72

te

ei

INTERNATIONALER STÄNDIGER YERBAND DER STRASSEN-KONGRESSE

Generalsekretariat : 1, Avenue cl’Iena, Paris.

III. KONGRESS - LONDON - 1913

III. KONGRESS - LONDON - 1913

i. Abteilung : Bau und Erhaltung, i. Mitteilung.

Seit dem II. Kongress eingeführte Neuerungen an den Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Fahrdämme.

BERICHT von

Arpäd von RAUCH

Ingenieur und Direktor, Debreczen (Ungarn).

~’X'----

PARIS

SOCIETE ANONYME DES IMPRIMERIES OBERTHUR 3, RUE ROSSINI, 3 -19-13

I

m

2

ll-Wrzz

isW'e'l

KRAKÖW

Verbesserungen an den Maschinen, die zur Herstellung und Erhaltung von Schotterbahnen dienen.

Ad. Leichte Strassenwalzen. Mischapparate. Apparate zum Trocknen und Erwärmen von Steinschlag.

Im Königreiche. Ungarn wurden zum Dichten der Teermacadamdecken 6.5-8 Tonnreh schwere Gola-Conelli’sche Benzin-motorwalzen benützt. Die vordere Walze ist mit Coaks heizbar. Die Walzen haben sich sehr bewährt, bei einer Nachbestellung soll aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass über die Walzenbreite womöglich kein konstruktiver Teil hervorragt, um ganz knapp an Häuser, Laternenpfähle etc. vorbeikommen zu können.

Für Herstellung von Teermacadamtrottoire wurde von derselben Firma eine 1.5 Tonnen schwere Benzinmotorwalze angeschafft, deren Umbauung aber erforderlich wird, da nur der vordere Teil als Walze ausgebildet ist, die rückwärtige Achse aber auf zwei Bädern ruht, welche in die Decke unschöne, störende Eindrücke hervorbringen.

Zweierlei Trocken- und Mischapparate wurden in Ungarn zur Ahrwendung gebracht u. zw. die Breining’sche und Amman’sche Maschine. Beide sind so allgemein bekannt, dass wir von deren Beschreibung absehen und lieber daraufhinweisen wollen, in welcher Bichtung diese und ähnliche Apparate zu verbessern seien.

In die Trockenapparate ist ein Exhaustor derartig einzubauen, dass der Staub des bereits erwärmten Steinschlags leicht entfernt werden kann.

Eine Teermacadamdecke kann nur so tadellos aber gleichzeitig lukrativ hergestellt werden, wenn das Bindemittel in genügender, aber nicht überflüssiger Menge dem Steinschlage zugemischt wird. Dies ist nur mit einem Apparate mit inter-

72 —c

initiierendem Betrieb möglich, wo einem bestimmten Hohhnass Steinschlag eine bestimmte Menge Bindemittel automatisch beigemengt wird.

Der Mischapparat soll leicht zugänglich sein, das darin zu mischende Material soll keinen Temperaturverlust erleiden, und der ganze Apparat soll so gebaut sein, dass eine Sortierung der einzelnen Korngrössen des Steinschlags nicht stattfinden könne.

Arpad von Bauch.

Ingenieur und Direktor.

Oberthur. Rennes—l'aris (2097-12).

A'

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

7630

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-353522