog. Feftpfeiler, welche, Sorgfältig gegründet, in fleh möglichst ftandfleher hergeftellt und von ihrer unmittelbaren Umgebung nach Möglichkeit losgetrennt werden müffen, damit ihnen die von aufsen kommenden Einwirkungen thunlichft wenig anhaben und die unmittelbare Uebertragung von Verkehrsbewegungen im Gebäude felbft vermieden wird.

Natürlich kann es fleh hier immer nur um eine möglichst weit getriebene Ab-fchwächung, nicht aber um eine doch nie erreichbare vollständige Aufhebung aller irgend wie Hörenden Einflüffe handeln.

Auch ift der Grad der Erfchiitterungsfreiheit je nach der Art der Beobachtungen, um welche es fleh handelt, in verschiedener Weife bedingt. Bei ruhiger Lage der ganzen Anftalt genügt für viele Zwecke die Standflcherheit Starker Um-faffungs- oder Innenmauern eines feft angelegten Gebäudes. Man ftellt daher nicht feiten kleinere Präcifions-Apparate auf Kragfteine, welche in Solche Mauern eingelaffen find, und begnügt fleh mit dem fo erreichten Grad von Abfchwächung der Störenden Einflüffe.

Mancherlei andere Gründe können jedoch auch felbft dann, wenn ein höherer Grad von Standflcherheit nöthig ift, die Verzichtleiftung auf völlig frei Stehende Feftpfeiler veranlaffen. Zunächst ift zu beachten, dafs die Standflcherheit eines folchen Pfeilers wefentlich bedingt ift durch das Verhältnis feiner Standfläche zu feiner Höhe. Sie wächst mit der erfteren und nimmt ab bei Zunahme der zweiten. Nun ift in den meiften Fällen die Ausdehnung der Standfläche auf ein bestimmtes Mafs befchränkt, beifpielsweife durch die Umfaffungsmauern des Beobachtungsraumes, welche der Pfeiler nicht unmittelbar berühren darf. Für die Beftimmung der Höhe dagegen wirken gewöhnlich ganz andere, von diefen Verhältnissen völlig unabhängige Umftände mit, die leicht das Höhenmafs des Pfeilers dergeftalt Steigern können, dafs derfelbe ein der Standfestigkeit ungünstiges, d. h. zu Schlankes Ver-

³⁷⁵) In folcher Weife wurde u. A. bei den neuen naturwiflenfchaftlichen Univerfitäts-Inftituten an der Dorotheen-Strafse zu Berlin (flehe ïheil I, Bd. 1, S. 245, Fufsnote 146 diefes »Handbuches«) und beim Obfervatorium zu Tiflis verfahren.

539-

Feftpfeiler.

hältnifs erhält. Zu diefen beftimmenden Umftänden find vorzugsweife die Boden-und Untergrundverhältniffe zu rechnen, die zu einer tiefen Lage des Fundamentes zwingen können, da oft nur in der Tiefe ein genügend tragfähiger Baugrund fich findet.

In diefen und ähnlichen Fällen giebt man denn oft die Lostrennung der Pfeiler vom umgebenden Mauerwerk auf und gründet beide auf gemeinfamem, fchwerem Unterbau, deffen Standficherheit durch die Laft der gefammten Gebäude-Mauermaffen wefentlich erhöht wird. Hierbei wird es in den meiften Fällen möglich fein, dem Pfeiler ein feine Standficherheit in fich begiinftigendes, d. h. nicht zu fchlankes Verhältnifs zu geben.

In beiden Fällen, d. h. fowohl bei ganz gefonderter, als bei gemeinfamer Gründung, wird aber jeder Feftpfeiler von allen etwas beweglichen und häufiger Er-fchiitterung ausgefetzten Bautheilen, z. B. vom Fufsboden, auf welchem fich der Verkehr des Haufes vollzieht, und ähnlichen Anlagen völlig unberührt bleiben müffen.

Aus dem bisher Gefagten dürfte auch hervorgehen, dafs es keineswegs immer im Intereffe der Erfchütterungsfreiheit liegt, die Pfeiler fo tief als möglich zu fun-damentiren. Man kann im Gegentheile leicht hier des Guten zu viel thun und mufs defshalb vorfichtig alle mitfprechenden Umftände gegen einander abwägen.

Bekanntlich übt auch der Wind auf hohe und fchlanke Mauerkörper oft bedeutende Erfchiitterungen aus, wie z. B. bei geodätifchen Winkelmeffungen, für welche die Standorte auf Kirchthürmen und ähnlichen hohen Baukörpern genommen werden müffen, fehr häufig in ftörendfter Weife empfunden wird. Für dauernde Anlagen mufs daher fchon aus diefem Grunde ein Feftpfeiler, wenn er nicht ungewöhnlich maffig und breit gelagert hergeftellt werden kann, durch umfchliefsendes Mauerwerk gegen die Einwirkung von Windftöfsen gefchützt werden.

54°-

Feftpfeiler

für

Die grofsen Beobachtungswerkzeuge der Sternwarten und ähnlicher Obfervato-rien bedürfen zu ihrer Aufftellung einer Pfeileranlage von möglichft hoher Stand-aftronomifche ficherheit. Unter diefen find wieder befonders diejenigen Inftrumente, welche mit Benutzung der Drehung des Erdkörpers Winkelmeffungen ergeben follen, alfo alle fog. Durchgangs- (Paffage- oder Tranfit-) Inftrumente nicht nur von allen durch äufsere Bewegungsvorgänge entftehenden Erfchiitterungen im weiteften Sinne frei zu halten, fondern auch gegen diejenigen, mitunter fehr erheblichen Verdrehungen und Verbiegungen zu fchützen, welche die tragenden Mauerpfeiler unter dem Einflufs von Temperatur-Veränderungen zu erleiden haben.

Erft in neuerer Zeit hat man diefe und verwandte Erfcheinungen in ihrem ur-fächlichen Zufammenhang genauer kennen und für Fälle der Anwendung berückfich-tigen gelernt, nachdem langjährige Beobachtungen ergeben hatten, dafs bisher auch die forgfältigft conftruirten Feftpfeiler den an fie zu Heilenden ftrengften Anforderungen nicht gerecht wurden. So weit die hierauf bezüglichen Erfahrungen reichen, laffen fich diefe Anforderungen wie folgt zufammenfaffen.

Zunächft darf der P'eftpfeiler mit keiner anderen Erdfchicht (noch weniger mit einem anderen Baukörper) in Berührung kommen, als mit derjenigen, welche ihn unmittelbar trägt. Jede feitliche »Verfüllung«, jedes Eingreifen in den Untergrund, welches eine feitliche Berührung des Bodens mit dem Mauerwerk des Pfeilers bedingt, ift daher ausgefchloffen.

Sodann empfiehlt es fich, zu feiner Errichtung folche Bauftoffe zu wählen, welche eine ungefähr gleiche Wärmeleitung und eine ungefähr gleiche Ausdehnung unter Wärmeeinflüffen aufweifen, wie die den Pfeiler tragende Bodenfchicht. Als

nothwendig erfcheint diefe Vorficht jedoch nur da, wo felbft in gewiffen Tiefen noch rafch wechfelnde Temperatur-Verhältniffe zu befürchten find, wie fie z. B. durch Grundwafferftrömungen oder ftarke Bodenfeuchtigkeit hervorgerufen werden können.

Ferner mufs durch die Wahl der Bauftoffe und die Art ihrer Zufammenfügung dafür geforgt werden, dafs der Pfeiler eine in fich möglichft gleichförmig geftaltete Maffe bildet, fo dafs nicht etwa in Folge ungleicher Temperatur-Wirkungen erhebliche partielle Geftaltänderungen und Verdrehungen eintreten können.

Befonders wichtig ift weiters für die dauernde Erhaltung der Unbeweglichkeit die Abhaltung des Einfluffes der äufseren Luft-Temperatur und ihrer Schwankungen, fo wie die thunlichfte Erhaltung der Gleichheit der Temperatur des Pfeilerkörpers mit derjenigen der tragenden Erdfchicht. Wegen diefer nahen Beziehung zum Untergrund ift denn auch für fo gefchützte Pfeiler die Bezeichnung als »Grundpfeiler« wohl nicht mit Unrecht in Vorfchlag gekommen.

Der Abfchlufs der Luft-Temperatur, wie ihn die Aufsenwände des den Pfeiler enthaltenden Gebäudes bis zu gewiffem Grade bewirken, genügt erfahrungsmäfsig für Pfeiler der hier befprochenen Art nicht. Es erübrigt daher nur, aufserdem noch befondere Umhüllungen anzuordnen, die rings um die Seitenwände des Pfeilers eine Luftfchicht abfchliefsen, welche den Ausgleich der Temperatur mit dem Erdboden vermittelt. Um dies vollftändig zu bewirken, könnte wohl auch diefe fo einge-fchloffene Luft durch eine einfache Vorrichtung in kreifende Bewegung verfetzt werden, fo dafs ein gleichmäfsiger Wärmegrad in allen Theilen des den Pfeiler um-fchliefsenden Hohlraumes und auch hierdurch im Pfeiler felbft fich herftellt.

Endlich ift auf thunlichfte Abftumpfung feiner Zitterbewegungen (tremor) hinzuwirken, welche unter Umftänden in den tragenden Erdfchichten fich auch da noch geltend machen, wo alle Vorkehrungen gegen die aus der Ferne wirkenden Erfchütterungen getroffen find. Hierzu empfiehlt fich das Einfchalten dünner Zwi-fchenfchichten aus feinkörnigen, lockeren Stoffen, welche die fern Zwecke dienen, ohne andere Uebelftände herbeizuführen.

Die Inftrumente der hier befprochenen Art, welche möglichft andauernd eine unveränderte Stellung zu den feften Erdfchichten ihres Untergrundes haben follen, müffen nun auch ihrerfeits gegen fchädliche Wärmeeinflüffe der fie umgebenden Mafien, durch welche ihre Standfeftigkeit im feineren Sinne bedroht wird, gefchützt werden. Auch hier können nur Uebergangs- und Umhüllungsfchichten helfen, deren Anordnung im Einzelnen je nach befonderen Umftänden gefucht werden mufs.

Für Pfeiler, welche univerfal bewegliche, z. B. äquatorial aufgeftellte Inftrumente tragen follen, können diefe ftrengeren Forderungen gewöhnlich ermäfsigt werden. Namentlich find die oben angedeuteten Mafsnahmen für den ftetigen Ausgleich der Pfeiler- mit der Erd-Temperatur hier meiftens entbehrlich, da es genügt, wenn ein Verdrehen oder Verbiegen des Pfeilers während der kürzeren Dauer einer einzelnen oder mehrerer zufammenhängender Beobachtungen ausgefchloffen ift. Die übrigen zur Sicherung der Standfeftigkeit empfohlenen Anordnungen find dagegen auch bei diefen Pfeilern zu beachten.

Aus dem bisher Gefagten dürfte hervorgehen, dafs für grofse aftronomifche Inftrumente von beiderlei Art in der Regel Einzelpfeiler, die vom umgebenden Mauerwerk etc. gänzlich getrennt und nicht mit demfelben auf gemeinfamer Grundplatte errichtet find, vorausgefetzt werden.

2) Temperatur-Ausgleich.

541-

Einflufs

mangelhaften

Ein möglichft vollkommener Ausgleich der Temperatur zwifchen dem Beobachtungsraume und der freien Luft ift, wie fchon bemerkt wurde, für alle folche Temperatur- Obfervatorien erforderlich, in welchen Beobachtungen in die Ferne angeflellt werden,

Ausgleiches.

beifpielsweife alfo bei aftronomifchen und aftro-phyfikalifchen Warten, meteorologi-fchen und geodätifchen Stationen und ähnlichen Anftalten.

Die Beobachtungen können aus nahe liegenden Gründen nur von gefchütztem Raume aus vor fich gehen, in welchem fich leicht ein anderer Wärmegrad entwickelt, wie in der freien Luft. Beim Oeffnen der Beobachtungsfpalte finden nun durch die Mifchung der verfchieden temperirten Aufsen- und Innenluft zitternde Luftbewegungen ftatt, welche die Genauigkeit der Beobachtung fehr beeinträchtigen und defshalb vermieden werden rnüffen. Aufserdem follen die Inftrumente, befonders die Theilkreife derfelben, gegen ungleichmäfsige Geftalts- und Ortsveränderungen nach Möglichkeit gefchützt werden — Unregelmäfsigkeiten, welche leicht durch Temperatur-Schwankungen entftehen können — damit wenigftens während der Beobachtungsdauer oder während mehrerer zufammenhängender Beobachtungen die Inftrumente in diefer Hinficht fich gleichmäfsig verhalten. Auch das ftörende »Be-fchlagen« der Inftrumente, befonders ihrer optifchen Gläfer, das bekanntlich bei rafchem Wechfel der Luft-Temperatur leicht eintritt, mufs thunlichft verhütet werden.

542-

Mittel

zur

Abhilfe.

Während man nun, wie unter 3 gezeigt werden wird, für ganz abgefchloffene Beobachtungsräume die umfchliefsenden Wände, Decken etc. aus möglichft temperatur-trägen Stoffen herftellt, find im vorliegenden Falle Stoffe und Anordnungen von möglichft weit gehender Wärmedurchläffigkeit zu wählen. Zugleich find aber auch gewiffe Einflüße abzuhalten oder abzufchwächen, welche auf zeitliche oder örtliche Wärmefteigerung hinwirken oder Störungen durch örtliche Strahlungswirkungen herbeiführen können. So wird z. B. bei einer nur aus einfachem Metallblech beftehenden Raumumfchliefsung, welche ja zweifellos an fich den vollkommenften thermifchen Ausgleich zwifchen Aufsen- und Innenluft gewähren würde, die von der Sonne befchienene Seite felber ftärker erwärmt und dadurch zu einer Quelle von Wärmeftrahlungen und -Mittheilungen für den Innenraum, fo dafs die Temperatur der eingefchloffenen Innenluft nach und nach diejenige der freien Luft bedeutend iiberfteigt. Beim Oeffnen der Beobachtungsfpalte find alfo ftörende Luftftrömungen etc. unvermeidlich. Man verdoppelt daher die umfchliefsenden Flächen dergeftalt, dafs zwifchen den beiden Blechhäuten Hohlräume entftehen, welche von der Aufsen-luft durchftrichen werden, und wendet geeignete Mittel an, um den Luftwechfel in diefen Hohlräumen zu befördern.

Auch eine Ueberriefelung der Aufsenflächen mit Waffer kann unter Umftänden gute Dienfte leiften ; doch ift bei Anwendung diefes Mittels Vorficht zu empfehlen. Ueberhaupt ift die Frage, wie die fchnelle und ftarke Erwärmung metallifcher Dächer und Wände durch die Sonne für die Beobachtung möglichft unfchädlich zu machen fei, noch nicht zum Abfchlufs gebracht, mufs vielmehr in jedem Einzelfalle unter Berückfichtigung aller mitwirkenden Umftände befonders erwogen werden.

543-

Einflufs

der

Umgebung.

Auch andere, als die bisher befprochenen Verhältniffe können jene Hörenden Wärmeftrahlungen veranlaffen, welche den ficheren Ausblick vom Obfervatorium in das Freie beeinträchtigen. Namentlich wirkt hierbei die Befchafifenheit der näheren und ferneren Umgebung des Beobachtungsraumes mit. So ift es bekannt, dafs ein

49i

nicht mit Pflanzenwuchs bedeckter, fteiniger oder fandiger Boden, von der Sonne beftrahlt, ftarke auffteigende Luftftrömungen verurfacht, während Rafenflächen, Bufch-und Baumpflanzungen folche nachtheilige Erfcheinungen wenig oder gar nicht auf-treten laßen. Die Umgebung eines Obfervatoriums ift alfo in diefer Hinficht um fo günftiger, je mehr fie fleh park- oder waldartig und von fonftiger Bebauung frei zeigt.

Auch die Dachflächen der tiefer liegenden Bautheile, über welche ein Beobachtungsthurm hinausragt, bieten nicht feiten ähnliche Störungen, wenn nicht durch Wahl eines Deckungsmittels, welches durch Beftrahlung möglichft wenig erwärmt wird, folche Störungen fo weit als thunlich abgefchwächt werden. Bis jetzt hat fleh in diefer Beziehung ein Rafendach immer noch als das zweckmäfsigfte ergeben. Doch find auch gegen diefe Deckungsart Bedenken geltend gemacht worden. Man will an einem feit einer Reihe von Jahren in Betrieb befindlichen Obfervatorium die Wahrnehmung gemacht haben, »dafs die Sättigung der Luft mit Wafferdampf über dem Dach öfter ftarke Luftbewegungen hervorbringe, da die wafferhaltige fchwere Luft nicht, wie auf einer Wiefe, in Ruhe lagere, fondern bei leifeftem Luftzug vom Dache herunterftröme und höhere Luftfchichten nachreifse«. Da jedoch andererfeits auch anerkannt wird, dafs jede fonftige, namentlich eine fog. harte Dachdeckung, etwa in Ziegel, Schiefer oder Metallblech, noch bei Weitem gröfsere Störungen durch ftarke Wärmeausftrahlungen bei Sonnenfehein herbeiführen würde, fo bleibt das mit Rafen abgedeckte Holzcement-Dach, mit welchem das angeführte Obfervatorium verfehen ift, vorläufig immer noch das empfehlenswerthefte, bis es gelingt, eine auch die obigen Störungen vermeidende Deckungsweife zu finden.

3) Temperatur-Conftanz.

544-

Erhaltung

gleichmäfsiger

Bekannt ift der Einflufs, den wechfelnde Temperatur-Verhältniffe auf die Maffen-ausdehnung aller Körper, namentlich der Metalle, ausüben. Muffte ja doch unter 1 diefer Einflufs fogar auf die Standficherheit ftarker, gemauerter Feftpfeiler unter Temperatur. Umftänden als ftörend bezeichnet werden.

Bei Beobachtungen im gefchloffenen Raume kommt es nun faft ftets auf fehr genaue Mafs- und ähnliche Ermittelungen an, bei welchen fowohl der zu beobachtende Gegenftand, als auch die Beobachtungswerkzeuge während der Dauer der Unter-fuchung unverändert bleiben follen. Dies kann nur gefchehen durch die Erhaltung eines gleichmäfsigen Wärmegrades während der ganzen Dauer der Beobachtung.

Natürlich kann auch hier nicht von einer unbedingten und vollftändigen Erfüllung diefer Forderung die Rede fein. Auch ift nicht für alle Arbeiten der gleiche Grad von Temperatur-Conftanz nöthig. Für viele derfelben genügt vielmehr derjenige Grad, der in einem durch günftige Lage und paffende Vorrichtungen den Einwirkungen der wechfelnden Aufsen-Temperatur möglichft entzogenen Wohnraume fleh bietet.

Andere Beobachtungen bedingen fchon eine höhere Stufe von Wärmegleich-mäfsigkeit, etwa diejenige, welche ein guter Getränkkeller gewähren mufs. Für die feinften Unterfuchungen genügt auch diefe Art des thermifchen Abfchluffes noch nicht.

Hierzu kommt aber aufserdem nicht feiten die Forderung, dafs diefe Unterfuchungen bald bei einer höheren, bald bei einer niedrigeren Temperatur angeftellt werden. Derfelbe Räum mufs daher — innerhalb gewiffer Grenzen natürlich — bald eine höhere, bald einen niedrigeren Wärmegrad annehmen und dauernd in

derfelben Temperatur erhalten werden. Dabei ift es zugleich von Wichtigkeit, dafs in allen Theilen des Raumes eine möglichft gleichmäfsige Temperatur herrfche, damit ausgleichende Luftftrömungen, welche die Sicherheit der Beobachtungen ftören, fo weit als irgend thunlich, vermieden werden.

545-

Bauliche

Zur Erzielung fo weit gehenden Wärmegleichmafses find natürlich befondere Anordnungen Vorkehrungen erforderlich.

hierfür.

Zuerft find die betreffenden Räume durch ftarke, aus möglichft temperaturträgen Stoffen hergeftellte Umfaffungen (Wände, Decken, Fufsboden) gegen die Einwirkung der im natürlichen Wechfel ftets fchwankenden Wärmeverhältniffe der Aufsenluft und des Erdreiches thunlichft zu fichern. Kann zugleich die bauliche Anordnung fo getroffen werden, dafs diefe Umfaffungen nicht mit denjenigen des Gebäudes zufammenfallen, dafs vielmehr das betreffende Gemach ganz im Inneren des Haufes, von anderen an fich fchon gegen flarken Wärmeausgleich möglichft gefchützten Räumen umfchloffen liegt, fo kann in demfelben ein fehr hoher Grad von dauernder Temperatur-Conftanz gewonnen werden, der wohl für die meiften Zwecke genügen wird.

Soll jedoch — unabhängig von der Aufsen-Temperatur — im Gemach ein bald hoher, bald tiefer beftimmter Temperaturgrad hergeftellt und dauernd erhalten werden, fo bedarf es noch eigenartiger Vorrichtungen zur Erzielung und gleich-mäfsigen Vertheilung der beftimmten Temperatur im ganzen Raume.

Zu diefem Zwecke hat man in neuerer Zeit mit gutem Erfolge die Anordnung fo getroffen, dafs alle Wände, die Decke und mitunter auch der Fufsboden mit einer doppelten Verkleidung von Metall- (Zink-) Blech verfehen wurden, welche einen zufammenhängenden Hohlraum zwifchen fich einfchliefst. Wird nun die Luft in diefem Hohlraum durch geeignete Mittel in eine angemeffene Temperatur gebracht, fo entfteht unter dem Einflufs der Wärmedurchläffigkeit des Bleches allmählich im Beobachtungsraum die gewünfchte Temperatur, die fich in gleicher Weife beliebig lang gleichmäfsig erhalten oder durch wechfelnde Luft-Temperatur im Hohlraume auch nach Bedarf ändern läfft. Es leuchtet wohl ein, dafs fich der höchfte Grad erreichbarer Wärmegleichmäfsigkeit in allen Theilen des Gemaches erzielen läfft, wenn man fo die ganze Innenfläche deffelben zur Wärmeübertragung benutzt.

Der Uebergang aus einer Temperatur in die andere, namentlich wenn letztere auch dauernd erhalten werden foll, kann natürlich nur allmählich erfolgen, da die-felben Einrichtungen nicht zugleich die Wärme dauernd erhalten und rafch wechfeln können. Bei gröfseren Anftalten ift man daher nicht feiten zur Anlage mehrerer temperatur-träger Räume genöthigt.

Ein ringsum von anderen Räumen des Gebäudes umfchloffenes Gemach kann natürlich nicht in gewöhnlicher Weife durch Fenfter erleuchtet werden. Man verzichtet defshalb in folchen Fällen meiftens ganz auf natürliches Licht oder läfft doch nur fo viel mittelbares Tageslicht ein, als ohne Schädigung der Temperatur-Conftanz möglich und zum allgemeinen Zurechtfinden im Raume nöthig ift. Die Beobachtungen werden dann bei künftlichem Licht angeftellt. Damit jedoch die Lichtquelle nicht zugleich auch als Wärmequelle wirkt und die Temperatur-Conftanz ftört, werden die Leuchtflammen in dem oben angedeuteten Hohlraum zwifchen den beiden Blechwänden untergebracht und ihr Licht wird durch Linfen und Spiegel nach der Be-obachtungsftelle geworfen. Diefe Anordnung genügt, da es fich meiftens um Einzelbeobachtungen an beftimmten Punkten handelt.

c) Conftruction der Feftpfeiler und verwandter Anlagen.

i) Pfeileranordnungen für Fernbeobachtungen.

546-Pfeiler für grofse

In Art. 540 (S. 488) find die Anforderungen näher befprochen, welche an die Feftpfeiler der grofsen aftronomifchen Inftrumente hinfichtlich ihrer dauernden Stand-ficherheit geftellt werden. Hier follen nun noch die zweckmäfsigften Anordnungen Durchgangs-7.ur Erfüllung diefer Forderungen kurz zur Erörterung kommen.

Die Geftaltung eines Feft- oder Grundpfeilers richtet fich natürlich in erfter Linie nach der Art, wie das Inftrument, welches er tragen foll, aufgeftellt wird.

Für die grofsen Durchgangs-Inftrumente ergiebt fich hiernach meiftens eine rechteckige Grundform, deren Aufbau, der gröfseren Standfeftigkeit wegen allfeitig verjüngt, die Geftalt einer abgeftumpften Pyramide annimmt.

Als Bauftoff empfiehlt fich für folche Pfeiler ein magerer Grobmörtel mit mög-lichft wenig Cement-Zufatz oder ein Mauerwerk aus leicht gefinterten, filiciöfen Back-fteinen und ganz magerem Kalkmörtel, während natürliches Geftein, namentlich in gröfseren Stücken, fo wie Cement, wegen des häufig vorkommenden Treibens, mög-lichft zu vermeiden fein dürfte. Die hier empfohlene Bauftoffwahl fcheint am meiften zur Sicherung des Temperatur-Ausgleiches mit dem Untergründe und der gröfstmög-lichen Homogenität der ganzen Maffe des Grundpfeilers geeignet zu fein.

Die an der angezogenen Stelle empfohlenen ifolirten Umhüllungen des Grundpfeilers zur gleichmäfsigen Erhaltung der Erd - Temperatur können aus Backftein-mauerwerk, aber auch aus anderen temperatur-trägen Stoffen hergeftellt werden, wobei die Verwendung tragender und umhüllender Metallplatten nicht ausgefchloffen ift, vielmehr im Sinne einer gleichmäfsigen und daher minder fchädlichen Uebertragung der nie ganz abzufchneidenden äufseren Temperatur-Einflüffe vortheilhaft wirkt, wie weiter unten noch etwas eingehender dargelegt werden wird. Zur Beförderung des Austrocknens und der gleichmäfsigen Wärmevertheilung im ganzen Pfeilerkörper empfehlen fich Durchbrechungen und Ausnifchungen deffelben, welche jedoch die Standfeftigkeit des Grundpfeilers nicht beeinträchtigen dürfen.

Zur Trockenlegung wird oft ein dünnes, gleichmäfsiges Afphaltbett unter dem Pfeiler gute Dienfte leiften.

Die auf diefen Grundpfeilern errichteten Stützen der Achfenlager des Inftrumentes (Inftrument-Pfeiler) würden am zweckmäfsigften die gleiche Zufammenfügung aus den-felben Bauftoffen erhalten, wie der Grundpfeiler. Dies wird jedoch nicht immer möglich fein, ohne diefen Stützen einen zu ftarken und daher raumbeengenden Quer-fchnitt zu geben. Man ift daher nicht feiten zu Quader-Conftructionen (Monolithen) genöthigt, wird aber dann fich zu vergewiffern haben, dafs die gewählte Steingattung ein möglichft gleichartiges Verhalten bei Temperatur-Schwankungen und den aus denfelben hervorgehenden Formveränderungen zeigt, wie das für den Grundpfeiler gewählte Material. Ein gewiffes Mifstrauen wird in diefer Hinficht den meiften Sandfteinforten gegenüber gerechtfertigt fein, eben fo gegen Marmor, Dolomit und viele Eruptiv-Gefteine. Am meiften eignen fich vielleicht fefte Kreideblöcke, Grobkalke aus der Kreide-Formation und ähnliche Steinarten. Da die Beobachtungen über diefe fchwierige Frage noch nicht zum Abfchlufs gelangt find, fo bleibt hier, wie gefagt, nur genaue Unterfuchung für den Einzelfall unter Mitwirkung des betheiligten Gelehrten übrig.

)zzzzz:

Grundpfeiler für ein Durchgangs-Inftrument. — ¹j‘iho n. Gr.

In Fig. 397 ift der Feftpfeiler für ein Durch-gangs-Inftrument in Grundrifs und lothrechtem Schnitt fchematifch dargeftellt. p,p ift der Haupt- oder Grundpfeiler und m deffen Ummantelung; i, i find die Inftrument-Pfeiler und J das Inftrument felbft ; mit l und 2 find die grofsen und die kleinen Luftzüge bezeichnet.

547-Pfeiler für univerfal

gewöhnlich an fie

Fig- 397-

Schnitt

MN.

HIH

f,l

Ai

lij

lîr

-.1

JL

.m

Auch die Inftrument-Pfeiler find zur Erhaltung ihrer eigenen Temperatur und zum Abhalten nachtheiliger Strahlungswirkungen vom Inftrument mit Umhüllungen zu verfehen, wozu bisher Filztuch und Kork-fchichten am meiften empfohlen worden find. Es erfcheint zweckmäfsig, diefe Umhüllungen unter Wahrung eines Luft-zwifchenraumes zu verdoppeln und eine dritte metallifche Hülle mit abgelüftetem Zwifchenraum hinzuzufügen. Die neueften Unterfuchungen über diefen Gegenftand, über welche weiter unten Einiges mitge-theilt werden foll, haben den Werth metal-lifcher Hüllen in bemerkenswerther Weife beflätigt.

Die Pfeiler zu äquatorial aufgeftellten (fog. parallactifchen) und zu horizontal aufgeftellten (fog. Alt-Azimuth-) Inftrumenten mit Univerfal-Beweglichkeit bedürfen bewegliche nieiftens, wegen der nöthigen Wahrung allfeitiger Horizont-Freiheit, einer bedeutenden Höhe, während — wie fchon in Art. 540 (S. 489) erwähnt nicht fo ftrenge Forderungen hinfichtlich der Vermeidung kleinfter, aus Temperatur-Schwankungen herrührenden Form Veränderungen geftellt werden, wie an die Pfeiler der Durchgangs-Inftrumente. Die Verwendung von Bruchfteinen in nicht zu grofsen Stücken ift daher für diefelben wohl zuläffig und namentlich in den unteren Theilen, wegen der die Standfeftigkeit fördernden gröfseren Schwere, oft fogar empfehlens-werth. Für den Ausnahmefall, dafs folche Pfeiler nicht, wie es die Regel bildet, von unten auf ganz getrennt vom umgebenden Mauerwerk, fondern auf gemeinfamer Grundplatte mit letzterem errichtet werden miiffen, empfiehlt fich für den frei flehenden oberen Theil des Pfeilers die Wahl eines möglichft fchwingungsfreien Materials.

Im Anfchlufs an den kreisförmigen Grundrifs des Beobachtungsraumes erhält auch der Feftpfeiler einen dem Kreife fich nähernden Horizontal-Querfchnitt und eine im Aufbau fich verjüngende Geftaltung — alfo etwa die eines abgeftumpften Kegels oder eine ftufenweife verjüngte Anlage (Fig. 398).

Zur Beförderung des Austrocknens und des gleichmäfsigen Wärmegrades empfehlen fich paffend geordnete Ausfparungen im Mauerwerk in Geftalt von Canälen oder die Anordnung eines Kernpfeilers mit radial angefetzten Pfeilern. Natürlich ift hierbei ftets die Wahrung der Standficherheit zu beachten und dafür zu forgen, dafs die einzelnen Theile in jedem Horizontal-Querfchnitt gleiche Mauer-ftärke erhalten.

Bei günftigem Verhältnifs der Breite zur Höhe ift auch fchon mit Vortheil

der Pfeiler als cylindrifcher Hohlkörper mit ftarken Umfaffungsmauern und Ueber-wölbung angeordnet und fo in demfelben ein nutzbarer Innenraum gewonnen worden (Fig. 400).

548.

Plattform für mehrere kleinere Inftrumente.

Handelt es fich nicht um die Aufhellung eines einzigen gröfseren Inftrumentes, fondern um die Herftellung eines ficheren, hoch gelegenen Standortes für mehrere — dann meift kleinere und verfchiebbare — Inftrumente, fo wird eine Anordnung fich empfehlen, wie he der Oftthurm des Potsdamer Obfervatoriums (Fig. 399) zeigt, nämlich die Herftellung eines die ganze Breite des Thurmraumes deckenden Steinfufsbodens über ftarken, auf dem Umfaffungs- und einem inneren Ringmauerwerk ruhenden Gewölben.

2) Pfeileranordnungen für Nahbeobachtungen.

549-

Pfeiler

für

Bei allen Meffungen, welche nicht durch Anvihren eines Fern-Objectes bewirkt werden oder bei denen keine Pendel- und Lothbeobachtungen zu Grunde liegen, ift die unverrückbare Weltlage des Pfeilers gleichgiltig, wenn nur die Sicherheit Mikrofkope. geboten ift, dafs die Lage des Beobachtungs-Inftrumentes zum Object-Auflager als unverrückbar angefehen werden darf.

An die Stelle der Fernrohre treten bei den hier in Betracht kommenden Beobachtungen Mikrofkope. Diefelben find auf Feftpfeiler unverfchieblich aufgeftellt, während die Objecte auf kleinen Wagen liegend unter die Vihr-Linie der Mikrofkope herangefahren werden. Ob man hierbei für Inftrument-Pfeiler und Object-Lager einen gemeinfamen Hauptpfeiler als Grundlage benutzt oder beiden gefonderte Aufhellung giebt, wird wefentlich danach beftimmt, ob das Gewicht des Objectes nebft feinem Wagen im Vergleich zur Maffe des Hauptpfeilers fo geringfügig ift, dafs durch die Bewegung der erfteren keine, auch auf die fichere Stellung des Inftrumentes nachtheilig wirkende Verbiegungen und Verdrehungen des Pfeilers herbeigeführt werden können. Nöthigen diefe Rückfichten zur Errichtung ganz gehinderter Pfeiler, fo find Einrichtungen erforderlich, durch welche die gegenfeitige und die Eigenlage der Pfeiler ftets controlirt werden kann. So weit möglich, wird man jedoch fich den Vortheil ungern entgehen laffen, welcher aus der gröfseren Maffe des gemeinfamen Unterbaues für die Standficherheit aller Theile erwächst.

Sollen die Beobachtungen unter dauernder und annähernd vollftändiger Tem-peratur-Conftanz hattfinden, fo empfiehlt fich die Anordnung des Hauptpfeilers ähnlich der eines Grundpfeilers für ein Durchgangs-Inftrument. Dabei mufs aber der in den temperatur-conftanten Raum hineinragende obere Theil durch eine wärmeträge Zwifchenfchicht, welche gleichzeitig eine freie Verfchiebung des letzteren innerhalb mäfsiger Grenzen zuläfft, von dem unteren, im Ausgleich mit der Erd-Temperatur ftehenden Hauptpfeiler getrennt werden. Eine doppelte Glasfchicht mit Zwifchen-lagerung von Kreide-, Talk- oder Holzkohlenftaub möchte fich für diefen Zweck empfehlen.

Finden die Beobachtungen unter verfchiedenen, nach Bedarf kiinftlich her-geftellten Temperaturen ftatt, fo ift der Hauptpfeiler durch eine temperatur-träge Decke vom Beobachtungsraum getrennt herzuftellen. Dabei mufs natürlich der in letzteren hineinragende Pfeilerkopf in ähnlicher Weife, wie oben angegeben, vom Hauptpfeiler abgefchieden und durch paffende Umhüllungen in möglichft weit gehende Wärmegleichheit verfetzt werden.

3T6) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, Bl. 6.

II

ri

..j

Hg||

égal

onoj

WP

BEU'-

---eS'S-----H

'    "' T    ■"»!>

zzJÏf-=-A

*»g- 399-

Oeltlicher Thurm.

Wć-L

}T

fc:Œ

jjŒ

i¹

mï

i—?

Querfchnitte und Grundriffe.

Fig. 398.

Weltlicher Thurm.

IŒ

Lf

J

R;

’^ofc

nïB

*t> B

^e>

------- -------

’~Wl.

jtt-

aaai

(zPm

■ti

33

□CI

Fig. 400.

w

fc

im

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

31

ÇfcTgp-jZkijfe-a gs

sn fsi rff

mH

N----

iiim

AmQt0rà..P

S7 3 xn Uber

luSl

13 u

-|-1-j—A—J

Hl

Meridional-Schnitt ³⁷⁶).

1:250

■w

TI

nd

32

-f-t--i    ( t |--t—j

restez*

Vom aftro-phyfikalifchen Obfervatorium bei Potsdam.

Arch. : Spieker.

In den meiften Fällen wird eine einfache Ummantelung bei Verwendung mög-lichft temperatur-träger und thunlichft geringen Mafsänderungen bei Temperatur-Wechfel unterworfener Bauftofife für den Pfeilerkörper, wie Backfteinmauerwerk in magerem Kalkfandmörtel, magerer Grobmörtel etc., zur Erzielung der erforderlichen Stand-ficherheit hinreichen.

Hinfichtlich der zweckmäfsigften Mafsnahmen zum Schutze von Pfeilern und Inflrumenten gegen nachtheilige Wärmeeinwirkungen, namentlich gegen Wärmeftrahlungen, ift man bis vor Kurzem von Annahmen ausgegangen, welche fich, bei näherer Prüfung wenigftens, nicht durchweg als ftichhaltig erwiefen haben. Von befonderem Intereffe find daher die Unterfuchungen, welche zu Anfang 1887 Scheiner im Aufträge des Directors der aftro-phyfikalifchen Warte bei Potsdam über Ifolations-Mittel gegen Prahlende Wärme angeflellt hat 3 77)- Das wefentlichfte Ergebnifs derfelben ift die Thatfache, dafs gegen Prahlende Wärme nicht — wie man bisher allgemein annahm — fchlechte Wärmeleiter einen wirkfamen Schutz gewähren, fondern im Gegentheil gut leitende blanke Bleche , namentlich wenn fie dergeftalt doppelt angeordnet werden, dafs zwifchen äufserer und innerer Blechhülle die Luft frei durchftrömen kann.

In der unten genannten Zeitfchrift ³⁷⁸) hat Vogel die Scheiner'fchen Unterfuchungen des Weiteren befprochen und aus denfelben einige praktilche Nutzanwendungen gezogen, über deren auf Pfeiler ver-fchiedener Art bezüglichen Theil Herr Director Vogel fich dem Verfaffer gegenüber wie folgt geäufsert hat.

»Grundpfeiler zu Inftrumenten , auf welche die Temperatur-Schwankungen der Umgebung, die fich nicht abhalten laffen, ganz allmählich übertragen werden follen, find mit dicken Schichten fchlechter Wärmeleiter zu umgeben. Um jedoch Bewegungen innerhalb eines Grundpfeilers von gröfserer Ausdehnung durch einfeitige Wärmeeinwirkung möglichft zu verhindern, wird es vortheilhaft fein, den Pfeiler aufser der Ifolirfchicht von fchlechten Wärmeleitern mit einem ftarken Mantel aus Metall zu umgeben, welcher die Temperatur-Veränderungen der Umgebung möglichft gleichmäfsig auf den Pfeiler überträgt. Die auf einem folchen Grundpfeiler ruhenden kleineren Inftrument-Pfeiler, welche in den Beobachtungsraum treten und dort in erfter Linie vor dem Einfluffe der ftrahlenden Wärme, von dem Beobachter oder von den Be-leuchtungslampen ausgehend, zu fchützen fein werden, find nach den vorliegenden Unterfuchungen nicht in fchlechte Wärmeleiter einzuhüllen , fondern mit einem einfachen oder doppelten Mantel aus blankem Weifsblech oder Nickelblech, der in geringem Abftand von der Oberfläche des Pfeilers gehalten wdrd, zu umgeben. Die vielfach anzutreffenden Umhüllungen derartiger Pfeiler mit Filz oder Holz ohne einen äufseren Mantel aus blankem Blech können geradezu fchädlich wirken, indem durch fie die Wärme localifirt und feft gehalten und je nach der Dicke der Umhüllung eine geringere oder gröfsere Nachwirkung ftatt-finden wird, wenn die Wärmequelle entfernt ift. Ganz befonders find aber damit in Verbindung ftehende, ftellenweife Erwärmungen eines Pfeilers zu vermeiden, da diefelben Drehungen und Verfchiebungen zur Folge haben, die auf die Beobachtungen Störungen von gröfserem Belang hervorbringen werden, als Hebungen und Senkungen des Pfeilers in Folge einer gleichmäfsig einwirkenden Temperatur-Aenderung.«

Es leuchtet wohl ein, wefshalb hier eine verfchiedenartige Behandlung von Grund- und von Inftru-ment-Pfeilern empfohlen wird. Erftere flehen ftets in einem möglichft abgefchloffenen und gegen Temperatur-Schwankungen thunlichft gefchützten Pfeilerkeller und find Prahlender Wärmewirkung wohl nie ausgefetzt. Es gilt alfo nur, die nie ganz vermeidlichen Temperatur-Schwankungen wenigftens nur fehr allmählich und gleichmäfsig auf fie zu übertragen. Letztere dagegen, die in den Beobachtungsraum hineinragen, find vielfacher Beftrahlung ausgefetzt und bedürfen daher befonderen Schutzes gegen Prahlende Wärme.

Eben fo liegt es auf der Hand, dafs die hier empfohlenen Anordnungen in gleicher Weife auf Pfeiler für Fern-, wie auf folche für Nahbeobachtungen anzuwenden find und dafs auch der häufig noth-wendige Schutz der Inftrumente gegen Wärmebeeinflufsung im Wefentlichen auf den gleichen Grundfätzen beruhen mufs.

S5°-

Ei fchütterungs-freier

Fufsboden.

Läfft fich nicht fchon beim Bau die künftige Stellung der Beobachtungspfeiler im Raume feft beftimmen, mufs vielmehr für verfchiedenartige Forfchungen, welche nach einander in demfelben Raume angeflellt werden follen, ein thunlichft weit gehender Wechfel der Aufllellung von Infiniment und Object gewahrt bleiben, fo erübrigt nur, den gefammten Fufsboden des Raumes möglichft erfchütterungsfrei zu conftruiren, d. h. ihn auf einer maffigen, dem ganzen Gebäude als gemeinfame

311) Die Ergeh ni ITe diefer Unterfuchungen find veröffentlicht in: Zeitfchr. f. Inftrumentenkunde 1887, Aug., S. 271. 313) In: Aftronom. Nachrichten, Bd. 118, Nr. 2815.

Sohle dienenden Grundplatte von Mauenverk oder Grobmörtel entweder unmittelbar oder durch Vermittelung ftarker Pfeiler und Gewölbe aufzulagern 3 79).

Zum Abfchwächen der leichten Bewegungen, welche durch den Verkehr der Beobachter im Raume entftehen, genügen oft dicke, weiche Fufsbodenteppiche und weiche Fufsbekleidungen (Filzfchuhe) für die im Raume Verkehrenden. Sonft können auch für diefen Zweck befondere Schwebeböden, welche die Infiniment- und Object-Pfeiler nicht berühren, angewendet werden. In Fig. 397 ift der Schwebeboden mit 5 bezeichnet.

551-

Hölzerne

Pfeiler.

Schtiefslich fei noch erwähnt, dafs mitunter auch Pfeiler, fowohl für Fern-, wie für Nahbeobachtungen, aus Holz errichtet worden find, trotz der bekannten Wandelbarkeit diefes Stoffes unter den verfchiedenen Pnnflüffen, welche auf ihn wirken können. Es handelt fich hierbei jedoch meiftens entweder um vorübergehende Anlagen oder um folche für ganz befondere Zwecke, fo dafs es zu weit führen würde, hier auf die Einzelheiten näher einzugehen.

d) Anordnung und Ausgeftaltung der Beobachtungsräume.

1) Räume für Fernbeobachtungen.

Wie fchon in Art. 541 (S. 490) hervorgehoben ift, bedürfen alle zu Fernbeobachtungen dienenden Obfervatorien-Räume eines möglichft weit gehenden Ausgleiches zwifchen der Aufsen- und Innen-Temperatur, für welchen durch Lage, Wahl der ßauftoffe und befondere conftructive Anordnungen Sorge zu tragen fein wird. Im Wefentlichen unterfcheiden fich diefe Räume nach Aufftellungsweife und Zweck-beftimmung der Inftrumente in zwei Hauptgruppen, je nachdem die in ihnen auf-geftellten Inftrumente nur zur Beobachtung in einer Vertical-Ebene oder zu univerfeilen Beobachtungen beftimmt find.

a) Räume für Durchgangs-Inftrumente.

(Meridian-Säle und Oft weit- Vertical -Säle.)

55z-

Unterfchied.

In ihrer Gefammtanordnung und Einrichtung find Meridian- und Oftweft-Vertical-Säle nahezu gleich. Sie unterfcheiden fich wefentlich nur durch ihre Lage zur Himmelsrichtung. Während bei erfteren die Beobachtungsebene von Nord nach Süd gerichtet ift und daher ein freier Horizont nach diefen Himmelsrichtungen erforderlich wird, brauchen die letzteren freie Ausfchau nach Weft und Oft. Bei erfteren reicht daher der Beobachtungsfpalt vom Nord-Horizont durch den Zenith bis zum Eidlichen, bei letzteren in gleicher Weife vom öftlichen bis zum weltlichen.

553-

Abmeffungen

und

Form.

Die Gröfse des Raumes hinfichtlich der Grund- und Höhenabmeffungen richtet fich natürlich nach der Zahl und Gröfse der in demfelben aufzuftellenden Haupt-und Neben - Inftrumente, unter letzteren namentlich der Collimatoren und Sucher. Ueber diefe Vorbedingungen kann in jedem Einzelfalle nur der Aftronom Auffchlufs geben. Doch fei hier bemerkt, dafs man in neuerer Zeit es vermeidet, in einem und demfelben Saale mehrere Haupt-Inftrumente aufzuftellen und dafs daher bei gröfseren Anlagen nicht feiten mehrere Meridian-Säle erforderlich werden. Zweck-mäfsig ift es jedenfalls, die Abmeffungen — auch in der Höhe — nicht zu knapp anzunehmen, nicht nur mit Riickficht auf die freie Bewegung, fondern auch zum

319) Eine folche Anordnung ift in umfaffender Weife für die im Bau begriffene phyfikalifch-technifche Reichs-Anftalt zu Charlottenburg bei Berlin beabfichtigt.

5oo

Schutz der Inftrumente gegen die von den Raumumfaffungen (Wände, Decke) ausgehenden Wärmeftrahlungen.

Die Geftaltung des Raumes ergiebt fich im Grundrifs gewöhnlich als ein dem Quadrat fich näherndes Rechteck, auch wohl als wirkliches Quadrat. Nicht feiten findet man bei Sälen im Oftweft-Vertical die freie Nord- oder Südfeite im Polygon geftaltet und mit Fenftern zu Nebenbeobachtungen verfehen.

Die Erhebung der Anlage über den äufseren Boden und die Umgebungen ift vorzugsweife durch Rückfichten der nöthigen Horizont-Freiheit bedingt. Ueber das beieuchtung. hiernach oder aus anderen wichtigen Gründen Erforderliche hinauszugehen, empfiehlt fich nicht, damit nicht die Standfefligkeit der Inftrumente durch unnöthige Pfeilerhöhe leidet. Bei freier Lage des Obfervatoriums wird fich daher gewöhnlich eine wenig über den äufseren Boden erhobene Anordnung des Beobachterfufsbodens

554-

Höhenlage und Tages-

nur

ergeben.

555-

Fufsboden-

vertiefung.

S56'

Schienengeleife

und

Terraffen.

Um bei gefchloffenen Beobachtungsfpalten Tageslicht im Raume zu haben, werden gewöhnlich Fenfter in den Seitenwänden angebracht und gleichzeitig zum Lüften und Ausgleichen der äufseren und inneren Temperatur verwendet. Natürlich bedürfen fie auch des Schutzes gegen Sonnenbeftrahlung.

Bei fehr grofsen Inftrumenten wird nicht feiten inT Fufsboden des Raumes zwifchen den Pfeilern der Achfenlager eine ftaffelförmig angeordnete Vertiefung angelegt, welche fo eingerichtet ift, dafs die einzelnen Abfätze als Beobachterfitze bei flark aufwärts gerichtetem Fernrohr dienen können (fiehe Fig. 393, S. 483).

Dafs ferner zum Ausfahren und Umlegen des Rohres öfter befondere Laufwagen gebraucht werden, für welche Schienengeleife anzulegen find, ift in Art. 532 (S. 481) erwähnt. Eben fo werden Geleife öfter verlangt für die beweglichen Beobachterfitze (fiehe Fig. 394 u. 395, S. 484 u. 485), fo wie für kleine Gehäufe, welche während des Nichtgebrauches das Infiniment gegen allerlei nachtheilige Einwirkungen fchützen follen. Es leuchtet ein, dafs bei der Raumbemeffüng alle folche bewegliche Einrichtungen mit in Betracht gezogen werden müffen.

557-

Temperirung

der

Luft.

558.

Conftruction.

An älteren Anlagen findet man mitunter äufsere Terraffen vor den Meridian-Sälen, um mit fahrbaren Inftrumenten gelegentlich Beobachtungen im Freien an-ftellen zu können. Namentlich auf der Südfeite veranlaßen folche Terraffen jedoch leicht ftörende Wärmeftrahlungen und müffen daher als nicht empfehlenswerth bezeichnet werden, wenn fie auch manche Bequemlichkeit, befonders für Unterrichtszwecke, bieten mögen.

Im Aufbau eines Meridian-Saales find vorfpringende Pfeiler und tiefe Mauer-nifchen möglichft zu vermeiden; eben fo dürfen keine Rauchrohre zum Heizen benachbarter Räume in den Umfchliefsungswänden deffelben angelegt werden. Die Thürverbindungen nach folchen Nachbarräumen find Verbindung überhaupt nicht vermieden werden kann — mit zweifachen Flügeln zu verfehen und fo zu legen, dafs der beim Oeffnen eintretende Luftftrom wenigftens nicht unmittelbar das Infiniment trifft; am Beobachtungsfpalt find tiefe Wangen nach Möglichkeit zu vermeiden — Alles im Intereffe eines ungeftörten Wärme-gleichmafses nach aufsen und innen.

Bisher find die hier befprochenen Bauanlagen gewöhnlich in Stein oder Holz hergeflellt worden, wobei für den Wärmeausgleich nach aufsen durch Fenfter- und andere Oeffnungen mit verftellbaren Verfchlüffen fo gut wie möglich geforgt wurde. In neuerer Zeit hat man mit befriedigendem Erfolg Metall-Conftructionen angewendet,

wenn eine unmittelbare

5oi

namentlich die fchon in Art. 542 (S. 490) erwähnte Herftellung von Wänden und Decke, bezw. Dach aus zwei parallelen Blechflächen, welche einen zufammen-hängenden Hohlraum zwilchen fleh einfchliefsen, der gleichmäfsig und beftändig von der Aufsenluft durchfpült wird. Bei der Conftruction diefer Anordnung ift befonders darauf zu achten, dafs die Luftbewegung im Hohlraum nirgends durch vorfpringende Theile, namentlich lange, wagrechte Verbandftiicke unter der äufseren Blechhaut, geftört wird ³⁸⁰).

Zur Beförderung des Luftzuges in den Hohlräumen find natürlich an den höchften Stellen der Anlage Saugköpfe oder Saugkappen anzuordnen, an den tiefften Oeffnungen für den Eintritt der äufseren Luft frei zu laffen. Auch erfcheint es nicht ausgefchloffen, ähnlich wie bei den Hohlräumen der temperatur-conftanten Räume (flehe Art. 565, S. 506), Heizflammen zwifchen den Blechwänden als Beförderer der Luftbewegung anzubringen und fie zugleich für Beleuchtungszwecke zu verwenden.

Der P'ufsboden eines Meridian-Saales ift als Schwebeboden, am beften wohl aus Holz, fo zu conftruiren, dafs er die Inftrumente und ihre Pfeiler nirgendwo unmittelbar berührt. Steinfufsböden, welche auch wohl mitunter zur Anwendung gekommen find, empfehlen fleh nicht wegen der von ihnen leicht ausgehenden ungleichen Wärmeftrahlungen. Dagegen können Schwebeböden auf Eifen- ftatt auf Holzbalken da empfohlen werden, wo auf einen möglichft dichten Luftabfchlufs des Pfeilerkellers Werth gelegt wird. Erfahrungsmäfsig ift nämlich Holz bei völligem Abfchlufs der Luftbewegung leicht dem Verderben durch Schwamm etc. ausgefetzt.

ß) Räume für äquatorial aufgeftellte Inftrumente.

559-

Abmeffungen

und

Form.

Die Gröfse diefer Räume ift natürlich ebenfalls in erfter Linie bedingt durch die Gröfse der aufzuftellenden Inftrumente nebft allen Nebenanlagen, wobei namentlich die letzteren in neuerer Zeit eine hervorragende Rolle fpielen. Da aber in diefer Hinficht jeder Einzelfall feine befonderen Bedingungen bietet, fo erübrigt auch für diefe Frage nur genaue Vereinbarung mit dem Fachgelehrten vor Aufftellung des Entwurfes.

Die natürliche Grundrifsform eines folchen Raumes ift der Kreis oder ein dem Kreife fleh näherndes Vieleck, da das Dach deffelben faft ftets zum Drehen um eine lothrechte Mittelaxe eingerichtet ift und defshalb die Geftalt eines Umdrehungskörpers erhält. Der Zweck diefer Einrichtung ift wohl leicht zu erkennen.

Das (genau oder annähernd) in der Mitte des Raumes aufgeftellte Inftrument läfft fleh nach jedem Punkte des Achtbaren Himmelsraumes einftellen. Der die freie Ausfchau vermittelnde Beobachtungsfpalt mufs alfo, jeder Bewegung des Inftrumentes entfprechend, feine Lage verändern können. Dies gefchieht aber durch eine ent-fprechende Bewegung des Drehdaches, in welchem fleh der Spalt befindet, um feine lothrechte Mittelaxe.

560.

Drehdächer

und

Drehthürme.

Für die Drehdächer finden fleh die verfchiedenartigften Formen in Anwendung, wobei für die Wahl der einen oder der anderen (neben nahe liegenden Rückfichten

³⁸⁰) Der Conftructeur wird fich ftets die in jedem Einzelfalle eintretende Luftbewegung vergegenwärtigen und in erfter Linie mit Rücklicht auf diefe feine Anordnungen treffen müffen, felbft wenn dabei gewiffe technifche Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten zu überwinden find. Wenn die erften Verfuche mit diefem Syftem nicht immer völlig befriedigend ausgefallen find, fo lag dies vielleicht nicht zum geringften Theile in der mangelnden oder doch nicht genügenden Beachtung diefer wichtigen Verhältniffe. Wer die Eigenthümlichkeiten der Luftbewegung aufmerkfam verfolgt hat, dem ift zur Genüge bekannt, wie nachtheilig für diefelbe oft ein fcheinbar geringfügiges Hindernifs wirkt. Die für eine folche Anlage der Raumumfchliefsung durch zwei parallele Blechflächen ohnehin nahe liegende Conftruction des Traggerüftes in Eifenrippenwerk wird ftets die Möglichkeit einer Handlicheren und nicht zu umftändlichen Anordnung unter Wahrung jener wichtigen Rückficht bieten.

561.

Höhenlage.

auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes) wefentlich die Anordnung der Spalt-verfchlüffe beftimmend mitwirkte, deren richtige Löfung ftets zu den fchwierigften Aufgaben gehört.

Die natürlichfte und auch häufig angewendete Form ift wohl die der Halbkugel, entweder rein (Fig. 401) oder mit einem höheren oder niedrigen cylindrifchen Unter-fatze (Fig. 402). Auch Umdrehungsformen aus Segmenten, deren Centriwinkel kleiner als 90 Grad ift, find in Anwendung gekommen (Fig. 403). Eben fo findet man cylindrifche Anlagen mit mehr oder minder flacher, fegment- oder kegelförmiger Decke (Fig. 404 u. 405), mitunter fogar oben durch eine geneigte Ebene fchief abgefchnitten (Fig. 406 u. 407), auch Com-binationen von fteileren und flacheren Kegelformen (Fig. 408) und manche ähnliche Anordnungen.

Mitunter reicht der drehbare Theil der Raumumfchliefsung bis zum Fufsboden des Beobachtungsraumes hinab; auch find fchon Einrichtungen ausgeführt worden, bei welchen der Fufsboden (ganz oder doch ein ringförmiges Stück deffelben) mit

dem Drehthurm feft verbunden ift und fo die Drehung mitmacht. Häufiger kommt wohl die Anlage einer feft ftehenden cylindrifchen Mauerumfchliefsung des unteren Theiles (einer »Trommel«) vor, welche jedoch in an-gemeffener Höhe unter dem Horizont des Inftrumentes abfchliefst und den Laufkranz des Drehdaches aufnimmt (Fig. 409 38 x). In diefem unteren lothrechten Theile der Raumumfchliefsung befinden fich dann gewöhnlich die zur Beleuchtung des Beobachtungsraumes, fo wie die zur Ausfchau für Vorbeobachtungen dienenden Fenfter (Fig. 410 u. 41 1 ³⁸²), eben fo Thüren, welche auf vorliegende Terraffen, Dachflächen oder Umgänge führen, die oft gewünfcht werden, obgleich fie leicht eine gewiffe Gefahr für den ftetigen Temperatur-Ausgleich bieten.

Die Einzelheiten der Drehdach-Einrichtungen und der Spaltverfchlüffe follen weiter unten (unter e, 1 u. 2) noch befonders befprochen werden, da in ihnen der wich-tigfte und fchwierigfte Theil einer Obfervatorien-Anlage fich darftellt.

Liegt ein mit Drehdach verfehenes Obfervatorium frei für fich, ohne nahen Zufammenhang mit anderen Bauanlagen, fo ift die Höhenentwickelung nur durch die Rückfichten auf die weitere Umgebung bedingt, über welche hinaus die Anlage ringsum freien Horizont haben mufs. Zu gröfserer Erhebung des Beobachtungsraumes ift man dagegen meift gezwungen, wenn fich derfelbe als Theil einer gröfseren Bauanlage darftellt. Immer wird man die Höhenfteigerung nicht weiter treiben, als

Fig. 401.

Fig. 402.

Fig. 403.

Fig. 404.

Fig. 406.

Fig. 407.

Fig. 408.

Fig. 405.

Formen der Drehdächer.

³⁸¹)    Facf.-Repr. nach: Grubb , H. Defcription of the great 27-inck refraciing tele/cope and revolving dorne for the ob/ervatory 0/ Vienna. London 1881. S. 24.

382)    Facf.-Repr. nach: Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervatoire de Nice etc. Paris 1885.

durch die Bedingung der mehr oder minder vollftändigen Horizont-Freiheit vor-gefchrieben ift.

562.

Treppen.

Die zum Beobachtungsraum führende Treppe liegt entweder in einem an-fchliefsenden Nebenraume, oder fie windet fich an der Innenwand des äufseren Thurm-

Fig. 409.

XA

4.

fl mm

fl

fMfii

pp

fgf

m

m

li

PH

§j§f

JéL

1:125

H+HÎB-HÎ-

Mittlere Drehkuppel der neuen Sternwarte zu Wien ³⁸¹).

mauerwerkes ohne Berührung mit dem Feftpfeiler empor. In letzterem Falle mündet der Treppenaufgang unmittelbar in den Beobachtungsraum; man bedarf alfo eines befonderen Verfchluffes der Treppenöffnung, deffen Anordnung mannigfache Ueber-legung erfordert. Um den Raum, welchen die Treppenmündung einnimmt, nicht für die Bewegung der Beobachter etc. zu verlieren, legt man den Abfchlufs derfelben gewöhnlich in gleiche Höhe mit dem Fufsboden (Klapp- oder Schiebethür).

hH-H-H

1    2    3

£

■

1:250

5    6    7    8

Anficht.

9    10    11    12    13

-H ! ' I ■ I ' i

i

<ßS* ïi

ftee

F--" ~-r----L.-:--    ■ — - ■■ S3BSZ-SB ąą

H

&

>OOQj£\ V

V--V- V______L_d

B^lll-Hr-r—'i-'1    H

^ ' I / \ U i i I i ' ^ ^l5d

-

T

ług. 410.

mO

!

K

/K

A\

7

1

=

V

\P

/TN

X

>3

i

Drehkuppel der Sternwarte zu Nizza³⁸²).

*

k----

r

i

i*

. _ JT, AiJ a.

JO,.iSo. _

>

1

[;

H

1

«

i

I

■%

Querfchnitt.

i

Wa

________22-4/7Æ_______

3£

:

-ï

i

JU

pi|o

Fig. 41i.

l

W

r

-J

1

1

1

,

MP

■

T)

m

r#

■J

<-

JT.35(1

>1

I

k-

23~35o.

v.

Der Fufsboden felbft mufs natürlich als Schwebeboden fo eingerichtet fein, dafs er nur auf dem Umfaffungsmauerwerk des Thurmes aufgelagert ift und den Feftpfeiler, wie das Inftrument nirgends berührt. Man findet auch Fufsboden, die Einnchtuns-fich nach Bedarf heben und fenken lafien (Fig. 412 ³⁸³).

563-

Conftruction

und

Fig. 412.

ÉÉ

Bei der Raumgeftaltung der Anlage ift auch darauf Rückficht zu nehmen, dafs die grofsen Theile des Inftrumentes, namentlich das Fernrohr, ohne befondere Schwierigkeit ein- und ausgebracht werden können. Da die Lauftreppen hierfür gewöhnlich nicht den nöthigen Raum bieten, fo find entweder Klappen im Fufsboden anzuordnen, oder das Inftrument mufs von aufsen heraufgezogen und durch eine Thür- oder Fenfteröffnung eingebracht werden etc.

Beftehen die unteren Umfaffun-gen des Beobachtungsraumes aus Mauerwerk, fo ift daffelbe fo einzurichten , dafs der thermifche Ausgleich möglichft befördert wird, ohne plötzlichen Wirkungen ftarker Temperaturwechfel zu fehr Vorfchub zu leiften.

Es find zu die-fem Behufe Doppelwandungen mit

regulirbaren Luftausgleichöffnungen in Vorfchlag gekommen. Am einfachften werden — neben den Fenftern — Nifchenanlagen im Ringmauerwerk diefen Zweck erfüllen, da fie auf gröfseren Flächen eine ziemlich weit gehende Verfchwächung des Mauerwerkes ermöglichen, ohne doch feine Standfeftigkeit zu gefährden. Solche Aus-nifchungen bieten dann aufserdem willkommenen Raum zum LTnterbringen von allerlei kleineren Nebeneinrichtungen, Möbeln etc., ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit im Hauptraume.

Ein-

■■

;

SP

Ui! m.

BW

IS

SS

I»

[j

\m

jĘ|ć—

-m

Drehkuppel vom Z/<Z-Obfervatorium in Californien 3S3). i/250 n. Gr.

2) Räume für Nahbeobachtungen.

564.

Conftruction.

In Art. 545 (S. 492) ift bereits die Anordnung temperatur-träger Räume, wie fie für die meiften und wichtigften Nahbeobachtungen erforderlich find, allgemein dargelegt, fo dafs hier nur noch einige Einzelheiten nachzuholen find.

Zur Herftellung des den ganzen Beobachtungsraum an Decke, Wänden und mitunter auch am Fufsboden umkleidenden Hohlraumes verwendet man am zweck-mäfsigften Zinkwellblech, fchon mit Rückficht auf die gröfsere Steifigkeit, welche gewelltes Blech vor dem ebenen auszeichnet. Die eine der beiden Blechwände kann unmittelbar an die Umfaffungswand etc. durch Steinfehrauben oder ähnliche geeignete Mittel befefligt werden ; die andere wird durch paffende Stützen, ähnlich den fog. Stehbolzen der Keffel-Conftruction, mit der erfteren in Verbindung gebracht.

Der Abftand zwifchen beiden Wänden ift fo grofs anzunehmen, dafs es noch möglich ift, in den Zwifchenraum hineinzutreten, um die dort befindlichen Hilfseinrichtungen nachfehen und zum Ausbeffern herausnehmen zu können.

565-

Temperirung

der

Luft.

Die weiteftgehende Vorkehrung zur Temperirung der Luft im Hohlraum befteht in einem aufserhalb des Beobachtungsraumes aufgeftellten Gebläfe, durch welches die entfprechend temperirte Luft in den Raum getrieben wird. Um dem ganzen Gemach möglichft rafch den gewünlchten Wärmegrad mitzutheilen, kann man durch paffende, in der inneren Blechwand vertheilte Klappen die eingetriebene Luft zu-nächft das Gemach felbft durchftreichen laffen, während fpäter, wenn die Beobachtungen vor fich gehen follen, bei gefchloffenen Klappen die Luft nur im Hohlraum umgetrieben wird. Natürlich mufs ihr durch Rohre, die im Mauerwerk auszu-fparen find, die Möglichkeit gegeben werden, in das Freie zu entweichen.

Minder umftändlich und in vielen Fällen ausreichend, wird die Temperirung durch Heizflammen (Gas oder Petroleum) bewirkt, welche im Hohlraum paffend vertheilt find und zugleich zu Beleuchtungszwecken dienen können.

Bedarf man für die betreffenden Arbeiten einer Temperatur, welche höher oder annähernd gleich derjenigen der äufseren Luft ift, fo entliehen in der Anwendung keine befonderen Schwierigkeiten. Anders ftellt fich die Sache, wenn ein Raum verlangt wird , der das ganze Jahr hindurch einen möglichft gleichmäfsigen, aber erheblich unter der Sommer-Temperatur fich haltenden Wärmegrad haben foll. In der warmen Sommerluft ift bekanntlich eine gröfsere Quantität Wafferdampfes enthalten. Da es nun nie möglich ift, den Zutritt der Aufsenluft gänzlich vom Beobachtungsraum auszufchliefsen, diefe aber bei ihrer Abkühlung die in ihr enthaltene Feuchtigkeit um fo ftärker ausfeheidet, je gröfser die Abkühlung ift, die fie im Innenraume erleidet, fo ift es bis jetzt noch nicht gelungen, einem folchen Raume — namentlich bei fehr niedriger Temperatur innen und hoher aufsen — die fchon für die Erhaltung der Inftrumente unerläfsliche Trockenheit zu wahren.

Auch die Verfuche, durch chemifche Mittel die Luft auszutrocknen, haben bis jetzt keine befriedigenden Ergebniffe geliefert. Man hat defshalb vorgefchlagen, zu-nächfl die Aufsenluft künftlich abzukühlen, damit fie den überfchiiffigen Waffergehalt abgebe, bevor fie in den niedrig temperirten Raum gelangt. Und in der That fcheint in diefem Gedanken die Möglichkeit einer angemeffenen Löfung zu liegen. Namentlich, wenn man die Forderung nicht überfpannt und fich mit einem innerhalb mäfsiger Grenzen langfam fchwankenden Wärmegleichmafs von mittlerer Höhe begnügt, wird

es wohl gelingen, die vorher abgekühlte Luft durch Wiederanwärmen in die Temperatur des Beobachtungsraumes fo trocken zu erhalten, wie es für die Zwecke der Beobachtungen erforderlich ift.

Eine nicht unwefentliche Gefahr für die Trockenheit der Luft folcher Räume, die bisher nicht immer genügend beachtet worden ift, liegt auch in der Feuchtigkeit, welche von den Leucht- oder Wärmeflammen ausgefchieden wird. Es empfiehlt fleh daher, geeignete Einrichtungen zu treffen, welche diefe Feuchtigkeit fo ableiten, dafs fie fleh der Raumluft nicht mittheilen kann. Dies gilt namentlich dann, wenn diefe Flammen nicht in einem befonders abgelüfteten Hohlraume, fondera frei im Beobachtungsraume brennen.

566.

Tages

beleuchtung.

Die Frage, ob auf natürliche Tagesbeleuchtung ganz verzichtet werden kann oder in welchem Mafse und in welcher Art fie möglich gemacht werden foll, wird faft in jedem Einzelfalle verfchieden beurtheilt werden. Bei Deckenlicht-Anordnungen ift ganz befonders darauf zu achten, dafs nicht durch äufsere Einwirkungen, namentlich die der Sonnenftrahlen, auf die lichtgebenden Glasflächen in der Raumdecke unzu-läfflge Störungen der Temperatur-Conftanz des Raumes eintreten. Jedenfalls empfiehlt es fleh, die lichtgebende Fläche nicht gröfser anzunehmen, als für den Zweck der Beleuchtung unbedingt nothwendig ift. Auch die Thüröffnungen, für deren dichten, meift doppelten Verfchlufs befonders zu forgen ift, dürfen nicht gröfser als unbedingt erforderlich angelegt werden.

567.

Fufsboden.

Der Fufsboden des Raumes wird, der F'eftpfeiler wegen, meiftens als fog. Schwebeboden anzuordnen fein, wenn er nicht felbft zum ficheren Aufftellen der Apparate eingerichtet ift. Da meiftens unter dem Fufsboden nur ein möglichft geringer Luftwechfel herrfchen darf — derfelbe ift fogar bei temperatur-conftanten Räumen mit Grundpfeilern grundfätzlich ausgefchloffen — fo ift die Verwendung von Holz für Balken und Dielung etc., der Schwammgefahr wegen, zu vermeiden. Balken aus I-förmigen Eifenträgern mit ftarken Rohglasplatten, auf dem oberen und unteren Flanfch dicht verlegt, und ein Linoleum-Belag auf der oberen Glaslage haben fleh für folche Zwecke wohl bewährt.

568.

Räume für aftronomifche Uhren.

Die genau gehenden Uhren, deren jede gröfsere Obfervatorien-Anlage bedarf, müffen in trockenen, erfchiitterungsfreien und temperatur-conftanten Räumen untergebracht werden, um den regelmäfsigen Gang zu flehern. Man hat zu diefem Zwecke wohl Ausfparungen oder Nifchen in ftarken Feftpfeilern gröfser aftronomifcher In-ftrumente oder in ähnlichen fchweren Mauermaffen angelegt. Mehr empfiehlt fleh die Anordnung befonderer Uhrkammern unter Beriickfichtigung der für temperaturträge Räume bisher entwickelten Bedingungen.

e) Spaltverfchlüfle und Drehdächer.

1) Spaltverfchlüffe.

569-

Gröfse u. Form d. Spalte.

Sowohl für die nur in einem Vertical- als auch für die univerfal beweglichen Inftrumente find, wie fchon bemerkt wurde,IBeobachtungsfpalten in den das Infiniment verfchliefsenden Wandungen und Decken etc. nothwendig, welche nur zum Zwecke der Beobachtung geöffnet, fonft aber möglichft dicht verfchloffen werden müffen, um nachtheilige Einflüffe aller Art von den Inftrumenten fern zu halten.

In den weitaus meiften Fällen ift der Spalt durchweg von gleicher Breite, die zwar in jedem Einzelfalle mit Rückficht auf die Gröfse des Inftrumentes und ähn-

Fig. 413.

II

57°.

Verfchlufs

der

Parallelfpalte.

'S..

10

1:125

s ■»

Grofser Meridian-Saal des Obfervatoriums zu Greenwich.

Fig. 414.

77

njf I

'71 !

fqO

A

.....

li

JJ.

Dachklappe vom aftronomifchen Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁸⁴).

!/₂5 n. Gr.

liche Verhältniffe beftimmt werden mufs, gewöhnlich aber lieh in den Grenzen von etwa 0,ü bis 1,2 m bewegt.

Mitunter giebt man bei Drehkuppeln dem Spalt auch die Form eines Kugel-ausfehnittes, welcher durch einen um die lothrechte Mittelaxe lieh peripherifch verfchiebenden Deckel verfchloffen wird (Fig. 419). Da diefe Beobachtungsöffnung im Zenith fpitz zuläuft und fich nach unten ftark verbreitert, fo befchränkt fich die Anwendbarkeit diefer Form auf die felteneren Fälle, in welchen die leicht erfichtlichen Nachtheile derfelben minder in das Gewicht fallen.

Für den Verfchlufs der Parallelfpalte ift die einfachfte Form: nach aufsen auffchlagende Läden oder Klappen. Be-fonders in den lothrechten Wänden und geraden Dächern der Meridian-Säle find fie auch fehr viel im Gebrauch. Sie bewegen fich meiftens um eine feitliche Achfe in Scharnierbändern und fetzen fich bei gröfserer Länge oft aus ver-fchiedenen über einander geordneten Theilen zufammen. Die unterfte Klappe wird auch wohl um eine wagrechte Achfe abwärts nach aufsen aufgefchlagen.

In Fig. 413 ift die Dachklappen-Anordnung im Meridian-Saal des Obfervatoriums zu Greenwich dargeftellt ; b ift die Klappe felbft, a die fie deckende Fugenklappe, d das Getriebe zum Oeffnen und Schliefsen derfelben ; mit c ift der Queckfilber-fpiegel bezeichnet. Eine weitere Anordnung diefer Art, vom Obfervatorium der technifchen Hoch-fchule zu Wien herrührend, ift durch Fig. 414 ³⁸⁴) veranfchaulicht.

Eine andere Bewegungsform für die Spaltdeckel ift die des Verfchiebens, meiftens feitlich, mitunter auch abwärts. Für Meridian-Säle ift in neuerer Zeit auch fchon die Anordnung getroffen worden, dafs eine der Dachhälften oder beide fich feitwärts verfchieben laffen, wie dies z. B. bei den durch Fig. 415 bis 417 veranfchaulichten Schiebedach-

38,l) Nach:-Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conltructionen. Wien 1872. Taf. 18.

If

Fig. 416.

Gleitvorrichtung

des Schiebedaches

über dem Meridian-Saal

des aftro-phyfikalifchen

Obfervatoriums

zu Bordeaux (Fig. 415).

‘I25 n. Gr.

\\\o

v\

M\

ii! i

\\n

.i

Si\\

i\\

ïl

i li

j»

-s

Ml

k-s#ip

1°

\ )\

CS

iii

r-

VIS

pi

m

If

\\\v

ii ii \ \

fX

Schiebedächer.

iir

\v

/ /;

V!

\v '

«a

c________________

;5x'.q

I 35;

1:125

aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums

zu Bordeaux.

W1

y,

W.

li

\i

4-i

müm

im

F'g- 4I5-

Meridian-Saal des

big. 417.

Von der

Univerfitäts-Sternwarte

zu Kiel.

* 25 n- Gr*

1,

Fig. 418.

Pr

■fi ;

\\

\\

57¹-

Blenden-

verfchlufs.

" "*v

Anordnungen von der Univerfitäts- Sternwarte zu Kiel und vom aftro-phyfikalifchen Obferva-torium zu Bordeaux der Fall ift. Auch auf gebogenen Dachflächen, namentlich bei geringerer Krümmung, find Klappen nicht ungewöhnlich ; mitunter kommt auch ein einziger Schwenkdeckel vor.

Auf Kuppeldächern, und zwar fowohl dann, wenn der Spalt einen vollen Halbkreis um den Scheitel bildet, als auch dann, wenn der-felbe nur wenig über den Zenith reicht, find zum Verfchlufs öfter

mit Vortheil Blenden angewendet worden, welche, auf Rollen laufend, fleh nach beiden Seiten hin durch Triebwerke verfchieben laffen (Fig. 418 u. 420).

Auch zum Verfchie-

N/

ben in der Richtung des X Spaltkreifes hat man folche Schiebedeckel y/    eingerichtet, aber da

bei manche Schwierigkeiten wegen des Gewichtsausgleiches zu überwinden gehabt.

jk-.

Eine befondere Art des Spaltverfchluffes befteht in Rollblenden gewöhnlich aus Metallblech, welche entweder

385) Facf.-Repr. nach: Schin-

Mittlere (urfprtingliche) Drehkuppel der Sternwarte zu lhö n. Gr.

Berlin ³⁸⁵).

C. F. Sammlung architek-Berlin

KEL

tonifcher Entwürfe etc. 1823-40. Nr. 154.

nur von oben nach unten, bezw. von unten nach oben fich aufziehen laffen oder fo eingerichtet find, dafs unter dem Horizont und nahe am Zenith des Spaltes Rollen liegen, von welchen die Blenden auf- und abwärts bewegt werden können. Die letztere Einrichtung bietet den Vortheil, dafs nach Bedarf die ganze Spaltöffnung oder auch nur ein kleiner Theil derfelben in beliebiger Höhe frei gemacht werden kann, was oft erwünfcht ift.

Fig. 419.

IS

Es ift fchwer, unter den verfchiedenen fchon zur Anwendung gekommenen Verfchlufsein-richtungen diejenige zu bezeichnen, welche lieh als die befte herausgeftellt hat, da hier die ver-fchiedenften Bedingungen, fo wie klimatifche Ver-hältniffe, Art der Beobachtung und der Bedienung, nicht feiten auch perfönliche An-lchauungen und Wünfche ftark mitfprechen.

Wenn z. B. die nach aufsen auffchlagenden Klappen in Ausführung und Handhabung vielleicht am einfachften und bequemften find , fo bieten fie im aufgefchlagenen Zu-ftande dem Wind eine breite Fläche, welche überdies Reflex-Strahlungen veranlafft, und bedingen meiftens einige aufsen frei Achtbare Bewegungstheile, welche den Witterungsein flüffen ftets ausgefetzt find und dem Gebäude wenig zur Zierde gereichen.

Gegen die meiften übrigen Einrichtungen laffen fleh Bedenken erheben, weil fle nicht einfach genug find, fchwer dicht herge-ftellt werden können etc. Der Bautechniker fleht fleh alfo hier in jedem Einzelfall vor eine anziehende, aber fchwierige Aufgabe geftellt.

Jl

ST

Südliches Drehdach der neuen Sternwarte zu Wien³⁸⁶).

Fig. 420.

ff

ff.

S/ /

Fig. 421.

7/ !

r?/

r-y /

L'

Bj

^ r

Mir

]/10 n. Gr.

Führungsrolle für die Schiebeläden an der grofsen Drehkuppel des Obfervatoriums zu Bordeaux.

Dachrippe

h'öo n. Gr.

2) Drehdächer und Drehthiirme.

572-

Verfchiedenheit

und

Vorzugsweife in Betracht zu ziehen werden hier die Drehdächer fein, d. h. diejenigen Anlagen, bei welchen der unter dem Horizont des Inftrumentes liegende Theil der Raumumfchliefsung feft fleht und nur das Dach im eigentlichen Sinne Beftandtheiie. drehbar eingerichtet ift. Nur in felteneren Fällen wird man zu einer Anordnung greifen, welche die ganze Umfchliefsung des Beobachtungsraumes bis zum Boden deffelben drehbar geftaltet, die alfo als Drehthurm bezeichnet werden kann, da das zu bewegende Gewicht auf diefe Weife erheblich vermehrt, auch die ftörende Einwirkung des Windes auf den beweglichen Theil gefteigert wird.

Als wefentlichfte Theile eines Drehdaches find hervorzuheben : die Dach-

(Kuppel-) Conftruction felbft, das Gleit- oder Roll werk und das Triebwerk. Wichtige Nebenanlagen find aufserdem die Einrichtungen, welche die bauliche Inftandhaltung erleichtern (Leitern, Aufzüge, Hängegeriifte etc.) und Blitzableitungs-Anlagen, die fchon wegen der meift hohen und freien Lage des Gebäudes von Wichtigkeit fein können.

573-

D rehdach-

Conftruction.

Zur Conftruction wandte man früher vorzugsweife Holz an, fowohl für das Rahmen- und Rippenwerk, als auch für die Dachfchalung, über welche eine mehrfache Lage Segeltuch geleimt und genagelt aufgebracht und in Oelfarbe geftrichen wurde. Auch jetzt noch find Holz-Conftructionen mehrfach im Gebrauch (Fig. 422 38 7);

Fig. 422.

doch wendet man für dauernde Anlagen meiftens Eifen mit einer äufseren Blechverkleidung an und beachtet dabei die fchon in Art. 542 (S. 490) hervorgehobene Wichtigkeit des fteten thermifchen Ausgleiches mit der Aufsenluft, indem man durch Hinzufügen einer inneren Bekleidung, welche auch aus Holz oder anderen leichten Stoffen beftehen kann, den zur Durchlüftung eingerichteten Hohlraum unter der ganzen Deckhaut bildet. Auch hier ift befonders darauf zu achten, dafs keinerlei Conftructionstheile im Hohlraum der natürlichen Luftftrömung hindernd ent-gegenftehen.

Die in neuerer Zeit, wie es fcheint mit gutem Erfolg, an verfchiedenen Orten ver-fuclite Anwendung hölzerner Gerippe mit Deckhäuten aus Papierftoffen mögen hier beiläufig erwähnt werden. Sie haben jedenfalls den Vorzug grofser Leichtigkeit und werden mehr in Anwendung kommen, wenn fie bei längerem Gebrauch fich auch dauerhaft

zeigen.

1:125

Unter allen Umftänden empfiehlt es fich, der Aufsenfläche eines Drehdaches möglichft helle Farben zu geben, um das durch dunkle Töne beförderte Auffaugen der W'ärmeftrahlen zu verringern. Dies gilt auch von der Aufsenfläche eines Raumes für Durchgangs-Inftrumente.

MmiT

Drehkuppel der Univerfitäts-Sternwarte Zürich ³⁸⁷).

zu

Für die Conftruction des Gerippes ift es von Einflufs, ob der Beobachtungs-fpalt nur einfeitig vom Horizont bis zum Zenith oder doch nur wenig über denselben hinaus gehen, oder ob er von einem Horizont über den Zenith hinweg bis zum anderen durchreichen foll und fo das ganze Dach in zwei getrennte Hälften zerlegt. Im letzteren Falle tnufs der conftructive Zufammenhang wefentlich in einem ftarken Unterring gefucht werden, welcher tiefer als der Inftrument-Horizont liegt und daher ungetheilt das ganze Dach umfpannen kann. Wefentlich erleichtert wird diefe Conftruction , wenn im oberen Theile des Spaltes wenigftens ein oder einige Quer-verbindungsftücke zugeiaffen werden.

Unter dem Namen Gleitwerk fallen wir hier diejenigen Anordnungen zufammen, welche eine drehende Bewegung des ganzen Daches ermöglichen. Auch hierfür find verfchiedenartige Einrichtungen im Gebrauch. Gemeinfchaftlich ift allen ein auf dem Mauerwerk horizontal befeftigter, wohl abgeglichener unterer und ein mit dem Drehdach verbundener oberer Laufkranz. Zwifchen beiden werden entweder Kugeln oder Rollen eingelegt, auf welchen das Dach bei feiner Drehung gleitet. Bei der Anwendung von Kugeln, die fich jedoch nur bei kleineren Anlagen empfehlen, find die beiden Laufkränze mit rundlich ausgetieften Spurrinnen verfehen (Fig. 423 ³⁸⁸). Die Rollen find entweder im oberen (Fig. 426 ³⁸⁹) oder im unteren Laufkranze feft gelagert, wobei dann der untere oder der obere Kranz mit einer Spurrinne verfehen ift, in welcher die Rollen laufen und zugleich eine feitliche Führung finden.

Auch die Rollen haben mitunter eine Spurrinne und der Laufkranz eine in diefe paffende Form.

Werden die Spurrinnen weggelaffen, fo mufs die feitliche Führung des Drehdaches in anderer Weife, z. B. durch feitliche Gleitrollen, bewirkt werden. Oefters werden auch die Böcke der feften Rollen unmittelbar in den Steinkranz des Trommelmauerwerkes ein-

574-

Gleitwerke.

Fig. 423.

Vu

T'h

i;

Gleitwerk vom aftronomifchen Obferva torium der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁸⁸). — ¹/io n. Gr.

gelaffen.

Statt der feften Rollen ift auch öfter ein Syftem von lofen Rollen in Anwendung gekommen, deren Achfen in einem befonderen Rahmen (Diftanzhalter, Rollwagen) gelagert find (Fig. 424 u. 425). Dabei haben entweder die Laufkränze Spurrinnen oder die Rollen, und wenn folche an beiden fehlen, treten feitliche Gleitrollen zur Kreisführung hinzu (Fig. 425).

Fig. 424.

Fig. 425.

Die in Fig. 418 (S. 5x0) dargeftellte Kuppel-Conftruction von der Berliner Sternwarte zeigt einen Rollwagen, deffen Rollen mit einer Spurrinne verfehen find ; die gleiche Anordnung ift u. A. am grofsen Thurm der Sternwarte zu Bonn (Fig. 424) zu finden. In Fig. 412 (S. 505) ift ein Drehdach mit feitlichen Gleitrollen veranfchaulicht.

Neuerdings ift mit Vortheil ein Syftem

w,

;V

Fig. 426.

Gleitwerk von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn.

t=

iTi_

QE

4L.

Mmmmm

Gleit- und Triebwerk von der Sternwarte zu Zürich ³⁸⁹).

1/25 n. Gr.

Gleitwerk von der grofsen Kuppel des aftro-phyfikal. Obfer-vatoriums zu Bordeaux.

388) Nach Taf. 18 des in Fufsnote 384 genannten Werkes. 383) Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 253. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Fig. 427.

5i4

575-

Triebwerke.

conifcher Rollen in Anwendung; diefes, namentlich bei gröfseren Drehdach-Anlagen dete Syftem ift für die Kreisführung ftets mit feit-lichen Gleitrollen verfehen, welche an dem äufseren oder inneren Umfange angebracht werden können

(Fig- 42 5)-

Es fei hier noch auf das in neuefter Zeit in Vorfchlag gekommene und auch fchon ausgeführte Eiffel'îche Schwimm-Syftem hingewiefen, deffen wefentlichfte Eigenthüm-lichkeiten durch mehrfache

Veröffentlichungen³⁹¹) bekannt geworden find.

Hier fei nur in Kürze erwähnt, dafs die Kuppel auf einem luftdichten, ringförmigen Blechkaflen und diefer wieder in einem ringförmigen, mit Magnefium-Chlorid-Löfung gefüllten Behälter ruht (Fig. 427), wodurch der Bewegungswiderftand ein fehr geringer wird. Ein weiteres Auflager der Kuppel wird durch Rollen gebildet, auf welche die ganze Conftruction abgelaftet werden kann. Seitliche Gleitrollen dienen zur Führung der Kuppel.

Die durch das Gleitwerk vorbereitete Drehbewegung des Daches wird bewirkt

durch das Triebwerk, welches bei allen gröfseren Anlagen von erheblichem Gewicht nöthig ift. Gewöhnlich befindet fich an einem der Laufkränze ein Zahn-

angewen-

Fig. 428.

ff

TL

y/T

-----/, zoa-----^ L

j=----:

I!

-T

Von der neuen Sternwarte zu Wien ³⁹ °).

G5 n. Gr.

S*IS»|

Von der Sternwarte zu Nizza ³⁹¹). ¹/ao n. Gr.

Fig. 429.

//

io'

.©

'oiatSL

, -j

ip

kranz, in welchen ein am anderen fitzendes Zahngetriebe eingreift (Fig. 429). Der Zahnkranz wird auch mit Vortheil als Zahnftock ausgebildet. Zur Bewegung des Zahngetriebes dient ein gewöhnliches Kurbelwerk mit oder ohne Ueberfetzung; doch find in neuerer Zeit die Kurbel Vorrichtungen auch öfter durch Seilräder erfetzt worden, welche eine bequeme Handhabung geftatten. Zur Erleichterung des Drehens hat man auch ein Nebenvorgelege angebracht, welches

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn. — Y25 n> Gr*

390)    Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 386 genannten Werke, S. 26.

391)    Garnier, Ch. & G. Eiffel. Ob/ervatoire de Nice. Coupole du

grand équatorial. Paris 1885.

Die Drehkuppel für den grofsen Refractor in Nizza. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444. Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 323.

The Nice ob/ervatory. Engng., Bd. 39, S. 643.

Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

5i5

durch vorher aufgezogene Gewichte bewegt wird, und zum Aufziehen der Gewichte eine befondere kleine Mafchine (Gas- oder Wafferkraft) paffend aufgeftellt.

576.

Nebenanlagen.

Auch zum Bewegen der Spaltverfchlüffe, namentlich der Rollblenden, find Triebwerke nöthig, fo dafs fich im Inneren eines folchen Beobachtungsraumes ein ziemlich complicirter Bewegungs-Mechanismus ergiebt.

Zum Zweck der baulichen Inftandhaltung des Drehdaches felbft, fo wie zur Reinigung und Inftandfetzung aller Bewegungstheile deffelben ift es oft erforderlich, hoch liegende Punkte zu befteigen. Es empfiehlt fich daher, hierfür geeignete Vorkehrungen (Leitern, Fahrftühle etc.) anzubringen oder doch bereit zu halten. Namentlich bei Klappeneinrichtungen macht oft die Befeitigung des Schnees und ähnlicher Atmofphärilien manche Schwierigkeit.

Schon mit Rückficht auf die meift hohe und freie Lage ift bei Obfervatorien für Fernbeobachtungen ein Schutz gegen Blitzgefahr feiten zu entbehren; für die drehbaren Anlagen ift dabei befondere Vorficht erforderlich, um einen unter allen Umftänden wirkfamen Contact der Leitung mit den beweglichen Theilen herzuftellen und zu erhalten.

16. Kapitel.

Gefammtanlage und Beifpiele.

a) Sternwarten.

577.

Gefammtanlage

und

Raumbedarf.

Die im vorhergehenden Kapitel im Einzelnen befprochenen Beobachtungsräume Hellen fich zwar als die wefentlichften und wichtigften, aber nicht als die einzigen Theile einer ganzen Obfervatorien-, insbefondere einer Sternwarten-Anlage dar. Stets treten vielmehr noch andere mehr oder minder wichtige und unentbehrliche Nebenräume hinzu, die mit den eigentlichen Obfervatorien in feftere oder lofere räumliche Beziehung zu bringen find. Selten wird es möglich fein, einen Beobachtungsraum ganz aufser Zufammenhang mit anderen Räumen feiner Art, fo wie mit Nebenräumen frei zu errichten, da gewöhnlich im Intereffe des Gefammtdienftes ein möglichft inniger Zufammenhang der einzelnen Theile unter einander nöthig erfcheint. Allerdings ift nicht zu verkennen, dafs fich bei naher Zufammenlegung gegenfeitige Störungen aller Art weit fchwerer vermeiden laffen, als bei räumlicher

Trennung. Es gilt alfo auch hier wieder, wie fo oft, zwifchen diefen widerftrebenden

«

Bedingungen die fchickliche Vermittelung zu finden , d. h. die für die Bequemlichkeit des Dienftes wünfchenswerthe Zufammenlegung aller Theile mit den erwähnten Rückfichten auf die wiffenfchaftlichen Arbeiten thunlichft in Einklang zu bringen.

Von Nebenräumen, welche meiftens als nothwendig erfcheinen, find zu nennen: Arbeitszimmer etc. für die Aftronomen und ihre wiffenfchaftlichen Mitarbeiter, fo wie Aufenthaltsräume für untergeordnete Hilfskräfte, nicht feiten auch Dienft-wohnungen, wenigftens für einen Theil der Anflaltsbeamten. Wo es fich zugleich um Unterrichtszwecke handelt, ift auch für Hörfäle nebft Zubehör zu forgen. Räume zur Aufnahme von Sammlungen an Inftrumenten, Büchern etc. werden bei einer gröfseren Anftalt wohl auch nicht fehlen dürfen.

578.

Axen-

anordnung

und

Gruppirung.

579-

Sternwarte

zu

Paris.

Es leuchtet ein, dafs eine unmittelbare Verbindung gröfserer Wohnungen mit dem Obfervatorium fchon wegen der bei Wohnanlagen fchwer vermeidlichen Rauch-und Wärmeentwickelung äufserft Hörend werden kann. In neuerer Zeit legt man daher gern befondere Wohnhäufer abfeits des Obfervatoriums an, während man früher gewöhnlich beide Zwecke in einem gefchloffenen Baukörper erfüllte, eine Anordnung, für welche übrigens neuere Beifpiele gleichfalls nicht fehlen.

Aber auch die gegenfeitige Lage der Beobachtungsräume felbft bedingt mannigfache Erwägungen. Zunächft mufs jedem einzelnen Beobachtungsraum die feiner Beftimmung entfprechende freie Ausfchau gewahrt bleiben, was bei nahem Zufammen-legen mehrerer derfelben nicht immer leicht durchzuführen ift. Sodann ift zu vermeiden, dafs durch die Lage des einen Bautheiles zum anderen Hörende BeHrahlungen entHehen, fo wie dafs der zur Verhütung örtlicher Wärmefleigerung nöthigen Bewegung der Aufsenluft durch die Bauanlage Hinderniffe erwachfen. Man iH daher nicht feiten zum Einfchalten hallenartiger Zwifchenbauten genöthigt, welche zwar eine gedeckte Verbindung der einzelnen Beobachtungsflellen unter fich gewähren, den Luftausgleich zwifchen denfelben hindurch aber möglichH wenig hemmen.

Mit Rückficht auf die Beobachtungsrichtung in den Meridian- und OHweH-Vertical-Sälen liegt es nahe, die beiden Hauptaxen der Bauanlage in die Haupt-Himmelsrichtungen — Nordfiid- und OHweH — zu legen.

Für ein grofses Aequatorial-InHrument wird, der nöthigen Horizont-Freiheit wegen, meiHens eine thurmartige Anlage des Beobachtungsraumes erforderlich fein, welche den letzteren über die anderen Gebäudetheile heraushebt. An diefen Thurm-bau kann man dann die Meridian-Säle öHlich oder weHlich angliedern, während der OHweH-Vertical-Saal wohl am beHen an der Nordfeite feinen Platz findet, wo er am meiHen gegen Hörende SonnenbeHrahlung gefchiitzt iH. Die Schwierigkeiten einer zweckmäfsigen Anordnung wachfen natürlich, wenn mehrere Thurmanlagen mit Drehdächern nothwendig werden, fo dafs es fich nicht mehr um die Wahrung unbedingter Horizont-Freiheit, fondern nur noch um die Erwägung handeln kann, welche Beeinträchtigung derfelben für die einzelnen BeobachtungsHellen je nach ihrer Zweck-beflimmung am wenigfien nachtheilig wirke. Allgemein gütige Regeln laffen fich natürlich in diefer Beziehung nicht aufHellen, eben fo wenig in Bezug auf die zweck-mäfsigHe Anordnung der Nebenräume. Die nachfolgenden Beifpiele bieten manchen Anhalt für die hierüber anzuHellenden Erwägungen; doch wird fich wohl nie die unbedingte Nachahmung eines beHimmten Beifpieles empfehlen, da neben den viel-geHaltigen Forderungen der Wiffenfchaft auch örtliche Rückfichten aller Art in jedem Einzelfalle fich geltend machen.

ZunächH follen nun einige ältere, mehr ein gefchichtlich.es Intereffe bietende Anlagen kurz erwähnt, dann aber auch ausgeführte Beifpiele aus der neueren Zeit dargeHellt werden, welche den heutigen Anforderungen an eine Sternwarte mehr entfprechen.

Die Sternwarte zu Paris (altes Obfervatorium) wurde 1667—72 durch Claude Perrault erbaut und gehört wohl mit zu den älteHen der heute noch in Benutzung befindlichen Sternwarten. Natürlich hat fie im Laufe der Zeit mannigfache Um-geHaltungen und Erweiterungen erfahren.

So wurde 1832 durch Biet ein befonderer Meridian-Saal, ein zweiter Saal zu Zenith-Beobachtungen und ein für meteorologifche Zwecke beftimmter Raum ausgeführt und 1838 durch de Gifors ein Hörfaal hinzugefügt. Die grofse Oftkuppel von ca. 12 m Durchmeffer entftand 1854.

Urfprünglich ganz frei am Südende der damaligen Stadt gelegen, ift die Anftalt jetzt ziemlich dicht umbaut und erleidet daher wohl manche Beeinträchtigung ihrer ur-fprünglichen Leiftungs-fähigkeit. Befonders be-merkenswerth find die unter den Gebäuden befindlichen tiefen Felfen-keller (Katakomben), welche durch ihre fall ganz gleichmäfsige Temperatur der Anftalt von jeher einen weit gehenden Ruf verfchafften.

Abbildungen und Befchreibungen der Anlage in ihren verfchiede-nen Entwickelungsftufen bieten die unten genannten Werke ³⁹²) ; von der Oftkuppel zeigt die unten angeführte Zeitfchrift ³⁹³) Näheres. Hier möge eine Innenanficht der zum Pho-tographiren der Himmelskörper dienenden , im Garten desObfervatoriums aufgeftellten Kuppel (Fig. 430 ³⁹⁴) beigefügt fein.

Unter Benutzung der Ruinen eines in der Nähe von London nahe der Themfe-Mündung (bei Greenwich) in herrlichem Park auf einer An-

HBj

IliiB

r-

Fig. 430.

ESSBilgi

lll

t.,•' :

fl

nài

- .1

mSm

AN

'V/

Bl

il §

!.....m]

Il El I" 'Û §1

,!;J;

l-M

■J.

äHUI

PS

[. ,;|i

580.

Obfervatorium

zu

S - \

""4

Greenwich.

Pi

i

KVi

ü.-

höhe gelegenen Schloffes, wurde un-

Kuppel für das Photographiren der Himmelskörper von der Sternwarte

zu Paris ³⁹⁴).

1675 ein kleines Obfervatorium eingerichtet, welches fpäter nach und

gefähr

nach ausgebaut und erweitert wurde, wobei allerdings eine organifche Entwickelung

um

nicht Platz gegriffen hat.

Hier möge daher nur auf die unten genannte Literatur-Quelle verwiefen werden fchichte, Befchreibung und Plan der Anlage hervorgeht ³⁹⁵), fo wie Befchreibung und Abbildung des grofsen Meridian-Saales mit feinen Klappeneinrichtungen ³⁹⁶). Letzterer Saal mit feinen Dachklappen wurde bereits in Fig. 413 (S. 508) und das Aequatorial-Inftrument in Fig. 395 (S. 485) dargeftellt.

aus welchen Ge-

392)    Villes et maifons de plaifance de France. Paris 1705 — und: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et confiruits en France etc. Paris 1845—50. Bd. 2, PI. 256—258.

³⁹³)    Allg. Bauz. 1854, Bl. 619.

³⁹⁴)    Facf.-Repr. nach: La nature 1885, S. 25.

³⁹&) Greenwich aftronomical obfervations 1862, Append. II.

39,i) Ebendaf. 1852.

Osi

ost

|u i r b c t o r

Ar- Ml eit s Z i m m b r

rt

Fig. 431-

I.V e r ti c al

B itil io ŁTteik

Ö! i

O nstm

m enten

i ii a h. -

S ! a ia. 1

darüber

Telescop

M e ! r ji

p,

! iD

Raum

Flu r Ji ail e

V o r li a 11 e

1:500

987654321 O

i¹1 ■ i ' l¹1¹ i M¹1 *bt-

10

1.1

Fig. 432.

B iii-""

o.

t Tl Tl I E

U 1UI

.e olacWJ

l/OTa u~ń\|

■ n>

Hauptgefchofs.

7"~\

Di

__rC'Ll

West

ii a |n

20«

a .1

Ar- Ml eits-

Z i m-W-m e r

Sockelgefchofs.

ę !,P.I,ili ,t. U-.Ü-4.

Sternwarte zu Pułkowa ³⁹⁷).

,1

9'

West

Die Sternwarte zu Mannheim, 1772 — 75 erbaut, aber jetzt aufgegeben, ift befonders von gefchichtlichem Intereffe, wie aus dem unten genannten Werke ³⁹⁸) zu entnehmen ift.

Das Obfervatorium zu Mailand (Brera), ein hoher Schlofsthurm, war fchon 1775 mit 4 (ca- 3,iom weiten) Drehdächern verfehen ³").

Die Sternwarte auf Capo di Monte bei Neapel, 1812—15 erbaut, zeigt im Aeufseren fchon eine vollkommen ausgeftaltete Sternwarte neuerer Art. Die äquatorialen Inftrumente ftehen nicht auf losgelösten Feft-pfeilern, fondern auf Gewölben.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Königsberg wurde zunächft mit fehr befcheidenen Einrichtungen 1811 —13 von Müller erbaut und erft 1830 mit einem zur Aufnahme eines Heliometers beftimmten Drehthurme verfehen. Diefe Anlage bietet manche intereffante Einzelheit⁴⁰⁰).

581.

Sternwarten

zu

Mannheim u. Mailand.

SjF=

S--

li

(i

jjl

IZ-

f f r; f f

1 : 1000

8~

S--

S--

KS

l_.

£■

lg

582.

Sternwarte

bei

Neapel.

583-

Sternwarte

zu

Königsberg.

Die Sternwarte zu Chriftiania ift 1849 von Hau-(lein und die Sternwarte zu Leyden 1858 von Kayfer erbaut⁴⁰¹).

Die Sternwarte in Touloufe, 1844 von Vitry erbaut,

co

enthält aufser dem im Grundrifs quadratifchen Wohn- Ç häufe nur einen Meridian-Saal mit drei Inftrumenten und ,w>

£Lj

einen Eckthurm für ein Heliometer- in einem anderen Thurme ift die Treppe untergebracht⁴⁰²).

Die Sternwarte von Pułkowa, 1839—42 von Briilloff unter Beihilfe Thibaut’s erbaut, ift in dem unten genannten Werke ⁴⁰³) eingehend dargeftellt. Wenn auch einzelne Anordnungen diefer Anlage durch fpätere Ausführungen an neueren Obfervatorien überholt find, fo verdienen doch die dortigen Einrichtungen auch heute noch alle Anerkennung. Namentlich ift darauf hinzuweifen, dafs Pułkowa wohl die erfte gröfsere Sternwarte war, bei welcher in rationeller Weife die Trennung der Wohn- von den Beobachtungsräumen durchgeführt wurde,

-4

llMl

Anficht der Sternwarte zu Pułkowa ³⁹⁷).

584.

Sternwarten

zu

Chriftiania, Leyden u. Touloufe.

585.

Sternwarte

zu

Pułkowa.

MM

Sa

VI, VII, IX.

S⁹¹) Naclj dem in Fufsnote 403 genannten STRUVE’fchen Werke, Taf. III,

³⁹⁸) Klüber. Die Sternwarte zu Mannheim. Heidelberg 18x1.

⁹") Siehe : André , C. & G. Rayet. L’aflronomie pratique et les ob/er-vatoires en Europe et en Amérique. Paris. Bd. 5. 1S78. S. r8.

*") Siehe : Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1.

I⁹¹) Eine Befchreibung der letzteren ift zu finden in: Annalen der Sternwarte in Leyden, Bd. 1 (1868) und Bd. 4 (1875).

⁴⁰²)    Eine Darftellung diefes Bauwerkes findet fich in: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu, a. a. O., Bd. 3, PI. 351, 352.

403)    Struve, F. G. W. Defcription de Vob/ervatoire afironomique central de Poulkova. Petersburg 1845. — Auszug daraus in: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Baük. 1856, S. 289.

mm

Arch. : Brüloff dr“ Thibaut.

Fig- 434-

90

8Î) in 60 50 40 30 20 10 0

• I * I i- 4 i f t 1 t i i | i | i4——

nn

1:3000

b-

00

Lageplan,

TOt>

-r

*>g- 435-

Längenfchnitt.

lioML

jWĘM II

ftin

XL1

iU

rpi

il

jj

n'i

U\

10 987654321 0

1:500

10

13

20m

Sternwarte zu Pułkowa ³⁹⁷).

586.

Sternwarte

zu

Oxford.

587-

Sternwarte

zu

Berlin.

wenn auch noch nicht ganz fo vollftändig, wie man dies gegenwärtig wohl meiftens für wünfchenswerth und zuträglich hält.

In P'ig. 431 bis 435 ³⁹⁷) find Lageplan, Gefammtanficht, zwei Grundriffe und ein Längenfchnitt diefes Bauwerkes gegeben.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Oxford, mit drei grofsen Kuppeln, bildet im Grundrifs ein geftrecktes Viereck, welches in der Mitte durch einen Querbau fo zerlegt ift, dafs zwei Binnenhöfe entftehen, eine Anlage, welche nach allgemeinen Ge-fichtspunkten der Zweckmäfsigkeit fchwer verftändlich erfcheint ⁴⁰⁴).

Die Sternwarte zu Berlin, 1833—35 von Schinkel erbaut, 1879 durch Umbau des Meridian-Saales, Einrichtung einer zweiten (füdlichen) Drehkuppel und eines flachen Drehdaches für das Univerfal-Tranfit, fo wie Anbau eines Neben-Meridian-Saales erweitert, kann heute noch in mannigfacher Hinficht als eine der zweck-mäfsigften Anlagen betrachtet werden (Fig. 436 bis 439). Ift auch ihre Ausrüftung bezüglich der Gröfse des Aequatorial-Inftrumentes ziemlich befcheiden, fo find doch die übrigen Inftrumente und die Uhren von bedeutendem Range, und die bauliche

Anlage namentlich kann trotz der durch andere Rückfichten gebotenen Concentrirung als fehl*    *

Fig. 436.

Tr

günftig, die Pfeilerbildung als    *

WSBBm

PH

..

ml

Viü

fehl* zuverläffig bezeichnet werden , obgleich die drei äufseren Pfeiler nur eine einfache Mauer-hiille haben.

\im

1:2500

80    50    60 m 80    80    10O TB

“4-1---t-1-1--f-⁻

10 0 O 10

Ltd (■

Zur Zeit der Erbauung am freien Südrande der Stadt gelegen, ift die Sternwarte jetzt vollftändig umbaut und erleidet naturgemäfs fowohl durch die Verunreinigung des Horizontes, als durch die Verkehrsflörungen an ihrer Leiftungs- Lageplan der Sternwarte und des Kaiferl. Normal-Aichungs-Amts.

A.    Sternwarte.

B.    Caftellan u. Mechaniker.

C.    Pförtner.

D.    Aftronom. Rechen-Inftitut.

E.    Normal-Aichungs-Amt.

F.    Mafchinenhaus.

fähigkeit manchen Abbruch. Erfterem Umftande gegenüber erfclieint die Anlage der Meridian- und Paflage-Zimmer im I. Obergefchofs (ftatt, wie fonft zweckmäfsiger gefchieht, zu ebener Erde) doch als vortheilhaft, weil durch diefe Lage ein etwas gröfseres Beobachtungsgebiet gefichert bleibt. Gleichwohl geftatten die umgebenden Bauten mit ihren rauchenden Schornfteinen und den von ihren grofsen, zufammenhängenden Dachflächen ausgehenden Strahlungen nur feiten geflcherte Beobachtungen an tief flehenden Objecten.

Ein allgemeineres Intereffe können die feit faft 50 Jahren ftetig fortgefetzten Beobachtungen über das Verhalten der Feflpfeiler beanfpruchen. Durch diefelben find nicht nur die periodifclien und bleibenden Verdrehungen diefer Mauerkörper feft geftellt ; fondera es ift auch ermittelt worden, wie weit nach unten hin fleh die Einflüffe der Temperatur-Schwankungen im mittleren Pfeiler (unter der Hauptkuppel) fortpflanzen. Es ift nämlich aus der Mauermaffe diefes Pfeilers in ²/3 feiner Plöhe von unten ein kleines Gelafs zur Aufnahme der Normaluhr ausgefpart. Dadurch, dafs der Pfeilerkopf im Sommer eine ftärkere Erwärmung, im Winter aber eine Abkühlung erfährt, erhält auch das Mauerwerk felbft innerhalb diefes Gelafles einen jährlichen Gang von Temperatur-Schichtung, welcher nicht ohne Einflufs auf die Bewegungsgleichungen felbft eines compenfirten Pendels ift. Ein Beweis mehr dafür, wie forgfältig bei der Anordnung von Räumen für Normaluhren verfahren werden inufs.

Den geringften Schwankungen unter den wechfelnden Temperatur-EinWirkungen unterliegt nach den angeftellten Beobachtungen der nördliche Feflpfeiler, welcher das Univerfal - Durchgangs-Inftrument trägt. (Diefe Erfahrung verftärkt die Gründe, welche früher fchon für die Lage eines Paffage-Zimmers im erften Vertical an der Nordfeite des Gebäude-Complexes angeführt worden find.) Diefer Umftand hat auch dazu geführt, am unteren Theile diefes Pfeilers einen Normal-Höhenpunkt feft zu legen, auf welchen alle amtlichen Höhenbeftimmungen bezogen werden.

Bei den 1879 ausgeführten Um- und Erweiterungsbauten veranlafften nahe liegende Rückfichten auf thunlichfte Erhaltung des Schinkeïfchen Baues in feiner äufseren Erfcheinung (Fig. 437) manche Be-fchränkungen, welche nicht ohne Einflufs auf die im wiffenfchaftlichen Intereffe wünfehenswerthen Anordnungen geblieben find.

Im Meridian-Saal konnte defshalb der beabfichtigte Verfuch einer Anwendung von Blechwänden im Intereffe des Temperatur-Ausgleiches nicht vollftändig zur Durchführung gelangen, da die bisherige Mauer-umfaffung des Raumes im unteren Theile aus architektonifchen Rückfichten erhalten blieb, fo dafs der rafche Ausgleich durch die Temperatur-Trägheit des Mauerwerkes noch ein wenig beeinträchtigt wird. Auch für Form und Höhenlage des Daches konnte nicht freie Wahl des Zweckmäfsigften eintreten. Kommt nun noch hinzu, dafs auch bei der Ausführung einige conftructive Verftöfse mit unterliefen, welche man bei der Neuheit des Syftemes wohl erklärlich finden mag, fo kann um fo mehr auf die Richtigkeit des' letzteren an fleh aus den bisherigen Erfahrungen gefchloffen werden, die in einer bedeutenden Verbefferung der Güte der Meffungen hervorgetreten find.

So weit nicht nach dem Obigen das Umfaffungsmauerwerk erhalten blieb, befteht die äufsere Wandung des Raumes aus verzinktem Stahlwellblech , die innere aus Zinkwellblech. Die wagrechte Ver-fteifung aus I-Eifen fperrt in zu hohem Mafse die ausgleichenden Luftftrömungen im Hohlraume zwifchen

a

»mm

2*3

4 :

M

Fig- 439-

Vh

p

£

Ite

mm

mtBÖJG]

gS»«

*îÇ'-

Fig. 438.

W

•'Tr

^lejnjer ■M e;ridi-

-l—

L

Ts

T

Cro

fis

s er

Ę

an - | U Ikreis ! o!

Fig- 437-

5

Il B" h

r;

iPfSÄf:

wm p8

_s.-

Hl

* *

J=S

\±

&8

.

kr

Schaubild.

:

n

_K_

f

i

U

P

Querfchnitt von Nord nach Süd.

1:500

5

10

15

H

U Nk ÀfS v. - I

mBk ' fn

-vWf|

K T c a n s i i A

Rechner

2 u p Die

s t

M

/

!■

#

V

u. U b r

W o h n u

9

0

I. Obergefchofs.

1 i c t

B i r e c t o r

0 b s e r-

vaior

B U -

r e an

/Kleiner

r\

\R e f    i o riül

S

Sternwarte zu Berlin.

beiden Blechwänden. Durch Auffetzen kleiner Saugköpfe auf das Dach, fo wie durch Einfügen der Lampen in die Zwifchenräume der Doppelwandung ift indeffen eine Zugverflärkung erzielt worden.

Die an den Schiebeklappen des Daches (flehe Fig. 418, S. 510) getroffenen Anordnungen zum Dichten gegen Wind, Schnee und Staubregen haben fleh bisher wohl bewährt und dürfen als zweck -mäfsig empfohlen werden. Als fchwer vermeidlich haben fleh aber auch hier die läftigen Abtropfungen gezeigt, zu welchen die Trageleiften und Zahnftangen an diefen Dachklappen Veranlaffiing geben.

Auch am Drehdach für den Univerfal-Tranfit im Nordfaale zeigen fleh die ungünftigen Einflüße der oben angedeuteten Befchränkungen. Statt der durch architektonifche Rückfichten bedingten fehr flachen Dachform mit fperrenden Horizontal-Verbindungen würde eine Flach- oder beffer Hochkuppel mit zweck-mäfsigen Entlüftungs-Einrichtungen zu entfehieden günftigeren Ergebniffen geführt haben. Für Neuanlagen unter günftigeren Bedingungen bleibt jedoch auch diefer Verfluch lehrreich. Im vorliegenden Falle befteht die äufsere Deckhaut des Drehdaches aus Stahlblech, die innere aus geölter Segelleinwand.

Wenn fo im Nordflügel, wegen der angegebenen Rückfichten, auf eine vollkommenere Ausgeftaltung des Drehdaches verzichtet werden muffte, fo geftattete die verdecktere Lage des Südflügels die Ausführung einer vollftändig ausgebildeten Kuppel. Das Gerippe diefer füdlichen Kuppel befteht aus Winkeleifen, die äufsere Deckhaut aus Planblech. An die Winkeleifen find Holzrippen befeftigt, auf welchen die innnere Bekleidung von Zinkblech angebracht ift. Obgleich die gewählte Conftruction eine nachtheilige Sperrung des Hohlraumes vermeidet, fo befriedigt doch der Temperatur-Ausgleich noch nicht, wenn auch im Vergleich zu den in diefer Hinficht veralteten Anordnungen der grofsen Mittelkuppel ein wefentlicher Erfolg zu verzeichnen ift. Wahrfcheinlich genügt der Querfchnitt der Lufteinftrömungsöffnungen am Fufse der Kuppel nicht, fo dafs der Saugkopf, in welchen der Hohlraum zwifchen beiden Deckhäuten mündet, feinem Zweck nicht völlig entfprechen kann. Bemerkt fei noch, dafs die Stahlblech-Rollläden , welche den Beobachtungsfpalt verfchliefsen, mittels Stahlbändern betrieben, fleh gut und geräufchlos bewegen laffen.

Die urfprüngliche Bauanlage ift in dem unten genannten Schinkel'fchen Werke ¹) dargeftellt.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn (Fig. 440 bis 444 ²),    1839—44 durch

Leydel erbaut, liegt an der Poppelsdorfer Allee in mäfsiger Erhebung über der Stadt. Die Anlage erfüllt noch heute ihren Zweck, trotz mancher Mängel, die ihr nach den heutigen Anforderungen an eine vollkommene Sternwarte anhaften.

Namentlich die Anordnung des grofsen Aequatorial-Thurmes in der Mitte eines gefchloffenen Baukörpers und rings umgeben von wärmeftrahlenden Zinkdächern mufs in diefer Hinficht als ungünftig be-

Fig. 440.

588.

Sternwarte

zu

Bonn.

10 987654321

Schnitt nach der Hauptaxe. 1:500

10

15

20rr*

IP

Fig. 441.

Fig. 442.

r. ■

Schnitt durch den Mittelbau.

Schnitt W O (in Fig. 443).

Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn ²). Arch. : Leydel.

589-

Sternwarte

fiidöftlich der

zu

Athen.

|s

Fig- 443-

|-VV

Obergefchofs.

O j] Heliostal

Fig. 444.

Erdgefchofs.

I v e rti c a.1

Uhr

a⁻

H « r s aal

a⁻'

Arteus-Z.

SprecA-Z

□ □

M er i 4i ailler.

i----1 IRep

O

etiti

Bill.

Ge-

Wärter

Woll

-hilfen-

-IIIB j

et

3:500

,r •) r 7

10

15

6 5 4 3 2 1 0

Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn ⁴⁰⁶).

200

zeichnet werden. Eben fo ift die Anordnung von Zwifchendecken in den Durchgangsfälen nicht in jeder Hinficht günftig. Wenn diefelben auch eine unmittelbare Sonnenbeftrahlung wefentlich einfehränken, fo find fie andererfeits dem rafchen thermifchen Ausgleich hinderlich und wirken namentlich ungünftig durch die hohen Wangen, welche fich zwifchen Dach und Decke bilden. Uebrigens find die Zwifchendecken zur Anordnung doppelter Klappen benutzt, um die Beftrahlung durch die Spalte bei gefchloffener Klappe zu verringern.

Sehr gut wirken dagegen die grofsen Fenfter in den Zwifchenbauten der kleinen Thürrne zur Beförderung des Temperatur-Ausgleiches. Auch dienen fie mit Vortheil zu mancherlei Nebenbeobachtungen.

Von den 6 Nebenthürmchen dienen 3 zu Beobachtungen (die 3 anderen enthalten Treppen). Die Feftp feiler in den Thürmen find nicht ifolirt.

Die drehbaren Theile der Thiirme beftehen aus Holz mit Verfchalung und Oelfarbenanftrich. Die Drehvorrichtungen, welche bereits in Fig. 424 (S. 513) u. 429 (S. 514) dargeftellt worden find, wirken gut. Eines der Nebenthürmchen ift in feiner Dachklappeneinrichtung bemerkenswerth, indem die einzelnen Tafeln der 8 Dachfelder nur durch Vorreiber gehalten find und fich nach Bedarf ausfehieben laffen. Die an fich zweckmäfsige Anordnung handhabt fich jedoch etwas umftändlich.

Die Sternwarte zu Athen, 1843—4-6 auf dem Nymphenhügel Stadt, erbaut, thut fich befonders durch glänzende architektonifche Geftaltung und Ausftattung hervor, weist jedoch auch in präcifions-technifcher Hinficht manche für die damalige Zeit bemerkenswerthe Leiftung auf.

So ift die Drehkuppel als Werk des in Athen anfäffigen deutfehen Schloffermeifters Mosjter hervorzuheben, wenn auch die Schiebereinrichtungen in einem rauheren Klima zu Schneeverklemmungen, manche Eifentheile etc. zu läftigen Abtropfungen Anlafs bieten möchten. Bemerkenswerth ift auch die Anwendung bronzener kegelförmiger Rollen auf dem Drehkranz, auch bronzener Rollen am Schieber des Spalt-verfchluffes.

Wie wenig fich für eine derartige Anlage die unbedingte Anlehnung an ein hiftorifches Architektur-Syftem empfiehlt, ift am heften an dem Durchfchneiden der ganz nach antik-hellenifchem Schema gebildeten Formen des Dachkranzes durch die lothrechten Beobachtungsfpalte des Meridian-Saales zu erfehen. Die

Nöthigung, hier PIolz an Stelle des Steines zu verwenden, um die beim Beobachten hinderlichen Gefims-ftücke beweglich zu machen, widerfpricht in auffallender Weife dem natürlichen Grundfatze, jedem Bautheile die feiner baulichen Bedeutung und Beftimmung entfprechende Form zu geben.

Diefe Sternwarte ift in der unten genannten Zeitfchrift ⁴⁰⁷) eingehend befchrieben und bildlich

dargeftellt.

Die Sternwarte des Harvard-College zu Cambridge (Vereinigte Staaten von Nordamerika), 1844 erbaut, fpäter erweitert, gilt als eine der vornehmften unter den amerikanifchen Sternwarten. Die allgemeine Geftaltung ift aus den unten flehenden Grundriffen (Fig. 445 u. 446) zu erfehen.

Der weltliche Flügel, früher zu Wohnzwecken beftimmt, ift fpäter zur Aufnahme eines zweiten Aequatorial-Inftrumentes umgebaut worden.

59°-

Sternwarte

des

Harvard-

College.

Ai

Fig. 445.

Mw

Grundrifs in der Höhe der Kuppeln.

..

1:500

10 987654321    0

10

s-

Fig. 446. w

IVertical

Rertmer

SH 1

Saal

Kl.Merill^

il r

Saal I

i r e ctor

S s

Erdgefchofs.

Bitdiothek

Sternwarte des Harvard College zu Cambridge.

Bemerkenswerth find die dem Meridian-Saal fpäter angefügten, weit vorfpringenden Flügelbauten, welche zur Aufnahme der Pfeiler für doppelte innere Collimatoren dienen. Es leuchtet ein , dafs diefe Anordnung, welche hier allerdings dem Zwang der Umftände entfprang, für Neuanlagen nicht zu empfehlen ift, da fie naturgemäfs zu mancherlei Störungen durch verfchiedene Temperatur-Einflüffe Anlafs bietet.

Sehr empfohlen wird die Anordnung der geräumigen Halbkreisnifchen im grofsen, 9 m Durchmeffer haltenden Kuppelfaale, da fie bequem Gelegenheit zu mancherlei Nebeneinrichtungen gewähren.

Die Sternwarte zu Gotha (Fig. 447 u. 448 ⁴⁰⁸), 1856—57 von Scherzer erbaut, kann als originelle und zweckmäfsige Anlage kleineren Mafsftabes, namentlich bezüglich der gefchickt in das befchränkte Grundftück eingepafften Grundrifsgeftaltung bezeichnet werden. In weltlicher Richtung fcheint die nahe Wohnhausanlage den Beobachtungen einige Störungen zu bieten.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Leipzig, 1860—61 nach einer Skizze von Lucae durch Geutebrück erbaut, ift nicht unzweckmäfsig angelegt, wenn auch im Hinblick

591-

Sternwarte

zu

Gotha.

592-

Sternwarte

zu

*⁰⁷) Allg. Bauz. 1846, S. 126 u. Bl. 29 — 35. 408) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1865, Bl. 12.

Leipzig.

Jager - Gasse

1/ ^4Ä.₀

tSrOl

f-

ÊËm

-v

ir.

Lageplan.

1:1500

ft) s o

mm

10

20

■3

10 987654321 0

1.300

10

-t

8-

Sdilafzlj

□ Saal

Sternwarte zu Gotha 40S). Arch. : Scherzer.

Herr. H Cal. H Wolmzim.

I. Obergefchofs.

auf die früher dargelegten Grundfätze fich im Einzelnen manche Bedenken erheben laffen. Als befonders günftig ift die fehr geringe Höhe der Pfeiler für die Durch-gangs-Inftrumente hervorzuheben.

Ausführlicheres über diefes Bauwerk findet fich in dem unten genannten Werke ³ 4) ; hier möge die Mittheilung der Grundrifsanlage (Fig. 449) genügen.

L.

I Vertical

Fig. 449.

Erd-

B 1 li 1 i 0 t li e k

Arl efji t s-Z.f

H i nul

Arch. :

gefchofs.

Lucae

<S~ Geutebriick.

’feoo n. Gr.

r#

M ej-r i fl i ia n

L.Js~J

u Jnsirumente

D i r eile t 0 r

Wir-

t er

⁹

h-’G

Ai

_JJ|—

Univerfitäts-Sternwarte zu Leipzig.

593-

Sternwarte

zu

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen (Fig 450 bis 453 ⁴¹°), 1859—60 von Ch. Hänfen erbaut, hat eine an fich günftige Lage erhalten, da ein alter Park

Kopenhagen. fie von der Stadt treilllt.

Die grofse Tiefe der Fundamentirung, zu welcher wohl die Bodenverhältniffe zwangen, kann der Erfchütterungsfreiheit nicht wohl förderlich fein. Auch erfcheint die zwifchen dem Mittelbau und den Wohnhäufern eingeklemmte Lage der Meridian-Säle nicht vortheilhaft, da die vorfpringenden Wandflächen wahrfcheinlich ftarke Strahlungen veranlaßen.

w$m

HUB

---¹¹

mmi

BQIC30O

jgli

Bll

HBEniiial

■R

iS

Vi

!_

Li

-fj

çggrégg

⁶S1

rmiFFnlFmi

s-p

..

sł

5h-

p4-

xMm

?4-

Fig. 450.

ff

_l

wM

II

1:250

*°T

Wa

"T

sHEffiisa

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen.

Längenfchnitt ⁴¹⁰).

Arch. : Han/en.

■ ' ' • ' ÉÜ

çMMMÊ

v:

pm

• , ;L

Sisęm

!H

li ■

m,

-H-H-

i‘

LL-'ffi

!...

çe

€«

IB0B1DH

IBK3DIB

Dan

■m

ÏO-

__

■X4

t-M

I m

Wti^déM

f////

Hl

Fig. 4SI*

um

Fi

umiü!

ii

£§§

su

s®

r#l§

.....

|fl||

im

Cf

gMl

gf: ;

jw

J!

pp

I*

BB

=FP

i!

lH

an

i^sajp?»

*: y

fü

?,

pr§§pglü

gj

U'ICA

przć^

■SK|

‘■;'A

IW

HË.

«n

y.v

UJ

plgSi

*»■1*

mÈm

Querfchnitt.

1:250

123456789    10    11    12

ES

15™

•H

10 987 654321 0

F-pt—pt4-+—*- •* -i—<—*-1—*—i—i—*— j—*—f-----

1:500

10

Fig. 452.

JL1

■ Par, a a c e -D 1 nstrum em

Wohnung a e s

Drosser y

! ii

^ ^Meridiankreis!

Tassage

i ©

/ iJnstru]

__1 n

ment

—hi—

|j

Flur

ÎTO-

Obser

vator s

594-

Sternwarte

zu

Erdgefchofs.

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen⁴¹⁰).

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Zürich ift 1861—64 von Semper erbaut und in den unten angeführten Zeitfchriften ⁴¹⁴) dargeftellt.

Zürich.

⁴¹¹) Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

Lasius, G. Die Sternwarte in Zürich — ein Bau Gottfried Semper' s. Eifenb., Bd. 12, S. 74. Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252.

Fig- 453-

In architektonifcher, wie technifcher Hinficht eine hervorragende Leiftung, zeigt diefe Anlage gleichwohl einige Mängel, unter welchen namentlich die vor der Südfeite des Meridian-Saales errichtete Terraffe mit Steinpfeilern (zum Aufftellen von Paffage-Inftrumenten) als fchädliche Anlage bezeichnet wird, da fie die Beobach-tungsficherheit durch ther-mifche Störungen beeinträchtigt. Eben fo ftörend für die Meridian-Beobachtungen

wirkt das ftark ausladende, .........■

an den Spaltpfeilern zurück-gekröpfte Hauptgefims, welches die an den Wänden erhitzte Luft nach den Spaltöffnungen leitet und dort Luftzitterungen veranlafft.

Die Kuppel (liehe Fig. 422, S. 512),'nach Reuleaux’ Angaben conftruirt, und zwar in Holzbohlen und Brettern mit Kupferdeckung, hat Rollen mit Spurrinne, die am beweglichen Theile befeftigt find und über eine Sattelfchiene laufen; die Drehung erfolgt mittels Kurbel mit Eingriff in einen Trieb flock von einfacher, aber wohl bewährter Anordnung (fiehe Fig. 426, S. 513). Die Spaltverfchlufsvorrichtung lehnt lieh im Wefentlichen an die der Berliner Mittelkuppel an. Da diefe Einrichtung den Spalt jedesmal in ganzer Höhe (mehr als 90 Grad über dem Horizont) eröffnet, fo hat man bei Tages- (Sonnen-) Beobachtung die Nothwendig-keit befonderer Schutzvorrichtungen empfunden, welche in einfachfter Weife durch Zugblenden aus Drillich hergeftellt find und die eine von unten, die andere von oben her über einem feitlich an-

,v;

um

WÊr

Li

Lageplan der Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen⁴¹⁰). 1:1500

A. Sternwarte.

B. Magnetifches Obfervatorium.

Fig- 455-

flora

gebrachten Rundeifengeftänge in Ringen gleiten, ähnlich wie die gewöhnlichen Sonnenblenden an Wohnhausfenftern ⁴¹²).

P r of e s-

B iU.

ExpEfl.

wotl-r-_-| n u n g

Fig. 454-

-►H

Hörsaal

war

ter

d. 01) servjtors

pîli/

G an;

Sternwarte. — Thurmgefchofs.

Hauptgebäude. — Erdgefchofs.

1:500

10 987654321 0

Univerfitäts-Sternwafte zu Kiel⁴¹³).

⁴¹²)    Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252—254.

⁴¹3)    Die hier beigegebenen Darftellungen find theils den Originalzeichnungen, theils freundlichen Mittheilungen des Herrn Baurath Frie/e zu Kiel entnommen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

34

Fig. 456.

Drehdach mit Klappeneinrichtung.

ko n- Gr.

[Y

■Æ

•>

Fig. 457-

ml

iijgipś

pp

. "Vs

,1M

g®

Sj©

[0

Inftrument-Pfeiler. — 1/125 n- Gr.

II

Jrf

Fig. 458.

1!

i;

y 11 * i 11

©)

=- 1

—_4

mmmm

V?/.

;:y

Uorr—3

Gleit- und Triebwerk. !/25 n. Gr.

Fig- 459-

Fig. 460.

(TX

(T%

3&S

im

CT

¹j I

\\r

We.

Längenfchnitt.

Querfchnitt.

k50 “• Gr.

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel⁴¹³).

Arch.: Freund.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel befteht aus zwei getrennten Theilen. Der ältere Theil diefer fehl* zweckmäfsigen Anlage ift gegen Ende der fechziger Jahre urfprünglich als Seemannsfchule erbaut und enthält jetzt vorzugsweife Hörfäle, Bibliothek, Verwaltungsräume und Wohnungen zur Sternwarte. Die eigentliche Sternwarte, 1875—76 durch Freund ausgeführt, liegt ziemlich entfernt (weltlich) von diefem Gebäude und ift mit ihm durch einen in Holz überdeckten Gang verbunden (Fig. 454 bis 461 ⁴¹³).

595-

Sternwarte

zu

Kiel.

Fig. 461.

“J

10 3876.*>4321

"E

n 0*

ÜB 00

1:500

<£>

--O

Als befonders günftig find hervorzuheben die geringe Höhe des Meridian-Saales über dem Boden und die Ge-ftaltung des ganzen Obfervatoriums im Grundriffe (Fig. 454), welche den Meridian-Saal von Temperatur-Einflüffen anderer Bautheile faft ganz unabhängig macht.

“I

Lageplan der Univerfitäts-Sternwerte zu Kiel.

Eine etwas gröfsere Länge der nach den beiden Thiirmen führenden Zwifchenbauten würde eine noch fchärfere, diefe Verhältniffe begünfti-gende Scheidung der einzelnen Beobachtungsräume von einander bewirkt haben. Der mittlere Theil der Nord- und Südwand des Meridian-Saales, beider-feits des Beobachtungsfpaltes, befteht aus nur aufsen verfchaltem Fachwerk, wodurch rafcher Temperatur-Ausgleich fehr befördert und die immer läftige Wangenbreite der Spaltbegrenzung ein-gefchränkt wird.

A.    Hauptgebäude.

B.    Terraffe.

C.    Verbindungshalle.

D.    Sternwarte.

M. Miren-Häuschen.

IV. Windmefier.

а.    Wirthfchaftsgebäude.

б.    Aborte.

E. Beobachtungsthürmchen. d. Eishaus.

e. Kohlenhaus der Kaiferl. Marine.

Als Eigenthümlichkeit ift noch zu erwähnen, dafs die Ausgleichsgewichte zum Umlegen des Paffage-Inftrumentes an Stangen hängen, welche durch die Inftrument-Pfeiler durchgehen und aus Mauerkörpern beftehen, die fich in je einem Hohlraum der Pfeiler befinden (Fig. 457, 459 u. 460).

Die Pfeiler find durch Afphaltfchichten gegen Grundfeuchtigkeit geftchert.

Der eine (öftliche) Theil des Meridian-Saal-Daches kann in wagrechter Richtung dergeftalt ver-fchoben werden, dafs ein ca. Im breiter Spalt frei gelegt wird (fiehe Fig. 417, S. 509), während die lothrechten Läden fich nach unten fenken laffen. Sämmtliche Dächer haben Holzfchalung mit aufgeklebter Leinwand. Das gefammte Drehwerk wird, eben fo wie die Klappen-Conftruction der Drehdächer (Fig. 456), als fehr zweckmäfsig im Gebrauch bezeichnet.

59⁶-

Sternwarte d. techn.

zu

Wien.

Fig. 462.

8}

An

Aftronomifches Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien.

1,500 n. Gr.

Die Sternwarte der technifclien Hochfchule zu Wien, 1866 nach Angaben Herr s durch Wappler ausgeführt, ift nicht als felbftändige Bauanlage, fondern als Aufbau auf dem Dache eines Nebengebäudes der Wiener Technifchen Hochfchule Hochfchule errichtet. Für ähnliche Zwecke, bei welchen es nicht fowohl auf die Ausführung exacter Beobachtungen felbft, als auf die Anleitung zu fol-chen ankommt, kann diefe mit grofser Sorgfalt A,® W durchdachte und durchgebildete Anlage wohl als Mufter empfohlen werden.

Eine ausführliche Veröffentlichung über diefelbe, welche alle Einzelheiten in gröfserem Mafsftabe darftellt und der

597-

Neue

Sternwarte

zu

Wien.

Fig. 463.

J!

TW

Xü

i\\ mm

'i,

Anficht.

-<■ -~

1 2 3 4-5 6 7

l-H » ) ■ ] >-! ¹ I ¹ 1 ¹ 1

1:250

8    9    10    11    12

U 15™

Fig. 464.

F"-l

i i

TT

ffi§

000

Längen-

fchnitt.

ÿEl

m n imiBn

Aftronomifches Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien ⁴¹⁴). Arch. : Wappler.

auch Fig. 462 bis 464 entnommen find, enthält das unten genannte Werk ⁴¹⁴) ; die Dachklappenanordnung und das Gleitwerk des Drehthürmchens find bereits in Fig. 414 (S. 508) u. 423 (S. 513) dargeftellt.

Die (neue grofse) Sternwarte zu Wien, eine 1874—78 von Fellner & Helmer erbaute, grofsartige und mit den mächtigften Inftrumenten ausgerüftete Warte (Fig. 465 bis 468⁴¹⁵), liegt ganz aufserhalb des engeren Stadtgebietes auf einer Anhöhe, welche faft vollftändige Horizont-Freiheit gewährt. Gleichwohl werden wefentliche Punkte ihrer Baugeftaltung in Aftronomen-Kreifen nicht durchweg günftig beurtheilt.

Vor Allem ftöfst die fehr gedrängte Anordnung aller einzelnen Bautheile auf gewichtige Bedenken ; doch ift auch hervorzuheben , dafs — die Bedingung einer möglichft zufammengedrängten Anordnung als gegeben und für die Architekten bindend vorausgefetzt — diefe ihrer Aufgabe in möglichft vollkommener Weife gerecht worden find. Jedenfalls entfpricht das hier beliebte Zufammenfaffen einer gröfseren Anzahl von Wohnungen etc. mit den Arbeits-, insbefondere den Beobachtungsräumen der Warte felbft in einen mächtigen Baukörper nicht den Grundfätzen, welche in Art. 577 (S. 5⁴^) an der Hand der bei früheren Anlagen gemachten Erfahrung als die für Neuanlagen gtinftigften hervorgehoben worden find.

So mliffen fich denn wohl die Strahlungen der grofsen Mauermaffen und Dachflächen, welche die mittlere Hauptkuppel umgeben, auf die Beobachtungen am vornehmften Aequatorial-Inftrument in hörender Weife geltend machen. Ob es möglich fein würde, wenigftens einen Theil diefer Störungen durch Be-riefelung der Dächer aufzuheben, ohne anderweite Nachtheile durch diefe- Mafsregel herbeizuführen, mufs bezweifelt werden. Auch die fteinernen Terraffen vor den Meridian-Sälen find aus den mehrfach angegebenen Gründen als nachtheilig zu erachten.

Die Säle für Beobachtungen im Meridian und erflen Vertical find geräumig angelegt ; doch fcheinen die Oeffnungen für rafchen Temperatur-Ausgleich nicht zu genügen. Die Inflrumenten-Pfeiler erfcheinen für ihre Höhe nicht breitbafig genug ; auch ift nicht zu erfehen, wefshalb bei der freien Lage des Baues die Fufsböden diefer Säle fo ftark überhöht und dadurch auch die Pfeiler in ihrer Höhe gefteigert worden find. Das Mittel einer Verftärkung der Standfeftigkeit der Pfeiler durch feitliches Einbetten kann nach den in Kap. 15 (unter c) über die Anlage von Feftpfeilern entwickelten Grundfätzen nicht gebilligt werden.

Bei der grofsen Mittelkuppel (Fig. 409, S. 503 u. Fig. 419, S. 511, fo wie Fig. 428, S. 514 u. Fig. 468) ift die Dachhaut doppelt, während die kleineren nur einfaches Eifenblechdach haben. Die Spaltverfchlüffe beftehen bei der grofsen Kuppel aus einem Schieber mit Gewichtausgleichung, bei den

Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Eau-Conftructionen. Wien 1S72. Taf. 16—18. ⁴¹⁵) Nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. r, 2, 4.

Kuh/bel.

!!

Fig. 466.

Y Nord..

17!

g-

ii*

«T

\ ...s/'

L1

I. Obergefchofs.

V.

"Ława®

Aren. :

Fellner à?Helmer.

2CS

•JO -U 091Jt

AJ ü

S. N

Fig. 465.

tes

□i

n [j]

toriocl-

%*»•«

a

!    1 omü..

(Km iXÉ! i    ■ Meridians olclI ii

Südost-Terapse

Neue Sternwarte zu Wien⁴¹⁵).

'li

^ jg Aecpioctor «S’cdoLl

-» i ;

I" ¹¹ •    À⁻“

Ä-wra ».Erigr

CP ] ri

Wiwtl. g j

E3-

jÉI

:ł W

j m j P7 ,    • -

^rOifO

i, ,/W    1

« i

-fssatpns W

^To D y|

j g 'jnovsvvrpwfl gRp

\.4

LU

\V/

/X

-r -4 j*- x

r—n

I Biblio- Ü 4

fl H

thtk

fcj

ri^pr:

j ■•■»‘'j

JL<L_.js _ sJL

Erdgefchofs.

nmr-

W:

E?

■bs5

IBI

11

gl]

\. ‘

Fig. 467.

- *;■ :?

V : * Sj

,

'Ä

'4 -J®

Schaubild.

r':.

:;

:sä

Ï ...

•jrss;

#.

ÜÉ'«

ti

v ¹... * l!J

ii

73|fa

Igy

feil

iä

•C

Sil

üB5^-a

' -E i;

-§m

k

[Mi

IHM

Ja

IBS

issiFä

L_

Schnitt nach der Hauptaxe.

u:

--

=-i

I,

eea

--

ËI

ffi

.. .

I'

SH

csafl

fei

jgfjp

EE

C=^3

EA. '

•; ... ■

i-r

Neue Sternwarte zu Wien⁴¹⁵).

rEv

S-~

üacSffl

ß

EE A

o__

1:500

Fig. 468.

GEI

ET

Cffii

«s*

e-t-

EE-

kleineren aus über einander liegenden Theilfchiebern, welche fich rückwärts unter die fefte Kuppelhülle fchieben. Es ift diesfeits nicht bekannt , welche Erfahrungen man mit diefen Anlagen bei ungünfti-gen Witterungsverhältniffen (Schnee, Glatteis etc.) gemacht hat ; an anderen Orten haben fich bei ähnlichen Anlagen in diefen Fällen mitunter Schwierigkeiten gezeigt. Die Heliometer- (Süd-) Kuppel hat ei feitwärts um die lothrechte Axe drehenden Segmentfchieber (Fig. 419, S. 511 u. Fig. 467).

Ueber die verfchiedenen Veröffentlichungen diefes Bauwerkes giebt das am Schluffe diefes Kapitels beigefügte Literatur-Verzeichnifs Auffchlufs.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Strafsburg, 1877—80 von Eggert erbaut, zeigt im Ge-genfatz zu der Wiener Anlage eine ziemlich weit geführte Trennung der einzelnen Theile.

Wie der Lageplan in Fig. 5 (S. 16) ergiebt, fetzt fich, abgefehen von kleineren Nebenbauten, das Ganze aus drei Haupttheilen zufam-men, nämlich dem Refractor-Bau, dem Meridian-Bau und einem Wohn-haufe ; bedeckte Gänge verbinden diefe drei Gebäude unter einander.

Eingehende Veröffentlichungen über die Anlage hat fich der Architekt Vorbehalten, fo dafs die gegenwärtigen Mittheilungen fich im Wefentlichen auf das Wenige befchränken müffen, was die unten genannte Feftfchrift⁴¹⁶) enthält.

Der Refractor-Bau (Fig. 469 bis 471 ⁴¹⁷) ift auf eine einzige ftarke Betonplatte gegründet. Einige im Kuppelpfeiler ausgefparte Hohlräume nehmen Uhren auf. Die Kuppel (nach Entwürfen Zimmermann's conftruirt) hat 10,50 m Durchmeffer, ift mit Zink auf Holzfchalung gedeckt und foll durch Wafferberiefe-lung gegen einfeitige Erhitzung in

598.

Sternwarte

zu

Strafsburg.

v-;;

U6) Siehe : Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univer-fität Strafsburg. Strafsburg 1884. S. 79.

Fig. 469.

Fig. 470.

k2

li

S-T-

■j

S--

Grundrifs des Refractor-Raumes.

1:500

Fig. 471.

I!

H ö jr s aj a 1

Ûa'st-.-

[I

Querfchnitt.

Refractor-Bau der Univerfitäts-Sternwarte zu Strafsburg⁴¹⁷).

Arch. : Eggert.

Hiijre ctor

Halle

e-t-

der Sonne gefchützt werden. Der durchgehende Spaltverfchlufs befleht aus einer gehälfteten Blende, welche vom Standpunkte des Beobachters aus vermittels einer Kurbel und einer aus 14 Stücken beftehenden, rings umlaufenden Gliederwelle mit Kugelgelenken, die an Schrauben angreifen, bewegt wird. Das Drehwerk der Kuppel kann unmittelbar von Hand oder auch durch elektrifche Auslöfung von zwei vorher aufgezogenen Gewichten in Thätigkeit gefetzt werden. Die Gewichte hängen in Schachten , die bis zur Kellerfohle hinabreichen. In architektonifcher Hinficht ift die Anlage als be-fonders wohl gelungen zu bezeichnen.

Vom Meridian-Bau⁴¹⁶) ift hier nur hervorzuheben, dafs zu den Wänden der Säle Wellblech mit einer äufseren Holz-Jaloufie-Umblendung in weitem Umfang verwendet worden ift.

Hi

I'

hi =iä I

Grundrifs des Erdgefchoffes.

¹

) Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40. Heft 25, Nr. 153 u. 154.

²

40b) Die hier mitgetheilten Darftellungen lind den vorhandenen Original-Zeichnungen nachgebildet und nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors Reinike in Bonn ergänzt.

³

)    Bruhns, C. Gefchichte und Befchreibung der Leipziger Sternwarte etc. Leipzig 1861.

⁴

)    Nach: Allg. Bauz. 1863, Bl. 561, 563, 364.

b) Aftro-phyfikalifche Obfervatorien.

599-

Charakteriftik

und

Erforderniffe.

Für diefe ganz der neueren Zeit angehörige Gattung von Obfervatorien hat fich ein beftimmter Typus noch nicht entwickelt; doch ift für fie als befonders charakteriftifch die nahe Verbindung der für Fernbeobachtungen dienenden Räume mit chemifchen, phyfikalifchen und photographifchen Laboratorien, fo wie mit Einrichtungen zu fpectral-analytifchen Unterfuchungen zu bezeichnen.

Zu den Fernbeobachtungen dienen mehrere äquatorial aufgeftellte Inftrumente, welche wegen der häufig mit den Fernrohren zu verbindenden Spectral-Apparate eine verhältnifsmäfsig weiträumige Bauanlage bedingen. Sonft gleicht eine folche Anlage im Wefentlichen einem aftronomifchen Drehthurm. Durchgangs-Inftrumente treten bei diefen Anftalten nicht in erfter Linie auf, fo fern nicht aus befonderen Rückfichten ein allgemeiner Zeitdienft mit der Anftalt verbunden werden mufs. Doch

ift zu bemerken, dafs es ftets bequem gefunden werden dürfte, für die unerläfslichen Zeitbestimmungen bei den Arbeiten des Inftitut.es nicht auf andere, wenn auch nahe liegende Sternwarten angewiefen zu fein. So hat man z. B. beim Potsdamer Obferva-torium lieh noch nachträglich zur Aufftellung eines kleinen Durchgangs-Inftrumentes entfchloffen, weil die urfprünglich in das Auge gefaffte Entnahme der Zeit von der Berliner Sternwarte trotz der relativen Nähe beider Anftalten fich auf die Dauer als ftörend für den laufenden Beobachtungsdienft erwies.

Zur Aufnahme von photographifchen Bildern der Sonne etc. bedarf fodann die Anftalt befonderer Einrichtungen. Für die Sonnenaufnahmen dient gewöhnlich ein feft liegendes Infiniment, welches das von einem Helioftaten aufgefangene Sonnenlicht empfängt. Ein vollftändiges photographifches Laboratorium und eine Anlage zur Vervielfältigung der photographifchen Bilder ergeben fich hiernach von felbft als nothwendig.

Meteorologifche Beobachtungen werden bei den aftro-phfikalifchen Unter-fuchungen nie ganz zu entbehren fein. Man geht defshalb, wie fchon in Art. 523 (S. 475) bemerkt wurde, meift darauf aus, Einrichtungen für erftere, fo wie magnetifche Stationen mit den aftro-phyfikalifchen Warten in nahe Beziehung zu bringen.

600.

Bauftelle

und

Umgebung.

Für eine Anftalt der hier befprochenen Art ift in hervorragendem Mafse eine freie, jeder Art Störung entzogene, hohe und trockene Lage auf einem mit Pflanzenwuchs bedeckten und dadurch möglichft vor Erhitzung gefchützten Gelände wichtig. Auch wird es ftets erwünfeht fein, Raum für kleinere Nebenanlagen zu vorübergehenden Beobachtungen ohne Störung der Hauptanlagen auf dem Anftaltsgebiet verfügbar zu haben.

Ganz befonders wichtig aber bleibt für diefe Warten eine möglichft vollftändige Horizont-PVeiheit und eine durch keinerlei tliermifche Wirkungen oder fonftige Verunreinigungen getrübte Luft.

601.

Obfervatorium bei.

Potsdam.

Die hier bekannt gewordenen Beifpiele ausgeführter Anlagen follen im Folgenden nach der Reihenfolge ihrer Entftehung befprochen werden. Hiernach kommt als erfte derfelben das aftro-phyflkalifche Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam zur Befchreibung.

Im erften 1873 aufgeftellten Gründungsplane diefer in den Jahren 1875—79 durch den Verfaffer erbauten Anlage war eine unmittelbare Verbindung der aftro-phyfikalifchen Forfchungen mit meteorologifchen und magnetifchen Beobachtungen beabfichtigt. Spätere Erwägungen liefsen es jedoch zweckmäfsiger er-fcheinen, für den meteorologifch-magnetifchen Dienft eine befondere Anftalt zu errichten, für welche eine geeignete Bauftelle ganz in der Nähe der aftro-phyfikalifchen Warte auserfehen wurde.

Noch für eine dritte hoch wiffenfchaftliche Anftalt, das geodätifche Inftitut, ift auf dem Telegraphenberge , gleichfalls nahe dem hier befprochenen Obfervatorium, eine geeignete Bauftelle offen gehalten, fo dafs fich künftig hier eine eigenartige und umfaffende wiffenfchaftliche Niederlaffung entwickeln wird.

Das für diefe Anftalten abgegrenzte Stück des im Staatsbefitz befindlichen gröfseren Waldgebietes umfafft eine Fläche von etwa 17ha, gewährt alfo jeder derfelben genügenden Raum zur felbftändigen und ungeftörten Entfaltung.

Diefes Anftaltsgebiet liegt auf dem fitdlichen Havel-Ufer, etwas über 1 km vom Bahnhof Potsdam der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eifenbahn entfernt, und erhebt fich mit feiner höchften, die eigentliche Warte tragenden Kuppe etwa 64 bis 65 m über dem Havel-Spiegel (annähernd 94m Meereshöhe), während der tief liegendfte Punkt deffelben noch um etwa 42 m die Havel überhöht. Diefe relativ hohe Lage fichert dem Obfervatorium genügende Horizont-Freiheit, fo dafs die Beobachtungsthürme nur einer mäfsigen Höhe bedurften, welche durch Verfuche mit einem Holzgerüft vorher feft geftellt wurde.

Der hier mitgetheilte Lageplan (Fig. 472) veranfchaulicht die allgemeine Anordnung der Bauten und zeigt eine thunlichft zerftreute Anlage, fo zwar, dafs die gröfseren Wohnungen etc. ganz von den

Obfervatorien getrennt find, während mit letzteren nur die Laboratorien und Gefchäftsräume, fo wie eine kleinere Dienftwohnung einen zufammenhängenden, jedoch mannigfach gegliederten Baukörper bilden.

Von Nebenanlagen fei zunächft erwähnt der Tiefbrunnen (Fig. 475 ⁴¹⁸), welcher, zur Wafferverforgung der Anftalt beftimmt, eine Tiefe von etwa 46 m erhalten muffte und gleichzeitig auch zu manchen wiffen-fchaftlichen Zwecken Verwendung finden kann; namentlich dient er zur Beobachtung der Boden-Temperatur in

Fig. 472.

*§f^

//

\\

Mi

VI

// I

<r'

/-

.7

Pi

[o

r/~

\h:ékm

?

p4:|

mm

IpSy

.-•1

11

<•

s.

.«gg

iyK i

»|S|,

Tri' ⁽

71 4 c* I/o

'Un,

Lageplan des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums, des meteorologifch-magnetifchen Inftitutes und des geodätifchen Inftitutes auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

^OO n- Gr.

Geodätifches Inftitut:

/. Hauptgebäude mit den Räumen für Längenmafs- und Pendel-unterfuchungen.

II.    Obfervatorium für Winkel-

meffungen.

III.    Thurm für directe Erd-

meffungen.

IV.    Wohnhaus des Directors.

V. Killen- und Packhaus.

Altro-phyfikal. Ob ervatorium

A.    Hauptgebäude.

B.    Wohnhaus des Directors.

C.    C. Wohnungen der Obfervatoren. des Affiftenten und

des Dieners, des Mafchiniften und des Heizers.

F.    Mafchinenhaus und Gasanftalt.

G.    Brunnen.

//. Glasglocke.

y. Wirthfchaftshof mit Schuppen etc.

a.    Durchgangs-Inftrument.

b.    Drehthurm für photogr. Himmelsaufnahmen.

D.

E.

Meteorologi ch-magnetifches Inftitut:

X. Hauptgebäude mit Wetterthurm, Laboratorien etc. XII. Magnetifche Obfervatorien.

verfchiedenen Tiefen unter Tag. Zu diefem Zwecke find Metallrohre an verfchiedenen Stellen des Brunnen-fchachtes, und zwar nahe unter Tag beginnend, bis abwärts nahe dem Wafferfpiegel in das umgebende Erdreich geftreckt, in welchen die Erd-Thermometer Aufnahme finden. Eine bis zum Wafferfpiegel hiriab-reichende Wendeltreppe macht alle Theile des Brunnenfehachtes zugänglich und vermittelt auch den Zu-

4,s) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 187g, Bl. 7.

gang zu einer etwa 25 m unter Tag liegenden Kammer von conftanter Temperatur. Ferner ift zu erwähnen das Gebäude für die mafchinellen Anlagen, in welchem die Mafchinen für die Wafferförderung, fo wie eine nach Pintfeh’s Syflem eingerichtete Gasbereitungsanflalt und eine kleine Schmiede- und Schloffer-werkftätte untergebracht find. Die Brunnenpumpe hat hydraulifches Geftänge, fo dafs ihr Gang etwaigen wiffenfchaftlichen Arbeiten im Brunnen nicht hinderlich ift.

Eine gedeckte Verbindung der Nebenanlage, befonders der Wohnhäufer mit dem Hauptgebäude, ift nicht für nothwendig, ja nicht einmal für zweckmäfsig erachtet worden. Befeftigte Fufs- und Fahrwege vermitteln den Verkehr auf dem Anftaltsgebiet.

Das Hauptgebäude (Fig. 473) nimmt, wie bereits gefagt, die höchfte Stelle des Anftaltsgebietes ein und zerfällt in einen füdlichen Mittelbau mit dem im Polygon nach Süden vorfpringenden grofsen Mittelthurm, einen unmittelbar nördlich an den Mittelbau fich anfchliefsenden Nordflügel mit dem am nördlichen Ende vorgelegten Wafferthurm und den beiden kleineren feitlichen Thürmen, welche mit dem Mittelbau durch einen Hallengang in Verbindung gefetzt find.

Fig- 473-

S «11-lang

_rjSS

r a ï nt

Halle

Met La. ule

rn

s p e c t r -a a a. 1 y t Arl.

Halle

raun.

■ Met. JL auïe

Physi kaL. Unters.

V nII’JKkel1

P n 010 5 r. Art.

.im:

IC

DireciorM )X'

Jti

G vaioren

Vorz.

I. A. s s i s i.

R e c n e r-

:=»

z. M.

an

Photo

PL

jüLy

Pi

"Ï

fBBzSlBl

15500

10

15

20¹®

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Hauptgebäude. — Grundrifs des Erdgefchoffes.

Arch. : Spieker.

Der Mittelthurm (flehe Fig. 400, S. 497) ift zur Aufftellung des grofsen Repfold'fchen Refractors beftimmt und hat im Beobachtungsraum 10m lichten Durchmeffer. An feine Südfeite fchliefst fleh der Vorbau für den Heliographen (zu Sonnen-Photographien) an, deffen Dach nachträglich in gleiche Höhe mit dem Schwebeboden des Beobachtungsraumes im Hauptthurm gebracht und mit Steinplatten abgedeckt worden ift, um eine geeignete Stelle zum Ausfahren kleinerer Inftrumente vom Mittelthurmraume in das Freie zu gewinnen. Beiderfeits (öftlich und weltlich) vom Mittelthurm liegen im Hauptgefchofs des füdlichen Mittelbaues die Laboratorien für phyfikalifche, chemifche und photographifche Unterfuchungen. Der das grofse Infiniment tragende ifolirte Feftpfeiler ift als überwölbter Hohlkörper geftaltet und enthält

i:;

4L

ii

a*.-;:.- m i m

JT*

II

lg

Kl'IP

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

imi

fl

il

i, M

Il11

■V.

L

•Æ

Èê

II

», m

ff

II!

.J

',:L

l Łp

l§!

itiiiiii.i, »V Vi; smf I

Iftp ap ,Jt \ L

b'P

il

Lf-

!«;

'31

tafli *"*

if

<j|»P

i 4. IJ Iii- ä L

Vîr4r»ti»r'k; •'< I • : ’ •

jfab. \>

« mMm . / » ; <®y;

___    /» > W A *' V    ⁴ *

Wfcïâl

»

P*

' i i.'

Si

&y i

il

I'* *.tw

■gt

iîLflWil

(i

Kv

uii

Ü;

Fig. 474.

SMp.

41 l^/Jp

:L^

>L-=

54I

im Hauptgefchofs einen runden Kuppelfaal von 7m Durchmeffer mit Nifchen, welcher zu Bibliotheksund fonftigen Sammlungszvvecken dient.

Die beiden Seitenthiirme (fiehe Fig. 398 u. 399, S. 496) bieten Beobachtungsräume von 7 m Durchmeffer im Lichten. Der weltliche dient dem zweiten gröfseren (^Grubb' fchen) Re-fractor zur Aufftellung und hat daher einen mittleren ifolirten Feftpfeiler. Der örtliche hingegen follte verfchiedene kleinere Inftru-mente abwechfelnd aufnehmen und erhielt defshalb eine ftark unterwölbte Plattform auf möglichft feft verfteiftem Unterbau.

An die nördlich hinter den Seitenthürmen liegenden Vorräume fchliefsen fleh nordwärts die in Holz conftruirten thermo-graphifchen Lauben (für Beobachtungen der Luft-Temperatur beftimmt) an.

Der Nordflügel (fiehe Fig. 400, S. 497 u. Fig. 473) enthält vorzugsweife die Gefchäfts-zimmer der Aftronomen und Rechner, fo wie in einem Untergefchofs die Caftellans-Wohnung und die Sammelheiz-Anlage.

Das Untergefchofs des füdlichen Mittelbaues dient zu gröberen chemifchen, fo wie zu mechanifchen Arbeiten (Tifchler- und Schlofferwerkftätte etc.).

So ift der wünfehenswerthe Zufammen-hang aller hinfichtlich ihrer Zweckbeftimmung in nahen Beziehungen zu einander ftehenden Räume gewahrt, ohne doch eine nachtheilige Häufung von Baumaffen, befonders an der Südfeite des Obfervatoriums, herbeizuführen.

Namentlich die Angliederung der Seiten-thürme an den Mittelbau durch feitlich offene Hallen — nicht durch gefchloffene Bauanlagen — verhindert die Entftehung ftarker Wärme-ftrahlungen, da zwifchen den weiten Hallenöffnungen hindurch ftets ein ungehinderter Luftausgleich zwifchen Nord- und Südfeite ftattfindet.

F’g- 475-

ii

pufl

co

!i

<5

mÿm

=D

HHMiilniiiin

ef

■ Tl 0

g-F

Quer schnitte

Eine Meridian-Saalanlage ift nicht vorhanden. Zu den nöthigen Zeitbeftimmungen dient ein kleines Bamberg’tches Paffage-Inftru-ment, welches nachträglich in einem befon-deren leichten Holzgehäufe neben dem Hauptgebäude Aufftellung gefunden hat.

Die Drehkuppeln der drei Beob-achtungsthürme find (von L. Löwe Comp. in Berlin) ganz in Eifen - Conftruction mit äufserer Eifenblech- und innerer Holzbekleidung möglichft leicht hergeftellt. Der Hohlraum zwifchen beiden Deckhäuten mündet nach einem im Zenith der Kuppel fitzenden Saugkopf; die Drehbewegung wird durch ein Syftem conifcher Rollen auf abgedrehtem Rollkranz vermittelt und geht fehr leicht vor fleh ; der Mittelpunkt des Rollkegels liegt in der unteren Horizontalen. Für die Beobachtungsfpalte war zweifeitige Anlage vorgefchrieben, dafür aber ein fefter Zenith-Schlufs zugeftanden. Für Zenith-Beobachtungen, welche überhaupt feiten Vorkommen, genügen (da

Brunnenanlage des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums bei Potsdam⁴¹⁸).

^öoo ¹¹ • Gr.

das Infiniment etwas excentrifch aufgeftellt und zum Umlegen eingerichtet ift) Klappen nahe am Kuppel-Zenith. Im Uebrigen wurde befonderer Werth darauf gelegt, dafs die Verfchlufseinrichtungen es geftatten, nur gerade denjenigen Punkt des Spaltes, durch welchen die Beobachtung eben flattfinden foll, frei zu machen, den ganzen übrigen Spalt aber gefchloffen zu halten, eben fo aber auch nach Bedarf die ganze Spaltöffnung frei zu legen. Um diefen Bedingungen zu genügen, wurden für jede Spaltöffnung zwei Wellblech-Rollläden angeordnet, von welchen fich eine von oben nach unten, der andere umgekehrt auf-, bezw. abrollen läfft. Die Bewegung wird an der Mittelkuppel durch Stahlbänder, an den feitlichen durch Gliederwellen mit Univerfal-Gelenken vermittelt und gleich der Kuppeldrehung durch Angriff an Seilrädern bewirkt. Ein Uebelftand hat fich bei diefer Anordnung in fo fern ergeben, als die Wellen der Rollläden an den Laufröllchen fich mehr als erwünfcht reiben und dadurch ein unangenehmes Geraffel beim Bewegen der Läden verurfachen. Untergelegte Stahlbänder, deren Anordnung urfprünglich beabfichtigt war, aber bei der Ausführung aus hier nicht zu erörternder Veranlaffung aufgegeben werden muffte, würden jedenfalls einen ruhigeren und fletigeren Gang fichern. Auch fcheint es empfehlenswerth, für den Fall ähnlicher Ausführung den Durchmeffer der Trommelwelle, auf welcher die Rollblende fich aufwickelt, etwas gröfser, als hier gefchehen ift, zu wählen. Im Uebrigen ift man mit diefer Einrichtung wohl zufrieden, wenn auch — wie bei einem folchen ziemlich complicirten Mechanismus wohl erklärlich ift — mitunter kleinere und gröfsere Inftandfetzungen nöthig werden.

Das flache Dach des Gebäudes ift mit Holzcement und darüber mit Rafen abgedeckt. Ueber dem Dache des Nordflügels erhebt fich ein kleines, in Eifen und Glas hergeftelltes Gehäufe für photographifche Vervielfältigungen.

Eine erfchöpfende Veröffentlichung über die ganze Bauanlage fleht noch aus. Ein beim Abfchlufs des Baujahres 1877 amtlich erftatteter Baubericht findet fich in der unten genannten Zeitfchrift¹ 2).

Fig. 476.

•à

iE

■ f\

Lageplan

des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums

zu

//

Bordeaux ⁴²°).

01

am

tu

B,

il"

Ws

C:

il

r/

A.    Meridian-Bau.

B.    Kuppel von 10 m

C.    Kuppel von 5 m

D.    Magnetifche Stationen.

E.    Proviforifche Meridian-Hütte.

F.    Thermometer-Hütte.

G.    Gärtnerei.

W. Wohnhaus.

m, m. Miren-Pfeiler.

Durchm.

4ät

Arch. : Perraux.

löOO n- Gr-

WS?

Das aftro-phyfikalifche Obfervatorium bei Bordeaux, 1879—81 durch Perraux errichtet, liegt 4km von Bordeaux auf einem ca. 75m über dem Meere fich erhebenden Hügel mit fanften Abhängen in parkartiger Umgebung und zeigt, wie der in Fig. 476 ²) mitgetheilte Lageplan erkennen läfft, eine fehr zerftreute Anlage, da fowohl der hier ausnahmsweife erforderliche Meridian-Saal, wie die beiden Kuppelthürme und die Wohnhäufer ganz von einander getrennt angeordnet und nur durch unbedeckte Wege mit einander verbunden find.

Der Meridian-Saal, welcher feine Einrichtung wefentlich den nautifchen Intereffen der Stadt Bordeaux (Zeitbeftimmung und Contrôle der Schiffsuhren) verdankt, hat die in Fig. 415 u. 416 (S. 5°9) dargeftellte zweckmäfsige Anordnung erhalten. Von ihm getrennt und nur durch leichte Zwifchen-bauten verbunden, liegen beiderfeits die Arbeitszimmer etc. der Aftronomen (Fig. 477 ²). Die lothrechten Theile der Beobachtungsfpalte find durch zweiflügelige Fenfter in Eifenrahmen verfchloffen. Die Fenfter haben aufser den verglasten Flügeln noch Jaloufie-Läden, um einen fortwährenden Temperatur-Ausgleich herltellen zu können. Der im Dach liegende Theil des Spaltes wird durch feitliche Verfchiebung des Daches je zur Hälfte nach rechts und links geöffnet, wie dies der Schnitt in Fig. 415 (S. 509) anfchaulicht. Für ein ftrengeres Klima würden fich bei Anwendung des gleichen Syftemes wohl eine etwas Heilere Dachneigung, fo wie überhaupt Einrichtungen zum Entlüften und Entwäffern des Hohlraumes zwifchen äufserer Dach- und innerer Deckhaut empfehlen (letzteres wegen der fich bildenden feuchten Niederfchläge).

Die Feftpfeiler beftehen aus Grobmörtel, die Inftrument-Pfeiler aus Kalkflein. Der Meridian-Saal kann durch eine Feuerluft-Heizanlage angemeffen temperirt werden, was namentlich bei plötzlichem Wetter-umfchlag, z. B. Thauwetter nach ftärkerem Froft, nöthig wird.

Die beiden Kuppelthürme, einer von 10,0 m, der andere von 5,4 m Durchmeffer, haben Drehdächer ganz aus Stahl ; doch fällt die grofse Stärke der Dachhaut mit 3mm, bei der Schiebeklappe fogar 4mm, auf. Die innere Verkleidung befteht aus Linoleum. Die Rollkegel find, wie in Potsdam, nach innen geneigt und aus einem Stück hergeftellt; fie haben auch nur einen Führungsreif (fiehe Fig. 425, S. 513). Die Conftruction einiger Einzelanordnungen geht aus Fig. 420 u. 421 (S. 5¹¹) hervor.

Die ganze Anlage ift nach den Angaben des Aftro-Phyfikers Rayet, Director des Inftitutes, eingerichtet, die Eifen-Conftructionen wurden in Creuzot hergeftellt.

Das aftro-phyfikalifche Obfervatorium in Californien [Lick objervatory) beruht auf der Stiftung eines Deutfch-Amerikaners Lick und zeichnet fich vor Allem durch feine ungewöhnlich hohe Lage auf dem Hamilton-Berge im kalifornifchen Felfengebirge, 2000m über dem Meeresfpiegel, aus, durch welche der denkbar reinfte Horizont und nur feiten unterbrochene Beobachtungen gewährleiftet werden follen. Natürlich verurfacht diefe Lage für Ausführung und Betrieb der j»

Anftalt mancherlei Schwierigkeiten. So hat die Anlage einer Fahrftrafse bedeutenden Aufwand erfordert, die Wafferverforgung umfangreiche Cifternen-Anlagen bedingt etc.

Wie der Lageplan in Fig. 478 zeigt, ift auch hier eine zerftreute Anordnung der einzelnen Bauten gewählt (die Wohnanlage ift im Plane nicht mit dargeftellt). Die Anftalt gliedert fich in

602.

Obfervatorium

zu

Bordeaux.

Fig. 477.

jwa

rter

Physikal C abine t

Meridian-

Assistent

Verbin düng s-Galerie

Saal

1:500

Verbindung G a 1 e r i 8

Director

(0 987654321 0

10

Meridian-Bau des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums zu Bordeaux ²).

Fig. 478.

__j

ver-

603.

Lick

obfervatory.

Lageplan des AA/l-Obfervatoriums auf dem Hamilton-Berge zu Californien. V3OOO n. Gr.

A. Aftro-phyfikal. Obfervatorium.

B. Sternwarte. C. Photo-Heliograph.

604.

Obfervatorium

zu

Meudon.

drei Gruppen: das eigentliche aftro-phyfikalifche Obfervatorium A, die Sternwarte den Photo-Heliograph C.

Das Obfervatorium hat einen eingefchoffigen Beobachtungsthurm von ca.

(Meridian-Bau) B und

/.tVZ’-Obfervatorium auf dem Hamilton-Berge in Californien.

Meridian-Bau.

Photo -Heliographen -Bau.

Kammer

jSchuizhiiite

R e c łi d e r

5;

Halle

10 987654321 0

ü h r .1

Jnsirum.

B H B|

Et

Fig. 480.

1:500

werk-l s tätten

Fig. 479.

tun j s - Z .

Passage-

■5

1OÔ

I ÜTTTl l_

□ □ !

L-ijjjlhJ

Fig. 481.

Aequatorial-Bau.

B e su ch-Z.

Halle (l.ar ifb e r M e te oral. THurm)

S e cr e c ä r

D u ii X e 1-

1:250

1    1    3 X 5    6    7    8    9    10    11    12    13 1t 15"»

j—•—-j—I—}—ł—[•—I—J—!—}—ł—j-—t—[—^—j—I—|—4—j—t I—I—j—I—J—ł—J—>—|

.Dire c -• ter

N,

20ra (fiehe Fig. 412, S. 505) und einen zweige fchoffigen von ca. 7 m lichtem Durchmeffer ; beide find durch einen etwa 60m langen, eingefchoffigen, flach gedeckten Flügelbau mit in der Mitte liegendem Wetterthurm verbunden.

Der Meridian-Bau befteht aus einem Saale von

14 x 15» im

Grundrifs für ein Meridian-Inftru-ment gröfster Ab-meffungen, einem kleineren für ein zweites Durch-gangs-Inftrument und einigen Nebenräumen.

Der Photo-Helio-graphen-Bau bildet eine für fleh be-ftehende Bauanlage , über deren Anordnung im Einzelnen hierNäheres nicht mitgetheilt werden kann⁴²¹).

Ueber das aftro-phyfika-lifch - magnetische Obfervatorium zu Meu-! don bei Paris fehlen noch vollständige Angaben, wie denn auch zur

Zeit der Nie-derfchrift der

vorliegenden

Kapitel die Baulichkeiten deffelben noch in der Ausführung begriffen waren.

⁴² b Eine ausführliche Veröffentlichung über diefe eigenartige Anlage fteht noch in Ausficht. Die hier gemachten allgemeinen Angaben und beigegebenen Abbildungen find entnommen aus: Science 1885.

Aus den perfönlichen Mittheilungen des Directors der Anftalt, Herrn Profeffor Janffen, geht hervor, dafs daffelbe dem Lick obfervatory bezüglich feiner Inftrument-Ausrüftung wenig nachftehen wird. Während z. B. der grofse Refractor des letzteren ein Objectiv von 914mm Durchmeffer hat, foll das für Meudon beftimmte Objectiv 810mm Durchmeffer und ein zweites, mehr zu photographifchen Zwecken beftimmtes Infiniment 620 mm Oeffnung erhalten. Aufserdem ift noch die Aufftellung eines Telefkops von 1 nt Oeffnung (in einfacher Schutzhütte) und verfchiedener Photo-Heliographen beabfichtigt.

Zur Anlage diefes Obfervatoriums find die Ruinen des Ende März 1871 ausgebrannten Schloffes Meudon benutzt worden, und zwar fo, dafs die eigentliche Obfervatorien-Anlage, die Beobachtungstürme nämlich, fich an die ausgedehnten Baumaffen des ehemaligen Schloffes nahe angliedern. Es ift zweifelhaft, ob diefe Verhältniffe den Beobachtungen fich günltig erweifen werden. Wenigftens hegt man in aftro-nomifchen Kreifen die Befürchtung, dafs die gewaltigen, gegen Süden und Wellen der Sonnenbellrahlung ausgefetzten Mauerflächen, namentlich der grofsen Terraffen-Anlagen, auf die Beobachtungen fehr Hörend einwirken und einen guten Theil der Vortheile auf heben werden, welche die fonft günftige Lage der Anftalt innerhalb kräftiger Bewaldung bietet.

Bei den Kuppel-Conftructionen wurde ein dem in Bordeaux angewandten ähnliches Syllem befolgt. Anderweiten Angaben zufolge ift für die Horizontal-Drehung das EiffeHcfot Schwimm-Syftem in Verbindung mit Kegelrollen zur Anwendung gekommen.

c) Meteorologifche und magnetifche Obfervatorien.

605.

Aufgab enkreis.

Der vielgehaltige und umfaffende Aufgabenkreis der hier zu befprechenden Gattung von Obfervatorien läfft fich etwa, wie folgt, feft ftellen :

1)    Luftbeobachtungen in Bezug auf Temperatur, Druck und Feuchtigkeit, fo wie Meffung der Niederfchläge, Starke, Gefchwindigkeit und Richtung des Windes in höheren Luftfchichten, fo wie nahe am Boden ; hiermit zufammenhängend

2)    Himmelsfchau : Beobachtung der Wolken, Nebel und aller fonftiger im Dunftkreife Achtbaren Naturvorgänge ;

3)    Beobachtungen über Erd-Temperatur, Menge und Temperatur des Grund-waffers, bezw. der Fluthhöhen und Fluthwärme;

4)    Beobachtungen der Luft-Elektricität und

5)    des Erd-Magnetismus ; endlich, jedoch nur in felteneren Fällen,

6)    Unterfuchungen über die chemifche Zufammenfetzung der Luft und ihrer Niederfchläge.

Nicht in allen folchen Anhalten werden fämmtliche hier verzeichnete Forfchungs-zweige überhaupt oder doch gleichmäfsig gepflegt. Je nach der befonderen Aufgabe der einzelnen Anlagen tritt vielmehr bald das eine, bald das andere Sondergebiet mehr in den Vordergrund oder kommt auch wohl faft ausfchliefslich zur Geltung. Nur bei grofsen Central - Anhalten, welche an der Spitze eines weite Ländergebiete umfpannenden Netzes von gröfseren und kleineren Beobachtungs-Stationen hehen, werden bis zu gewiffem Grade alle diefe Beobachtungen angehellt, während den Stationen zweiter, dritter etc. Ordnung gewöhnlich befondere abgegrenzte Arbeiten zugewiefen find.

606.

Bauliche

Erfordernil'fe.

Diefer noch in anderweiter Hinficht wechfelnden Gehaltung der Aufgabe ge-mäfs find auch die baulichen Anlagen der einzelnen Anhalten verfchieden. Für wichtigere Stationen treten in diefer Hinficht wohl hets die folgenden Forderungen auf:

1)    Bauliche Anlagen zum Schutz der Inhrumente für die Meffung der Luft-Temperatur etc., fo wie Einrichtungen zum Meffen der Niederfchlagsmengen, der Windbewegung etc.

2)    Hoch ragende Bauanlagen (Thiirme), welche die Himmelsfchau erleichtern und dem Beobachter Schutz gegen Witterungsunbilden gewähren ; auch für die Ein-

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

richtungen zum Meffen der Luftbewegung (Anemometer) find folche Anlagen erforderlich.

607.

Thermometer-

Gehäufe.

3)    Pfeiler zu Orts- und Zeitbefhimmungen.

4)    Je nach der Ortslage Brunnen oder Teiche etc. zu Grundwaffer-Beobachtungen.

5)    Ober- und unterirdifche Bauanlagen für magnetifche Beobachtungen.

6) Phyfikalifche und

chemifcheLaboratorien, Räume mit conftanter oder auch fchnell wech-felbarer Temperatur, Werkftätten, Verwal-tungs- und Sammlungsräume, Wohnungen der Anftaltsbeamten etc.

Diefe Forderungen gelten jedoch nur für Hauptftationen.

Von den zur Beobachtung der Luftbe-fchaffenheit dienenden Inftrumenten bedürfen namentlich die Thermometer einer forgfäl-tigen Aufhellung. Es ift bekanntlich fehr fchwer, reine Luft-Temperatur zu meffen, weil alle Strahlungen und die Einflüffe der Zuftrömung einzelner unmittelbar oder mittelbar durch Strahlungen fpeciell beeinfluffter Luftfchichten fich niemals in aller Strenge werden ausfchliefsen laffen. Man pflegt defs-halb auf allen grofsen Stationen jetzt fleh nicht auf die Beobachtungen an einem Punkte zu befchränken, fondern richtet mehrere Be-obachtungsftellen ein, aus deren Ergebniffen Mittelwerthe gezogen werden.

Fig. 482.

Franzöfifche Thermometer-Hütte.

Fig. 483.

fl

ÜJ

V?

li

///

hl

lal

/s/

t,

L.l

IVi/d’iche Thermometer-Hütte, '/so n. Gr.

Um jedoch die oben erwähnten ftörenden Einflüße nach Möglichkeit von den Thermometern abzuhalten, hat man mehr oder minder complicirte Bauanlagen ausgeführt, deren vollftändige Befchreibung oder auch nur Aufzählung hier zu weit führen würde. Indem auf die einfchlagende Sonder-Literatur verwiefen wird, mögen in Fig. 482 u. 483 zwei thermographifche Hütten, die eine aus Frankreich flammend, die andere von Wild conftruirt, dargeftellt werden.

608.

Thurm-

anlagen.

Die Geftaltung der Anlagen für freie Umfchau am Himmel richtet fich natürlich nach den örtlichen Verhältniffen. Doch wird flets dafür zu forgen fein, dafs die gewählte Höhe genügt, um die oberften Theile der Anlage in eine reine, den Ein-flüffen des Bodens und des Pflanzenwuchfes möglichft entzogene Luft zu bringen. Die oberfte freie Thurm-Terraffe mufs einen thunlichft feften Steinfufsboden erhalten, der den Inftrumenten und Apparaten einen ziemlich hohen Grad von Standficherheit gewährt. Mit folchen Thurmanlagen werden gewöhnlich auch die Anemometer (Windmeffer-Vorrichtungen) in Verbindung gebracht. Doch hat man für diefelben auch hohe, befteigbare Gerüfte aus Holz oder Eifen hergeftellt. Steinbauten gewähren aber ftets eine gröfsere Sicherheit gegen Schwankungen.

Unmittelbar unter der Plattform liegt gewöhnlich ein Thurmgemach, welches den Beobachtern gefchiitzten Aufenthalt bei möglichft freier Rundfchau gewährt, wefshalb daffelbe nach allen Seiten Ausfchaufenfter mit thunlichft reiner Verglafung erhalten mufs.

609.

Magnetifche

Obfervatorien.

Bei den Anlagen, welche zur Beftimmung der abfoluten Abweichungen eines frei beweglichen magnetifchen Stabes von der Meridian- und von der Horizont-Ebene — der fog. Déclination, bezw. Inclination — dienen, kommt es befonders auf vollftändige Abwefenheit von Eifen im Gebäude und feinen Umgebungen an.

Auch bei den fog. Variations - Beobachtungen, d. h. der Beftimmungen der durch zeitweilige erdmagnetifche Störungen bewirkten Ablenkung (Déclination und Inclination des Stabes) von der allgemeinen magnetifchen Richtung, ift ein möglichft hoher, wenn auch minder vollftändiger Grad von Eifenfreiheit bedingt. Für Beobachtungen der letzteren Art würde nämlich die Anwefenheit kleinerer, nicht zu naher und aufserdem vollftändig ruhender Eifentheile nicht befonders ftörend fein. Dagegen bedarf man zu den fog. Variations-Beobachtungen eines hohen Grades von Sicherheit gegen Temperatur-Schwankungen, in fo fern als namentlich ein fchneller Wechfel der Temperatur vermieden werden mufs, auch die überhaupt zuläffige Ver-fchiedenheit der Temperatur nur zwifchen ziemlich engen Grenzen liegt. Befondere Schwierigkeiten für die bauliche Anlage und deren Betrieb erwachfen hierbei oft noch aus der Bedingung einer relativen Trockenheit der Luft, die mit Rückficht auf die geforderte Temperatur-Conftanz häufig nicht leicht zu erfüllen ift.

Die Stationen für abfolute Beftimmungen werden als Freibauten und nicht feiten in Holz conftruirt. Für Variations-Beobachtungen bedient man fich jetzt wohl ftets unterirdifcher Anlagen. Bisher pflegte man meiftens eine räumliche Trennung zwifchen beiderlei Stationen eintreten zu laßen; in neuefter Zeit ift es jedoch nicht nur für zuläffig, fondern fogar für vortheilhaft erachtet worden, die oberirdifche Anlage für abfolute Beftimmungen zu unterkellern und in den fo entftehenden Kellerräumen die Einrichtungen für Variations-Beobachtungen zu treffen.

Bei Auswahl der Lage einer magnetifchen Station ift natürlich auf Fernhalten jeglicher Art von Störung (auch Erfchiitterung) Bedacht zu nehmen. Die Nähe bewegter oder lang geftreckter und in ihrer Richtung der Magnetlinie fich nähernder

610.

Obfervatorium

zu

Tiflis.

€n.

Obfervatorium

zu

Pawlowsk.

Eifenmaffen würde befonders Hörend fein. Trockener Untergrund ift namentlich für die unterirdischen Anlagen von hervorragender Bedeutung.

Für abfolute Meffungen ift ein Anfchlufs an Fern-Objecte unerläfslich, fo dafs mitunter fogar (z. B. in Pawlowsk) Einrichtungen zu Meridian - Beobachtungen mit der Station verbunden find, während man fich anderwärts mit terreftrifchen Fern-Miren begnügt, die durch Theodolith-Meffungen angefchnitten werden. Jedenfalls ift Schon beim Bau auf die Möglichkeit freier Ausfchau nach den betreffenden Fern-Objecten Rückficht zu nehmen.

Dafs alle beim Bau verwendeten Stoffe einer Sorgfältigen Prüfung auf ihre Eifenfreiheit unterzogen werden müffen und felbft für den kleinften Metalltheil (Be-Schläge, Nägel etc.) nicht Eifen, fondera Kupfer etc. zu verwenden ift, bedarf wohl kaum noch befonderer Betonung. Auch die als Erfatz für Eifen in Betracht kommenden Metalle (Zink, Nickel) find nicht immer eifenfrei und bedürfen defshalb vor ihrer Anwendung ebenfalls forgfamer Prüfung ³ 4).

Es mögen hier noch einige Beifpiele ausgeführter Anlagen in gedrängter Darftellung folgen, zunächft das meteorologisch - magnetifche Obfervatorium zu Tiflis.

In den Jahren 1860—61 durch Lehmknl erbaut, kann diefe Anftalt fchon dadurch ein allgemeineres Intereffe in Anfpruch nehmen, dafs es bei ihr gelungen ift, durch Schickliche Anlage von Trennungsgräben die Erschütterungen faft ganz unschädlich zu machen, welche von einem nahe gelegenen Artillerie-Uebungsplatze ausgehen. Die Station für abfolute magnetifche Meffungen gilt heute noch als Sehr zweckmäfsig 4 23).

Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium zu Pawlowsk (bei Petersburg), 1876—77 nach Wild's Angaben erbaut, liegt in einem gröfseren Park. Das An-ftaltsgebiet umfafft 8ka, ift 2km von der Eifenbahn und 28km von Petersburg entfernt. Der Lageplan in Fig. 484 veranfchaulicht die Vertheilung der Baulichkeiten auf dem verfügbaren Raume.

• In einem von Boltenhagen entworfenen Hauptgebäude, von welchem in Fig. 485 bis 487 ein Durchfchnitt und zwei Grundriffe mitgetheilt werden, find die Räume für die Verwaltung, fo wie die meiften meteorologifchen Beobachtungen vereinigt. Der Ausfichtsthurm erhebt fich aus der Mitte der ganzen Bauanlage. Die Abbildungen erklären das Einzelne.

Fig. 484.

g§Bi

SS*

iS

fl

-,

mm

‘■Ś

WM,

>18

jp

■'jM

Am

mm Jlli

4L

wm

iß

''j

HB

mm

i?.

wm

l«l

4a

im.

mm

$lhm.

■A

[Æ

^OOO n- Gr.

iN

'æK

Magnetifch-meteorologifches Obfervatorium zu Pawlowsk.

A.    Hauptgebäude.

B.    Oberirdifche magnetifche Station für

abfolute Beftimmungen.

C.    Hütte für gleiche Zwecke.

D.    Unterirdifche magnetifche Station für

Variations-Beobachtungen.

G.    Thermometer u. Verdunftungsmeffer.

H.    Eishaus.

J. Brunnen.

I, II. Wohnhäufer der Ober- u. Unterbeamten.

III.    Sommerwohnung des Directors.

IV.    Stall u. Remife.

V. Holzfchuppen.

E. Teich.

F. Miren.

Von der unterirdifchen Station für Variations - Beobachtungen feien hier in Fig. 490 u. 491 ein Grundrifs und ein Durchfchnitt wiedergegeben. Da das Grundwaffer fich der Bodenoberfläche bis auf 2 m nähert, konnte eine unter-irdifche Anlage im eigentlichen Sinne nicht ausgeführt werden ; vielmehr wurde der Schutz des Innenraumes gegen T emperatur-Schwankungen durch Erdumfchüttung ge-fucht, die fich jedoch aus praktifchen Rückfichten in mäfsigen Grenzen halten muffte, fo dafs eine dauernde Temperatur-Gleichheit hierdurch allein nicht zu gewinnen war. Der Raum mufs daher durch eine Heizung künftlich temperirt werden, fo zwar, dafs die durch den gewölbten Umgang ftreichende Luft auf die gewünfchte Durchfchnitts-Temperatur gebracht, alsdann zwifchen den Doppelwandungen und Gewölben durchgeführt wird und von da erfl in den Beobachtungsraum gelangt. Zu Lüftungszwecken dienen zwei kleinere Oefen im Mittelgange. Durch diefe Einrichtung ifl es möglich geworden, eine wenig fchwankende Temperatur von 15 Grad, bezw. 20 Grad C. in den beiden Beobachtungsräumen herzuftellen ⁴²⁴). Man hat fich jedoch zu einer Erhöhung diefer Temperaturen nachträglich entfchloffen, um die, namentlich bei hoher Temperatur der Aufsenluft, auftretenden fehr läftigen Feuch-tigkeitsniederfchläge zu bekämpfen. Es wurde ferner beabfichtigt, die von aufsen in hoher Temperatur eintretende Luft zunächft durch Eismaffen zu kühlen, ihr fo

Fig- 485-

Fig. 488.

bu

Längenfchnitt.

Fig. 489.

warm

Tîff

raum

wm

Vorraum

Schnitt.

Fig. 486.

P² ■

—n    îj-

flDurchg ■ Jnstr.

angs

j Warmlufir au m

Grundrifs.

Pavillon für abfolute magnetifche Beftimmungen.

l¹

i0 thek

Fig. 490.

Arleit3-

zimmer

ig u.Bin

J!

[verwalti

ii

mâm

Adjunct

Director

mmmmmm mÊmmæm

Längenfchnitt.

WŹKc.

W.

SSSiSl

I. Obergefchofs.

Fig. 491.

Fig. 487.

r----1

îklappe!

Thermometer-

Hütte

Pïysikal

Ajp.

S a vie ne'

Chem. L ahor.

Mfłp

»ampwerlt

Schmiede

feTzùnt

Dunkel-

kamm

iliil

=4

Grundrifs.

former

V o r h a 11 è

Unterirdifche magnetifche Station für Variations-Beobachtungen.

i:500

987654321 0

l'H'l'l'H'l'l'h

10

+

20«*

Erdgeichofs.

Hauptgebäude.

Magnetifch-meteorologifches Obfervatorium zu Pawlowsk bei Petersburg.

Arch. : Boltenhagen.

einen gröfseren Theil ihres Waffergehaltes zu entziehen und fie erft dann wieder anzuwärmen. Ueber den Erfolg diefer Mafsregel ift inzwifchen nichts bekannt geworden.

Der Fufsboden in den Beobachtungsräumen befteht aus Mofaikpflafter auf einer Starken Grobmörtel-Schicht ; in den Umgängen liegt über letzterer ein Holzfufsboden. Von aufsen hat das ganze Mauerwerk einen Cementüberzug gegen eindringende Feuchtigkeit erhalten.

Die oberirdifche Anlage für abfolute magnetifche Meffungen ift in Fig. 488 u. 489 in einem Grundrifs und einem Durchfchnitt veranschaulicht. Der äufsere Aufbau befteht aus Holz, der Boden aus Stampfmörtel mit Mofaikpflafter. Eine Heizanlage, welche geftattet, während der Dauer von 6 Stunden die Temperatur-Schwankungen in den Grenzen von 0,1 Grad C. zu erhalten, ift ebenfalls vorhanden. Auf die Anlage eines Saales für Durchgangs-Inftrumente ift fchon oben hingewiefen worden. Der grofse Mittelraum zeigt in feinem nördlichen Arme ein durch das Dach gehendes, mit Schliefskiappen verfehenes Holzrohr in der Richtung der Erdaxe, welches Polarftern-Beobachtungen geftattet. Die Laterne über dem Mittelraume hat dreifachen Glasabfchlufs.

Das Obfervatorium (die Stern- und Seewarte) zu Sydney ift 1856—57 errichtet und 1877 erweitert worden. Die allgemeine Anordnung diefer Anftalt möge aus der Planfkizze in Fig. 492 entnommen werden.

jät

612.

Obfervatorium

zu

Sydney.

Fig. 492.

Ai

amm

fi|r

Lageplan

des Observatoriums

y~

Fremden-

WoTtnung

N#

"r

zu

Sydney.

Obfervatorium:

I;

il

Signal-stati on

a.    Meteorologifcher Thurm.

b.    Meridian-Saal.

c.    c. Kuppelthürme für

Aequatoriale.

d.    Zimmer des Aftronomen.

e.    e. Dienftwohnung.

f.    y. Lagerraum und Werk-

ftätte.

g.    Photo-Heliograph.

h.    Trigonometrifcher Punkt.    il

z. Thermometer-Hütte.

k.    Sonnen-Thermometer. C-AÆ

l.    Regenmeffer.

m.    Magnetifche Station.

n.    Verdunftungsmefler.

p.    Flaggenmaft.

q,    q. Telegraph.

ml

fl

■ g»

¹ iWsemtomm 1 e

1)

fi

fi

iN

Ô. s

pi

Dk

,0^ c

ÿf:

■ü

ïv

la«®

SI#

KS

■'S

1:1000

»086420

H i I l-H-ft-H—

10

20

30

40

50*»

Sie ift auf einer etwa 50 m über dem Meeresfpiegel liegenden, mit Baumwuchs beftandenen Landzunge erbaut und durch Parkanlagen nach der Landfeite gefchtitzt. An dem die Sternwarte bildenden Theile kann der ftarke Vorfprung des Aequatorial-Baues nordweftlich vom Meridian-Bau nicht als günftig angefehen werden. Ueber der Vorhalle erhebt Sich in weiteren drei Gefchoffen der mit Zeitball und Windmeffer ausgeftattete meteorologifche Thurm. Der Wohnflügel ift zweigefchoffig.

613.

Hohe Warte

bei

Wien.

Das Photo-Heliometer-Gehäufe ift in Wellblech conftruirt und flammt von der Venus-Expedition des Jahres 1874 her⁴-⁵).

Die »Hohe Warte« (K. K. Centralanftalt für Meteorologie und Erdmagnetismus) bei Wien, 1870 — 72 von v. Ferftcl erbaut, liegt nördlich von Wien auf einer nur

FiS- 493-

\V

EhjT'Srr?

;|J

'' "E.

;,A§

ilî Ë;

....... ***

PS«,

I'v

\______

t:i

iS

filA i

&C

pgE

BSii

fë

Sä

Êë

- V;

IS

y--:r-

fr:r

S " «sp

=.■ m e

Ilmm.

jjjjT

"M

cC

«s*

«*

S' a

-î

Schaubild.

Hohe Warte bei Wien.

J nstrumente

K. k. Centralanftalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.

Fig. 494.

Magn.

Variations-App.

01 îi e "k

Erdgefchofs.

C-

BE»

Telegr-Z im.

Archiv-u Rechner-2.

Vice -D i r e c 10 r

Arch. :

v. Ferftel.

Baromeieri 2. i m.

IA1 j uacten

tfeoo n. Gr.

S-

Rä ruer

Woh n gl

V 0 r h a I le

D i t e c t or

TOT

mit einzelnen Villen bebauten Anhöhe in der Vorftadt Döbling und bietet eine blofs durch den Wiener Wald wenig befchränkte Horizont-Freiheit. Das Anftaltsgebiet umfafft etwa 3,5 ha; der Thurm ift etwa 24,6 0 m hoch.

IP

Fig. 495.

S=

V .-fi!

i—pnp

FÎ

-----

*% !

Lageplan

der »Hohen Warte«

ts

ÎV

ft

bei Wien.

J2ll

©)/ / V

11

mm

A.    Hauptgebäude.

B.    Glas- (Pflanzen-) Hätifer.

C.    Holzgebäude für abfolute magnetifche

Beftimmungen.

D.    Holzgebäude für aftronomifche und

Zeitbeftimmungen.

E.    F. Thermometer-Hütten.

G. Verdunftungsbecken.

d. Collimator. d‘. Mire.

/, /. Pumpbrunnen.

2. Drei Regenmeffer. j>. Sonnen-Thermometer.

4. Strahlungs-Thermometer. j. Sechs Erd-Thermometer.

6. Verdunftungsmefler.

fil

pä

fl

Bi

M

m$

fwi fmf

LP

bi.

* <*

mm

Vt,

l__

y>-

1:1500

Ppg

»0    5    0

ülHlltttf

30

ÖOn«

aaeiaa

sr-fh

ggv|j

Fi

©    VS, t

feta

\

Strasse von Heilig enstadt nach Wien

Für abfolute magnetifche Meffungen ift ein eilenfreies, achtfeitiges Gebäude vorhanden, während für die Variations-Beobachtungen ein Zimmer im Erdgefchofs des die Gefchäftsräume und Dienftwohnungen enthaltenden Hauptgebäudes beftimmt ift, für den Magnetograph ein Kellerraum unter dem Thurm.

Das Weitere möge man aus Fig. 493 bis 495 entnehmen.

Die Deutfche Seewarte bei Hamburg ift 1879—81 nach Neumaycr s Angaben von Kirchenpaucr erbaut worden. Die Aufgaben diefer Anftalt find mannigfaltig; denn fie dient als:

1)    meteorologifche Central-Station für die Kültengegenden, ferner Prüfungs-Anftalt für meteorologifche und magnetifche Apparate, fo wie für aftronomifche In-ftrumente zu Zeit- und Ortsbeftimmungen für nautifche Zwecke;

2)    Uebungs- und Lehranftalt für höhere und mittlere Nautiker (höhere Navigations-Schule), und

3)    hydrographifches Inftitut der Kaiferlichen und der Handels-Marine.

Diefen verfchiedenen Zwecken entfprechend hat fich auch die bauliche Anlage

in manchen Punkten abweichend von den fonft vorkommenden Anordnungen ge-ftalten müffen.

614.

Deutfche

Seewarte

bei

Hamburg.

Die Warte liegt auf einer Anhöhe nahe beim Hamburger Hafen, der »Stintfang« genannt, in parkartiger Umgebung. Das überfchüttete Hauptfammelbecken der Hamburger Wafferwerke liegt innerhalb

) veranfchaulicht die Vertheilung der Bauten

1 26

des eingefriedigten Gebietes. Der Lageplan in Fig. 497 und die Verhältniffe der Umgebung.

Für die Grundrifsgeftaltung des Hauptgebäudes (Fig. 496, 498, 499, 502 Forderung eines quadratifchen glasbedeckten Innenhofes welcher zur Aufhellung eines fewfefchen Apparates für die Prüfung

u. 503 ⁴²⁶) war die von möglichft conftanter Temperatur mafsgebend, von Schiffsuhren und zu ähnlichen

426) Nach: Neumayer, G. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. 7 (1884), No. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Hamburg 1885. Taf. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 23, 24.

IP]

Fig. 496.

-----v ”,-----

lu

łBIl llf liii m mpI m i

Schaubild.

Fig. 497.

jf « I u

fit \

”//%#/^

/ / />

i\'

i?

©4

Iś% Ä

^/zufihTr'

»Ä]

2 I sSAS

Eiskuh le

7;

.* •

JIM

. <a

WÊ

! #

m,

CA2

\w

Wt:;

g, % xtewmmur.

4h

,<0

»j$Ä

z #Äf

¥ÆÊk*

V>

Uh

«7

nm

“F4

4Ę1 im

Wa s s

Reservi

0/

öj<>cs

V- 1

«1

eS,

r-

31.8,1

Die

Ito ^’èl rei

ig/(j!g/ /fi

Wßtz/wiß

aa. 3

Seewarte

M-0

22.0

éêfM-

Lé,

#    ((1©)

o 30J

©f?

g4,intfané e

Q

€b

«Æêl§

a /// ? -ri"C! / >c-n

i®

iw*M

/WaP

Ą) o

«g

■Tr

\\

\x ⁰

Arch. : Kirchenpauer.

Lageplan. — V1500 n- Gr-

Deutfche Seewarte

Fig. 498.

Fig. 499.

□ 0-0 □

□P

qi—1 1—

== Il

rm

TM

J y i uTïïrrnrn

J:

Erdgefchofs

10 9 8

3 2 10

des Hauptgebäudes. 1:500

I. Obergefchofs

10

1S

21.    Eingangshalle.

22.    Flur.

30.    S7~~t>2. Wohnung des Directors

31.    Modell-Sammlung

32.    Inftrumenten-Sammlung

33.    Zimmer des Affiftenten

34.    Zimmer des Vorftehers 33. Vorzimmer.

36. Lehrfaal für den Navigations-Curfus. 63, 64. Flurgänge.

der

Abthlg. II.

67.    Regiftratur.

68.    Cafle.

6ç, 70. Bibliothek.

71, 72. Lefezimmer.

73 Archiv

74- Zimmer des Affiftenten 73. Zimmer des Vorftehers

76.    Arbeitszimmer des Directors.

77.    Wartezimmer dazu.

79. Verwaltung.

80—83. Flurgänge.

der

Abthlg. I.

% <$> %

IL

Fig. 500.

• -I e ‘M

m

-Lei

LÄNGENSCHNITT.

ii?

.#■

■    ..........X

*.0

M3

Fig. 501.

r.\

QUERSCHNITT,

cP

1:250

6    7    8

9    10    11

-i—i—I—1—u

12    13    11.    15”®

lJ

bei Hamburg⁴²⁶).

Compafs- und magnetifches Obfervatorium.

L. Unterird. Gang.

M. Miren-Oeffnung.

O. Gasofen.

R.    Linfe.

S.    Stein-Confole mit Schwingungskaften.

C. Centralpfeiler mit Theodolith.

G.    Comparator.

H.    Chronograph.

J. Fundament f. d. Stativ.

U. Uhr.

Z. Fernrohr.

a.    Bohle.

b.    Holzftück.

■CA

R. Tragbares Stativ.

O. Gas-Motor.

N. Nordthurm.

M. Stativ.

L. Fenfter.

K. Beobachtungskanzel.

G. Ausbalancirungs-Gewichte.

C. Chronograph.

A. Canal.

ï]

rgiig

iDlpm

§T5

S «

'

SU

T:

Lichthof der Deutfchen Seewarte mit dem Combe’fchen Apparat ⁴²⁶).

Langenfchnitt.

Ci

ô;

--

p. Verbindungsftück.

t. Bleirohrleitung.

y. Conus.

71. Geftell.

k. Behälter.

h. Bleirohrleitung.

d. Metallfcheibe.

IV. Weftthurm.

T. Gitterthurm.

.T. Südthurm.

'^ÊÊjm

i®

Vçp

s. Vertical-Achfe.

r. Hebel.

v. Welle.

71. Batterie-Schrank.

Grund nfs.

■f

c =]

iDimmomoi

■aili o

«0    5    0

Mm

•c,

71

S)

1:125

Sa

frQ

■■

mm§

ri

f

I ■ -

^tll

si

! rÄ4

Fig. 502.

4-

va

tu

« Sï

IV

„..4--—- Jjr

T SïïSiL,

Jn'i

*ë

jife

;püH M

JJ-jf

Druckerei

Laboratorium

Fig. 503-

|P3

Fig- 5°4-

Längenfchnitt.

‘■'r YS,

tr

AF

ss&z&bs

UH

öiAaÜttiijil

--

_j_

Tl

il

j-

II

ii

T - ....

£>i

.[

il

TT

J

V h“l

Vr*

4:13

:y mi

. i il '

fgg'fy

t~ '--------..    ': ,:z. ,,i_.

0i

Fig- 505-

Grundrifs.

"y

r'.

ni    -    •

r- ■ '*!'-!■

■MlÜi iÊStr#

c S

SJ

■‘1.....i

!! ■

“TÄvJ I

■ Ma

■■■■ / f-

. W Jm

A.    Spitze.

B.    Gegengewicht.

C.    Central-Pfeiler.

E. Syftem von Ringen m u. Spangen /.

G.    Ausgleichungsgewichte.

H.    Balken.

J. Miren-Klappe. \L. Laterne.

M.    Magnetometer.

N.    Säule.

R.    Kurbel.

S.    Holzfäule.

T.    Tifch. c. Schnur.

i.    Lederband. k. Torfions-Vor-

richtung.

q.    Rolle.

r.    Gasrohr.

j.    Spiegel.

x. Meter-Mafs.

-Q ■    -■

Magnetifcher Pavillon mit Inductions-Apparat42,î). — Go n. Gr.

wvm

MySI!

Süd.

615.

Bernoullianum

zu

Bafel.

616.

Wetterwarte

zu

Köln.

6x7.

Wetterwarte

zu

Magdeburg.

Fig. 506.

Fig. 507.

Fig. 508.

Nor

Thermometer-Hütten auf dem Wafferbecken der Deutfchen Seewarte bei Hamburg ⁴²⁶),

I50 n. Gr.

Unterfuchungen dient (Fig. 502 u- 503). Die vier äufseren Ecken des Gebäudes find zu 4 Tliürmen aus-geftaltet, welche zu aftronomifchen, meteorologifchen Beobachtungen, Sextanten-Prüfungen etc. dienen.

Die unterirdifche magnetifche Station (Fig. 500 u. 501 ⁴²⁶) dient wefentlich zu Compafs-Prüfungen und bedarf daher nicht eines hohen Grades von Temperatur-Feftigkeit; die oberirdifche (Fig. 504 u. 505 ⁴²⁶) ift in Holz hergeftellt. Drei Miren-Klappen gewähren Ausficht auf 3 Kirchthtirme. Die Thermometer-Gehäufe (Fig. 506 bis 5°8 ⁴²⁶) find gleichfalls bemerkenswerth.

Das Bernoullianum zu Bafel, von dem bereits in Art. 122 (S. 140) u. Art. 244 (S. 267) die Rede war, enthält aufser den an den angezogenen Stellen bereits be-fprochenen phyfikalifchen und chemifchen Inftituten auch eine meteorologifch-aftro-nomifche Anftalt.

Wie fchon in Art. 122 (S. 140) gefagt wurde, ift in der Mitte der Hinterfront des betreffenden Gebäudes (fiehe die Grundriffe in Fig. 99 u. 100, S. 141) ein Thurm mit ifolirtem Steinpfeiler errichtet. Im I. Obergefchofs befindet fich ein Zimmer für die regelmäfsigen meteorologifchen Beobachtungen; das II. Obergefchofs enthält ein Zimmer für felbftregiftrirende meteorologifche In-ftrumente, ein Zimmer mit Meridian-Spalt für ein kleines Meridian-Inftrument und eine freie Terraffe, auf der fich fefte Poftamente zum Aufftellen von In-flrumenten und ein Regenmeffer befinden. Das III. Obergefchofs wird von einem Raume mit drehbarer Kuppel, der ein Aequatorial-Inftrument aufnimmt, gebildet; der Durchmeffer der Kuppel beträgt 5 m-

Die Wetterwarte der »Kölnifchen Zeitung« zu Köln wurde 1880 erbaut.

Inmitten der Stadt, jedoch zwifchen gröfseren Gärten gelegen, ift auf einem Wohnhaufe, etwa 16 m über dem Strafsenpflafter, eine mit Dachleinwand abgedeckte Terraffe angelegt, an deren Südende in quadratifchem Aufbau (Fig. 509) ein Inftrumenten- und ein Arbeitszimmer eingerichtet find. Auf dem flachen Dache deffelben flehen die Windmeffer. Thermometer find am Nord-fenfter untergebracht, Regenmeffer auf der Terraffe. Zu Zeitbeftimmungen vermittels eines Univerfal-Inftrumentes ift in der Brüftung der Terraffe ein Steinpfeiler vorhanden. Ein Neubau auf günftigerer Stelle ift in Ausführung begriffen.

Die Wetterwarte der »Magdeburger Zeitung« zu Magdeburg wurde 1880 von Forßer & Römling nach Afsmann s Angaben erbaut.

Fig. 509.

Arbeits - Zimmer

Jnsi.rum.eate

Terrasse

Ke

V"

messer

Wetterwarte zu Köln. 1/250 n. Gr.

Das Wefentliche der Anlage befteht in einem achtgefchoffigen Thurm von etwa 34In Höhe über Strafsenpflafter mit darüber errichtetem achtfeitigen Glashaufe, welcher ficli an das etwa 16,50 m hohe, flach gedeckte Druckereigebäude anlehnt.

In dem erden über diefes Dach emporragenden Thurmgefchofs fteht ein Gasofen, deffen Abzugs-gafe direct unter den Fufsboden des Glashaufes geleitet find und vorzugsweife diefes heizen, während die übrigen Räume nur mäfsig erwärmt werden.

Aufser den oben befindlichen Thermometern find auch noch in einem an das Gebäude ftofsenden gröfseren Garten weitere Thermometer aufgeftellt. Man ift mit der Anlage zufrieden.

Von der unterirdifchen magnetifchen Station zu St. Maur bei Paris fei nur in Fig. 510 der Grundrifs der magnetifchen Variations-Station mitgetheilt, welche in einem überwölbten Kellerge-fchofs drei Räume von fehr befcheidenenAb-meffungen zeigt.

Die Kellerfenfler find ohne dichten Verfchlufs nur mit durchbrochenen Steinplatten gegen Licht abgedämpft.

Ob diefe einfachen Vorkehrungen Erhaltung der gleich-mäfsigen Tempera-tur-Verhältniffe etc. genügen, ift hier nicht näher bekannt ⁴²⁷).

Das Hauptgebäude des meteorologifch- magnetifchen Obfervatoriums zu Perpignan enthält im PAdgefchofs Dienfträume, in zwei darüber gelegenen Gefchoffen Wohnungen. Ein mit Plattform abgefchloffener Thurm überhöht das Ganze.

Der »magnetifche Keller« ift zur Hälfte in den Boden eingegraben, zur Hälfte überfchiittet und mit einer leichten Fachwerkshütte überbaut, das Ganze mit hohem Strauchwerk umpflanzt. In diefem — der Anlage von St. Maur ähnlichen — Keller follen auch die abfoluten Meffungen vorgenommen werden ⁴²⁸).

Zum Schlufs diefer Betrachtungen fei noch einer erft im Entwurf begriffenen Anlage gedacht, des meteorologifch-magnetifchen Inftitutes auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Diefe als Hauptftation des Beobachtungsnetzes im ganzen Lande geplante Anlage foll nach dem Programm des Directors v. Bezold wefentlich aus zwei Bauanlagen beftehen, dem Hauptgebäude, welches alle Gefchäftsräume und Dienftwohnungen enthält und möglich!! hoch angelegt wird, um die zur Ausfchau dienenden Dachflächen, befonders das Obergefchofs des Thurmes, von den Einflüffen des umgebenden Waldgebietes möglichft frei zu machen, und einem gehinderten magnetifchen Obfervatorium, für welches bereits ein fpecieller Entwurf aufgeftellt ift. Hier follen die beiden magnetifchen Stationen dergeftalt in einem Gebäude vereinigt werden, dafs in einem mit ftarken Gewölben überdeckten, durch gleichfalls gewölbte Umgänge vom umgebenden Boden losgefchnittenen, nach unten durch eine ftarke Grobmörtelplatte vom Untergrund losgelösten Kellergefchofs die Variations-Beobachtungen vor fich gehen, während ein über demfelben errichtetes Erdgefchofs die Räume für die abfoluten Meffungen enthält. Für die Temperirung und Trockenhaltung find befondere Vorkehrungen in Ausficht genommen, über welche jedoch nähere Mittheilungen bis nach erfolgter Ausführung und Inbetriebnahme der Anftalt Vorbehalten bleiben müffen. Für jetzt genüge defshalb die Andeutung, dafs die Zuführung der Aufsenluft nach den Kellerräumen nicht

618.

Magnet. Station zu St. Maur.

zur

I. Raum für directe

Beobachtungen :

A.    Beobachtungs-Inftrument.

B.    Bifilar-Inftrument. D. Declinations-

Inftrument. y. Incünations-Inftrument.

II. Raum für felbftregift-rirende Apparate: M\ Magnetograph.

T. Tifch.

III. Photographifche

Dunkelkammer. a. Verdunkelte Keller-fenfter.

Fig. 510.

,\ \

ti

Magnetifche Variations-Station zu St. Maur bei Paris. ⁴/l25 n- Gr.

619.

Obfervatorium

zu

Perpignan.

620.

Meteorolog.-

magnet.

Station

bei

Potsdam.

42î) Näheres in: Mascart. Atelier Rumkorff. Paris 1885. 428) Näheres in: La nature 1886, Nr. 682.

¹

   Zeitfchr. f. Bauw. 187g, S. 33.

²

   Die hier mitgetheilten Angaben und Abbildungen lind der Freundlichkeit des Herrn Directors Rayet in Bordeaux zu verdanken, theihveife auch entnommen aus: Annales de Vob/ervatoire de Bordearix, 1885.

³

   Ueber die Einzelheiten der hier zu befprechenden Anlagen, fo wie über die Organifation des Beobachtungs-dienftes etc. findet fich eine ziemlich reichhaltige Literatur in Zeitfchriften und in den Inftructionen der Central-Obfervatorien ; ferner feien namhaft gemacht:

Die Organifation des meteorologifchen Dienftes in den Hauptftaaten Europas. Zeitfchr. d. Kön. Preufsifchen ftatiftifchen Bureaus 1887 u. 1880.

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15, S. 57.

Wild, H. Neue Verfuche über die Beftimmung der wahren Lufttemperatur. Repertorium f. Meteorologie, Bd. 10, Nr. 4. Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronomifche Nachrichten 1867 (Bd. 69), S. 273. Befchreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Inftrumente und Apparate von Dr. Lamont. München 1851.

Aenderung des Anemographen von Denza. Bolletino menfuale dell' offervatorio in Moncalieri, Torino. 1886, Febr. Denza, F. Anemografo e pluviografo. Roma 187Ç.

Das Lick-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in Limoges. La nattire, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Charpentier. Notice fur les appareils magnétiques de M. Mascart. Paris 1885.

Hofmann, A. W. Bericht über die wiflenfchaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausftellung im Jahre 1876. Braunfchweig 1878.

Loewenherz, L. Bericht über die wiflenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbeausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880.

Neumayer, G. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. 7 (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Hamburg 1885.

Endlich fei auf die Schriften, welche fich auf Ausführungen der fraglichen Art beziehen und die in dem am Ende diefes Kapitels beigefügten Literatur-Verzeichnifs angeführt find, verwiefen.

⁴

   Näheres über diefe Anftalt einfchl. Lageplan etc. in: Aftronomifche Nachrichten 1867, Nr. 1650.

621.

Metronom.

Anftalten.

622.

Obfervatorium d. Normal-Aichungs-Commiffion

zu

Berlin.

unmittelbar, fondera durch einen langen unterirdifchen Rohr-Canal erfolgen wird, in welchem die Luft einen der Boden-Temperatur annähernd gleichen Wärmegrad annehmen und fo bei höherer Aufsen-Temperatur einen entfprechenden Theil ihres Feuchtigkeitsgehaltes abgeben Toll, bevor fie, an befonders eingerichteten Rohr Apparaten im Keller felbft wieder angewärmt, in den Beobachtungsraum eintritt.

Es leuchtet wohl ein, dafs durch den Aufbau des vollen und ebenfalls gegen zu rafchen Temperatur-Ausgleich wohl verwahrten Erdgefchoffes das Wärmegleichmafs im Keller wefentlich gefördert wird, während man gegenfeitige Störungen der Beobachtungen in beiden Stationen auf wiffenfchaftlicher Seite nicht befürchtet. Natürlich wird für Eifenfreiheit der Anlage in weiteftgehender Weife geforgt. So find u. A. alle für den Bau in Betracht kommenden Stoffe, befonders Steine, Kalk etc. einer genauen Unterfuchung auf ihren etwaigen Eifengehalt unterworfen worden, welche zum Theile überrafchende Ergebniffe geliefert haben.

Die beabfichtigte allgemeine Anordnung der Bauten auf dem Platze ift aus dem Lageplan in Fig. 472 (S. 538) des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge zu erfehen.

d) Metronomifche, geodätifche und phyfikalifch-technifche Anftalten.

Die nunmehr zu befprechenden Arten von Obfervatorien dienen zwar ver-fchiedenen Zwecken, zeigen aber, wie fchon Art. 525 u. 526 (S. 475) hervorhob, in ihren nahen Beziehungen zur Präcifions - Technik und -Mechanik unter fich eine gewifle Verwandtfchaft.

Die metronomifchen Anftalten find die wiffenfchaftlich-technifchen Betriebs-flätten für jene ftaatlichen Verwaltungseinrichtungen, deren Wirken in der Erhaltung der Normalität des Mafs- und Gewichts-Syftemes eines Landes oder auch gröfserer, in diefem Sinne zufammengehöriger Ländergebiete gipfelt. Ihre Obfervatorien find daher zur Ausführung der genauen Mafs- und Gewichtsvergleichungen eingerichtet, welche zum Zwecke fortdauernder Studien an den Normalen und zur Ableitung der für den praktifchen Dienft der Prüfung und Beglaubigung von Mafs- und Gewichts-ftücken des täglichen Gebrauches erforderlichen Typen angeftellt werden. Es handelt fich alfo um Nahbeobachtungen im eigentlichften Sinne, und alle für diefe Zwecke erforderlichen Vorkehrungen, um Unwandelbarkeit der Aufftellung von Objecten und Inftrumenten, Erfchütterungsfreiheit und Temperatur-Conftanz zu wahren, find hier von hervorragender Bedeutung.

Ausgeführte Anlagen diefer Art beftehen verhältnifsmäfsig nur wenige -, es mögen hier zwei einfchlägige Beifpiele mitgetheilt werden, zunächft das metronomifche Obfervatorium der Kaiferlichen Normal-Aichungs-Commiffion zu Berlin.

Als die Pflege des Mafs- und Gewichtswefens Reichsfache geworden, trat das fchon früher empfundene Bedürfnifs eines eigenen Gefchäftshaufes für die mit der Oberleitung diefer Angelegenheit befaffte Behörde, die »Normal-Aichungs-Commiffion«, fo dringend hervor, dafs es zu Anfang der fiebenziger Jahre durch einen Neubau im Garten der Berliner Sternwarte Befriedigung fand.

In diefem Gebäude, deffen Ausführung dem Verfaffer ⁴²⁹) anvertraut war, finden fich die Gefchäftsräume für den laufenden Verwaltungsdienft mit den Obfervatorien für die Mafs- und Gewichtsvergleichungen etc. unter einem Dach vereinigt, eine Anordnung, die für ähnliche Zwecke, bei welchen es fich vor Allem um die Herftellung temperatur-conftanter Räume handelt, wohl meiftens zu empfehlen fein wird, weil fie ftets Gelegenheit giebt, die Beobachtungsräume durch Um- und Ueberbauung mit Gefchäftsräumen gegen Temperatur-Ausgleich mit der Aufsenluft zu fchützen.

Die Grundriffe in Fig. 513 u. 514 ftellen die Anlage des Hauptgebäudes dar, wie fie nach einem in den achtziger Jahren von Bvffe ausgeführten Anbau einiger Laboratorien etc. fich geftaltet bat. Durch diefen Anbau an der Oftfeite ift der thermifche Schutz der drei Comparator-Säle wefentlich erhöht worden. Die Südfeite, ift fchon in der urfpriinglichen Anlage durch den Querflügel gedeckt, und die Nord- und Weftfeite finden durch nahe liegende hohe Nachbargebäude erwünfchten Schutz gegen Windwirkungen etc. Im Uebrigen ift der thermifche Abfchlufs der betreffenden Räume durch ftarke Mauern

Fig- 511.

mHmiTTT

T::!T1 itii

CT

CT

■DF

Lî

JA

ai mm t

Anfîcht

der

Oftfeite.

zy-y

a......â

n n il n

7HT II llWll ~

i!

Fig. 512.

Längen-

fchnitt.

rrr

rlrlr

.......................

wm

mmm*

.................

mm

I

WÈmÊÈÈÊKËmÊÈsmm

1:250

1    2    3    « S 6    7    8    9    10    11    12    13    11    15"

1:500

I- -H

987654321 0

10

20™

Fig- 513-

Fig- 5r4-

Wag e-Bur8 au

si

/ezn

SUzungssaalQ

r a 10 r

P”i

e TL-

0]

H a u s i île n e r

u.Wagezim.DB --, ■/ \

LD._J

s à. -

E i u lalla n

Ai diraum

‘L ali o-o|r atonumol

.N

Director

I al) or

OIO L

a-l lor

ïam

'vv

Untergefchofs. '

Hauptgefchofs.

Metronomifches Inftitut der Kaiferl. Normal-Aichungs-Commiffion zu Berlin.

Arch. : Spieker,

In den nach dem Inneren der Säle gerichteten Wellblechwänden find feft verfchliefsbare Thürchen angebracht, durch welche man zur Befchleunigung der beabfichtigten Temperirung die Luft aus dem Hohlraume in den Saal eintreten laffen kann. Andere, ebenfalls verfchliefsbare Oeffnungen bilden eine Verbindung des Hohlraumes mit Rohren, die im Mauerwerk ausgefpart find, um nach Bedarf die Luft nach aufsen hin entweichen zu laffen. Eben folche Verbindungen beftehen zwifchen dem Saalraum und anderen nach aufsen führenden Rohren. Die gemauerten Rohre münden nicht unmittelbar in das Freie, fondern in den Dachraum, von wo die Luft durch Saugköpfe über Dachfirft entweicht.

Die Zwifchendecke, welche die Beobachtungsräume von den darüber liegenden Gefchäftsräumen

Die Aufsenanficht (Oftfeite) in Fig. 511 ftellt das Gebäude ohne die fpäter hier angefügten Nebenräume für Laboratorien-Zwecke dar.

623.

Mafs-

u. Gewichts-Bureau

mit Hohlräumen und Anwendung von Hohlfteinen, namentlich zu den nach innen liegenden Theilen der Umfaffungswände, thunlichft gewahrt. Das über den Sälen befindliche Gefchofs, welches einen Theil der Gefchäfts- (Bureau-) Räume der Behörde enthält, fchützt gegen Ausgleich nach oben hin.

Die Lage der Anftalt im Garten der Sternwarte ift aus dem in Fig. 436 (S. 521) mitgetheilten Lageplan des letztgenannten Inftitutes zu erfehen. Das kleine, hinter dem füdlichen Querflügel des Hauptgebäudes an die Weftgrenze des Grundftückes angelehnte Bauwerk enthält eine Heizanlage zur Regelung der Temperatur in den Comparator-Sälen. Sie befteht aus einer Waffer-Luftheizung mit Flügelgebläfe, durch welches die Heizluft zunächfl in einen unter Tag liegenden gemauerten Canal und durch diefen nach den Sälen gedrückt werden kann.

In diefen Sälen ift wohl zum erften Male in umfaffendem Mafse Anwendung vom Syflem der Blechwand-Hohlräume zum Zwecke einer gleichmäfsigen Temperatur-Uebertragung gemacht worden. Der Durchfchnitt in Fig. 5¹² veranfchaulicht im Zufammenhang mit den Grundriffen diefe Anordnung. Die aus dem Zuleitungs-Canal kommende Luft tritt zunächft in einen unter dem Hausflur liegenden Vertheilungs-Canal, von welchem aus fie fich in gemauerten Zügen verbreitet. Diefe Züge liegen unterhalb des Fufs-bodens der Säle an den Wänden entlang, und ihre Verbindungen (unter fich und mit dem Ver-theilungs-Canal) können durch Schieber nach Bedarf geregelt und abgefperrt werden. Von hier gelangt die Luft durch ebenfalls abfperrbare Zugöffnungen in die darüber liegenden Wellblech-Hohlräume, welche in den beiden kleineren Sälen nicht nur an den Wänden und der Decke, fondern auch am Fufsboden fich hinziehen, während im grofsen Saale der Fufsboden unmittelbar auf der Zwifchendecke ruht, welche den Beobachtungsraum von dem die Feltpfeiler enthaltenden Untergefchofs fcheidet. Diefe Decke befteht aus I-Eifen und Glasplatten auf beiden Flanfchen. Im grofsen Saale hat die obere, den Fufsboden bildende Glasplatte einen Linoleum-Belag; in den beiden kleineren Sälen liegt ein Lattenboden über dem oberen Wellblech.

trennt, befteht aus gewöhnlicher Holzbalkenlage mit ganzem Windelboden und ftarker Lehmfüllung, zur Förderung der Temperatur-Trägheit. In diefer Decke find kleine Lichtöffnungen eingefchnitten , welche durch doppelte Verglafung — eine ftarke Rohglasplatte im Fufsboden des betreffenden Gefchäftsraumes und eine fchwächere in der Deckenunterfläche — verfchloffen find. Andere Lichtzuführung, als diefe mittelbare, haben die Säle nicht, und auch diefe kann durch Schieber etc. abgefperrt werden. Alle Beobachtungen in diefen Sälen werden bei künftlicher Beleuchtung vorgenommen, und zwar befinden fich die Beleuchtungseinrichtungen in den Hohlräumen zwifchen den Blechwänden. Es hat fich im Verlauf der Arbeiten gezeigt, dafs fich diefe Beleuchtungsmittel auch fehr gut zur feineren Ausgleichung der Temperaturen verwenden laffen.

Um die Feftpfeiler thunlichft gegen die in den oberen Bodenfchichten fich fortpflanzenden Er-fchütterungen benachbarter Fabrikbetriebe etc. zu fichern, ohne doch den Unterbau des Haufes felbft tiefer, als aus allgemein bautechnifchen Rückfichten nöthig ift, zu gründen, wurden Brunnen gefenkt, innerhalb welcher die Pfeiler auf einer Grobmörtelfchicht frei aufgeführt find. In jedem der kleineren Beobachtungsräume genügte ein Brunnen für je einen Pfeiler von fymmetrifcher Grundgeftalt. Für den grofsen Comparator-Saal dagegen, deffen Pfeiler eine lang geftreckte Form erhalten muffte, find zwei folcher Brunnen angelegt worden, deren jeder einen Pfeiler enthält, der mit dem anderen durch einen Gewölbebogen verbunden ift. Auf dem Rücken diefes Bogens findet fich der grofse Comparator-Pfeiler aufgelagert.

Als zweites Beifpiel diene das internationale Mafs- und Gewichts-Bureau im Park von St. Cloud bei Paris. Für die Arbeiten des » Comité international des poids in welchem alle Staaten vertreten find, welche das metrifche Syftem

ZU

St. Cloud.

et me fur cs«

angenommen haben, ift 1877—78 ein eigenes Obfervatorium errichtet worden.

Dafielbe enthält 6 Arbeitsfäle mit innerer Doppel-Wellblechumhüllung von verfchiedenen Ab-mefiungen (von 5,30 bis 8,60 m Breite bei 9,iom Tiefe), welche, neben einander gereiht, von einem mit Feuerluftheizung verfehenen Umgang umfchloffen find. Die Säle erhalten fämmtlich natürliches Deckenlicht; der Umgang hat nur kleine Fenfter. Erft in neuefler Zeit hat man auch künftliche Beleuchtung von den Hohlwänden aus mit hinzugezogen, wie von Anfang an im Berliner metronomifchen Inftitut ge-fchehen.

Die Normale werden in einem Keller aufbewahrt, die Prototype felber in einem noch tiefer unter diefem, in dem kreidigen, fehr trockenen und wenig wärmeleitenden Grobkalk der Parifer Formation aus-gefchroteten Gemach. Dennoch hat man im unteren Keller mit Feuchtigkeit zu kämpfen, wie es wohl faft überall der Fall fein wird, wo man fehr confiante Boden-Temperatur erreicht. Der Schutz der Prototype gegen Feuchtigkeit ift aber in fehr vollkommener Weife dadurch zu erreichen, dafs diefelben fich in tragbaren, dauernd luftdichten Gehäufen befinden, die nur forgfältig getrocknete Luft enthalten.

Hierdurch wird es auch möglich, die Prototype, wenn fie aus ihrer conftanten Temperatur in die Arbeitsräume gebracht werden müflen, vor Feuchtigkeits-Condenfation zu fchützen. Man öffnet nämlich den luftdichten Verfchlufs der tragbaren Gehäufe erft dann, wenn diefelben mit den Prototypen die Temperatur der Arbeitsräume angenommen haben.

Eine vollftändige Veröffentlichung über diefe Anlage von Seiten des internationalen Mafs- und Ge-wichts-Comités fleht in naher Ausficht.

624.

Obfervatorien

für

Zwecke.

ID

vo

CO

Die Obfervatorien für geodätifche Zwecke haben zum Theile eine der vorigen verwandte Aufgabe, indem fie Gelegenheit zu ftetig wiederholter Prüfung der für Bafis-Meffungen etc. gebrauchten Mafsftäbe, ferner zu Pendelunterfuchungen in er- geodätifche fchütterungsfreiem und temperatur-conftantem Raume und ähnlichen wiffenfchaftlichen Arbeiten bieten füllen; zum Theile aber bedingen fie auch Einrichtungen zu Fernbeobachtungen, da die Winkel-Mefsinftrumente ebenfalls einer ftetigen Prüfung unterworfen werden miiffen. Aufserdem liegt es im Wefen folcher Anftalten, dafs auch Gelegenheit zu Uebungen im Gebrauch der Apparate und Inftrumente verlangt wird. Eine vollftändige Anlage diefer Art fetzt fich daher aus verfchiedenen Ver-anftaltungen für Nah- und für Fernbeobachtungen zufammen.

Als Beifpiel für die Einrichtung eines vollftändigen geodätifchen Inftitutes kann hier nur auf das Programm hingewiefen werden, welches für die auf dem Tele-graphenbej;ge bei Potsdam beabfichtigten Bauanlagen aufgeftellt worden ift, da andere ausgeführte Beifpiele hier nicht bekannt find.

Früher waren nämlich die bezüglichen Arbeiten für Zwecke der höheren Geodäfie gröfstentheils auf die Sternwarten angewiefen oder auf proviforifche Einrichtungen. Selbft eine vergleichsweife fo alte Anflalt, wie das Bureau des longitudes zu Paris, welches wohl ein Jahrhundert lang mit der Sternwarte dafelbft verbunden war, hat bis jetzt noch keine anderweite feile Unterkunft gefunden ; fondern es befitzt nur zu vorübergehenden Zwecken errichtete Holzhütten im Parke von Montfouris.

Das in Preufsen feit einer Reihe von Jahrzehnten beftehende Königl. geodätifche Inftitut ift bis jetzt auch noch zu Berlin und in deffen Nähe auf gemiethete Räume angewiefen. Als dauernde Unterkunft deffelben find Bauten bei Potsdam in Ausficht genommen.

Nach dem für diefelben aufgeftellten Programm zerfällt die Anlage, abgefehen von untergeordneteren Bauten, in zwei Abtheilungen : ein Hauptgebäude, in welchem alle Gefchäftsräume, mehrere Dienft-wohnungen und die Säle für Nahbeobachtungen, fo wie für Aufbewahrung der Inftrumente etc. unter einem Dach zufammengefafft werden follen, und das Obfervatorium für Winkelmeffungen, welches getrennt von erfterem und aus mehreren Einzelanlagen beftehend gedacht ift.

Vom Hauptgebäude intereffiren hier natürlich vorzugsweife die Räume für Präcifions-Arbeiten. Es find deren in erfter Linie zwei verlangt : einer für Längenmeffungen (Unterfuchungen am Bafis-Apparat) und ein anderer für Schwerkraft-Unterfuchungen (Pendelbeobachtungen). Für beide gilt die Bedingung weiteftgehender Temperatur-Beftändigkeit mit der weiteren Vorfchrift, dafs die Temperatur fich innerhalb der Grenzen von 0 bis 30 Grad C. beliebig herftellen und feil halten läfft. Doch follen niedrige, dem Gefrierpunkt nahe Temperaturen nur bei kaltem Wetter angewendet werden, fo dafs es einer künftlichen Abkühlung der Temperir-Luft nicht bedarf und nur eine Erwärmung derfelben in Betracht kommt. Zur Temperatur-Uebertragung follen die im Berliner metronomifchen Inftitute wohl bewährten Wellblech-Hohl-

räume verwendet werden. Dabei wird für den Bafis-Apparat gefordert, dafs fein als »Grundpfeiler« ge-ftalteter Feftpfeiler in einem gegen die wechfelbare Temperatur des Beobachtungsraumes gut abgefchloffenen Kellerraum von dauernder Temperatur-Conftanz errichtet werden, während der Fufsboden des Pendelraumes mit dem Raume felbft in Temperatur-Ausgleich gefetzt und als »Feftboden« conftruirt werden foll.

Aufsér diefen beiden zu Präcifions-Arbeiten im ftrengften Sinne dienenden Gemächern find noch mehrere andere Erdgefchofs- und Kellerräume von mittlerer Temperatur-Conftanz verlangt, namentlich mehrere gröfsere Säle zum Aufftellen und Prüfen von Inftrumenten etc., welche gewöhnliche Tagesbeleuchtung durch Fenfter (die jedoch der Sonnenwirkung thunlichft zu entziehen find) erhalten, während jene beiden erftbefprochenen Beobachtungsräume nur mittelbares und mäfsiges Deckenlicht (fo weit zum allgemeinen Zurechtfinden im Raume nöthig) empfangen und für die Beobachtungen felbft mit Einrichtung für künftliches Licht, von den Blechhohlräumen aus, verfehen werden follen.

Für die allgemeine bauliche Geftaltung diefer Anlage ift defshalb das Folgende in Ausficht genommen. Die Mitte des Ganzen nehmen die beiden Präcifions-Räume ein. Nördlich fchliefsen fich ihnen die Räume von mittlerer Temperatur-Conftanz unmittelbar an und erhalten nur Fenfter nach Norden, alfo gegen Sonne gefchützt. An der Oft-, Süd- und Weftfeite werden die beiden Mittelräume zunächft von Gängen umfchloffen, an welchen fich nach aufsen hin die übrigen Räume des Haufes, namentlich die Gefchäftszimmer anreihen. So find jene beiden wichtigften Gemächer auf das vollftändigfte gegen Einwirkung der Aufsen-Temperatur fchon durch die bauliche Anlage gefchützt, namentlich da der grofse Raumbedarf im Uebrigen auch die Anordnung eines Ober- und eines Dachgefchoffes bedingt.

Das Obfervatorium für Winkelmeffungen foll zwei nicht unmittelbar zufammenliegende Meridian-Zimmer und ein Zimmer zu Beobachtungen im erften Vertical erhalten. In jedem diefer drei Räume ■ find zwei Feftpfeiler zu errichten , um gleichzeitig an verfchiedenen Inftrumenten — zu allgemein-wiffen-fchaftlichen und zu Uebungszwecken — beobachten zu können. Zu diefen Beobachtungen dienen kleinere tragbare Inftrumente. Die Abmeffungen der einzelnen Zimmer find defshalb mäfsig (6,so m Länge, 5,oo m Breite und 5,oom Höhe) angenommen. Zu diefen Räumen für Durchgangsbeobachtungen treten noch ein erhöhter, ummantelter Feftpfeiler mit Drehdach von 5,so m lichtem Durchmeffer für allgemeine Himmelsbeobachtungen und ein befonderer Raum zum vorübergehenden Aufftellen von Inftrumenten und ähnlichen Nebenzwecken. Diefe fünf Räume find fo zu einer Gruppe vereinigt gedacht, dafs der zuletzt genannte die Mitte einnimmt, öftlich und weltlich die beiden Meridian-Zimmer, nördlich das Zimmer im erften Vertical durch niedrige und fchmale Zwifchengänge mit ihm verbunden, fich anfchliefsen und füdlich, ebenfalls durch einen Zwifchengang angegliedert, der aftronomifche Drehdachthurm errichtet wird. Die Länge diefer Zwifchengänge foll fo bemeffen werden, dafs Hörende Strahlungswirkungen nach Möglichkeit ausgefchloffen find. Unter dem Mittelbau follen Keller angelegt und zur Aufhellung elektrifcher Batterien, einer Pendeluhr in conftanter Jahres-Temperatur, fo wie zur Errichtung eines maffigen Mauerpfeilers verwendet werden, welcher, von den Umfaffungswänden etc. losgetrennt, fich zur Aufnahme von Achfen eignet, an denen die Bewegungen der ganzen Erdfcholle jener Gegend ftudirt werden können.

Abfeits von diefer Baugruppe ift fodann noch ein frei flehender geodätifcher Beobachtungsthurm verlangt, welcher Ausficht nach fernen irdifchen Objecten, fo wie fefte Infiniment-Aufhellung gewähren und zu Uebungen im Winkelmeffen, Prüfungen der Theodolithe etc. dienen foll.

Die Zimmer zu Beobachtungen im Meridian und erften Vertical follen — abgefehen von dem möglichft niedrigen, die Grundpfeiler umfchliefsenden Unterbau, welcher in Mauerwerk gedacht ift -—- unter weit gehender Anwendung von doppelten Blechwänden zur Sicherung des Temperatur-Ausgleich es in Metall-Conftruction errichtet werden.

Es mag noch erwähnt werden, dafs alle Einzelheiten diefes Programmes an der Hand von Verfuch-Skizzen in gemeinfamer Berathung des Leiters der Anftalt mit dem Verfaffer entwickelt worden find. Eine Andeutung über die allgemeine Geftalt und Lage der beabfichtigten Bauten gewährt der Lageplan für das aftro-phyfikalifche Obfervatorium in Fig. 472 (S. 538).

625.

Phyfikal.-

techn.

Anftalten.

Als phyfikalifch-technifche find in Art. 526 (S. 475) folche Anftalten bezeichnet worden, welche einerfeits Gelegenheit zu grundlegenden Forfchungen auf dem Ge-fammtgebiete der Phyfik in umfaffendfter Weife bieten (wobei zugleich der Wegfall jeglicher Lehraufgabe den betreffenden Forfchern volle Mufse zur ununterbrochenen Durchführung ihrer Unterfuchungen gewährt), andererfeits aber auch Einrichtungen enthalten, welche die Ergebniffe der hochwiffenfchaftlichen Forfchungen dem prak-tifchen Leben nutzbar zu machen beftimmt find.

Die phyfikalifch-technifche Reichsanftalt zu Charlottenburg bei Berlin, deren

Neubauten im Frühjahr 1887 begonnen worden find, kann zur Zeit wohl als einziges Beifpiel ihrer Gattung gelten.

Schon 1872 wurde die Nothwendigkeit ftaatlicher Einrichtungen zur Förderung der exacten Wiffen-fchaften und der Präcifions-Technik erkannt. Die preufsifche Staatsregierung fetzte in der Folge eine Fach-Commiffion zur Berathung der für die Verwirklichung diefer Abfichten zu ergreifenden Mafsnahmen ein. Im Laufe diefer Berathungen wefentlich erweitert, fanden die bezüglichen Vorfchläge zunächtl ihren Abfchlufs in dem 1882 geftellten Antrag auf Begründung eines »Inftitutes für die experimentelle Förderung der exacten Naturforfchung und der Präcifions-Technik«.

Für die mehr praktifchen Zwecke diefer Anftalt waren in Folge jener Berathungen beim Neubau der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg geeignete Räume vorgefehen. Durch die hochherzige Entfchliefsung W. Siemenswelcher ein grofses und paffendes Grundftück zu Charlottenburg, nicht fern von der Hochfchule, für diefe Zwecke gefchenkweife anbot, wurde dann auch der wiffenfchaftlichen Abtheilung ein geeigneter Bauplatz gewährt. Die Reichsregierung nahm die weitere Förderung der Angelegenheit in die Hand und beauftragte eine Commiffion, welcher der Verfaffer als bautechnifches Mitglied angehörte, mit der Berathung des Programmes und des Bauentwurfes. Beide waren 1886 fo weit fett geitellt, dafs dem Reichstag die nöthigen Vorlagen unterbreitet werden konnten.

Die »Phyfikalifch-technifche Reichsanftalt«, wie das neue Inftitut nach den Vorfchlägen diefer Commiffion nunmehr genannt wird, gliedert fich in zwei Abtheilungen : eine wiffenfchaftliche und eine technifche, deren Aufgaben in Folgendem beftehen.

Die wiffenfchaftliche Abtheilung foll alle wichtigen und grundlegenden Fragen der Phyfik auf dem Wege des genauen wiffenfchaftlichen Verfuches erforfchen. Hierhin gehören u. A. die genaue Beftimmung der Intenfität der Schwere, die abfolute Meffung der Gravitation, die Beftimmung der Lichtgefchwindig-keit und der Gefchwindigkeit elektrifcher Ströme (von IV. Weber als die »kritifche« bezeichnet), ferner Unterfuchungen über die elektrifchen Mafseinheiten, fo wie über Thermo-Dynamik und vieles Aehnliche.

Der technifchen Abtheilung fallen zu : die Prüfung und Sicherung der Eigenfchaften folcher Stoffe, aus welchen Präcifions-Apparate und Meffungsmittel jeder Art hergeftellt werden, fo wie der Gleichförmigkeit und Normalität von Conftructionstheilen etc. folcher Apparate, Prüfung und Beglaubigung von phyfi-kalifchen Mefswerkzeugen, insbefondere von Thermometern, von Elementen der optifchen Conftructionen, von Meffungsmitteln für Zwecke der Telegraphie, fo wie der elektrifchen Beleuchtung und Kraftausgabe, von Polarifations-Inftrumenten zur Meffung des Zuckergehaltes, von Metall-Legirungen etc.

Die letztere Abtheilung hat in den ihr zugewiefenen Räumen der technifchen Hochfchule ihre Thätigkeit begonnen ; für die wiffenfchaftliche Abtheilung dagegen werden jetzt auf dem vormals Siemens'fchen Grundftück Neubauten ausgeführt. Unter diefen intereffirt hier wohl das Obfervatorien-Gebäude am meiften.

In der Mitte des Grundftückes angeordnet und von den übrigen zu Wohn-, Gefchäfts- und mafchinellen Betriebszwecken beftimmten Baulichkeiten möglichft getrennt, enthält diefes Gebäude faft ausfchliefslich Räume für wiffenfchaftliche Unterfuchungen, darunter viele für Exact-Beobachtungen aller Art. Um die für faft alle diefe Räume geforderte Erfchütterungsfreiheit und Loslöfung von Bodeneinflüffen zu erreichen, wird der ganze Bau auf einer 2m ftarken Grundplatte von Grobmörtel errichtet, deren Oberfläche über dem höchften Grundwaffer liegt. Ueber diefer Platte folgt zunächft ein Keller mit ftarken Wölbungen, deffen wefentlichfter Zweck die Abhaltung aller Bodeneinflüffe, namentlich auch der Bodenfeuchtigkeit, ift. Er foll defshalb einer belländigen, aber mäfsigen Durchlüftung unterliegen, welche dadurch bewirkt werden wird, dafs die Luft aus den oberen Beobachtungsräumen durch paffend vertheilte Rohre nach ihm hinabgeleitet und durch vier an den Ecken des Gebäudes angeordnete Saugfchlote in das Freie abgeführt wird. Auf diefe Weife foll auch die gleichmäfsige Temperirung der oberen Räume gefördert werden. Ueber dem Keller erheben fleh drei Gefchoffe, von welchen die beiden unteren durchweg gewölbte Decken, das unterfte aufserdem doppelte Wände (des thermifchen Gleichmafses wegen) erhalten. Die Mitte des ganzen Baues nimmt in beiden Gefchoffen je ein gröfserer Raum mit befonders conftanter Temperatur ein, von welchen der obere mit doppelter Glasdecke und Blechhohlwänden, der untere mit ftarken Gewölben und eingelegten Rohglasplatten in den Scheitelfchlüffen verfehen werden foll. Der entfprechende Raum im oberften Gefchofs dient als Lichtfchacht für die beiden Präcifions-Säle, in welchen jedoch nur bei künftlichem Licht beobachtet werden wird. Rings um diefe Mittelräume legen fleh — an drei Seiten durch Gänge von ihnen getrennt — die übrigen Beobachtungs- und Gefchäftsräume der Anftalt. Ihrer fehr verfchiedenartigen Zweckbeftimmung nach find fie natürlich fo auf die drei Gefchoffe vertheilt, dafs diejenigen Arbeiten, welche in höherem Grade confiante Temperatur- und Erfchütterungsfreiheit verlangen, auf das Untergefchofs, die anderen auf das I. Obergefchofs angewiefen werden. Im

II. Obergefchofs liegen vorzugsweife Sammlungsräume, fo wie eine mechanifche Werkftätte und eine Glasbläferei.

Eine Warmwaffer-Dampfheizung, deren Dampfbereitung im Mafchinenhaufe (aufserhalb des Ob-fervatoriums) erfolgt, gewährt dem ganzen Gebäude die nöthige Wärmeabgabe in kalter Jahreszeit. Die 4 Saugfchlote an den Gebäudeecken follen durch Gasflammen in Wirkung gefetzt werden.

Ueber die fachgemäfse Ausführung wacht eine aus Fachgelehrten, Präcifions- und Bautechnikern beftehende Bau-Commiffion.

Literatur

über »Sternwarten und andere Obfervatorien«.

Klüber, J. L. Die Sternwarte zu Mannheim. Carlsruhe 1811.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 25, Nr. 153, 154: Entwurf zu der neuen Sternwarte in Berlin.

Struve, F. G. W. Defcription de l’ obfervatoire aßronomiquc central de Poulkova. Petersburg 1845. Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XlXmc fiecle. Paris 1845—5°-Bd. 2, PI. 256—258: Obfervatoire a Paris.

Bd. 3, PI. 351, 352: Obfervatoire a Touloufe.

Hansen, Tii. Die freiherrlich von Sindfche Sternwarte bei Athen. Allg. Bauz. 1846, S. 126. Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. 1 : Die Sternwarte zu Königsberg in Preufsen. — Kuppel auf der neuen Kgl. Sternwarte in Berlin.

Die bewegliche Kuppel des Obfervatoriums in Paris. Allg. Bauz. 1854, S. 131.

Hohenstein. Das kaiferlich ruffifche Central-Obfervatorium in Pułkowa bei Petersburg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1856, S. 289.

Bruhns, C. Gefchichte und Befchreibung der Leipziger Sternwarte etc. Leipzig 1861.

Hansen, Ch. Die neue Univerfitäts-Sternwarte in Kopenhagen. Allg. Bauz. 1863, S. 110.

Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252. Scherzer, R. Sternwarte zu Gotha. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 11.

Moritz, A. Der Bewegungs-Mechanismus am Drehthurme des Obfervatoriums zu Tiflis. Dorpat 1866. Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronom. Nachr., Bd. 69, S. 273.

Sammlung gemeinverffändlicher wiffenfchaftlicher Vorträge. Heft 67 : Die Sternwarte zu Greenwich. Von R. O. Meibauer. Berlin 1869.

AiRY, G. B. Befchreibung des grofsen Aequatorials der Sternwarte zu Greenwich. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 7 (1871), S. 119, 161, 247, 321.

Befchreibung der Sternwarte zu Bothkamp. Aftronom. Nachr., Nr. 1843. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 7 (1871), S. 236.

Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conffructionen. Wien 1872.

Taf. 16—18: Aftronomifches Obfervatorium des k. k. polytechnifchen Inftitutes in Wien. Centralanftalt für Meteorologie in Wien : Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 185.

Anderson. Conftruction of the Orwell parle obfervatory. Builder, Bd. 32, S. 991 •

The Royal obfervatory, Greenwich : a glance at it. Builder, Bd. 32, S. 1043.

Obfervatories in the United fiâtes. Harper’s new monthly magazine, Bd. 48, S. $26 u. Bd. 49, S. 5¹8-Andrée, Ch. & G. Rayet. L’afironomie pratique el les obfervatoires en Europe et en Amérique. Paris 1874-78. Wtild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15 (1876), S. 57.

Sternwarte in Zürich: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 57-Oxford univerfety obfervatory. Builder, Bd. 36, S. 484.

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium in Pawlowsk. St. Petersburg 1878. Spieker. Die Bauausführungen des Königlichen aftrophyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 33.

Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

Lasius, G. Die Sternwarte in Zurich : — ein Bau Gottfried Semper’s. Eifenb., Bd. 12, S. 74. Fellner, M. F. The new imperial and royal ob/ervatory of Vienna. Engng., Bd. 29, S. 115, 200, 310, 391, 409, 467.

Bernoullianum, Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfltät Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Grubb, H. Defcription of the great 27-inch refracting telefcope and revolving dorne, for the Imperial and Royal obj'ervatory of Vienna. London 1881.

Fellner & Helmer. Die neue Sternwarte der Wiener Univerfltät. Allg. Bauz. 1881, S. 12.

Das neue Dienflgebäude der deutfchen Seewarte in Hamburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 62, 70. The new obfervatory, Vienna. Builder, Bd. 40, S. 283.

Mountain weather obfervatories. Builder, Bd. 42, S. 749-

Propofed meteor ological obf ervatory tower, Shire-Newton, near Chepftow. Architect, Bd. 29, S. 371. Endell & Frommann. Statiflifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII —X: Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 156 ff. Neumayer, G. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. VII (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Hamburg 1885.

Die Parifer Sternwarten. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 433.

Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervatoire de Nice. Coupole du grand équatorial. Paris 1885.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444.

Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 323.

Die Drehkuppel für den grofsen Refractor in Nizza. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

The Nice obfervatory. Engng., Bd. 39, S. 643.

Rousdon obfervatory, Devon. Building news, Bd. 48, S. 930.

The Lick obfervatory. Science, Bd. 6, S. 186.

Der achtzöllige Refractor der Kantifchen Privatfternwarte zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 7, S. 1. Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

Propofed obfervatory, Mount Hamilton, California. Engineer, Bd. 62, S. 23.

Das AzVÆ-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in Limoges. La nature, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Harvard obfervatory and the Henry Draper memorial. Scient. American, Bd. 57, S. 239, 278.

The Warner obfervatory. Engng., Bd. 45, S. 99.

The thirty-fix inch équatorial telefope of the Lick obfervatory. Engineer, Bd. 66, S. 6.

KRAKÓW

" *&• chn\c%«L

n.

S. 73,    Z.    18    v.    o.:    Statt    »Nebentreppe» zu lefen: »Nebentreppen«.

S. 80,    Z.    15    v.    o. :    Statt    »Säulen« zu lefen: »Sälen».

S. 126,    Z.    11    v.    o. :    Statt    »Elekrifir-Mafchinen« zu lefen: »Elektrifir-Mafchinen«.

• I

s

s &

✓

*ł-

\

-

*

*

J

1

?

*

u!

Tu'

'NT

's

.5-

JÇ

V'?*

Ifei

! -i**" 4ß *f* TV.

r-v*;

p,m v'^r-

i» f

r 12*

LvN

a -, >

KjŁ

m

*£iA

fr--»

fcVJ

ii?vn7iAïv pnT.iTcrHWir.7i

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

fc '

»as..

:J

111-306415

|s.:vV

^,v ajSéSpfifeVV*.-'

*JEJPX v’*'*m r. 4Ü»»-V.' .<

^wB?* " ^NN^Ir⁵

n4"Vu- tf

j .ÿ ą'>t-S.;: ! ■-

■^•tu& ytt ..T^y.....*;r

i*' * te*,:

v*

>d*.

^1

EK

ki? *

m£

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52.

mm

r.

■*,

■JT

s*.

'C:'

iii

•N

•*. Si-,

X"

?»

’t-^

■'«'r

* li

>v

JF

³V

r<

'X

^‘N^W x .

N4--~T^l A ■- -■ ' 4 ',!-'

,,r.f    *3- A

-.-r idhi-_«tó- 4 ixÂjf •

:?w

’vi <>'

' s-

>~/N

■.-X

?V

I*

r*

r.:

**

« .4*';

fN

t<v- V.-'.,T

.. *■»“*** ->•?,

41»

•n Tr2Qfiis

î-'Xs?Plll

rf-

•$?

V * -A I '• < f ' Y 01

t-

w>

:i

-M*

•7ï- V N4

•• ;; N~"' -C

-3

"~^;N~NrirN*N

«é-

mm

éN*.i

y' -,

P

b*

•r-^^^ÏXv >«Jf3rVi** f Ni *‘ * ‘'N N4... vi'f

<;#pWî >■ §£-. ' t

WL&mMim?A \t*uéràèi&M-é -

-t"

»V, '

ran

<4

»n

"•V-*

S

»

pr:

^ ' »'j

rN4

[iii!«

S-2

ppîg555y

«s*

P?

nn:n-

aggssgv^:

: