v

fv

Wu

äh

$-■

\ i- M

*•.

ri

ZW«'TW.

}«

■

,-i •

„yj

ri~..->

_ ' —??

SS

mw&

»j

**

&jNK£. r o

ä

*

s

v¹

r<

$s

£>.

Iv'

►f *<

i«

v

tmkm

«S

J

L*

r«! •

4*S(

ss

V**‘

i

Ti

L

i«

■Vj

»

m

t

IV^

ft

r<

fc. ■;■

‘ö:

je

SS

-CT

'ij

r-#.v

•i'

i?

'

^.%r

$

- *‘J

K*

‘•#1

<•*2

V.

673

V.!

pZ

k.VJ

& J

■

!v

%

fc„ 5 s ■*

• lv* -I.

^ L. ■ '■■-'*■ ■ .

£

*

gg

’Jrj

rw

r

t-

l/5

&

:v

■ •l

;

t»*¹

V

-V

*

p?‘

p.

+ \

Y>.

;■■■■

Ui

lä€.

m

vX"i

Ä;

*

•jit'

tX)

..«o ^

0,

«I

.

Ü

*•*

Vg

7:

£f3

;V'

r*\

>•!

v'

p-

»*.

©

.

.i

i<*J

;V

>•*

RS

Ww

fr

4

ST

£7

»w¹

n*Jr' ]

f;

»V

S

jf.

\o

>

;j

F*T54

’g

r ■?

r~~.

%” *

di

■ v

£?

Pf.

v

5E

T'

*.

P

r

j£

Ji*

«g

Sö*

£

>

•s,

L?1

£ <}

Sfji*

V;

i'A

I*.

5*2

f 1

t*

.

'1

£}

•v

v

, ,

kv

1

?Ä1

'1

y\

r

.

r»«SJ

»

fcj^

;vi

pi

%

f*.'

JT^j

r*1

[V

Vj

Y**

SB

,>•*<

L

fki

[;<

jj

SäS

ss

mjßi

.©•

t.#-

0

%

,. ?-

'l

u

JSr

•2

LJV-

kl

in

[£i

>v?

rrx

L

f4(

%

‘3

*

,v

p5

(V

' ’ %

0

P,

.V

M

ij>]

o*

Kl

Ä*i

P«.

>1

“i

u

■■v

m

>

■■

*

<•<

’ V

/v€

v

s.v

y.

w -

V,

K

3W

!*

< .

S

5»

;-rw3 ^

,

»•?!

'V

kT* •

iS

r-,

V?.

3?

•V

L*;.

”4

♦

SJJg

> J

h\

♦

V

‘r - -^ir,

1

*

\ JP

.4- >

*■

'3

•••

’ x |

»ftu

*

Eä

#

.v

■ s

i-

ßfr

*:

i

er

1^7

>

Je

\ 4

.

wwß'

'r. y

± ■ v

'k. v r‘‘ k.

V

L>

li»-

;*i

-V

r

■ ;

V

ra

Kf

l-' c,

u;

r

t, ’X

v >

fc*«f

»

Lt

Li

*

«i

«•

>i

•*

V

1

ma

-v

xV J ^ ;J

<»:• 4

i

i’Ci

•»¹

' r-rs.:

>

»»

;

f*.

.v1

fv i

l'ar¹

'^38

ia

V “ 'j

‘ / ' •••'

. - '-äs.

*

!•

4

,    * iff . i    - V. .

; >

V

*-

*

{

.

8ib/iofe((

a p°litechniki

<:

s

öffentlichen Arb öiten

>c

1

\

Die

■ ■

EISENS AHNBRUCKE

über

die Saune bei Freibnrg

auf der

Eisenbahn von Lausanne über Freiburg nach Bern.

(12. Blatt.)

Herausgegeben vom schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein.

' (J

Zürich.

Verlag¹ von Meyer äc Zeller

MX

Bei Meyer Se Zeller in Zürich ist ferner erschienen:

CULMANN, K., (Professor der Ingenieurwissenschaft am eidg. Polytechnikum), die graphische Statik. Mit 235 in den Text gedruckten Holzschnitten und 36 Tafeln. Preis Thlr. 6. 20 Ngr.

Die graphische Statik zeigt, wie Untersuchungen über die Stabilität von Bau-constructionen mittelst einfacher geometrischer Constructionen, mittelst Zirkel, Lineal und Winkel ausgeführt werden können.

--Druck kreisförmiger Tonnengewölbe auf ihre Lehrgerüste.

4. Mit 2 Tafeln. 15 Ngr.

--Strassenbahnen. 4. Mit 2 Kupfertafeln. 15 Ngr.

Sammlung von Zeichnungen des III. Cursus der Ingenieurschule am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, gr. fol. Preis Thlr. 10.

Die Sammlung enthält:

Erdball: Transportwagen. — Transport und Verwendung der Erde. Gründungen : Gründung der Ivri-Brücke. — Eisenbahnbrücke über die Reuss.

Fangkasten von Eisenblech. — Schraubenpfahle. —

Wasser-

Eiseobahnbao: Eisenbahnquerprofile. — Schienenprofile. — Schienenbefestigungssysteme. — Doppelweiche. 2 Bl. — Richardson’sclie Weiche. — Schienen und Kreuzungen der Schweiz. Nordostbahn. — Gusseiserne Kreuzung.

Schiebebühne. -— Cylindrischer Wasserbehälter.— Speisevorrichtungen. Auszug aus Etzels Normalien. — Station der Centralbahn.

Wasserbau : Brück-Canal von Agen über die Garonne. 2 Bl. — Schifffahrts-schleuse. — Steinernes Wehr über die Werra. — Steinernes Wehr über die Vecht. — Berliner Wasserwerke.

Diese Sammlung wird fortgesetzt.

ZEUNER, Dr. G., (Professor der Mechanik und tlieoretli. Maschinenlehre am eidg. Polytechnikum), das Locomotiven-Blasrohr. Experimentelle und theorethische Untersuchungen über die Zugerzeugung durch Dampfstrahlen und über die saugende Wirkung der Flüssigkeitsstrahlen überhaupt. Mit 25 in den Text eingedruckten Holzstichen und zwei lithographirten Tafeln. Preis Thlr. 1. 20 Ngr.

--Wanken der Locomotiven. 4° mit einer Tafel. 10 Ngr.

Schwellenschneidemaschine. — Drehscheibe. 2 Bl. —

Gründung.

Rammaschinen, Betonmulde, Baggerhaue.— Grundpfahlsäge. Schnecke.

"T".....

nernc Brücken 1 Schiefer Durchlass. — Durchfahrten und Durchlässe. — Durchfahrten der Eisenbahn von Lyon nach Genf, bei englischen Brücken. 2 Bl.— Brücke über die Dreysam bei Freiburg.— Eisenbahnbrücke über die Reuss. 2 Bl. — Ilmenau-Brücke. — Viadukt von Cliaumont. 2 Bl.— Kleinere Lehrgerüste.

Lehrgerüst. — Maschinenwagen der neuen Limmatbrücke. nelbau : Tunnelfasaden. — Tunnelquerschnitte. — Englische Methode des Tunnelbaues. — Oesterreichische Methode.

Entlastungsräume

Eisernes bewegliches

olzerne Brücken: Ueberbaue amerikanischer Brücken und Viadukte. — Sprengwerke und Bogenbrücken. — Marienbrücke Neu-Oetting. 2 Bl. — Bogenbrücke von Ivry. 2 Bl. — Werkstege, System Lawes & Reming-ton. — Armirte Balken, iserne Brücken: Eisenschienlrf. 2 fil

— Blechbalkenbrücke für eine Strasse. Blechbalkenbrücke für eine Eisenbahn. — Berner Brücke. 3 Bl. — Newark-Dykebrücke. 3 Bl. — Flackenseebrücke. 2 Bl. — Pont de Windsor. Bogenbrücke über die Marne bei Dammery. angebrücken: Niagarabrücke.

ewegliche Brücken! Drehbrücke von Chicago. — Drehbrücke über den Canal von Caen. — Berliner Drehbrücke.

trassenbau : Strassenprofile. — Sielanlagen.

KRONAUER, J. H., (Professor

am eigd. Polytechnikum), Zeichnungen von ausgeführten, in verschiedenen Zweigen der Industrie angewandten Maschinen, Werkzeugen und Apparaten neuerer Consruction.

I. Band: 50 Tafeln in Querfolio mit 10 Bogen erläutendem Texte. Thlr. 8. 8 Ngr.

II. Band: 40 Tafeln mit Text. Thlr. 6. 18 Ngr.

III.    Band: 40 Tafeln mit Text. Thlr. 9. 10 Ngr.

IV.    Band: 1. — 4. Lieferung ä Thlr. 1. 5 Ngr.

(Wird fortgesetzt.)

--Vollständiges Lehrbuch des industriellen Zeichnens mit

besonderer Anwendung auf Maschinen und einige architect. Constructionen von Ar meng and und Amouroux. Mit Beibehaltung der Originaltafeln deutsch bearbeitet. 45 Tafeln mit 14 Bogen Text. Thlr. 8.

CLAUSIUS, Prof. Dr. R., über das Wesen der Wärme, verglichen mit Licht und Schall, gr. 8. 8 Ngr.

{

.

*

%

o⁵

.

*

_

■■

; ’

■ ■

/•

?

N*v»‘v,

,, ;v,

*

*

.

■ |

Eiserne Brücken.

Blatt N° 1.

/--

2l

-^1

rx

ET

rs\

L“

00

■7

1S31 MS

(VIADIIC 11 tlANDFEY)

AUF DER

Kl

XAj

basl

"W

jg

-tÄ

UEBERSICHTSPLAN

ANSICHT

der Brücke

des Bauplatzes uni dem vordem abzusclnebcnden Ende des Oberbaues.

J-f‘4'r]

yvx

r^-rnLTfET LaJ    l~nünpoü nan]" J

T^MErni:!'rrtyi-nrp',tff

"ln LlDDDünn

iSl:

1 U-k

’wp~

irr

/xa/üb^Xy rylA A Ä A/:

TTFF

H ±lf

'■Jil

tnwi-i - (ir~t4-'Tjr

18,00

;

\U

-333; «W

iS

Xx

f-

Wimm, * /if

£    U.860

ssagas

18.800

T’-'Vid' f

i-

xm

::

mW'

xXjx:

ÄLill

<J7.9.7JS

i*-

xP

x;

MB

5'

§\

""

■\

v‘.

•v

,\llk

xx

•xX

:x

;•>

XX

4&A

I&I&

Hauten/' mtunma 78,72

i?

>5

x:

!$t;

ÄX:

xMp

Wf/j

(336,38) f—

(33 k, 62)

' •■■

'I

'S

rJ:%

XXX .1 (SSt, JO J

[Verschnitt des Bauplatzes.

(828,703

(820,80)

3:

Ausmasse.

7820,80)

k,00

2.09

2,0,9

3,00

(imwumtlänfie Widutiqger mbei/ri/lbn

nv

332,64 .

Modere Höhe

72,OÜ.

,Uhu■/teuhOhe übendem .Heer

(um/uJil jü/nmdu'hee EhreMheile-

600,7,3. 3170*00.

Inhalt der Jfiuuvnvcrhf

cm

20000,00.

Ansicht von oben

Orundnss.

Ans 1 dil des Bauplatzes von oben .

£gs

Jiifc

/k2 i6o

\\\]

:Ä

an

■ H So

i-S.So

g5j-

cf

_ ^^

EXLI

fPPm

"'Xy^x;-avi• • !T~

gg

T7KT

f#j^l_

......

im

x§

-XS5§S

x^Iteiäi

XXSXXfXXXXXyX

WW/ö

[ lj||

■mm,

Im

nggsb

;:XX~s-

i.

<3,67° »

!ra

M-IZ

A"

■?,

I==

Ä

;Ä

r-

;r tfv- '

i5krs»uli*rksu.U*s.

tXiseTiajblagT.

120

(((

im

il

Sv

Malsstal): omooi p. r.

to 3

io

20

Jo

4-o

Jo

60

7°

80

JO

loo Jfeü’c.

Lith Anstalt v."Wurster, Randerer ft C° in Vrnterthur

Yerlag¹ von Mever fr Zeller m ’/iurirK

♦

*:>:•

.

■ ,

*1

■i

.

Freiburej

Rüstungen und KraUaenwa^'cn des links ei tigen Widerlagers.

Th eil der vollendeten Brücke

mm

...l .x

AjaIi iijTfiipn

, (e/uenenribo, y3.

e-

=c

..

Tbl

11 Stock .

in

10.

* -ZA-A;xXX v.v.

Ar

MR

9.

8.

7.

■s;f

3f    f WWWß

Y-

ah

6.

5.

3.

JL

JLL

,1

Ein

2.

\m

Jjoco mobile, n/ijPf&kr

Ul

f:

FfF:

Ansicht des

ersten Pfeilers und des

1:

Y'

HL

u>>

hnkseit ig'en A iderlag’ers

A vH-

Yv

ü»

lj

■'

// A

K*

AH

)£

ÖH

XXI

Xi

i;':

Fxu

V.

I:

TTv'T

xfTFSxF

rx

UJ /

:--■■.....II,

o .00 t-ßefHU .

* (eUtsvmmj'l .

/> 1 in. 1 tbi/Jui A u den JaolatteirticAen..

\\<St

z____^

JiJ. nS

Kl

±r

ixr

xll

LocomoLile von 4Tfkr.

aum r—    —

Anfzug. |_

o, oo +

mime IjfeilenJo,oii ,_

T\

tiu

IrKfe,

Hum /t/ihreüu/en /Eiderlag er o, HlU- _>

XU/'¹

————

-WWBFKPRIF

VJ

nw\n n

-a.

n n fln

J3—□_

.□—all—□-□—□—n. fl. _n_□_

-Q-

1^0“

—13---CT

FF

~ü II ~0—TJ--□---

>•

’Jh k(>

U, pz

35

48 , 6'

,,

kr

HemjenrtniigErm.

3«=

0.

1.

z.

EI SEN BAHNBRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

DER BAUPLATZ UNI) DIL

BRÜCKE milEENI) DER BAUZEIT .

Ansirlilen

fei

xdiir^

Blatt N” 2

7ES!

ii uw

19

[Fjllilü'ii

Kvg

T'lix'

XXF

^AA

m.

f[T]TT]

0T

3~I~T C

=£=*=

ZL

i---r

-₎—    -7--.

•—r

!] [ [ l.fll

st ehe Bla// / .

EX

KX

AV

00 9t

0Sj

iM

%/

0°A

4:f

//kl

^ *v

A-

m/

sä

■JL

£>

PF

ff

.iÄ 7A ij

xV

•X

H„

igt

li

oz nr

NB

v.....

tu

\1

W-

A £    X rW-X'XX

.»0..5W    •••''•    '    '    '    ' "

Ö*S, 70

■W

Xs

Ansichten von oheh und (nundrisse

-n

XL

E:

Y~

XU:

/K“

XX

- i t .    ‘ in.

-4

m

¹¹

EHM

TW,

Xit

v\

CT

lXn:

Aum

x^x

/\

's:

=1

^    X'X"; 7 -

■":

HH'X

Hodtmastcr-.%», Bo .

JVOedertDCbsrer S22. 43 .

f.

ff':'

x>x. ■ ■ y ■    • •    1    | ' v ■

ll

Al

mm

ipn

:DO

^'nn

Jlrrnslba/m .

tr^Ur

igr^HLrir:hr--:n

-a—“ir—□-er

Tjp-

"Tjr

-cr^ux

TOT

HTT

TITHTT 71'TTTT; T

! I

tx a tr

l fk\ 11 m

FW

XL

S3

■i

~n}

’/A

■K

:T

LL

:c

JL_il

5c

FF

Ansicht des lezten tfeilees und des

recht seit ig’t-n Widerlagers

B einerkuwen

--

-L

/ i/i/Juvt wurzle ruir' JIlllL vtci/UTUZUCPWL’Pjh vertz?ende( , barte/iend

aus.

>■

JL

Corpat aux , Enf/^= JO klm. Jpeaifwcktsr CuwuJu    J,,9, JuuJm/uk’nde Fettigkeit-

0 ~ 0.1 tn pr a eün : alt lurkleidmauemmv k aller mit cbwi Buden 1/1 ßeridiru ntj atmenden Theiht

Tuff

von

•L,

/ m'unten bw 1 Hier der Ober-flache der Ende .

Neuville.<A’/inton Aeuunlmigj> Entf‘~ i-d Alm . F'3; fl m(l.F.fiir ade mit dem Umtwer uv ßcnd/irutig kommende EiA'w: und Jt>r/>/eder .

Moliere.ErU/F JOkbru.F.W’. X’X (F ddffurdu¹ Fällungen der lonpfhler Solothurn Ent/'JOAJm. F~3: fl - (ld>\/iir die ßeA'/v’/wng der /‘feile/-und die Unterlage- des Oberbaues- auf'den, fßiderlager/i

yon

.L

Ihrlkslein vou

Kalks lern von

Kalkstein von

öt/.öö

(d tUFt**    f==rrw

US

in

Molasse aut den ßntiuben neben der Balm.. X“ ß 2fl = 0', l/iir alles übrige , Waueautna-k.

Jhegtt.nivi.ier/ien JJedenmekel sind durch 15

Baßen mit diesem verbunden .

met

langt*, i/idr * f/aiu'/wcr/c dtu^ch dringerulv

f.

UH

ßie Treppen in den Widerlagentfuhren juridm Batsttg auf dem untern J'treekbaum . die ateilen eine Ferbindungmuwehen den beulen ffer/v her, und'gestatlen Auftill tue allen

Eureniheilen .

:l.. II' l\\' ' I X

TL

-f

s.siii

I.

=F

ihm

Mais stab 0,0025 - i m

«*>.

io

So

äo

io

c QJuebebu/w <*. | -

6.

q ,-j f|.    I].,} q-F[- :-| i| ,-j    ] Ri] »] ^ ^-ji'

EI C 2 X. ~L~~—Z~2Z'Za’1äLI12_lH_;___3 ___5._1 _i_l _i ____ r*

•I X =^.=^=₃.=»s4s^j^sXi4BLsj.!atsaB't.saXii4äit-ssXä44äEX⁵⁵Xi4stHHst’L

; -H —!    r_ L-^f --j : i~-u

=fk=a-

Lilh. jlnslalt

von Wurster lianil«-^

ov *

C? m

Tinterthur

Verlag' von Meyer a Zeller in Zu rieh

: > :c' ■ •

* V-.

v-

.•

•<

\

\

\

\

—

—

*5

"::

m

mm

■•W

'

/ ‘

'

-

;

\

Blau K?3.

- 0.260 -*

(t=

“Al

■ yi

I °“ (0⁰

iS

lo

\0\

\o\;-

6». JOO

Wn

0.760

-^Sjo

■033»    -0.4JJ H-

1.200

-Je

--0.700

••0.033*,

00060:0 oooooooo 0.0 o’o

m’ f

0000

ÜP⁰⁰

4:

V/o,

0 0 001

0 ⁰ p ! 0 O o 0 0 0_0 ÖArn n n'A~Q 0 0 0 0 A'Po“ö" 0 0 0 O 0    ~ Q~Q QQl o o o

'    <4    o lloiloX .    "    “T ?

c -o o 0 o 0

p.

lo

0000

0 0 00

s>V

\ppT7t

0; 0 00000

0 o 00 ooo oö[

!P

o|oo 0 o o 0 ~o oojo 0000 00 0000 00 o o 0 0 0 0

~I    i ⁷ i |q 0000000 1    1_

0 000000000/

|0 00 OlOOOOOOQ QQIQO OO

/°

LitK.Arista.lt v. Wurster, Randeg’g’er <V (’? jii Wintertliu

°X° X ¹

aVa

,eXl|0 0|0 o °f\ o> oj 0 o

o" o

o /o

i°

o

o

o

ol

oi

ooo

o\o O i o 0 0 10 0

\°x

\o

o o 10 o Aq\<y

0 0100(5*0 /

w\

EISEN BAHNBRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

111 der Mitte einer Oelinun^

80

QUERSCHNITTE UND QUERVERBINDUNGEN.

vom uber den W iderla<rern

0*0 l

2. ZOO

---or<"i

I.SSS

“Hl

o-

■oi

ol

I

»i

iM >

«j

ooo

ooo

m⁰

— o

i-

Mi. 0 '

'

OOOOO o

-0.34

0^4

js----Offffx

aussen über den Pfeilern.

Io

»I

O. o

211

Cf

0000

J O 14 0

00 O O 1P0 o?

00.0 OOOOO OOO OlOOO OO 0 0-00 ooo

0.

(VoV

p.

0    •f

C oäo •AI2 0 0 O O ß 040 o

~^    tv-

OOO

1-

»i

/o

ooo

0_Q_2,~0 0 6 0 00 0000

0-- C 0j,0 O 0 0 0 O O o 0

FaTo

\ ASys

_1

oooo^ooAi O C 0 0 C c 0X1

o ooo

ooo

Oe f; O---*

,9 ⁰⁰

-i

'-■J£

J70

s\°Wo/

Ooo

\i\o]o-ö 1^1 I o Q

o c o o

Ö Ö |o

-o o

o II o oio

So'

Ol

'oi

S ol ja;

il fQ>.L/J-A

O o o Ooo oo~o" o O QS

O O O Ooo ooo

sO O O

oio

oro-

Oio

j< — o. 3Su [< o.s GS

IS

Iu

X O

'S.

\Aoy\p\ /Oj/ \o

K—

i5

's

»i

lo

m

oÄ°

*— 24o

ioo<> i4o ■ •■h

% 00 0 0

0 0 00 |

A-. ⁰

1°

VA O

;; ⁰

I:

i”" c o Cl o ^ 0 0 00

ü o|—|o

■c

’o.

0/0

01

mmSoTso.

°l/- Vp 0:00 -.jAA¹ b °^°-Q oooolo'ooSo

170 0 0 Ol 0 0 o 'ß 0

Vqa: "i ' >*r t oK?

o O;

-4

qSP 0 o \\o.

:i

P!

oI/AAp 0;o 0

0 ? Q

°, \

°T>s

X

o\/Oj 03 0/

A 3>yO\

A/Xo

OIO'OOOOOO

0 0 j 0 CT

ooloo_

00 ooioc 00 O

₅ O ojo 0 O 0 i 0 Q

0 o |o o

PI o I 0 j O O _

od 000 ooo oTs

io 0 0 0 o 0000 0 O « o®

°°i° °l i

ooloo ^

oP

Ao

dj

ooo

.i

\\

öooo!

JAA“ 0

0^0 lo CTsvo\J 0 0 ;c io o\o

,0_

iö

/q 060000 0 OOO

pA A |    1 To 0 o 0 o 0 0 0 o 0 [

01 \

ooo

ooo

3So

-j

/(

\o °X

/o.o\

Ay\°p °// x°

-*----cf So

o/

y\ OI 0 ⁰

ci/ o oio o

00000 o o

[3

ooo

l|ö o o Ao _o_o    o c.    0

__ | o 0 0 lo 0 0 0 0 0 0

60 oIqooqI ooloo oooooooo jo 00000 0 o ooäooo jo 000000

2 So

740

2G0

7to

3.yS3

--/q

0 0 0000 00S

O O | o ;0

- iSo

i° °y°/

Ar An /

*~Ass/y

ooo

0.

.0

Z80 —-J

in der Pfeileraxe

*-

f-

^oo oo

o o00

OOOOOOOO

oooooooo

mmi o

°\/°A° ⁰i⁰ o

A/ i o o|o o___

S.0 0 0 oi 0 00000 £000 0. Cl 0 0 jp 0 0 O

.0

0 0 io 0

//O 0 0 o

o/X ns„

ooo

o =o o"

d]

io

ö\jpojo o vo\Joo|o 0

4X4

VT

O -W- o

^or O/

.?

yo

O O' ol O 0 j 0 0 o~ o ooloo Jq _o o io

~M°yf

o G O lo | Ol OOO

StS

r-\o\

..sXp

00:00 \o

io 0 o 0 Ai

l_sL

o|

m: :

OjfOOlO 0

o o oo

Xp/\oo \0' o

ON Z    I-

VO OOO'OOOOOOOOOO

Ol

A o O

A__°.P. O O o

o o

ojo

ooo

.¹. S ........

OO'OQOOOO

0 oo 0

,0

..

oooooooo

'-----• 0.021 • -o.sotf-4

W7> 0

1°

Mo

</

A.

'.70K----370

2t,'o

0,

*ü0!O 0 O O; 0 0

00 OOIOO 00

c o _Q_0_ O O

173 -J

2.0X7u

öo'

o¹ o

fo

oi

Oj 0 o o o

oj\oio\

X]

Ao

bö

M*

-«M

SÄUMT

t’.SlO

Ft

0.2 SS

■4. ooo

Mafsstab

y//.

,s>

von Mever 3c Zeller in Zürich .

I I

imJS¹ ^-1 J

o o;o o    oojoo    o |p|S

ooloo    oojoo    Jol WfÄr

0 0 oojoo OOO

cTcT cT o“o“o ~cTo ~o o i

lffo

2SS

Z6o

\ erlag¹

looi

0 010 0 OOO

ooo

0'0!.0 0l/o

oojog^,/ Io

-ZS

'4

k>-»i

"S~

o cN

•i

::

0.4oo

ik O.O. 'io m 0.0 So - >

K> ojo O 0 o[o o

O 0 O ojo O OOOQO 00 ö

%//n 00 o; 0 o 0000 000 o ooo Ojöoo 00 0 0 oo poooooo 0 0 o fo/fooiooj 0 I '    ■ | 0 o! 0 O 0 | |o o o-lo o|

Io’ O 0 0 öio oooooooo 00000 jo 000000 OOIOO 00000 000

1°

0 o ⁰

•o ö ölilöToTö'

O,

^nroy⁰

oA° °°

A~\o i o OIO ⁰ o 00

o_o

Z2

wm,

SM

0.7 So

::

4-

y*u<jiuuj 44- "¹t7, au/’ J m

.

. .

Ar.

■i

■

t

\

Oüi

Seitenansicht .

ff/o

O. 20

0.48

o.4o

KE

TT

i-K

blKt

.. ’

"T=J

rer &’ ( ⁰ in Winterthur.

0.28

-4\*

0.200

Wurster, liandegg

Ü~Ö

ro

o.2o5 ->

HE

o“

Lith. Anstalt

L/

M i i>

Ift

s.

0 00 0

\j0 00 0, ;Oö 0 0000 00 00000.0 oojo 0 000000 00100 ÖOOO OOOOOO OO °1q\ 10: jo ol ■ ■_ ; Ioo|o o|    Io'ojo Ol

k O Q p | 0 0 0-0 0 0 00 0 0 0.0 OOP. 01 o 000000 o nlnn rtn nnnnnnnnnn

0 000000 0/ |0 ÖTO I /■?,

X)

\0

Q ; O 0

6' io o'

I I

0' jO 0

00000000000 0 O 010 0 0 0000 Q Q. ► 0 0

oo jo'cT V o jo o

k<A V⁰/ Vo

000

Ol

0 0 j 0 0 0

0 0 j o o 0

0 oj o"

0 oj o

.0

yio

- X /-V//A

Wm

7/7///

EIS EN BAHNBRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

Unterstützung’ der Wstarkunpketten über den beiden vordersten Oeff'nuipen

0.475-

Pt

r 1

Ansicht .

«■

o~

■^1

pb

OTO

ll

Ü!

4- ai5-*--0.130*

rrfL

!i

■■.

oio

oro

0T0

--*1

■M

c©

' :x-

o.^S

oL

\l

j---S’f -o -4

2. OJO

-r

-fl

s.

m o

mt

'////,

5TO 0

V/

TO

M;

TO 0

Ml

w.

V/M

...

—■

Mo MM

O O Qj

Ms ooTie o

fo K.0

0 -0.

ih

7-740

— 2. 0*0

Jyjl

Uri

0.85

0. 600

/j

iua.

Jf

u.

//

PI

<0

IDT

-o.lä

pl

1°

VA

,0.3z

V/M//M/

mW/.

- 0.2 So -

p,j ₀° [ dpo 0'

o| i 0. 0

j°

! T° ⁰

oj j o 0 q 10 o J

Of

<0 0 te 0 0 0 0 0 0 6

°°P\o

O 0 I 0 o\

0,

*-o.i5o*

oo o / o o :

0 Q 6*0 Ojp 0000000 Q |0 0 0 00 0 0 0 0 ! 0 0

Iö 0 i0 0/oj G

o 0 i'O /®f 0

0 0 ! 0 0

°l°°

p 1°

Pl!°

⁰ 1 ⁰

⁰ 1° ° I o o I o

0 0j00 Xo

0 0® O 1 \

0 0 po 0 0

0>°

0.

c>

O 10 01;

—

7/A

..

S! I

Schnitt bei der letzten Querverbindung*

in

0|0

M.

Mals,stah 0 04

\—O.S69--

Verlag⁻ v. Meyer de Zeller in Zürich.

/ Kr

7o o jo N

0 0 000 0 0 00 0.0 [0 o jo 00000000000 Io 0 jo \o ojo

__:_1° ojo/

Ooo

'cT

.0. 0

O O 00

/0 0: 0

Oojo

olooöooooooooo/o b jo

0 Io 000000 0. 00000 0

•• 0

oSS.

0

0°J,°

j*

II

Ansicht des Brückenträgers von hinten .

\N

; :i

> -    0.2.70 — *

v/w,

I_c

SK.

}- \-20r t- \ o.4

25

°"ö-

■o”0

0 o\ 0\0

0.5(>o

O 0,

o o \

o o/oj

V"*

w°

p o :_Lo o

o 0/7 0/0X

o 00

OL

O ÖS

’ÖÖ

CjO

/o

o o o o o o o o o o o o

O O

o o

-2*£ O <P

O o:

O QiOOOP 0 0

0 CfOQOt) 0 0'Ti

h°⁰⁰f

0000000

0 GaO

0 oK

| \o o|o o\ J \ 0 0 jo0 0.00.0 0 o 0 0 ojb o\o ojo/QiQ Q QQ Qo\o o jo Oi

0000000

rj

. '•(>

-0.33a-

-0.700

PK

-ojgo-

0.87c

1.200

Q\0

Oj 0,00 0 O ; 1

■7* ~k    [j

ESf -.

W/m

■

Eiserne Brucken.

Ouerschnitt

7- © I

T;

--m 1

■7

(fl

xfii

%

I

?■

<

. : ■ '

>

:

%

.

*

.

.

.

■

; I

■■

Eiserne Brucken.

EISEN BAHNBRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

Blatt N° 5.

DETAIL EINER TRAGRIPPE.

Lang’ensclinitt über dem ViderWer.

Lang'eascbnitt m der litte einer' Oeffnunm.

fYYfYYV

77PÄ

VJ

jLA^LkLvvLilL^ LLU Vlx vi

z_____________________._.X.JIIIIX.IIIzl,____________ ~ ~

lv :y\y\_j\ _j

LA-J

JUUUUU

\j/\.

AVIXiLill

iVhJikJkJlLJb

\_y

S-J W

LUÜLiU

yJ

~TT

TTT

TT

ITC

TTT

.^ffg

SE

ZU

ur

TT~

_ÜL

-r=

UI

XTT

IX

A°

■ VI

//

ä,

'*«./

7?

T*

—TUT ~

//

o.g+o?

1.30+3

T*

1.30+3

TT"

130*3-

*T

TT

TC

2.333

4, iSS

Läng’ensdinitt über einem Pfeiler. :

2-788

JJ77

Mafsstab V50

Grundriss.

3.S?y

^jjFy ^Tj'T^jTjXjT'    ^ ^'' TjTT UTjUT'Tz>AUz^>Tij^T~;:T;TjT T

| H'lM    ; i ¹ I I i .

JJLJU    JJv J J J ^ Ji

r\7^\7

fixifirVTiri

l-3y*2----*_. l.SyM-

SS?7

t-

*-

des obern Streckbaums.

s.:>77

SS77

des untern Streckbaums.

SS77 -

-t.äyi-S--t-üpia

Laü !k=Ä=A=J" XV V

km

LJhiklkJk-JLJkl

rW V

XjKJhU/

V V V V X" Azj^, a ,1 _j

33

WH -/

i/

//

~i |

Mafsstab VlOO

J_

TT

__

1-

JL

j.

_L

Deo. IO &

cf

tf

1x3

iS

16'

*7

18

Jc9

20 Mete/'

Tr

”■8,97

TT

o- t>o?-----*

y.v« t-7)

T"

TT

TT'

2. Vjp/3

2.O01S

2.001x7

t.103

-■*-

2.0013

Ansicht eines obern Streckbaums der ersten Oetfnung*.

Ansicht eines untern Streckbaums der ersten Oeffitungr

tr.b/77.

aaerxrx

?X»XX-J

■r-.y J ■’>'

- *7X7 f '

32ä-

s-r77

IE

3.3

,0 76'

SS 7 7

iiiZ7

2. ooo

8.9A--

33

¥i

S-70'i-

SÄ77

iXito

Grundnss eines Streckbaums der ersten Oeffnung

J.3t3

1_

3.2 So

\olo

k-,

Breite der mnern 2 Platten, lii I

Breite der aussern 2 Blatten

8 7>h\}

!:

II

Ansicht eines obern Streckbaums der zweiten Oeflnnno'.

TZ

uz

trrz

iE

S-88S

vf

>Al’A8_

■•-st-*

070___

O . 27i

zz

. S sss

■ ’> ■ o_Z2_

xf. S

zz

3. Q S3 3.x fr?

-i.J

“s->77

xn

Ci

I.

,'i. 0‘

Ansicht eines untern Streckbaums der zweiten Oet’tiiuuov Grundriss eines Streckbaums der zweiten Oefinung.

f S-ii

t .o'x.X    I

0.22fi

Z333T

d.2e₇e ", .p:

■Xi

7777Jj--

^53^

03 r

S.'.Tfr,.....

>-o-.

t.jjj

Ansicht der Streckbnimie nncr MiUrloll’mmo'.

I l^dsS

Gnmdnss der Streckbaume einer

-AifrjTC

3- OJ7

'l.DäTi—

—r~

loJfu.

^3 3*13

IE

II

1 . J.

TU

Iith Anstalt v Wurster, Bvandeg-grr & C° in Vinterthur.

Verdat»’ von Mever & Zeller in Zürich.

'

• \

i

•V

V

c -

v

.

i-

‘

t

'

’

.

.

V

/

l

\

m

im

v 0.600-\ -

c₅

3.82I/2 -

a₅

A5

Ci

3.824 /£

A₅

4-

•j*.

*i

A4

Ci

3-824 > 2

. \ tM\sti-enuno-

H.H

Hör. Wrstr.

Lpr?m.

Hör. V erati*.

A4.

A3

A3

A2

2.43y

----

2.733 -

>i

-2.Q10

—3-008

Ci

c₃

c₃

c₂

c,

3. 824 X-

7-

3.824- X

3.821/f

3.än7'i-

Ausnialse

-Cf V"

'l

2.733

>i

2.JJ6

A4

A3

A3

A,

EISENBAHNBRUCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

.3

-----TT~X

3E    -

r~~x

XE

XX

6.270

JL

-3t 01-

060 vr-

—TT

x_

~~ll ' ----

.    —TT

-n-—- -—IL

n;

—ir

21

21

XLX

_L

XIX

zr

XX

X.

;i

~~ir------

LZ

---3.82o -

-3.822/2

-Bs

3.828

As

ZZ

XX

3.820

3.822/2

BS

-3.828

A,

_L

JXZ-

11-

2l

xx

j_

—TI--

XXX

4L

—n ~~' ¹

1—

+■

xxxx

-3.820

-3.822 *'2~

B,

-3.826'

XL

j'l_

xx

XL

XX

—13.230

3.820

-$7(8-22 '2

-3828

2L

4r

3.820

3.820

Sr9lo

-3.8223*

-3.8223t ~

Bk

-2.633

2-63

XL

ir

ZI

~3. 822 Y

b₃

»1

X_

XL

—ir

x_

J. $22M- -

B*

7A

*33*

ZT

-    —-1,-—

-3.822 /2

P»₂

J_

-3. jo?

xjt

(I

IlliZXXXlIliXXXXfill

W^|[33teH3TI^Stc^||EZ3|lEE3||tE3ti||

Ansicht

DEN SCHMIEDEISERNEN VERSTREBUNGEN

mul 111 den Seitenflächen AB.BBu.Al

Litli. Anstalt v. Wurster , Ramle^er &• C? m \S mlrrtliur

Malsslal) ¹ 100

---ir

3.82t/'i—

B₂

~/k

,N

lü

-1

DER GUSSEISERNEN PFEILER MIrI

111 den Honzonlalebenen I. II. III . IV

3.822yt

B,

cq

Schematischer lirundnss .

A erlag- von Mever & Zeller m Zürich

Eiserne Brücken

-3.82p

6-

3-828

A3

3.826'

— 3.828

a₂

-3.828

a₂

3. 2*20

3/433

AusmaLse

$828

Ai

m

t

.

*

\

:: j.

'l

■ix

-

X

S -

.

t

%

1 /

■ >

.

'

3 20

4.700

6oo

3. loo

3.100

oot9 - -

hi-

t-tn

ä!d,

\ SS

-S3t

--Uri

JUi

2ftl>- )

if

__

Mmmm

IT

~T

200- -*

23o

233 -t 210 -

*-iSo-±- •»SS

2 So

203-

L-

233    \    210 i 233    *

200 200- 1

j. liu I

i-

■* - 220

Ouerschmü

• tSo •

jjs

-yiSo y-

332

-*f-20l----201

Vordere Ansicht

4.i8o

f-

303

-4

Querschnitt.

J?0

20

I«.---- 1

%oo

Vordere Ansicht.

yy

'o.

■,rA

4-H j

«fr.

=1

tv

0^

ESim

s

...1

b'io

433

-k

%33

010 ----

{>10

- 0to

-I

-fixJLÜ—

L~

-1'

/A

»«

Grundriss eines

Ffeilercapitäls.

.1

-------

---SS0

,.__T—_

0t

Grundriss eines

I!

+-

Pf eil e r so ckets.

J.04o

l.#4o

- ~ 7**

.SJ6'

I) urchlaufender 0 uerschmtL.

•<

*---

•4.

OO OZJ OZ/ ff ZT

+-----3-©

sä

l-o

i----7-o

Mm

Ji

•I

■I

0i o

-f--

Sjo

"t

010

(ho

S70

0to

!?

j 1!

VIL

3.07 3S

Lang'enschnitt

4P²

_rt

iE

fL

T4 . J

TT ZTT

.....I

-c*£of

8!

34 73

+■

/!

--K--220--* ----407-----Sv*

-----fVf

.,ai

>v

-t

•v

r=

er ..

ttJ q

r¹

<1

I!

*:>Si

_____

I

____. __

ir

-------Zf    --;——

-1.36%

-4

J.

1.304 |

000 -

'3o^ -- 203

% Meter*

303

/V

L/y

io

\G

G.

\v

I 0 0 0 ||

||0 O 0

OOP

•    /o/

C^Nlr 0,

^o\/°/. ..

[oo 0 j t | Q 0 0 T

K 0 \ \°\ v\

! Q O 0 GO G I

%■ Meter*

..

■J

----4----3—

ssa

,o

-Spo-

0po

\o?

/o

Kq

Äf

, 3^o-

Joo

f?

100. So 12

So. So ~TÖ

Seiguruj o oi3

Honzontalsclmitt

eines Pfeilers.

' //

//

Mafsstab 0 025 _ lm

\g\ /

XpV/O

^G)

Mafsstab 0.10 _ 3m

Mafsstab 0.025, lm

Ansicht eines Pfeiler

sockels von oben.

Seitenansicht

/oy

/o/

I 0 0 0!

0-

0.

3.loo

-4-

3. too

Ir

\öWg

OG 0;

Eckverbmduiig> der horizontalen Verstrebung

V'o*

30^

Mafsstab 0.10.3 m

^0o*0O^- So

-So -f—So

---iJ>o

]T

Mafsstab yiO

"j

Otic - to

07    •”</

II

311

z.fo

-w-

i. m

StiS

1*1

•6\y ¹

►-1

--000

Litli Anstalt v. Wurster, Kandeg'g'er & C”in "Wmterthur.

.

i

\

'

s

.

*>• •

f

';

(

i

■ (■

.

v

. V

‘ "

*

.

>

*

■ Yv

■

'

V

2.0710

2. 00 0

i.u4ö

-3.220

A""

1.6/0

1=3

e.’ßi,/

ofo*

•o

of 0

.0

n°

r~>

kl

V__

* -0.48273

46670

5|

nt

■0°

o$o

'0

To

r\

0.484

i.

-?■

— 0.4393,

\A

469.0

4 60 23

46f,J

o. 4-693

°~-6V

o. 4-136

's

— 0.4-1.36 -

d.szts

f .9611 O

CK

o. 4j3/?

o. 4i36

Yerhmdung’ der Röhren zwischen AB u. AB .

'S

s?

■5.6 2 40

0 326

•5

CK

'+

cK

•-

-4-

er

02673

4*

o- 469.3

Styl v

-0.439372

Sl

0% o

La

o:

■> r

4/

490Z&

f.

i! 1

T-

!U

o'

o\t

•sp--

„2J°

4°a 0 0

■2fy

(). 336

860 L-

0.336

0 u>

k~

: »i

00 0 o

0.3/01

'^0.200.

0.071/

. o^o»

0.338

j;- - 0.261

0.332

J.

0.332

J\

<> {(17

’.e> |<

2.182

l 762

0.21

ss

0.4 io

Oj<l/}>

l.idio

0.0233

0.7 t-i

0.7 h

o.(f233

0.1/2ÖS

4-

0.;ti

i|

0.888

0.882

3.333

i.66₇

0.682 3.100 -

0.868

¹ 0 FT

0Q

0%

°o

⁰ M

°J °>

/₀/|0

u>

°u

»S*

u.CD

0 '0

Verbindung¹ der Röhren zwischen BD

/o

o .0

o oH

o[

\o ⁰

FA

—U-i O IOO

IqQ

o oN

Ho

od

“1

O 0-

o Io

Kofo

°ojo

°|/o° o j o /\

°Vb°

oP

Matsstab ¹ HO

j[

II

Wo

1=

⁰ JIM/⁰

K>

rw

tc

P.OÖ

iM/l

⁰

Roh rertldn gen

Belastung’scoefficient ()

a ihn.

ct

mM,

- ?•

Wu

o. t83

3 38260

3, 8225

Tragender Inhalt eine.? breiten TUhrcnansattes „    ,,    „ schmalen    •

0.100

JO

JL

rn

3, 8245

■^2.

.3 43

3, 8210

L__

Röh renstänken von :

0, 032

0, 032

0, 030

Fn

/////,

Inhalt aller * itisaUv rinur Pflulenr 20. 76 + 22.00. -

Inhalt eines Ffeilerw üben. 12 (12 ! ffU) 51 * 2500 - 12. m. 5 , 2900 .

.....unten 12(1218*2) 51 * 2900 -12.209.1 + 2900 -

Belastung oben (siehe /Walt 12) pt l,

. M 2 + 55. 1950 ~ 642 f 325 oben- 642.3LI6 -

an teu 516/ . .>403

dam. den .flössen, aii.ttjesetxten Theil de/' Röhre 0 8 den Belastung unten angenommen morden .

5118

54 09

842

unten.

967

in pro a ()m

0f 125b

0t /7S9

Die Belastung oben

uni dahe/' circa

an

I)

rv.

1/

J~W

a:

;A³ Ml

wm

fl

JflO

Ae

Mals stab _ V20

Ansichten und Schnitte der Röhren.

Ansichtenu.Schnitte der Röhren.

Mai’sstai) _ '/2o

tity.Anstalty."Wurster, Randejyer & CVin A\iiitertliur

mm

r

i»

'

r

\

,

.*

■) •

x •

*

\

/

;

.

I

'l

.

'

■

,

Eiserne Brucken.

EISEN BAH NB RUCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

Blatt N” 3

SCHI EB t: RVOIv BICH T U N (

Jpuerschiutt

Schuhe zur Aufnahme der Streben

des Yorderschnabels.

/

Ansicht

. "...O Cu.

■?

sl

Horizontale Holle zum Geradführen der Brücke.

..

,............ i J.............Z'ZZ

i^===E=^-==

o o o o _p o

I o o ol

0 0 0 o o o

00 Q_

7L

-20?0

1045-

\T

pooJ

£ *?

'Ü

i;

Q ) -5« ■

r azT

—O.JS

l$0

AnkrrplaUe der Spannkeilen auf dm Pfeilern.

68o

607 3

t025

ktnJ

j-

-38.00

-3J4o------

-i

^ _ I m k)4⁵    ® #*

\t la.i ™______48» ...

<c

ä?®

ZA

■i»>0

\    >4’<.

Z ttflkette.

■>]

,L_

£)

f-J i

<$*

Businri'e. Blatt 10

ne der hölzernen

□□lZ

f-

nn\o

21

Ti

lo

~y

g KZi

■jt

7-A-ll. €>

sBS

< 0. Oy5 >1

rt

i -i.Str

Z-

■ ufJji

tf/'

llllllllllii

Kettenrollen der Schiebervorrichtung' . Zugrolle A

Leitrolle B .

.j

k“

\\k

■i

Il

700fr

' 0 .536’

■Joe

&2$S~

...Wfü

mm

$100

->}

o.jfj

ül

i85o

7000

'X

33$5-

\jT

■fr.goJ-

ir

tarn «

f!

nrtr

To

mm

Go iöo

Go

,4 S

'V

fiSl :z

:MK

ii

\S

.......

SfSSS«... j-ssyr.-s;:

gjj

•A

22; S

0.050

*MfLf__.J.

I08i

/N

2;6o

2V>

.....ilv

zs

-Gao —

ib Axenlag’er der Pfeilern)Ilen

Sattel der Trägheiten auf den Pfeilern

Sf io 63 6o io 25

Axcnlager der Landrollen

1 «1

TT 1 1 ii-

n in

k 1 ii. .■&!

J | ¹ IPHLAÜ.-^________

Qf;,ttiHmiiiiii BliiiiiiiiiiiiiiiMiiMilLun

O )| ,fa • v'C ’öVl ■' " ■Z'o|-if )    ■ ■ -O-ZrJ|.-fo

t-------3oo

’ZZ

Schratt nach: ab.

r-

L in^ensclmitt.

Wk—k

\,

720

■i

*}otßo % 6o y ÜOjfiü

Ä#

Q55

Ml

1 -'i

rArl

2.?

, .. Tri

H

=■ .1 1 H

Wr<@'

M\\

•I;

C-Jl

s.

rn

3 t ¹ II

ZI

0 0]ofO

mmmmp

fpfi ! M / iBrz :; h

MmM

-X

■ij

-T-

O.v

ULoy

a>'c

/<?ür

• -loo- ■

/So -

//>£>

•v

”9!/ f

M:

JjrO

ALZ UJe

: |K

_) Vu

Pi-t-

®    ; -rBLZLJI-Ja

ZI

4 :i [l j^i

7 ..I li k

r-pr-rx

1>'Z

'^s i

W~M Aloi

•:'w

k i| ti IQl

•’ s Stellschraube {ür die Äxe der mittleren Pfeilerrollei 0 p Verbira|nijgsbulzen .

Doppelg'ewinde zum Rcgnliren der Ketten langen

JMÄÖliET

.<»70

i mm.

2to

•4

T~

Kh\>

0 J o| |o| o

io Jo 1

IW“

nrzT

G- ' ofA'

an

l“JgJ I ; z ZlfLz

|o.Q|a|

6Jo

48o

05 0

LD

Sattel der Tragketten vor dem rechten Widerlager

JT

a. u. ii

.Wer

-t

\77ö

:i

■I

.. ;l

© I I ö)|

: loTTl '■ ©

b=fl|

rtrT'•~Tiip

ißo

jfio-

j~

1—1

)£

t“

0-

DAS VORSCHIHBEN .

!©...! il 101

¹J :; 'öl

_i

gk .tf

X I J lU Jlf

- IOC f

:s

''

syi

‘5

sin der /((/r>M C arJieiteJen 16' Mann/, /p * cmander <Jet]enäher xn beiden Seiten der• Brücke .

/ iJO ln Genricht dem Brucke.

Q Druck dm-ein Arbeiter aiurubt. ja BeiJmnq.ywvnkei ■

](,•() °50 U2 120 120 '    U 10    16 0J0

Q “ A21 a.

kt ]c ' to eo wird/ d " Bl kh/r, .Die Kräht' hat^ jedemerh/jjendgt. Bta/d rie/' KurbeUimdrvfuingcn in der /Kumte i-0. tctoivhmtndujlwbtxdiif Dimic/uebrn.r pro stfumle

M OJtl 2X 750

16’750 ij l*50000 kkf

ITT

2Joo

fl

Moo

lÜFT.

ijkpi

1M0

.1

-■-    -ö-Z o| p.i

in*, ^iiiliiiyiükr^'

ri⁻'

kill

nir

.r. : . IliiiL I

I.“

0.6-0--

-0.670-

-4

-t

s Stellschraube für die Axe der aussern Pfeilerrollen.

Pfeilerauflag'er

Bollenkranz auf den Widerlagern

0,J7.

So

■■

öjmrä

l~~l r-.

r-,    I⁻!

r tt.

X.

met

oder pro, du/uie ID

Im ä'nnsen dotierte dti.r lonnducben 1/6er eintJ von. 15. 5 met. mit Mudenthalt/ von.

Mafsstab 0,015 -1¹¹'

Dehnung

/' l/hr4fr uh bi-r 1 Uhr naehnuttaejo

ih

Met re

653

6JJ

6.75

43

to

Mafsstab 0,05 *\m für alle Detail

lSS -^$.1 4

(§zi=i r?

tzt

XJ

Tt

—(ZT

_L_L_

±±

;tx. -

—c]—tu—[—|—t=x

L___I

6o

7>

lith. Anstaltv.\turst*rrRande^cr X’ C°in Winterthur

'

*

.

\

S

I

tm

t

.

■

/

•*

r~

-V

'

r

Blatt N° jo

In.

a ctm

tn

ttlx

FA

OFZ

12 00

OOS'f

050

03 ti

tote 'f

tf

treoi' f

13,1330

ooze

570

0,5£

0, 07

7 ,J2

/ncs

IT

TT

EISENBAHN BRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG.

KRAHNENWAGEN UND VERL^NGEPxUNGSSCHK^BEL DER BRÜCKE .

Hinterschnabel

zur Verlängerung' der Brücke rückwärts über die Schiebvomchtung' hinaus und zur Befestigning der

Zug’ketle am hintersten Balken des Schnabels

12.Soo

’O

20, OOO cm/

383 cm od,.

2, <500000 7500

t:

Allgemeine Bemerkung’en

< 3oo

Z/ti' /i/'urA’i' e/’/or’ilx'rh' (ln .)/Ulli'/.U>e/’A

an 3oZ*> xitr Fahrbahn/ ..........................

a/i Schmledeüren/ xzem/ (3>r/liai/    ............

an Zzizssczseiz jui den ByeiZem ScZvz/iicdeis&n rnr

2e7 wtcz/ z/ju/ de/' B/etlei ’

Dtio' Bzi/e7u/emicZit zles con/midrlichen V/Ox/e

pro BiiiitjendnTieit 2£50 555, d£ =. pA

.Die Loccmotinert zvie/jen leer 5£ tn z?oD    .....................................

sic evizzd iazzi/ 5.500 met. znzcqcn pro Jxäiujerieindieit £ / t/i 55500» 55 px

7bOiZx/eii?ic2i t der B7>ücZce' pro ddni/eneinheit .................................

Afzt/ZerzJ traz/ende Oi/erscZizi ittsf ZäcZte eines B/eiZers ZsieZie Bl. 52.° O)

J)ie lyeil er mit diesem tJieereiiscZiens 0uersc7in2tZ> münde zu icp er 0. £5, 252 . 0, 55 . 7, /''Zxiii/szdieiZ; üczpitüle, SocTceZs etc. er/ordei

ist da Zier -

zZaZier zu BheiZen zZes fZzcxn’etzscZtzr/z Querschnitts

(2500. 5 70J : 570,2 circa, 55) Ä 050 . ■ 1970 = (dielt ß<s5 ^

32500 + 65Oj 26’. £5,55) ₌

Die scTimiedezsennc Be.nstreüzz7ujz Bzc B/ez/cn n?zez/z*rz, pz’o Zf!.Meten

JOic BnzlcAzzi hat zjeTcostet

jyno l/\ Meter*

Obonnt/esue/2/' d.er> Ba/ift, Hr. DurbacK .

/Jix> £Wre/il/ieilo der*J?rücke tzjucds'jz //? den Jdzsenz&enJccnydes Lreusol

Schneider 3c Cie

{}/?(>/’IV 1Z/377/0’1/7> ///'. Jfajt/vLeiC C07lSt.T,uir,t.

■?- y.    ^

3x40

i-iij

<- 3?o

Ziiykelt

z .

O j|

l4 23

Ansiclit von oben.

So. nSS..iäi

- Sy 3

-----1

«i

O 20

Fl

fZC

°og

j 024 j

fZ o

0 24

4oo > I ”Jo,

U'Zol

ftV

44»° °-

j 0 0

..ei i^i

Läno'enschnitl.

- 2.83 o-

y"

\\

i;

TT

,0

Ol

jli:

n;

Liüi Anstalt v \\urster, Knmle<^cr Sc (’“ in M nitertluir.

SP

⁵...............

.V.iJ

\o.

Ff

-WjM

Fl

JqS

irSnfni

(3

1____

>!

-¥

-L fU

gPgfij]

-1

2.323 -

« JJo-X

ISO

?■ F

•U

3lc

1771

fH7"^rn

ueM

1; r

Ansicht der Sclutähel von oben .

• äÄ>

Lo4j

t.oij

i.o43

t.o43

l.Oi-J

----oef r

6.

rv.

'IM

2.030

2. oyo

mm

ri qrih

Krahnenwao'en

Ansicht.

{©)

~TT~I7

KJ

/I

1:

N°

<n

0.300

NO

O O 0 p 0 0

\ orderschnahel

trägt die Bahn des Brahnenwagens .

Tm7\

S-——

v\

■4

* /i#«wV' ^

J Pfeiler

Gerüst

um ln Rolleudruck gdeichmässig⁻ aut’ sammtliche Säulen emes Pfeilers zu ubertrag’en .

Mafsstab 0,025 = 1 T¹ für den Xrahnemvag’en .

Mafsstab 0,015« I £ur die .Scluiäbcl .

F=

s¹

_Z-L

- 7-Ä°

3.43 o

Querschnitt der Bahn

von der der Krahnenwao’en die Materialien zum Bau eines Pfeilers aulmmmt .

< - —⁰ -------------- 2.100

370

p|

2f(i i 4*;'« ¹ j

ZI.

L 3oo

h:

tN-

von Meyer Sc Zeller m Zürich

\ erlag

■f”

x_n

rrl

4o3

•i

------ 2<Ji y

XJt

----1.0 43----

-i-

i.

"f

- 83o

---1.0 86-----

-^2.(tyO

t.SSo

33o -

f3J

\o

\3o

000

M:.l

000

-h

11

. .......:..

Z/

7*

-FT

‘j

<\

>1

I;

'100

hin

1.

'^t\

iS 4

•k

£c1

.pT

«$E

o>

110 120

foo

Querschnitt

a!

jT

V-

-i

ns

H2S

*■?

-Ti

6.60o

«'i

- i.oyo

a.ogo

4-

6. »'So

■7

Eiserne Brücken.

J/s

OO Z    C'O-f-

t|7"

Xz

jkp

\0

df°

IW

| ..x •

7^V;------

&=

iP>

T> lSO J

*■

3.4So

X-

3 4Jo

c,

c,

..

£'

'

- '

>

*

-

■

V

■

.

.. '

Eiserne Brucken.

Blatt i\⁰ 11.

v' v:

J.U'i

—>h

•?

pjj

[0£A

Hocke zum Ausltammt der Ketten.

er

1^.

mN

0 -o

800

w~~

---Y

fr----

1.013 -

----1. too------

X-

' ...■.......1......il .1;. m ■ ■ .,.-'0

W/mmm

.....

1. tSo

Mafsstab yto

48.800

5.5«

iS

/>. 20'4

-yd

3. 284 3. 280

.J.20'4

3.280

3. 284 S.280

jf.26'4

3.280

.3.284

3.28o

3.284 _ o. 280

3.284 3.280

3.344 3 280

$\

Zit

Horizontale Spannketlen Zwischen den Ileilerkopfen.

_'A i “it>n

j!l

&±i

■2S»e

S. 2 ns

S.Joj

Sä«

^ N

S. 2,-2

s.m

4>i-

s. zes

8.28-2

Trag•} ketten

Mal s slab VlOO.

n?1

=0

S. 20V

s. 282

JU

S. 272

S.s88

S.s8S_

S.SoJ

Vs

433

Verstarkung\sketten über den beiden aussersten Ocffnungen

Maisstab l/lb.

Horizontale Spannketten.

Malsstab V2o.

2303

2.843

'.433*

48

ST

■ 8a ■

(7

~D- 43

Ein rundes Kettemrhed .

y oyo

IST“"

L_ll !_litt !_in i_Jl _h

' II 'II if 111» !: 1

3.280

7)

*32

jf4o-4

8 60

Mafsstab YlO.

230

220

----ISO----

§■-

Verbindunraoch des flachen mit dein runden Kettentheil.

« 48 «

42* !

*.4o

!•-

---fe.91 o -

73°

0 0 0]

XM

C2

38o

T\

42

OOOOO

Trag’ketten

<37 4—-yJ    - y3 37i

?°>

D- 38

7 r~~

<§)

Die VerslarkungskßUen, ,sv/z/Z Juich eiber den Stpeckbäumetu rund umerhalb derselben

Das VerbuidungsjocJi. befindetsich- unmittelbar übenden,’ ober?/ Streckbaumen , am. sie von, den, Venstarkungsketten-(siehe Blatt W? 4) gehneust wenden,.

178

tyi>

3.288

OOOOO

123—

--88--

;0i

*- 38 +- 3p

—180

e---11S -

ünterlagspktien der Ketten wahrend des Aushamrens

20

83o

80    *.4o\

32o - -

■f - 80

s.

lil...........i.....

sso —

-4

D- 4i

36L0«

'S

L_.

3; 38

lto

38 3y

Spannbolzen der Ketten

-s

kt 2 >

7*~

3io

tot -H|

■10S- p--*j

Ankerplatten auf den untfirn Streckbaumen .

Mafsstab aller Details yiO.

D-ii

4oo

hm flaches Kettenglied

* 4£.4—32‘--■*

j*M-~

'i

’3o⁴

1.020

OOOOO

OOOOO

L— plr

r©

-äs

OO

—i

zwischen den ! *

7?*

Hl

i; %

-J

■f

87- *

___

wi

...

,Spann.u. Trag’ketten

43o

4o

~~7 ~J 77

j. 100

'T~y

■77

■4

K. ILifc

Irr

Mafsstab 7100

to3

| I I I l l—i—]—L—L.

Mafsstab '/io.

Oo

j.

__1.

/OO

3>0

Mafsstab ‘/IO

-J_____________ÜlU-lilUL-

0‘

.9

100

Jo

So

-I- .

Mafsstab V25

lerbindung’sstaiig'e zweier Rippen.

2. ss

Lith.Anstalt v.Wurster, Randewcr& C° m Winterthur.

Verlag¹ von Meyer & Zeller in Zürich .

I

.

.

V

-

P=

■i

.

\

Eiserne lü uekcn,

EISEN BAHNBRÜCKE UBER DIE SAANE BEI FREIBURG

Blatt N° 12.

KHAFTEPliAiN .

.Seilpoh’o’one der k ersten OfVmmg'en

48T>-

48 m8..

N»

■■

I,

i'J

3,

3,

CM

L'v

"/*/

l‘v

hl

X,

b,

.j

H'\ %

\ \

1t?

4- :

v?

vK\

t ••.,

i⁷

//

\t

sT

'l

■z

/.!

he* ’A,

—äj~

2r

17

Krii {iepolyir'

iS

|7

Lj jiKim

PMer NM

’V

•V

’j

I'erstärkung der Streekbäutue wegen des Bockes über dem IctUen //eilen

Ri

K ISJ Eßi

ollere

iSliTckbimru

ante re

*\3

d</3 tu

1P )

i ■ \ o&\ >w" ■ <>■>*■

Ä ra ftcpolyo

fp

s-

l|

JCi diJtrp oh rg*o

-3 h * 11.8S

Dunen _ Curven der

Sis

.8

sioncn der Streck _ negativen \

i’kiiiTi \° g

■'4-

-Oh, 11 Ji/¹

Ji iz tn_

'0,6. p/4 .4 di/

21,2<’. /7y{ i tyz

ä'IÄL5TL

IIRiil

........

■

rr

V;

®|[j

i ■;. iii.i 'l.liiii'ijlillili;. :ii 'ikL ,;j!'i J!7 !>■, L &

Otßö/’. fi •/> ///// c/t-y Sf/'eeJeiHUi/ne

■ -j—i| ■ T-IiILm :7,; .j„,,.,,|,„

üiiijiii 'i'iljjli    iM||!;;j| : ,

•Mt ii Ij

lli;

■Ij

ili

(63 in'-.

4-ui

ij«*»

k.

uz

[T.At— :

bäume mit den . Maximalspannuno’en 11 : h

A p tw

~/7

<!?

f>rc//" (

/ /et/n ‘tu. j hu/ei ’s

-4

JjAn-

-3/l -11.83.—-j—I

Fetprösserwtp den Spannung durch die nL⁻unU’rb roehevu’ (purdclwle iJBelastunp. 'A

tfe,

'dH \

Mi

I '!

h.

1|| i-iÄü

«If

i®?

J,

i fLi iMHIw

® . i | p

*ün______J

ta

Wffl

m :: 1

:!; :i::;ST-

■

......Ü ilB

; ii!ii iii 11

;i Jimm

2'

i f K (r

14

... A.

:2\

li

.i

Curvcn de ■ positiven Maximalspannuno’en +

- -»£

mww

r; 7 ;7>

'<

mz

TP⁷"'""

Streben

llnäie-dft ■ lii/y.ye/v

’o,

L-

S ■ ,v

OT

r._..₇

SS

s£i.J

V-t—.

Ü5Sr

4k

8_3

MB

tsr

r.r

LJ.. DnW'onalbäiuler

Lfec : t> s : dd^iü

Pifhi

c/d

4^ /o.* / ... ■ o

//V« •// /.iiitisüinlc: ’/t Ul/ der y (I litt TI </s<//t(,i /<•/ *

-A:

/j

,y

I?⁻

K|

■L

ßitnqisionen der Fuljluno,s«,liedor mit den

Curven

der

scheerenden Kräfte,.

:'"P.    „

ujix':

'4

•,

er/': :

/ ' "T-.X

\ ;i.

Na \

vN

/ ertjrdvseritng der scheerenden Krafl durc) die unterhrnc/ienc (punktirt&J Belnstunc/

lielasltmo’seliema mit. den Spannungen 4) : h über den! Pfeilern.

(J

1 i 1 11

241,0.

__47.0.8 (200.0)

doO. 7 <d/4.i J

Z03zL(*t-W 3/2.1 < 411 2.0) 2/Jp idmü.....

____48o,J.(/•/£)....

_ . 788.1 täi)&LL__

u

343,1. (04 /,/ J 2l*%id. ^dt) 0,0) o /1>\ 8 ( 338.0) 8oO'$ /UläJ Hi    14 08,813tyl3U —

17    *8°3 ZLkLO^Ü.—

lB    £-köt.u (43tx)__

IJ

1:

hi

()

fi

21

23

uh , j (432^)    24

2«

■27

2/2.2

2/pd

2lt/A    t/am unbelastet

h (/eschütxi

JtJ>J

Elemente der Berechnung

(nach Culmaim’s »Tfaphischer Statik)

pi-.dfi

\ Zusammenstellung’ der Resultate.

die Ouerseh/iillsf lachen den traijc/uten Hauptlhate\ munden, nut 0,0 tu pro a etm

tu...

U.9.S > 441,81.

4? (4- (Jtoßj __i8&2A.. (-> 'iot 2)

m>L<t?o.oJ

23p3 (34/,/) 322p (624,8a. -433p (733,0.) 744337U6. 4.1/7 (~33.

322.0 (0*23,31

Pe

Pt -

tu

Pt

II

12

1 e.

17

ij U. y.

14.7p 444.7)

Ui_iZk.JLt344.2)    lö

_____473.4 toi7.41    11

ln

4878

(.<

48    8

io 43r.70

ikio : 333/84 . 4,3434 p, 3o6, 8,8 l i 4 13,1348

ß ß (oe/Jieienten der Belast/u/gsa/l

‘ o S fj.j

's..2

los

a.i /•/./. 2

U,i .183,1

Foe 0,2364 A , . .j - O, 2636

VI

238g (342,

h‘2.3 LiilAk__

273,1 LLlpJP

382.7    .kiuAi—

463.8    (3123)__

4/7,4 .0ää3l___

Oy

2:

32

Azvd'h'i.........34

33

36

’,4_( 124,4 t ,2_ 143g, 2)    24

(2 (366.lt/    23

32.)4 > 64p 8'

— 48p 2 (y/igpl 780.8 (820.6)

47g. 1 (730.61__

4yp(A’64g.8)

-+(‘,2 (•? $6,7.)

Aofl.j    __

&8o,b SJJikJtJ

3.90, / WjLU_

/44.2 (43g2)

23_>)

32ä3U'A?,3J

__ä/SlSuJ 234 > *

)

_&&LU 44^,7/

24’6,2(Sö

12

36

'Fe

t, novo

-ti -ti -d.

K'2..s - y

37    473.3 O17..3)

38    4)4 8 (34 4,1 >___

43g, 1 780,2

73p. 61    3 7

ttiplieirt und als Dimensionen den Slreckbüunuand h:itt////psijlu‘dei' sM/et/drmip au/pelna/en . Da wo diese SM/eln unten den (Urnen der Maucimaisfianniuiyen und der sehecnenden Knä/)e lieg mehr als mit O.fi tu pro a ein in .dnsprueh peiwmmen , und umgekehnl. Die .lloaimalhelastu/uyeo des Materials 0 pro a etm ergehen sieh aus den folgenden Tabelle

Tel mehl uulenhroehcnen Belastung sind die J/aednui/spannungen der Slreekbäume in den Oc/fnuiipen und über den lyiUern Die Ouersehnillsf'täehen denvelben nach .tbu/g der Bieten -tie/astuiu/ des Materials 0 Q : /’ io Tennen pro u etm

, /st das . Material mit

1..J

2b',"1,0(1    ,')2y,,'l2    j 12i,:ly    J?2,Jp

J33,y2    664, o4    \ 2Jz,Jo    33o, /4

ypd.dl    PP 1,3 6    \3;b\6y    JZ2,y3    I

A rxPl‘-‘⁺ ihJxPl‘

211, p 6

43 o, oo 64 t,p6 S. 31,9 i tf

Gleicliuno’cn des Pfeilermoments

+    o,07y3 .    (f₃ _    o,ozo7 .    (f,.    +    o.ooüS,

-    b,zp3o .    <f ₃₊    0,0-83.    tfi    _

+    4, bpip .    tf₃ _    o, zp33 ■    (fl,    +    0,0183.

-    0,2p33 .    <f ₃₊    i,op4p.    (fi,    _    o, 2p3o ■

Die e/iii/eklammerten Spannungen über den l/eiiern beziehen sieh an/ die purillinte unterbrne/ieue pra/etisrb unzulässige Belastung.

d?2

igo, o3 383,3l 3,-3,34

Oeffmmo'cn

1 . 2

Pfeiler

h + 1,0760 . h - o, z883. h h- o, 0778. h - 0,0207.

- 0,2883 ■ + t,oi)36. _ 0,2p3 o. ₊ 0,0783 .

u>

s.

3 6 6 (ly 2 0, 833

483 6g 2 0.g2 2

488

6.9 7

6/²    !    'r>4p

0,726 \ t,Zyo

Miifäg'lal>t f'i 'ir i/te heiligen t\ 02,i

Ma/äwlub der l'rdjie 0,001

L±±i_,u

foo ho

foo

2oo

0,0 210 ■

_ O, 001J .

-t- 0, OOoO .

_ 0, 0207, + 0, 0773.

gestreckte Dui^onalbänder 0    J L 2    3

gedrückte Streben

Kra/lc wc/e/u an den Pül/ungsg/iedern wirken, schief’g Oucrschmttsplüehcn derse/hen nach .-tbu/g der Bieten Belastung des Materials O S : F

emessen

44 2 62 t

331    43z

61 o    8 6 6

o, 32 6    0,32 2

/    4- 00)

20

Mit den Arbeiten überhaupt wurde Bilde August 1638 heg de/' Arbeiten erg/ebt sU'Jt aus^ /tilgender Tabelle

Widerlager u. Pfeiler XV 7

inan bis

tu ihnen porgeseheben Die gusseisernen , loche au/gcrichtct

Die (fei(er wurden au/pemauent

Der eiserne Oberbau

10

yj, /lir dir h fa/tepoh/gi

< >ü Meier tute /regen 3h, ,3tnaf gn'wser

rom

bis

1 900

ioo

tfoo

1)00

700

iS00

t)oo ln

onnen

t;

. hu eisernen Oberbau wurde oorn

34 April I860 j 3! April (ü* 13 3cptfy 1862 | 4 August. 6c I | 11 Mgi I 4 Juni 61 I Ui Seiit. 61 I

IH ’ider hu/er) |

-I du.

Ot

Dee.

I 7 Febr. 116Bo». 20 Deo ■ A4 Dee. L? Febr.

:5

('teu pg, 7,7 finde Mai 1862pearbeilel. Der Fortgang

1p Am/. 38 6 Juli 3p 28,/an. 62

211 Del, 38 | t4Juni~3p |

l i> ept . ei 8 3 Bon. ,)p 13, lau. 02 I tp Jan. 62 3/ Jan . I12 2(9Marc 0‘2 !/ i tp Mar: 62 I !7 April 02 116.Mai 62

23 Juni 3p I t / Juli 01 21 Mär:. 62 'FadeMai 62

vlluierhu/ei )

kraköw

^^•chnic*^

/Bf

■

v

E3I

r

■

V

*■

©

)

/

>>' r

*

I

*

✓

-.

*

+■

■

f

Wa

WYOZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

r-J

(¥85125

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XU. 52. 10.000

..

:■

ii

r*V

B'bliotek

a Pohl