; r *v

ré

'C'm

r*

rfei

. •

#15*.

v*£-

>    **%•”?*•    *1ëïà*- &.

..... **■#. t**

‘INr.-L. -*

-•V

>?***■

, ,«*•<*

*i

T.

• J»

■ m

i: f&* i

mt*?!

'* ■****»- « -

***

,-V;/

•4

Mf

Bir-

Syà£»

ïfjgËûC?

•■ #6**. •

f$r

¹ i-

/ XI .r.

■” 2jmr* *

<• JC

X- *

-* f ;

-r

IjJ

»?

•-

f*V

*U* -vv

;#v

«a

Jt-

ty4

S'j

>r

; *'•

Aé*#⁵

-Ujg

w »

■• *****

y.

*4

J*-

vf

Biblioleka Politechmki Kiakowskit*|

100000300761

iSèntlicbaii Âibeâte*

n • i

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

«

■

■¹

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE

*

ET DES AMÉLIORATIONS AGRICOLES

.

S K R YIC E

A>S

DES GRANDES FORGES HYDRAULIQUES

(RÉGION DES ALPES)

>

'A

Ai

TOME IV

ANNEXE II

■

WIVELLEMEWTS

■m

■

V

dot

%

V

éifonOidun Arbatap M

GRENOBLE J. RE Y, ÉDITEUR

ê

1911

"X "'f 71    ?~“• ^’ *'< La

AV:

r *y

Y'

N⁰⁵

SOMMAIRE :

LIES PIÈCES.

lr.

Carte des bassins de l’Isère (en amont de Moutiers) et de l’Arc.

•T'

Profils en long :

BASSIN DE L’ISÈRE

(en amont de Moutiers).

\Y

3-4

j.

lOà 15

Profils synoptiques de l’Isère et de ses affluents.

Isère.

Divers affluents de l’Isère.

Iloron de Bozel.

ÎL

f;

BASSIN DE L’ARC.

ife

^ ■ Y*

Y? : 3

16

17 à 21 22-23

Profils synoptiques de l’Are et de ses affluents.

Are.

Divers affluents de l’Arc.

'{■p

9    >9 * >v.

fcfÇ'-Avÿ-'

..

i;

'-Y-

•:>

■pi

-V

Qi

K., 1

•/•• t VTF- '•

il

, . i pü|.

W<

>*S

., «8$

>«- ^53.0

âfe.

Y-'

v,^.;

BAS S I N S

Beaufort

Rwi

i    —-

-f

Echelle 1: 300.000

DE L’ ISERE

4 /)'—r>»

ÜOpony

WM

10

15

j. !

JSp

8)

V;

Kilomètres

en amont de Moutiers

cd

*®sO. 1

if / \N

Jg

SÜP"

L ■ f

«L

Jf,

fü

Ç.

8 ).

ET DE L'ARC

g: W MONT

|t|fy

IsP'vM

jSg^àsg

IflT / .çsêf

, f):y Jm

WËk ) iw Sfl

ïïâmîjM

PIwP

©,

75*

■&£%£

wtÈÈwSSÈÈÊÊÊmm

ipfRr

JS SJ

: dn-

Wercuel

X.

Sâg

!^W;

!Wâ

■Je

A?

jH6y

I llpf'

te/

il:'

PS

~Æ

Arc 1}

«S

AI GUE B ELLE

«æM

yml

mÈ/mm

PU® <fi

fplllygx

.33

WOR^

•?,;T

mtl

17

■~4Ërj$y

t JÈ<£),

Mte y

s_ ilÉ ' S/

Æj

( / f M

"    Jr

,:    * f

m % /

JP vl&

MOUTIE

‘S/ïi ✓*“*>v y

< /,r /

"

;/^:.ji. rr—

fe®

;v

U.,

*èlil

0<r \

gm*

B|aï

\T

\k/

mmmk

'M

WÊËm

si?

^6) • j

I.iNoJr ¹

si

-f

a JB

I:.

GL

Sÿ#::

fmïïr

ijÊml •■? "• 'If -jgÉÉlp^ fel’üf»-®*

lî

P- JW

^•Ê î's

ÉÉ

i-'

«■

^^va,

•/

»*'

de

,33

4?

^___

f'¹

k®

<?

_2

(g    l₀

«O P'-v JO-,    1®

mP'JjM

4® ® . A

WWHW))

.

Ç la Chambre

J vt

^Jg- '

Xifi

(15

IS

S"¹

1é

iKgi

\e

ç?'

4° >

<&

STJEAN w

«gr\|

.HEÏMILLON

c:

v®

%&e₆

mm

DE MM

O;

JW

Rde^;

18 J

îrMicl

30"

29

2/

MD

UBAj

A t?

o-l

|\(§)

EVP

'RA7i («

T*

23/i

W

30y

?•

.31

JP

h\(31

(20]

Al

»

% v * ■} W

\ ,‘^TyO ^ £Ao    4M

^ ^ÊÈm

Sass

tâma

f. Æ^" Cs> Sra

^Wâ»pK^; vœwr

J: -    \9MÊ

/.fU W$LS,.f    *«®

.À: \    - A . ^iüa»

/ ft-LuanMh:>^ WÊÊrfg L

S/aS

BOZE]

@1%

(22

■*/

. > > =3

r4. ■ o

fl®

ygi

©" "f

S?

As

FM

2 WfF&M

©    ■ H

i r

4JV.

îsnua.

A27AÆc Q9

^eC

v;

#.

-»*v

)®

mBÊËÈ$%fonnem

Rocheurei

mm

BE

/«

=3

5

FË

26M

s \%|@

25

caH

LG

,s»n

S-

aou

m.

Lahsleboi

S^.

%

•+

i*

25)vê f > i £

^ C5

STI

26)

gy ,*+•*.*

T MX

Ha!

,25>

®c

Ici (25

X,

.**

22

aV

22l oloo^'‘

23K<

f

in

4P

«tssesy

^ te,

fi

"l®

/****'

N OT ATI 0N S

Gi^.y cJj eau dont & profil en, long est publié..........................................

JV? de renvoi à la planche, où, f igure le profits.:.........................

Station, de jaugeage....................

Limite d'Etat..............................

■o (D

.

m \ * ^

■H

ü

•    W>* V

:Vr-

ïÏ’Mai

Èâii

M

h£È* S *,i$

* Hf

TOI

-, MÊm

■

■

f?

WÈ&:

x- .

■

-■..m

ISilM MJLM

y, *æ; 4-

c 4S

«

»

-

m

» -î.v

\

;

m

■

m

T Lac Hoir

2500m.

Planche 2

BASSIN DE L'ISERE

Lac Long

LacdeGrate/o

; Matf —

Lacc?laSassièrt

2500m

Tf

r*

en amont du Doron de Bozel

S)

F⁷

9)

t;

PROFILS EN LONG SYNOPTIQUES

2000

V.

•••V

B.0-

/«V

: o •

Lacduioup ■/

jy &

Sa/

—$

lac de lyPJagw / ^

■/ i ’if

vV AS

Lac de la Plagn

J-4

Lac

les

eu

3s>

12000

\y

cz>

Li

o-

I800m

ai

(i

TT

/.“DS¹

VT

£•

en

fri

v/

G. de / 'Pver rie y

ep

tr.

oWt?.

ter

*NI

s»

10

cd

T\

s:

s:

cD

ère

’N

TT

Tf*

N.

v Y'k is-

cP » CO

\ Ns*

» vi.

“\--⁵

Y

M A-

\/i

lO

10

tT'

;/

it

fi

75

flj

cd

1.1500

,v

JIM iITT

TTTI II I I Mil rm II I | Il M M

TTT

ITT i i i i Mil

TT | 1 l | li I I Mil TTTT

YxP

270

275

280

283km Distances au Rhône

tf?

TTTT

TTTT

'P' î'--

Q_

•o

Isère

Légende

Echelles

-T-

=5^

LI000m

MOirilElRS

V-

v

Bric is-Ba ms

^    g,

^    n'S^

S.

w.

oj

CD

T3

ta

__

■o

c<

Ni

rn*

ce

fPI.3)

r/v.f

4» •

500 -

4>

y:

•oc

C4

1500

400

IPI.3)

TTTT

TTTT

TTTT TTTT

I I II I I II l i M I I I I Tm TTTT

TTTI IÏÏT | | il

TTTT

TTTT | i | I | i | i TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

TTTT

Mil I II i imi

1400

Distances au Rhône

km

218 . 220

225

230

235

240

245

ls3

en

ro

en

en

CD

C*4

265k!"

Affluent..........................

Sous-affluent.........,.......

Affluent d’un sous-affluent.

Station de jaugeage..........

Localité....................;......

Renvoi à la planche du profil (PI. 3)

de rive droite........... R.D.

de rive gauche

Longueurs: Hauteurs :

■ 100.000

10000

(omoi par kilomètre) (omoooipar mètre)

Affluent

P. G.

O.

Oo'

° 3o

<v°

O'

iù

o.°*

0>

o.®^¹

0,01

0,01

0,00

YY\

S ifbnq

: .. w'f»    - 'S*    , *>v.    » . ....

- . <i aSaf" .

:

v» ⁴ Y \s a N .    \ \ K

?801£ _

000$

r

■ -v*

-    -,    .•-*»»« , ,m, *

■WIMaMHMMM

‘ivdfmï

«**& m

VS****--- *    . : %<&■■■    :

?V<?

3

ooâi

/.

%

*M!p

: -o

Y ' . J

m:\ ,

Oi JbM,

ICD

1ÉJ*T

\

- ■

#\ !

.

Y

:iî4

A; ?'■

^ 1

VK4^ ; Æ \

U«

»---------£r

•J

V

¥

'

«■

f..........T—*    ..... :

H

6;\

-r......4........-Ilgs -

4.........    ... <

Qi

.

A*

-

4>\ ; S

>

4 •

LÏÏL

,

V V

\

IV

\

I

A

‘■V "• • • '• '    •'3S#**vfi4-<v.vr. -mtnrf ■ «j***

«M,...

.

\

XsT~1

; - \

n

-.......>M- -

J, 51^4*

' 4J

4\

.

■\ .

*

\ \ K \ K w A v

h fiO'îüd il b jfiOiiii fT’>

i'j.xoi!

ÿ

: S 5î

i ,

QQQS

Ejüçm

! 0 j il J Zj\

O

. 038!

" a: ' X.

Ç³

- i , A 4> ■

\: N ;

' ’ 'S? - Jk

4-îpi.-.

/-\4    T%i III

-...... 0 fr

-”T\!

' N

'"--U

■ ■ i \

■ : \

n !

£P.

■

: \t/j

>

a

s

vv

.....Y'.', .

4%

■ V & k.

.....:< - %.

,

E'

qoeî

‘““t ~ ~

.

m Æ

*

\

\

. ÿ

0£^| 4

y ■

] aflüdHiiÊ^rniEiàd^'ESS

|nTrp"n’r|'Hi t |-mT;h rnrjTr

ms

aollodoS

(siJsmoMis¹] iomo j [drtént

t

■

"

>U

vmtfî

t

000 001

:ZW9Uànod

i

oooüi

"O

: ?/lîJ6juoH

O 30

J)

%

&Q'0

% 0

‘0 ‘Q

>■0 ff

*0 ’

■o.c

f

10,01

00.0

m

sbr

TT’T

S

;tp i|Trrr|Trrrj'rnr

.

L

C :

%Y

%\

\

m «t & #vw^

a'iésî

.tflStffM tiisuFilfî -ziJoZ [18-2008 iTU D jJIâuiîlA 3|3B9güfi, ab ooL⁺8i2 àiîîaooJ .. iilo;C| ih jibnfjlq bI iovxraü 9 fi nb 9vh eb gvh sb !

■

M

.SA

JïisufBA

wKHWKiy ■VnffHPPM|R|RP|IMHI9PIRPiHIVPIPHHRPRI|P

mooo!_:

ooa.:

00454

\ Il

4    :

m

\

'

.

V

v*

r-f

\

....._ N.

. ......', ;

?4

Xj|

.0

■

A

V-f,

-

\

t7? 'T 1 ! 1 j r TTf-r^Tî'+x*’'"r'

mii89S

rrrrrrrrr

oas

NJ

P ‘

§• .

A

—-

eai 1

1

£ : ^

S i

à?

TT7nT(TrTr j’rrrrf rnrpr-n" ■ TtrjtrffjT

03S

4

m

%

i t-

M^nr—iWjîn

TTITT'I

.....Y ^

4 »L

i...:......

\

\ i

■

!

ï

S

X \

B( m

. ooo!

.... ......

s

k

r w

! V :

rr

m -

W⁴

'

'

4.

ï .UL / f ■

TTTTfrTTTj TTT-p-Xnirp'iTTtrrr^

ees

0£S‘

,'Y«(KS«JK4,4^

n :

■

■

i ........ • «..

•< >

.....N

...?i..

~r

:. ooa

{%\*\\

anô/iS oê ssoiffijaiO il

**B*ï*l‘    • «    • '    4 .^4,,t-    -4    '-.4v

oss-

ISÈRE

, ENTRE LE DORON DE BOZEL ET LE TORRENT DES GLACIERS

Planche 3

Situation

des repères de nivellement

NOTATIONS

iP

Km. 2‘29,9

m™ÎÈks

Station de jaugeage__________

Echelle hydrométrique......

Altitude du léro dune échelle hydrometrique ZéPO:826m34 ................• 8l9m47

R.G. Rocher

à 10men amont du ponfc du Châtelard

Repère de nivellement

Pont ou passerelle.......

Attitude du niveau moyen caractéristique.. (Niveau dépassé pendant ISOjours par an).....

_ï

<N

Km. 227,3

- r* ' TOHiMIIti •\As89T 63

TSifii

Pont deCentron

Rive droite

R.D.

R.D.H

Rive gauche

RG.

| de rive droite..............

| de rive gauche..........

de rive droite..........

de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux, du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. Ie Section, Piammétrie )________

Renvoi a la planche du profil d’un affluent.. ! PI. 12 )

Confluent

Prise d'eau

[38]

Km. 225,6

fflHKTOfflBgafm ml D.

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

' 50000

1.000

j ürn02par kilomètre ) (0m001 par mètre)

Barracye de 7 usine de '’Ja Voit a Lyonnaise "

CO

35

CO

CO

*-c Pont de Centras!

[lU]    il NU IILL

IVant d A (if) 7' [39]

630?

579m29

6I9T8(

620

610

800

«t»

frÿs

590

580

••

780

[34] (PLU)

-Æ-

780ml0

770

760

750

740

MONTRIGON j Bourg-S^Mauricc)

8Q2T74

;;Zepo:799”02

ÎH#¹

Situation

des repères de nivellement

800

790

îs

v >>

R? S(

5.

‘v.

mBm

“U

•:

570

Barrage de prise d’eau

de l'usine de"la Vol ta lyonnaise"

560m_

560

Aime

730

0i

720

Tort de lïe/Ifdi tre

R C

« S;

s_

SI

§ih

dRasdn

.P

-j

-t-H-

-S

r ;4'

•M

730m2l

Torrent çL ÀftlfONNk [32]:

P,

780

770

.760

V3

Km. 245,3

Tète aval

%R\D. •

-m

r802m74

SP

Pont de Bourg-S^Maurice

Km. 244,2

'TT'N--

750

Tète aval

iûi

740

730

Pont d'Haubeville

Km. 240,0

Km. 223.2

550

R.G.

' 'Ss

rébe amont)

jfe

540

(PI. io)

.R

550

si

( G fc

710

7I7T66

so

Ho

R.D.

BjpD"

sa

Pont des Plaines

Km. 221,5

Tête aval

R.G.

¹ v:;

JbUP

Pont de la Pomblièoe

Km . 21»,fi

Parapet

amont

A J t j t ti d c s

530

520

510

500

490

480

[44]

.a

r-

540

fcx.

MOUTIERS

03 _

LU

j)

Pont Adt

10

&J

ii

CS

700

-R

530

S"

523m89

»,

_S3-

5

499m27

660™

'S

650 üî

tu

*0'

►8

S5

uisseais de la 311 NE

rosit

890

680

670

65pra!67

r*

93

710

05

CD

OD

CO

CTJ

CD

CD

in

CD

Alt

730? 21

Pont de Landry

Km. 238,1

Muren retour aval R.G.

feed\7ir66j

Pont de Bellentre

Km. 233,4

Téteaval

1J)1

477m 62

Tt Dé R.D.

855? 67

470

<0

Pont de Moutiers

41

:érdi

799T4

Altitudes de l’eau Distances au Rhône*¹'

46&0

0)

47 19

Hî

73.7

9 il

2T

O) —

11

48

82.9

85, 1

87,0

COCO

_ 490 ."2

94.! _

512 if

520m4

539ml

547m6.

556m9

563m8

L-9

Il i ! Il il I

TTTT

TT

57477)

577™2/ _577™4_ : 9⁸ A;

L582ra2

3.8

4.5

6.1

7,6

L 591, 6

8.6

60179

9.1

611^2

7.9

620?3

1.9

3.5

VL

630m3

3.5

5.5

6.7

8|6

640™,

5.1

6.2

§:o³

T650, 4r

4.1

8S

660mO

2.8

672 m2

9.9

.68474 J

^690";4

oe

l‘S

ZL

Ponbd'Aime

2l8km 219

220

221

222

223

224'

225

22 G

227

228

229

230

231

232

233

234

235

23G

*:(5SœS235SS ©!BÏ53 55{- ÏÏS8siÇ5523ï:- SCjSSMSS S 33 £-3 s'«g E33S 2 § 3

j-iî'.j j j i I-U.-2-u-i-ij-i-L.. Ti 11, i ; i 11T 11 ll-lI-Tu. 11 ...i-i T11 i h m T i i T 11 im Ti i h T i

i ' 11111111 (i i ' 111111'li 111111 p ri i j i ii 111111 j 11 ri | ! i ti 11 in j 1111111 il im rrmiii mm i¹

Altitudes de l'eau

237

238

239

240

241

242    243

au

Rhône*¹'

en

o sr

en £3

CD o

2 M

§%

CD'

m

CD

CD

en

> ^

st

CO

5

cr> en

CD

tO ce

-S

co

^ «L. S »

■q CM

co

4>

S co -èi en'

fc to a <f'

co rs-

a S:

<=> S

c?: fS-V S2

cd ü-

CO

cr»

ex»

^<5

CD -

lO

04

Ci-

CD CO

ü; en'

CO

- ND

o £

— CD

K) • =*-

CO

CO

—* -p*

bo g

03

00

CO

-p.

CD

O)

Dates des opérations

____Operateur :

7 Octobre Année 1907:    31 Août

MT Alépée. conducteur des Ponts et Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

30 ÀOli

29 Août

12 Août

11 Août

10 Août

Mt

Dates des opérations

S .■

. ,

■VJ

Hian/ !•

■:S

MRMtMKttAiinirV .WW¹*.»S;. '

A

* {’J

I- fl '

■**&/

ites-i ■

M

P.

I

m;

é?

£

i

>

§

«

«

«

imftà

S:

râ&S ;

■v> v a

W

-

<5

Pi

3?

'

■ /

■

y-;'

'•■». /-

00» !: ,r#î

1

«

’N,

■

-

>:tyi

.

i,H<

" IM/k

site vï : y'

r'*~    '    *' * \iî

I & - «*i&

068 3

■

0£ô -1

fïi

3

VlU*

s,8

m

Tm'    ■.......:

set*

s 5

wÆm

■

■ ■

II

P

B

&

■

n

r.

t

15:

A3

r t-ciw

SlM

OKf

8.1!

i\p.

t-

W%

,50 f

(

tt

g*

r;

S

ç

R

"TV-,, .y-.r-

L'ISERE, ENTRE LE TORRENT DES GLACIERS (VERS0YEN) ET LES SOURCES DE L'ISÈRE

Situation

des repères de nivellement

NOTATIONS

Km. 261,5

aval

■fl

1378*31

• ' '.'M

Station de jaugeage.....

échelle hydrométrique.

Altitude du m d'one échelle hydrométrique ZéPO:826?34

flepère de nivellement............................

font ou passerelle....................................

Altitude do niveau moyen caractéristique..

• 8l9m47

Pont du Franier

Km. 260,2

Tête amont

Rivé droite.... Rive gauche.

O O ccf cez

de rive droite...............

dérivé gauche.............

de rive droite............

de rive gauche...........

Numéro du bassin ( Ms et fravaui du Service des grandes forces hydrauliques

force II, Ie Section, Planmtriej.......................[38]

hvoi à la planche de profil d'un affluent........(PL 12 j

Confluent

Prise d'eau

Echelles

! Longueurs

Hauteurs:

' 50.000

5.000

(Qm02par kilomètre)

( 0m0002 par mètre)

<û

Cj

!o

-■

J*

§

i

so

Pont de la Gratte

Km,257,7

Km. 259,1

12ü7m66li*

fl'

.a r

ï?::vï;

I200m_

R.D. Rocher

à50m.enamont du confluent du torrent deThuria

R.D. Rocher

au confluent du ruisseau des Clous

Km. 255,0 Tête aval

Km, 257,4

Tête aval

W

'-'rî

Irrv

v\

3fl

■1

- î.fl¹

B?

1000.

Pont de Villaroger Pont de la Thuille

Km. 251,9

SJ

9004

Tête aval '

•MD./

':lüE

;v

Pontde Loisel

8004

TJenTTzzentJ tZzz I

l tonnent z7ots- GZLÆGTJÇJ&S' /t&^RSCJrtfeTV) [ 30] U2=2. *2 J

- 7bd^d2ô d'id ï/7 ;r77^ Z7*S[    [

y jb

826*34,

■9c

-S

HO

Ri

838~Ii

UVent cïe JRI&&EI TTfïr.JJS [ 26]

|r—c JPassrGZJ&^fe    I

CO

oo

C-CT

c T*c272û\ cZe JO,o/sïe*/

------CCT

<o

■<o

'•

.

JVaht de .S ‘C/F 1 ZdZJZd [ 22] ZdA d J

CJO

vk m

doirp de la Z Zi f/J//f •

Toddent; deda ZZZZ Z1/. 1 [ 20] dîocdteT’

k$

doui de da dîa/nje

■$

*S

a

doT’j-’ejut de 7a Z Z,y/•/ vy

dent du

A'ajjA C’dtfddZ'fd GJae/ez- dudbnd J

Glacier de la Oalisc

( ddd Z [ <n ]

-S

'H

tjfjs lotJ.Uo

$ y

H9I?76 VÏn

-V

/

t4

1376*31

1550m

11500

11400

11300

-11200

-1100 â

L-J

J &on^es

Toment

Tonnent,

c 2*0 s s ene/Je de Vr 7Innet

0}

■13

J*ont ctes J3T*érvrzex'ejs

— T^orreTvt dtz Jvicrlet.

O'

derisere

2350m

2300

Situation

des repères de nivellement

Km. 278,8

Km. 281,0

Km.282,5

2046m3l

Tête amont

i225lm97

23Wml2

2200m_

2100 4

2 000 4

1900 4

1800 4

■M

1700 _d_s

1633*67

lPa s s en elle

1600.

1558*71

tN

î'

cder*

■“W

PontSfcCharles

R.D. Rocher

R.G.Rocher

lignes

P .

*2z_

dio

!■

[n]

’S

"B

lis

fs

2200

Km. 276,0

Km.2î7,3

s; s

CT

-S g-

JB *

<3

ÏJ Ni

Ï-S

I!

I6S0T

en elle

T⁵

y

Si

y

«1

I745ml8 ^

1 nr/2

&!

.w

7 en û

ocr/ier*

y m.

p\    ffl JW

9 Val | 8“

tr—3--3-55

£ § d'Isère

1®_isJI

»ïl %

105

51

^_§5

*§ §

39 2T20l

2046m31

•g

&

1900 m

L-J

51

I

JU

-R

I889m7l

1952?20

|SjL

R.G.Rocher

R.G.Rocher

Km. 274,1

Km. 275,1

Tête aval

Tête aval

<||Py

1859758

Pontdu Val d'Isère Pontde Laisinant

Km.271,2

Tête amont

U 1782772

_ SJ r ggiBifc -

■'1

.    "'VsSw

1.1800 s, Passerelle

Km. 268,8

Tête amont

Km. 272,9

1806734

R.G.Rocher

Km. 270,5

-1700

Il 600

s R.G.

1745718

■'53

jJà

j50m85

'5

Pont de I Ile

R.D. Rocher

Mur en aile

Km. 265,4

Tète arriont

Km. 267)1

Km. 248,4

Km, 249,5

Altitudes de l'eau

826m34

8COm8J

V.l

2.7

3.5

rm

Wû    ®o    h    N N O    CÛCO 0) (J)    ifl -0) 0)kO    -    O    ^r-NN

J-'ui    idh    J    œ n ri    ri- “ n    ririiriri    o    t    riricdri

«

cô te

R.G. Rocher

R.G.Rocher

à IOmen aval du pont de longefoy

i\) Les distances ont été prises sur la carte au

so.ooo

Distances aulône¹¹¹

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations

Opérateur:

et ne sont iju approchées

nïï

]t(ii|iiii|'l

872m3 _| 8B2ml J

3 S J *+. i*- J . 9 4

+1 9

■*7

s!

- 0,6_. -890’%-: §.?=-

ZS CCT

247

248

ITTTJTrrTJTi rr[ nTi m i rjTT 11

249    250

S CT

§2-

251

N>

CT»

ro

CO

•-O

CM

K>

en

g-d_97Om0

CO

»-o

⁵⁵ r.ii78mo O _II89™2 — 1192 7-- -I203m7 --5. 9

~ _I2!^?3

s

Cv»

c£ "O JZ8S"7 _

- :    9.f z

-= iz9zm9 -S ~ J320m6

I500m

ff

"Tiff

BPü

h- u/

jm*

nm

_S|

.CT S

CT J"

1374.0

I519m7

!»

Année 1907:3 Août    2 Août,

WAlépée, conducteur des Ponts et Chaussées, chef de brigade au service du Nivellement généial de la France ■

1 Août

30 Juillet 28 Juillet

TT

Z5

Osj

JSJ*3m8

~t-TT i I.....M

.n a n no! e ^ œ m 3 ri ri ri » O -

I II 11111 I

J6I9VI

.1632 8

JL

6,9J

L&

« fi n n    Eh

ai j .t i*    O

669

262    263    264    265

i n i [ u 11'| 11 ii'| i trf] ii 1111 m 1111

266    287

g [5-

Ip- w

J -s-

?5- ⁰

-§7 ^

Cr* —»

«s

m

1769 3

rrt

JJ»-

'ta! .,*

-r in-

268    269    270

ce C^.

CO CO

15-

-i g-

24 .Juillet

o ec- rie

llll

ft

TTTT

m. E"o£n«

riiri oo (vj i-’ n w

I h i il

839 1 _

650.8 _

ai net

271

272

273

03    00    CO

¹1 rm il i p il

, n ,r

275

es

•si

g 3-

899, S

1951. Z

TTTT

, \ I .,

11 M I h i il 111 i'i i'i

278    277

-g g-

£ i-

2C03raQ

in

Ê-ë

------8>aoz z

~ ^csozp'S

------Z Z

ëw

«ï ri

f^5S£-

^-zJgz2=E-23

-^hm

rizezz. — £3 E-e,-sr

23 Juillet

21 .Juillet

20 Juillet

- 1500

Pont des Brévières Pont du Chevril

Altitudes de l'eau

Distances au Rhône⁽¹⁾

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations

Km. 264,2

R.G. Rocher^,.

J55lm37

mmk

,

•"■ m. vnm

I

S* ü '

> -

.

A

P

a?s

M

.

EfiH

mm.

WB

m

. : 2 -• *

t

I

• i

i)

. M

***

■’ *! : *

A F F L U E N T S D E LIS E R E

Situation

des repères de nivellement

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50000

(omo2 par Km)

5000

(omooo2 par mètre)

Km. 5,7

RUISSEAU DE CALABOURDANE

2193™ 79

:isa‘z~ '

[7]

R.D. Rocher

à 60™en amont d'un confluent

TORRENT DE CHARVET

(APPluenb du Calabourdane)

[ 7-a]

Station de jaugeage....

Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique ZéPO:826?34 Repère de nivellement Pont ou passerelle

Altitude du niveau moyen caractéristique..............

(Niveau dépassé pendant ISO jours par an)

Rive droite

• 8l9m47

Km. 5

2200™

Rive gauche

R.G.

de rive droite...............

dérivé gauche............

j de rive droite........

Prise d'eau

( de rive gauche...........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes Forces hydrauliques Tome H, Ie Section, P/animêtrie )

Renvoi à la planche duproPi/ d'un affluent    ( PL 12 )

Confluent

Km. 4^

£zA

2085m57

[•hh]

R.G. Bloc

^ ^21261*25

2I93T79

\v

21501^

2l48rî’87

Km. 3,7

R.D. Bloc

13

2126rT¹25 _/

2l24m46

Situation

des repères de nivellement

RUISSEAU DU LAC DE TIGNES

J2085™89

en aval d'une passerelle

2100

2100. J

Km. 2,2

2100™.

[n]

13

wuYrfSM-

Km. W, 1

2016?52^^^>-

>3

*3!

s«

<3 2085m89

JQ

ci y

2085^57

R.G. Bloc

Val d'Isère

■s

T5

2I48™87

Lac de

Q) 2000

15

►S¹

*51

20l6m52

HO

§

2Q2₁9'!,02

«c

.*3

Tignes

sur la rive gauche du lac à 60mdu déversoir

R.D. Rocher

Il

«J

Km. 2,6

_ fcs!

Pont du

Confï

R.D. Rocher

1912TIO

Ü 1900

•§

1902.06

I9I2TI0

_ i CD

in

g *•><?

R.G. Bloc

so

4=*

£

So --zp *>

I

u /

*•0

np qgaJdoy

à lO^en amont d'une passerelle

Km. 2

2124m46 py»

«Q

I992IÎ'91 ,

Km.2,7

ta

R.G. Bloc

§ 1837m98

4— d

R.G. Rocher

t4

Km. 1,9

R G. Bloc '

1800

'd

so

1902'!>06

SO

fi;

S-+

au confluent du Pisset

Km. 0,6

•a 4

1727m00

2029m02(

‘ ""i

ri

près du confluent du ruisseau du Santon

^ 1700

*40

R.G. Rocher

•O

JL_1

£ b

HO

ç,

-Co

R.G. Bloc

Qh ^1727^00

à la prise

du canal d'irrigation

Km. 0,8

r§

•to

à 30men amont de la tête dune cascade

1703724

=3

_____! ct|

13

R.G

13

—I'

__L ..

P^\I837™98

f:

Km.0,1

Km, 0,8

pH»

flmv

Wr

1600

'S

Hjl950m82

1600

s?! :

-a

I703m24

Pont de Jozeray

R.G. Bloc

R.D. Bloc

1500

1500

à80menamont du confluent du Calabourdane et à lO'l’en amont d’une passerelle

r~S

1500

à 20m en amont de la passerelle de Villard Strassiaz

Altitudes de l'eau

Distances au confluent I¹)

O-4-1813.0

9 il

LU

36,2

4M

44,7

45,5

S LL

79,6

83,6

9 06

93i

96.4

20061

02,9

0 01

15,5

22,5

33,7

45,3

61.7

93,5

^ T. 2016,0

50;i

97,8

îrt-H-2124,8

31,7

74,4

84.5

91,3

iZ

gis si g 3&§ Sl'i oas s

Altitudes de l'eau.

TTTTTTTT

TTTTJTT

Mil III

2 km

Distances au confluent⁽¹⁾

1640,6

69,9

92.5

1703,4

26.2

368

54,7

58,4.

. 85,8 _

1910,2

28,7

58,2

97,9

oVjozH

75.1

84,6

Altitudes de l'eau

T-l

to

•CC

Distances au confluent

d)

ST LR

CD et* C0 CD

CD

CD

co jz3 P^'pï

CD'

03

03

W O _cn *■

CO

CO

CNi

S*

00

co

r? to'

O <T>

S

H K3

ro —

5

yr

CD

0k.m96    0,21

36,7    78,1

]km26

129,4

o,ltj 0k32 0k26

69o 1534 65,0

g&

_ ~ô~

s-.-

PU

CD O C0 a

CD

CD

7)

3*^

—: 03

SS

CD

r "j

CD cd

w in

r- >« o CD

o_

en

ho

CD'

S ®-

-èi se

04 KD

-s g

4^ -P-

ww

CD OO

S*

CD C*-

03 O M CD CO

ri

CO (D

co

Opérateur

Année J907:    23 Juillet    22 Juillet

M[ Alépée, Conducteur des Ponbs et, Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

Année 1907: 22 Juillet

Dates des opérations

Année 1907 :

24 Juillet

Dates des opérations

Les distances ont été prises sur la carte au.—-—

50.000

« «-,    » « ïïrTflf*''' i Iji Iif 'ifljjjftf    ¹ "" "^    *    'T- ^

üpga&j

-— - 7'

ip

Situation

des repères de nivellement

>3

2439771

RUISSEAU DE LA SASSIERE

Situation

des repères de nivellement

Echelles

[12

Km. 5,0

R.G. Rocher

Lac delà Sassière

Longueurs : Hauteurs :

50.000

5.000

( 0m02parMoiiiètre) ( 0m0002par mètre)

RUISSEAU DES CLOUS

[18]

L2380m03

a l’extrémité amont du lac de laSassière

2438708

2450?

R.D. Rocher face aval

2380703

1-2400

Km. 2,2

A.4Ü21I9728

2IOOm.

sr.

NANT CRUET

Km. 3,0

Km. 5,6

_2438706

R.D. Rocher

[16]

Situation

des repères de nivellement

la

2299750

zX

$

te

à IOmen aval d’éboulis

2l50m

1-2300

Km. 1,6

2299m50

R.D. Bloc

2272m 64

•S

te

2119^28 é

I_2I00 tel

1849708

ta

te

Station de jaugeage.............

Echelle hydrométrique..........

Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique ZéPO:826?34

Repère de nivellement.............................

Pont ou passerelle...........................;............

Altitude du niveau moyen caractéristique..

(Niveau dépassé pendant 180 jours par an )

Pive droite.................................................

Rive gauche................................................

• 8l9m47

oc oc

-jZmZI9p ci O

de rive droite...............

dérivé gauche............

de rive droite..........

de rive gauche..........

Numéro du bassin (Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II, Ie Section, P/animetne J..........

Renvoi à ta planche du profil d'un affluent.—.. ( PI. 12 )

Confluent

Prise d'eau

[38]

au déversoir du lac

R.G. Passerelle

Bloc constituant la culée face amont

2200™

£ Aqj

a,

3

Km. 0,2

te

R.D. Rocher

S.)

fe

.0/

Y$f §

r-ia

te

1-2200 ^

Parapet amont 1516^04

Wmmiïfmïïmrni

U.

^ I en face la passerelle de l’Echaillon

z_2000 ü

Zt Km . 1,0

1849708-

1870760

Km. 2,2

te

2133711

Pont

iO

1800 .Z

I802m97

2650m

Situation

des repères de nivellement

1802797

1787739

Æ_1.2600

2272"’64US

Z.2100

5j

•JrVV:

te

SJ

te

1-1900 ^

R.D. Rocher

au dessous de l’Echaillon

NJ

$T

te

Kir. M‘>

2222m53

R.G. Rocher

à 10men amont de la passerelle

cl

TTTT

du Ÿi\

PâS

Km. 0,7

1700-1

te

£

Ta

QS

3_1_2500    ^

H*.--

1-2000 ¹⁰

Km. 1,5

Ü3

1800™

t.1800

ts

«Q

‘h

: lignes ¹⁰

te

1-1900

te

1787m39liPr'

R.D. Rocher, à l’origine des gorges à 50m en amont de l’origine de la cascade

1600ZI

SO

S)

te-

I

tQ

to

te

R.G. Rocher

a50md’une passerelle et à 100men amont du confluent

\/

R.G.Rocher, près de la prise d’eau d’un canal d’irrigation

1700

te

-f-

Km.0,2

Km. 0,1

« 1800

•S ,

1-1800

te

.5

Parapet amont

1500.:.

jii

I

.53

te^

^ 1600

te

1345759

Pont de la Balme

(dtV'S

I655m53

--

fl

JE-

*1

Km. O

1400 z:

de 1

■+0

c Passerelle des Clous

Passerelle du PI fin

A

ES

♦7

.12400 ü

Km. 3,5

te>

2l97mIO^

; T.

1.2300

R.G. Rocher

dans le pré,

en aval de la passerelle des Clouf

R.G. Rocher

au pied de la cascade de lignes, face aval; à 40men amont de la passerelle

~    1700

41

1-1700

10

^ 1500

Q) y /

îS <f!5I6m04

1291780

-Jl345lï59

<3i 16557,5: J

1450

3-7

vJVm2m

"53

%\\

■3

10

Km. 2,2

Z. 2200 >

1870761

» T->

Jo /

/

R.G. Bloc

1300 z:_^

R.D. Rocher

1600

- 1600

au.confluent et sur la R.D.de l’Isère

.I_2100

à 4men amont delà passerelle du Monal

Altitudes de l'eau

Distances au confluent*¹¹

^ozei

OJ.918! Z

ï%r± 4

WW I

' i-

- 20877

“ 2132Z —I 54.7

vt®

80.5_

;W — _2251”9L --    72.1

£ : ££ 90.5-

rse

98 8

-L2302.1

CO

7,0

ro'zi

20.4

25.1

32.3 J

!*?

41.5

46.6

67.7

77,7.

»C

i'96

L 2437,7.

coi

K» —

■ï

_1438m_

J506m

]21Û5?_

r**

Altitudes de l'eau

Distances au confluent*¹¹

=1

J34ITI

92.3

e"¹

TTTT

ro    oo

1    n

01*1 ~

cD

70.0

_L

TTTT

’£ 202219 2109m

I 16

aie

220Im.

5.4

3.1

*£*-

8'2I

891

Cji

W-

2626™ (Cote de la car te au80000*

ce

Altitudes de l’eau

Distances au confluent*¹¹

Distances partielles Pentes» en millièmes

3kIJIflÏ9m Ok47 0*7!    0*77

1i?6'iM22! 353,6 215.2 95,5

P 35

Dates des opérations _Opérateur :

0k341,19 ^ 0Ü29

_____ tes 21,6 I 32,9    1 62 BM61,81136.51

186?~ 438,?    or^

MrAlépee, Conducteur des Ponts eufmussèeljclfefôe briqade au Service du Nivellement Général de la f rance

Année 1907

)k24

311,9

28 Juillet

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations

0k52    0“44 j 0k44    0*160 Ûk66    Ok27 0*?44 fnoiel

656.7    58,8 ,78,4    38,3    231,6    pi 185,4 W    21,3

29 Juillet

59?

0k74

2k93

140

Année 1902

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations

WjWW

VïrtSHf'üsa

g^OITATOM

IM!

• « -»a

-, r* s.-.:

- -.v -:

-T ■- ■ i -! 1 '•>    ■

Is»»:

--

MB

. .•»* •

il

■J;

Tuy® ’W. |

Av\ al |

. smy\ &V ; a&MV5\ «vjv\ a\. !

■ •* ■ àVT -, . ,:.?M vû» onmiVi

■

; 'vlkik-D ->^hï    .\ ?,m\

i:

V'LVn A    1;

wi\.v

ü.çvviawiOTfex^ 'ôfwl a |^£3S8:0TÔI- • v»vc\saftv;^*V>»...• v.tfv.

ü wm ê

8Ü-0J-3 830 LIA338IUR

1 *n

: p| 4? «kl

rioiifiuifô

fé*ÿnwjiyi'%)!' *

33 3132AS A

■j"0 U A 3 38 ! U fi

•ï ......

(O

a.fi

-■'•?.■■■.' ASH» -Û C-C ..

. .ésw^ *o*| •

■

■ •

...........?00fS

..: üoôs

.1 T'nipl

OUI s

11

<• • 4‘

-laV i&ù

nariooH .3.H

\    m\> V; •" \ 4 à ■% \wtg$ |

.3 fi

0,| m/l

C3!$„

19 ri o o fl .Û.fl

siluüdà'b !syô pfi)i h

OOdST

:?

EOfOBCy

80¹ A :: • 1

rarf-MÜt

i'V

OOÊST

lïoUfîiJ I iyî

at-

,

ooei

OûiS

À.o.œss

00 B(3\ -,

!3VF : T iSfboflilfl

IAT.-'

•£

(P

ffloeis

" -4    • A;'

11 if 1 v

! •- .' 'I \^ÎTO8!

X0081

0Ü8S

■ * r*........ t.....-

««ml;

: ooos-

rr rpn

l\0 mi

Mdtël énomzjteqfmy dnol

- OOSS-7......-

cl.......\ -

:-\i

3Ê ,:■ IÏ08 /9u 98

o.K.mH

ï.f- -

ollo^Beeefl 3.R

.inoflif. grôsènosi Jneulfenoî oc

OOIÎ -i

-i

fî'T^iS

T 130m .3.fl

ï    3frc

ûOc.v .:......tj.

M;

ooer

U. 001A

--

\V

-4-: D

r*-

n tïi/f

■a,:-. % ee^TBri

i**

\>

V:

'1 £43 O fl J. fl *tq 5)1 8îu4)

:    i.3 'Vj sOs’!?8?^q' si sb k>;% ns

<*' 00€S___

3»-*'

%-r'

003 i

_modéi

*.

oo ds a:

ooos -

grjÊ: t£®

isfloof: 3 fl

.«fiyijfêas.q < sb dnomi? • ■ n0i •

i)3mOY81

.

ooss_

- A

SS’SSSSV

6. r*

,6

4-0061

Ir> -

>»

“H#-

mm

kS.

esbsivyb.-.s.nenoofl.y.fl

iffoms .^qeiff'

eam^ei

enilf d s! èbJrfcfl pôfiest

' OOt!

oo3*

:r'

<*

. 00C! A

0081T

........

.......—-..--.3............ O

0081

■Jr‘

;.. ooo! ^

fl J Jiïfi

:7%,

■

j -.«fps

noîj^mi’b ienso nu’;-: ussti s zn

! .0 j.jH

nedoofl .0,fl

dcrsie!

oûïi.:a

OOt!

JnoBif. mm$ é

OOiÎAT.

W_______008!

oriesî

i9ri oo fl OJR

‘ tt*.

.esn^ i fb sbsjyyi si sc tTiq ii$

ujBl. . 91 aojbi/JrJÀ

(; ■ i'⁵

;sa

i* !«•

rTrriTTTn

tnôj/'ldoo us dsonetefCI

esii ü iifiq gapüfîSiû’ 4|méu|n;û .TA &»ste3

—P-.

TT 'T

. .1

a?

* v*

•3 •*,-

Ulî- 'ï

ÆâU

!r i '**"*T“** *— L* ^ i' •>i.i^i ii

ifs-s ■ 'srp.ûg-

'ï.....    “    - A-    •    — ■■■*—■

roei oorirt/.

(86

'    ••    ................ s .-    ,V(...

‘‘ "A    sfe .\Wiw;.<'î> âî\A".'‘    'X'îiCL’tat'&'S'vA) 4%

': ’d/TMi :r:oo us âsadstafCI OÜO. AqÔ 39f) 31 > 0

'~rm..... Tl T ÎTTTn

-! m*i;

II-:-------•*•.....    t.

• '''-• '•

màu

6.H6

îailioL 8ï

rbei o.nrnï ‘

|-ss ||S I

mrfp i-T^/TT-pTrrîTTrrf-    .r*- tt-, y-    rn frrrf mrp+rtT:'r r.

| K    ^ , *-    >■    ~ j ( .

IW «!*;■ tfe B wfï 3j2 m æ|s m mm*

■ ■,. ■ ■ ■ • - . -

S.

- 0031

*r»

'•y    n

•{9n:é;I(x/Ti A :3Tj;it 3iU){'J6‘lèqn 396    '

~r.- ut, t Aïi, as?Àv, cÿi Üa ;\v:Ai\ :.^L

Planche 7

Situation

ries repères de nivellement

la Savonne

__r_l750^,

1725m57 •

i

ZLI700

N OTATIONS

_______<P

TtehelJ es :

r®

Km. 5,1

NANT DE ST CLAUDE

/ e^i

/ «a

U.

zASskü?⁵'¹’⁵⁷

[22]

so

Qj

g

Z_1600

Station de Jaugeage_____

Echelle hydrométrique ...

Altitude du zéro d une échelle hydrometr/que Zéro :826734 Repere de nivellement Pont ou passerelle .....

• 8l9m47

R. D. Rocher

à IOmen aval du confluent dutorntdelaSachère

J /

— te ■/-—

te

Km. ^b.O

<\ 15057 13

R.G. Rocher, prèsdupont

14007!.

Km. 3,0

Plan ^ du Pré

14017*61 & 1398m8l-^-%^-

I5Q57I3 J⁷

.<5

£

te

te

.Si

■A

ZL-I500

t_!400

Altitude du niveau moyen caractéristique

(Niveau dépassé pendant /dûjours par an J.....

Rive droite_______________________________

Rive gauche

p -[êirlj-

RG.

de rive droite-.............

| de rive gauche .........

de nve droite ..........

| de rive gauche.........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauiiques

Tome//. IeSection, Pianimétr/e) .......

Renvoi à la p/anche du profii d'un aff/uent______( Pi. 12 )

Confluent

Prise d'eau

.[88]

Longueurs :

50000

( 0m02 par Idlomètre ) Hauteurs :

5.000

(0^0002 par mètre)

14017*61

w-

te

o»-

te

R.G. Rocher

*3 1300

o.

■te

te

:o

à407en aval du confluent du lor^duMercuel

S¹

TP

01 •

W,:

S-

TORRENT DU MERCUEL

(LAC NOIR et col du MONT ) (Affluent du Nant de SfcClaude ) [22 d]

1979741

.2000™

Situation.

des repères de nivellement,

Km. 2,8

te

1200 _z

1203779

te

*?•

<Î3

te

(1398781

te

«a

fassereÈe delà Motte

ZJ900

t-1800

Km. 2,3

"SÛT

1979741

te

s=~

R. G. BI oc, dans un pré,

près de la sortie du petit lac

te

S.

1100

sa

te

Km. 1,6

te

Rb

'te

Parapet amont 1203m 79«===*=====p

Pont des Masures

*te

N)

te

te

•K

Z te

lOOOtel

J3

-Na

Km. 0,6

*te

0»

te

'rudes

VT DE SOÛLAUDE \

h<in du Pré

—1748731

R.D. BI OC a 20men amont à 175 en aval d'une passerelle du sentier du Col du Mont

R.D. Bloc

Cb

te

16681*52

I604m87

Ce

te

Km. 1,3

Km. 1,2

«S

§3

13

'•V⁶⁰^⁸⁷

«s

m52

R.D. Bloc.à l'endroit à 8"' en aval d'une passerelle où le sentier s'éloigne du torrent

R.D.Bloc

Km. 0,2

Parapet aval

900 _z_te

9277*76

NO

1500

Pont du ohTdeg^c⁰."^ 16,

de Bourg SbMaurice à Lanslebourg

yy>.

J3 te

te-so

s ^

R.G.

l435m32:M^

i-t&H

rTTTtf-

ET

1435735:

Pont du Plan du Pré

800

1400

Altitudes de l'eau

LM

96.3

L 99,6

0,916

|| S3§K§ rfsi i

Il L 11 I

17251

I403m2

16.7 _

33.9

.7

66,3

Distances au confluent

(1)

ITT

ITT

TT

TT

4:

5 km

0H-

—Il523m3

H 1602^5

423

919

694

76.1

Tl729™3

47,7

69,6

- -1816:o

36.0

52.5

72.7

lJ92|m0 tp*-. 51.7.

77.0

El

Altitudes de le an

Distances au confluent, ⁽¹1

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des. opérations

Opérateur _

0^28 0k32 !    0^99    H    0k79    fe 10.19:    0k96

24.6 51,3 i    280,9    \YI$    198 7    92,230    104,0

lTAput    31 Juillet

MrAlepee,Conducteur des Ponts-et-Chaussées.-chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

1k19

189,2

0k23 o.i8|o,i^¹~0k37 0*535 I 0^42 0k2 0.24o.d 0*?37 ! 0k63 Î0k2    0k78

I33s|82^l26 154.1 [226.3 155.0 66512001142 59,2 | 131,6 jlOI 133,7

Distances partielles Pentes en millièmes .

31 Juillet,

Année 1907

Dates des opérations

5

.ç

Echelles

' 50.000

Station de jaugeage............

Echelle hydrometrique.......

Altitude du idro dune échelle hydrometrique ZéPO:826?34

Pepere de nivellement........................

Pont ou passerelle.................................

Altitude du niveau moyen caractéristique.

I Niveau dépassé pendant ISOjours par an j

Pive droite...........................................

Pive gauche.......................................

• 8l9m47

oc oc

de rive droite................

de rive gauche............

de rive droite.............

j de rive gauche..........

Numéro du bassin f ftudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tomell, Ie Section, Piamètrie )........

Penvoi à la planche du profil d'un affluent..... J PI. 121

Confluent

Prise d'eau

Situation des repères de nivellement Km 11,8 Km. 13,2

I548m4(

» 1647732»' - ■—

TORRENT DES GLACIERS (VERSOYEN )

[30]

TORRENT DU VERSOYEN

(Affluent du torrent des Glaciers)

Situation

les repères de nivellemenl

16001

En

lilSSTSI

1467766

rvj

j I548"4(j

19Ü0m

-p*

lesMottets

Km. 16,0 Km. 18,1

1881*7!

1800

CCI

1779748

2143717*

.2150*

Km. 6,5

2143717

R.D. Rocher

R.D.Baraquealpine

Face aval

R.D. Rocher

si 1400-

-KT

SJ

1300

TORRENT DU RECLUS [2«]

*44

Il74m6l

Situation

des repères de nivellement

Boimeval

Séez

11001

Tü

Km. 0,9

C enfin ent de 2'TSEJiE

mt de Jsl HieI7leM⁰SO

■ST

858788

iooom

.L ZTAIjMO FfHVJJ.

«HE ¹

JJ

"O

R.D.Pontdelalf'Nta

1800

Alt,

CD

Confinent 2e Z/SPC/Ï

fi

PdssereNe Torrent! du

Pont \de 2s Tiedltle\jV° dd

I005m89

en

oo

CD

52

de Grenoble à Aoste

_____

Torrent du IVt/fSf} J:IX

[3d pt y PI. <9

-Torrent do ftOS/ûPPZTV/> 2C(/J}fHP /)/: LA /VTUVP j-fjîiOj-fLj

PessnreJZcr

1647732

Baraques

alpines

1770*01

ii '«S

LLJJ

Passerelle do_

Jrlulsrs, esLUL

1.1800

11700

1_I600 ^

1—1500

.1400

1.1300

1.1200

R.D. Rocher

Omen aval delàpassepeilede la Ville des Glaciers

R.G. Rocher

2091786

s

ta

12100

au confluent des deux ravins

‘N

H4

Km.9,7

1700

-,

•:

Ht

un. u,9

209T86

R.D.

l^(l498m8l

fiü

Pont & Antoine

^ 1600

S? Si

(O

Hais.

12000 ^

HO

i'"V

R.D. Rocher

Q)

11900 ^

à lOfen aval dune passerelle.

Km. 6,9

Km.8,8

Si

Oj

-«T

-'-ï-!

15001

Km.3,9

■l^\ll74ra6l

©1467766 R G

'<8

R.G. Rocher

à40men amont dune passerelle

Passerelle deGrey- Bettex

Km. 4,5

"kl

=□1

«1|S

!§

1400

iBonneval jjj

LJ.

•8 v

* r

t—1800

1779748,

P”

(fl 1

R.D. Rocher

R\D# 1005789

1300.Jj_i^

$ 7

1^1311706 i

surla R.D.d'un aFFluent.à 50?1 en aval du pied de la cascade.

Km. 1,5

, ...........

Pont deBonneval

Km. 1,8

830raSI

HO

Si

^ 1200-1—tj - O

: § 1215792

R.G. Rocher

•*-

en Face la passerellede PpéFuquet

T TT

/R.D.

r-

il

Km. 0,9

m-

Al

nooi-l

-1

Pont de la Route N*e N?90

de Grenoble à Aoste

R.G. Rocher

Altitudes de l'eau

Distances au confluent⁽¹⁾

O -480476

.3

ik.i

21.6 28 1

ïd

m

70.9 98 8

927"4_

78.2

800-8

2.a

3.1

3.2 -

5.8

!:I

if.

f"

tr

.306"’!

eie

56.2

77.7

036 4 |

77,6

1 jn3m3

L 23.5

47.8

73.8-

1 J2ô2'”sl

61.3

66.7

72.1

93.9

97.8

M-

131 -=

- e u

—ï

23.9

35.1

37.9

40.5

43.3 46.C . 50. o.

54.9

60.2 63.1

72.5

87.3

Ll607"2

-g

26.5

36.7.

42.2.

47 8 J 529J

wr

r-1764%1

83.0 I 90.5

1000 -

à Imen amont de la passerelle de Chavonelle

-Iisïs"

409

81.2

5o-

Altitudes de l'eau

Distances au confluent*¹¹

e-1 1036 4

r=

ZU205m9 SJ 24.8

j 13054 .

-    J485m7

-    1542mi

= = I4.S

J62Smo

37.5

U⁷7pl

„060Zl

-

-L2I42.

Altitudes de K eau Distances au confluent⁽¹⁾

ê 1

m

s g

s s

ii

Si

s??

ro -l>

mm

*-4 CO

s

-£= S

-gg-

S o.|

23 55-

'oo <=T*

23 53-

Cn 22

St

d> oo

15

•— uO

lSC?-

îflj

Sa

St

CO CD <=n>

- CJD co CO

iSs

O CO

^ j-'

o co

23 g-

<z> Cad

'07 S

s’a

CD pD

en g=i

CO CO

en

g.'S

II

3 &

A. CD

ro

- CD>

^ «T

oo O oo - r

» g

«s

CE»

CO

CO

-R

60^0 ~ S

CO uo

gty.Tynz'i d> vO

E7Ï

CO ro CT* g”

.S g.

Ws

ss

en •zD

g S

GO

II

CO cü

en 02

Dates des opérations _Opérateur

Année 1907: 3 Août

lOlépée.

Année 1907:9 Août I 8 Août    ,6 Août

IVrftlépée, Conducteur des Ponts et Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

5 Août

4 Août

Dates des opérations

Année 1907:    8 Août

Dates des opérations

8 9fTrf ■ ’•

■*—» rai

itoIIhuH?,

'

I H. '1 ï I

«smB>Sü;.

■'■■■ -'''v... .S y., • T , ■

’

t- ny. wm •'••■•k-v ,    ■    &.v--

'teflfjibfÜfîé^Élîîd

r »

'Ù.MÂ

niiim.aBi ni—i,.tw»wmm- 'üm.»»> n. mm

g^O'ITÀTOH

M3Y02n j' IJP '    ||î

. I ■■

: h {! 'if riH: >:i ;,é

4

• J

*

.V.m'!Wv ¹

••'.    ,\avo-^

■iCîtî&o'isI    wiù a    il

'

•'i.»'-»i«RfFl «‘M

Ni

O.ili ,f;S/i

/ r- ■

/ Vv-! • '• ••

:9ite:'N0.H ■• N

f -

r®

N

V/'

rre^

\

CT ■

N.

000*...*

Y

*s, oor *.H

t . -■ f

«.ni»

V

V

'\**m*< '

OCvî.G .

i

! ff)i'ho> ' ■

! N;:i ■    ' ••

«Vf rn/l

> ’c aofflf®

■

N

■

l W'i:\f

.•------V-

'01

;' ASriy

>

,

0001

•\

â.ft

/ ^

N

aofiiaij

' Nîfïi

4 nnN '

>

.ï:

..-F

'

ti

ÔTTiWi «-

>■

1"“ f !

^ !t

'

■ .. )ôS : i

O

'

- 0031

y

'■■ ■•• é

■

'■■■ ■......... r-............... ; ■’X ■w-'"

■

■i Hoof' Ni

■

00 fn/î

■oosi ^ ?............-

%\ se. ;is! ^

s..

i*

■

...•;. ooiî

>

V’-no^ • ; %

J 6i 3b :bM ? lÜ'IfffTiBli') ^ S< ’-V

■

ÿ

i

;c .À

(i)

.i-,:,

• XMs\nk\

9

Vi

l; ■' yÆ.    ■

à

.a ti

.'.--.V-',' :A^,#àrtw\V'v ■■'■ ' '■    .0$

* *    -, J- - **

0001

....... <è\\ÿY Kü

'

. [ :    /■• «wfecv, •.•”>' ’.isîf!■'}.;

•M'è «n#

ate\^ -, - r,

»

:

■«ffj 3U.JD3R UQ THlflflOT

-£» ------

'

^VbkU/ ■

'/ >os;

•■■■

• -ay*-'- y,...

■

mm \

0,0 rn/l

■

Wî^shtHn^ fl J

r ’

steoi s siéofisnO é

I

■

■

b x. -• •' -•■ «ar ->&>

:v ,3    •'"■ •■; J

s    -Ï f

'

••T"'........ 'T TH".....T.....

’.&OW. ^ fW

K.

'0

--on:¹ T!

2;Mf e,SSi

: vNli' à

■ oV !

M

i.: '

•'T

h h

;

k ?

ïNO

«Mbrttniafi^.iy^..-ac-i*.,    W■ ••    ...    - ■- - " •

■ •■■ ■■ ■• ‘ • ■-

■" •■ -, -    ■ • ■ **as/sn>*éÏHM

....... ■ ■■• « ■'

■..... ■ ' ••    ¹ ■•■    -    ■■• ■'■■ ■    '■••■ -■ ' '-'■ ■■ ¹ "•    ...•    •'•v-ïï..>iw ':■■■•■"    - -

'

m:

v ■'■■    ■■/ ■ i

;ig-:-ntiT T r'Ht'N

ml K m‘mul

' -

NOTATIONS

lîchelles

Lac de Oratelo 2509758 ips

Station de jaugeage......

Echelle hydrométrique..

Altitude du léro d’une échelle hydrométrique ZéPO:826T34

Repère de nivellement...........................

Pont ou passerelle...................................

Altitude du niveau moyen caractéristique INiveau dépassé pendant ISOjours par an )

Rivé droite...............................................

Rive gauche.............................................

• 819%?’

CC Q=

r.

(0

de rive droite...............

dérivé gauche............

de rive droite............

de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Jravaui du Service des grandes forces hydrauliques

lomell, Ie Section, Planimétrie).......................[38]

Renvoi à la planche du profil d'un affluent........[PI. 12,

Confluent

Prise d'eau

( 0m02par kilumètre) Hauteurs :    (0m0002par mètre)

Longueurs :

■ 50.000

ta

2roirr’&77f,

P0NTU RI N

_2500m

wC

J-

fi

fi

Situation

des repères de nivellement

T0RN.TDE LA L0VET1ERE OU DES FRASSES

Situation

des repères de nivellement

TORRENT DE L’ORMENTE

Situation

des repères de nivellement

co

Km. 1,0

Ffi

GI2t,

ioja

1470 *32

-T

is S

—

tü

fcj Ji*"/

,3 y H ,20*26

_ 1600m

12400

Km. 18,5

2509*58,

850'"

2343*47

83lm52

<0

fi

1500

0)

K/

//

k

13

12300

r< Rocher surla R.D. du ruisseau du lacdeGratelo

83lm52A

R.D. Bloc

Km. 5,7

Situation

des repères de nivellement

I400rrl

ZIZfTlG

I427T50

11400

5/

03

fi

'Kl

ÎS

Kni.8,^

1520 *26,

I300T

■3

1:

2089m81

~TÆ A/

ÆeJa Ay Phone/ mrw)y

12200

12100

Km. 17,2

2343?"STfcCN

Rocherdansleravinàgauche

Km. 15,1

Altitudes

800

700 1

600 J

ras s eîfelle

Faxs

744.

56

63.8

665*76

Km. 0,8

14001

744*56

R.G. Rocher

^ 1355*31

£__J_

? 7

■ (n;^M55m31

à 20men amont dune passerelle

Km. 0,2

fiSSTfi ,1--4

F* R.D.

Passerelle

13001

12001

a

ta

Jj

%

0)

1290*17 /

R.D. Bloc

Face opposée au torrent.

Km. 5.2

I286T76

741.6

830,3

Altitudes de l'eau

2Q90:*98

R.G.BIoc

HT

«ï

Km. 7,4

0)

i2ooi:.

11200

Torjpeht

₀km

à 0k86

—T

-12000

laqne

193

Distances au confluent¹¹1

Distances partielles Pentes en millièmes.

^ 11001

1109*92

I290"T|

W:

H)

Km. 13,8

Année 1907: 30 Août Dates des opérations

et

R.D. Rocher

Face amont

Passerelle

ta

-ï»4-

Km. 6,3

!2 iioo_=

Ta

1900

11900

R.D.

1427*50

Pli

f)

::

-I

R.G. Bloc

près de la passerelle de la Plagne

Torrent du C0RMET

( affluent de i'Ormente) [87-1)]

Situation

des repères de nivellement

10001

.Ml

$

R)

I400D

Pont de Nancroit

10001

1800

hl

.1,1800

Km. 13,3

Km. 1,3

' IN

// •

.%II09*92

900 1

50

Km. 1,4

Km.5,1

’h

0/

,861*78

1286776

10

Kl

4-

:■ si=|l

900-1

g LANDRY ^

R.G. Rocher

13001

R.D. Bloc

R.G.BIoc

■fq

s

1700

la Dura /

11700

Km. 0,6

--------$-

jR.G.i

tl

774*28

800-1

■te

JDâjsr&er>e,ZZe

10

861*78

1600

'/Passerelle

10

OjRjyiEJSTTPE

1373*50

rîaL l

InÊl.

MM

Aime—*

fi

-s

ta

10

?

<b

R.G. Rocher

en Face dune passerelle

HJ

Km. 1.0,5

\ 1601*71

’T

1373*50

«P'

Ri

g ni 3 <2

Km.0,7

12001

*8

11600

rsl

S

700

■to tq (r ci ^ ns <ü S y

701*11

R.G. Rocher

74*28

I601T7I

•F

ta

Passerelle de Landry

750*_

'■O

R.D. Bloc

fo

près d'une passerelle

Passerelle, a Aime

a 20men ainuntde la passerelle

1100 ~

Il09m92

600 -

Altitudes de l'eau

Distances au confluent⁽¹⁾

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des. opérations

g s' ii ”

72,8

C0

00

1077,2

0 4,6

lOoi co O oo o

(N CM    «O

TTT

₀km

h m l i'i i m 111111111111 m rf | .....1    2    ,3

oSSï

lk99

60 88 6687!    140

Aimée 1907:    27 Août

9I0Z!

20.7

64-8

83,5

00

00

co

ro

1404.5

I 36.2 _    43,8

51.5

58.2

68.5

87.6

TTT

102

TT

Ti

0k8I

0k64

0k3l 0*3?

-D

78

117

133

115! 86

Isf:

CO—

S 01SlT“

20,0.

TT

32.7. 37.1 _

42.8 50,4. 58.0. 69 O

78.8    . 85.6

TTT!

JO

H” 0k5l    Ok57 0k42 |ok32 0k68

321 25    31    44 52    74

73 1636.3

P—

i- Æ

CM

mH 1920.2 49.8 88.5

0,24

285

L2021.8

85.2

88.1

53-

s. o

■ S'I6 006

Aa

6 96

SIOIZ

S'il

42.8

43.0

&■

55-

2327.7

42.7

48.3

61.3

G'

L2404.0

71.5

680SZ

J'

Altitudes de l’eau

.1104.9

1372.7

Altitudes de l’eau

Chaussées. chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

0k32p    0^86

104 192 SI 3,9 25 Août

û.QS

l?t

Si

SS

m

S 55

31

i-i ^

24 Août

<3

Distances au confluent Distances partielles Pentes en millièmes.

Dates des opérations

TTTT

otan

III!

TTTT

Distances au confluent ⁽¹i

Distances partielles Pentes en millièmes

39 Août 1907 Dates des opérations

lk30

206

O_I 648 3

|f iL elt 3

88.9 99.3 U.7

57.2

-1- 7

H 809.6

+7'68

951 O

I 1021 4 I

6+7OII

Z'0631

1355.3

Altitudes de l'eau

ss m

II

Année 1907 29 Août

i I I I i i M I II I I l | I

28 Août

Mil

P 88

98

Distances au confluent

0%0

130

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations

?

•    r -    •    'é>

v ■;

’ "•

•i

' V '

'

î

-, <v

‘

«

V,®!!

.

\

»

!f

{

.

"

!

-

î

i

Km, 17,9

Ill7m5l

Situation

Km. 19,4

oc

J»#\II64765

NOTATIONS

ni Maison

R.D. Rocher

Km.13,0 face aval

Æ !ï

SSï

Km,13,2

Tête aval

Km. 15,6

Station de jaugeage.... tckk tydroiïiétritjue Altitude du m d'une échelle hjdmetrniue ZéPO:826m34 Sepere de nivellement.

Pont ou passerelle.......

Altitude du niveau moyen caracterist/pue.

INiveau dépassé pendant 110jours par an).. ..

Hive droite..............................................

Rive gauche............................................

ïcMes

Longueurs: ---- (0m02parkiloniètre)

........• 819*47

-I <îmZ I9|~ <=> d

Confluent

Hauteurs :

' 5000

(0ra0002parmètre)

D0R0N DE BOZEL

fi

.2100"

fi

fi

fi

11

Prise d'eau j

PRAL0GNAN

[44-1,3,4]

?

fi

fi

b

fi

201

5Q

D0R0N DE BOZEL [44-6,9,11,13]

leVillard

Plariay

12007

1900".

Pralo^iian

Ill7m5l

R.G. Rocher

ConfluentdurtesRosières

mm

PejiC

.*!

fi

vT

•ï

fi

%

fi

fi

■g

fl

fi

VPojïtr de Jidcv3ëa7j7zo72t7

fi

[9:

1.2000

1977759

Km. 33,3

I977m59/À

Km. 33,7

2016764/jl**

.11900

R.G.Rocher

3754

f/

à IOmen amont

du confluent du torrentdu Rosoine.

R.G.Rocher

Pont

R.D. Passerelle

JS

.1000

LJ

I767TI7

Km. 30,2    ^ Km.31,4 || Km.32,4

I767m17/t|

• p83"54

k I935ml9

i.

Km. 7,7

Km. 10,1

Km. 12,2

900™.

Brides-Ics-Mns

'WM

ï!

7517 32

Culée

R.D.

797mS6

R.G.Rocher R.G.Rocher

Passerelle

de jaugeage de Bozel

.S’

800

Km,4,6

Km. 6,4

Km. 6,9

Tête aval j ^

asn

700 21

>867471    5

R.G.Rocher R.G.Rocher

mwm

Pont

deBrides-les Bains

60021

's

Km. 2,0

, Tête aval

Culée R.G

Km, 2,5

Nupenaileaval. R.G.

fi!

S CoTiPZzzexrt de /' / ,S /'V / / /?

e=5

=3

rr:

sê

C PesseneZZe

.— Pnzse d ’ëazz ^

' L Pazzt I    y⁵

Prise fZ'earz I    |    !    |

TJojtotl de /^7:/ ^77£^^-12,J (22-74*)

Sî

On

nee, jp esnrdyn aPe.r./RQ

1    7-170^

9’

Z7J5S C^ IOJ (72.23 j

LCCLrjPGTrC Az VzTJajpcZ

751732

; Pont

7⁷OT'ZyG72ô\

o/re-te ss-e^ 3 \ [g

Vu°cT

< jPstssGï?G77e

03

CO

BOZEL

€ 817T70,

7877M

Zéro:

795784

kî-

-I

« ; $

ï-rl

fil

c Pon t

jPajsseT'G77f?

b*

•S

^nimi

zz

R.D. Rocher

«s

868T96,

fl

fi

•s:

fi

fi

Z.

fi

«i

.fi

:i,

800

mot.

_ I300m.

1700 _:

'S

>s

■S

lo

tQ    ^

la»    S

fi

, 1500 -

<o

Poziû de SS7ie//7àr=e

-c jeasserelZs

<£

J^a.ssei--e72e

_f

S)

-I

I345mfl3

I ■ I I

ïJOT2f-

\m\

EK

A4

à 2m en aval du pont

R.G.Rocher

à ôOT’en aval du confluent du Genépy

R.D. Rocher

Km. 27,1 Km. 28,3 Km. 29,2

1595746 A

1698788

I404T47

I4I4T50

-1600

..1400

‘N

,1

I»"

R.G.Rocher R.G.Rocher R.D, Rocher

02

W-

•w

1300

Km, 23,9

1404747

R.G.Rocher

Km. 24,3

Km. 25,5

1414751

/i

ri '

du Ch^deS^artin de Belleville

Km. 0.4

Km. 0,5

Mf

474714

474 T5I

R.D,Maçonnerie

près lëchelleaval delà station de jaugeage de Soutiers

Altitudes de l’eau

Distances au confluent¹¹¹

Distances partielles Pentes enTmllièmes Dates des "operations Opérateur_

EM

0*iL —I-

nt -F

77

” -    B2,0------

Z _    84..S_______

~z: _    87Â--

-=H1

94,6.

—L502T2.I

t’a.sseT'eJüB

09.3 4-

J-CO

g|

13.9

17.0

20.6

2S, J

33.3 4-~

39.14

f =a~

67.8 I 72.2 A.

81.5 1 85.^_l

89.1

5 61 “U

1^119-F

08

67.3

93.

ff i -[H 797^1 >

805T3

_H16To

-^2-

-S21

WÆ

si

N-

M-

|! 1 h i il 11 1 il 1

18 a

lk43

K,

27,2

200I

,1200

in

R.D. Mur

/. 41471711 *

i^-L '.ü'-ai"ü-

E°    .    .

W    £0    4

O    O    Uî

lurde digue amont 8.0.

du canal de fuite d'une usine électrique

R.G.Rocher

|iiii|iili|iliii!lhliii|liliililiiVii|mr|

15_lo 1_18

0k62 m 0.47    0k78

130372

4    . *î 0) O C0 4- CO OgW    * f*.

5    3 SS gfi g S§    ² s

<0 W O    g*?    *0 o

•2 *o 6 r> Ç Ç co 4*

•T f**    Q    h    (JJ

5 l 9 2' « S

(N

Cû

CO

813-0

05

b

N

AraiéeM: 6Octobre, 5 Octobre 40ctJ

Mr6ay, Commis des Ponts et Chaussées, Cftef de brigade au Service du Nivellement général de la France.

22 Septembre

21 Septembre

10,5 j4,6l 28,9    18,1

-Ssg

185 ?74

-Si

II

40,3

10 Septembre

8.26 0,41

73,1 35,4

s-S-

0k55 R

36,7 5

0,26 0k84

196 92

9 Septembre

Il 11 1 1 ~,    I [    I II -,    Il !    ~    ;    :

IrlTITrîTrl11111'1111II 1 u i|i lu1111111111II1111 1111II11111I1in 11 II11 |fIII 11II II111 ¹ é 24    25    26    27    2» 8B 3D 3]

lk00 0k42b| 0^76 O^l |0,27|02l| fopl 0k5olok35tei 0^62 lk000k32' 0k84

38,9    47,7 1,9 21,7

0^71 0,27 021

39,6 m

-Si

51,1

|3-

64,0 ;9G 44,8 29,0

39,4    152,5 73,5

Sê    =3 ! sas a 3SÎ

S® 2    w w 4- u> Nh 5 « u üj$

i ^

¹¹ nwnTTTTtirM#

à ¹ jÿm¹

0k44 Î-0Ï35 jO.27! 0k43 0k56 51 42,5 56,3:42,2 90,7 62,5 5IÛ

1 m 1111 32

fl

8 Septembre 29 Août 30 Août

31 Août

1 Septembre [ 2 Septembre 1907

Altitudes de l’eau

Distances au confluent111 Distances partielles Pentes en millièmes Dates des operations Opérateur

Km, 22,3

Km.22,7

1362793

R.G. Bloc

R.G.Bloc

SS

:i

■ a*¹'.

•    », I *

tf;?4

œ.r”I

A ■ '

m

¹

; !

v

■- , $

ladooF IA

f

■

I

1* •

IBSMI

v

V

-trv ry ^--1'^    ..

iMf'kïl ?..    ■ « .*

.

fiâtes------------^---

•r<

«

-;~7- 'tr—-.~.v*

S>#4ï

ït

4

-

*

j DÛ ;T/} fl'

■ il'

r '*■

n___

«# W.î sjiv-, !    »a>    .

' -■'••• "'»< ' •> .

. ■    . .    :    '    ■    :    : :.-y;

■

Ti^-fTirrT ]

, ,.Ç

lî ’jm

ü

•<

.........**r*^«*

■

iV

NOTATIONS

s>

Station de jaugeage.

Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydromètrique ZéPO:826734

Repère de nivellement____________________

Pont ou passerelle.............................

Altitude du niveau moyen caractéristique (Niveau dépassé pendant 180 jours par an )

Rive droite.......................................

Rive gauche...................................

• 8l9m47

r>«

V3

R.D.

R.G.

de rive droite............

dérivé gauche..........

j de rive droite............

) de rive gauche........

Numéro du bassin (Etudes et Travaux du Service des grandes Forces hydrauliques

Tome H. ie Section, P/animétrie )..........

Renvoi à la planche duproFH d'un aFFluent........(PL 12)

Confluent

Prise d'eau

[38]

Echelles

| Longueurs:

50.000

| Hauteurs :

5.000

( 0m02 par kilomètre) ( 0m0002 par mètre)

TORRENT DE LA GUERE

2477T37 J

d'io

•*

iy

2400

êv

\*V

4350U1

23IÔT,05 M',

/ * :

lac Ses failles

2300

Situ atiou

des repères de nivellement Km. 5,4

f» \12350mll

Km. G. 4

TNJ DU GRAND MARCHET

(affluent de la Glière)

Situation

des repères de nivellement

Km. 1,4-

Km. 1,7

22IOT16

2200

é-

Situation

des repères de nivellement

( LA VANOISE [ 4-4- - 2 ]

I &--"K,

t? s

2063m00£

.2100

0)

■y

^ 2477m37

R.G. Rocher R.G. Rocher

en amont du Lac des Vaches en face du déversoir du Lac Long

Km. 4,4

Km. 5.1

2l92n?50 |

2204m86

_ _ _ _ m

2200

2100

R.D.Rochenenaval

du plan de Manchet

2204m864*J

? SÀ

R.G. Rocher

TORRENT DES NANTS

■a

Km. 1,4

-*■

2I56T82

2156,m82

2150'!’

P]

R.D.Rocher

au confluent,sous le chalet des Nants

** 2050m4l

So

2100

’cellin

55

lO

33

ol

Passerelle —

.Torrent

2210mI6

1—2000

1900

rr

K?*"

23l9m05

Km. 0,9

;//'U Ay ''

jfcjj^

s-

.n ••

■8

2000 ^

R.G. Rocher

R.D. Rocher

tête amont d'une passerelle en face du déversoir du Lac des Vaches

Km. 2.4

Km. 4,0

VS

1900

jêM

WM

* 1863766

Km. 1,0

2050T4I /«15

S!

2000

R.D. Rocher

13

à 3? en amont d’une passerelle.

1900

Km. 0,5

& P Z2 g. I

>T

ÎN

J- Rh

/C'₍

s. g

I799m9l

Pkv

-'Y

R.G. Rocher,

au bas des gorges

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁽¹⁾

2 g i Si

to f=!

â-fi

-a

il

il

l-5-O

Dates des opérations ___Opérateur___

^____i 1799 "98

1800

-vj

?

«3

Alt

rraloguan.

J698m5-- J749m4_

= ; Sir

ZL2017b9.

h-—L 49.8_ P l2125m8_

56,4.

ro o IM> ^T

W S

C2-“M CD'

S°

cn£

1700

I4I4T50

Confluent du DORON DE RG7.KC

I

\    o* epnp 7Ao

Torrent du GRAND MARCHET

.!413™4_ - 33.4 . 4!.l _ . 52h_

CO CD CD

CO

CO

Cascade de la Fraîche

=.|50Qm

Passerelle I m^^Torrent de F

BV

rtC

7724-

_1654m9_ _ _ 68.1

_1702ma_ _

55 §-

en £g

t:

CO

cc

-r-

$2

192 Im9

-H 2003"s.

T^oe

62.5 _

X.G0ZJF

: »tr

_ ⁻    48.9 '

Si

ET

00

— oo

- CD

-4 - f"

î co CM

CJD

CT»

O CT>

Sto

jc • r^ CD —

fl.22o.i3

«g

Année 19071 4 Septembre)

MrGay. Commis ;des Ponbs et Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement Général de la France

5Sep.8Sep.

24 Août

25 Août

1800 * ^

1700

1600

1500

- 1400

Année 1907

"i

I885m81

R.D. Rocher

R.G. Rocher

4-4f-2] (PL G)

’6E

1800 O

sur le sentier de la Vanoise. à l’embouchure d'un affluent de R.D.

Km. 1,5

Km. 1.8

JfenH

*apiaai

R.G. Rocher

au bas d'une chute

Km.0,8

I76lm

.1700

1$80T53

1600

.gifl

?V.

\ I76U32

SK

-f-

m

'Td

ïr

«S»

K:

O!

C!

53

1

"’v

"i

R.D. Rocher,

R.G. Rocher

1500

à la tête amont d’une passerelle

au confluent de l'Arcellin. entre celui-ci et un petit torrent voisin

<0/ ;

144-2 T 60

‘vit

Kl

K?

R.G. Petit Rocher

près du confluent d'un ruisseau

Km.0,6 L ¹

a# a

,?N680

S&v

my

ttj/v/

Km. 0

14l4m50

Km. 0,4

1442760

85.3

R.D. du doron de Bozel

Mur du canal defuite R.G. Rocher

d’une usine électrique au confluent delà Glière

en aval du confluent du torrent du Grand Manchet

“j I679m9 4 1760m8

-P CD 1-0 • *■

-_2I73V -- 91.8-

95.9 _ - -2203.5-

^

■tH jc . CNJ CD ^

PHI

A3 §1

tp—

1400

O. Rocher

5Sept|6 7 Sept. Année 1907

Altitudes de l'eau

Distances au confluenttn

Distances partielles Tentes emnillièmes

Dates des opérations Opérateur

«aw* •.■■.•■•.■■ sw»    ■ >m " ■

« fMNHMlliMI'

...    ■ y s>-...-W

'Kl /.O'

Kl

in kïï »!;    - *h p-m*i' '■ m»

Î3H0RAM Q/IAHO U

snsil • al sb JnéuîîlBi

îloü/HJ ti2 inam&ltovffi )b «'noqen èfib

* ' 1

y ‘

»• i iiOTi«iWwawR«WM>’- aartiwwnMi

BWÉWI' •’M»

H®

a

+ ,t) n i /l

A.r.ni/J

iroaESi

ooss

■ ' ' " jK:

oanseii‘

isriooH

îS¹

PU

v.

imes

/ 000 (ti

i

: g*ni9iipnoJ s

^UO-JurU

a-ilhif')?!

. ,,

;-* ■ ■ ■ ■ ■ '

:■*» *-■■ JSWâ«W:-^jtmr-Vv •'■

a ^oiss

o*.

MMMHNR

TA 1 OH

001S......i

!    ! JOfl u J

pnoJ agi ub •iioeiovsb ab -oobI ns asitatiV 49b os J yb

L< m)l

3R3I

J0

AJ 30 T.W3»R0T.

i:

I;

I-

i

El

A,A .jf.M/l

■

OOOS _rt

sr

ooei -4-

k-K/mt

ÏOWJ-^'-V    ^ v. • -..^v

aroiss

V.

foo'iv-tx

3310HAV AJ ) il - •■•.: ¹

» as

'à >»

. jaJ"; 0 A

ooos

! «M'abulübiio^s#è$f*ïn$ ' sl-.omes':smj’bInomBâJâ£

#.2 fff/ï

\\ ■

sf

ooei .,

<>

>**■

.. sr. sV !

■ vite''a wsfn

»

«■wir»B»jWi8g

CBSÔ.OnSi ^v\VaW'B^.ÿv.v.A

,n

«.WH

3TMAVI 830 TM3flflOT

üô iw^. i

■•■■ tV    ■■ ;    V4-.    ■'    '    '    |

wiummihi wm |

<m-

u 'it* éî'^!9üo,î i-îéb

0081..

. !_•

oo’eaos

S8 >3ôl2?

0053 r

t

OOTi

VJ]

narloofl O R

(Jf!

(ifiab Jnsui^g fuj'fc •nudjijoofns'l b

'16 H DO fi .Q.:1

JSionsVsi :'¹MSljü98

<é#

8.I fn/l

OOTI 4

j8 S0TÏ

0081.-4

0031 ™ :

....................a

S

iri'iimnaiii •~rr-,~ * w «WMMMMMaMaiMWiwaMv)

é-

a.H ^    m VMV4tjV

\tmom

-

K P*

V*

'•J.V.'XVV: <3p Vi    ••>•'

- Jfl 2

iv

?

naHooR G. R

9H909838q snu'fc inoms is !& h

OC8I

. iê r^Ôt !

Ai rn)l

>

H *w$)% ■:•#

.

ooai

<

I8M43I/ >

isriooB .0 h ’iarlaofl .O R

ar#

08 *501

QOoL

.:

£

>*■

n/ïfiôoifi'i'i

0(8

«eleeïi

-.

.

> ag>wi

/lerlooH .0..B

: 103,8

m>l

isso3 su noriol‘ ut ,0 n

fcHu? ab ianso ub ouM

tl/oA rli

0

A ?'#l rrmûi

jâfio'tsM t'üg'îu abdnsnoj üb i

m

0# 'ihiinL

MBWMMI

»

* wmme&xsi

NOTATIONS

Echelles

Station de jaugeage Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrometrique Zéro:826m34

Pepere de nivellement............................

Pont ou passerelle................................

Altitude du niveau moyen caractéristique..

(Niveau dépassé pendant ISOjours par an).

Pive droite

Hive gauche.............................................

ueurs: — ) Hauteurs :

50.000

5000

(üm02par kilomètre) (0mû002parmétré)

DORON DE CHAMPAGNY [5]

Situation

des repères de nivellement

t 8l9m47

........ï

CM

E__

1500?

R.D.

R.G.

| de rive droite..............

| dérivé gauche...........

j de nve droite ..........

| de rive gauche..........

Numéro du bassin ( P tu des et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome//. IeSection, Piammétnie)......

Penvoi à la planche du profil d'un affluent........( PI. 121

Confluent

Prise d’eau

[88j

1400

1300

1200

/i:

93

■5

*0

.93

9a

Ai

de Vj/Iarcf

■k)

Pose

I438T98 i

Zéro: I437T97

■V

J-

fit

TFaut

1213108

93

so

f:

Kl

*•0

I-

•S

M

!§

I650m

1600

203&133

Lac de la Plagne

2050?

2000

Km. 13,1

Éjf^M^036m33

TORRENT DE ST BON

(ou DES ROSIÈRES) [ô]

I700m

1667T57 «

J

( :: <

1600

Fribuge

1497^30

93 £

16701166

1500

1900

R.D. Rocher

Km. 4, 1

Torrent

S/

1672ml9

^1883?09

près du déversoir ouest du iac de la Plagne

1566195

1 156619!

kl»

Km. 5,6

1667157

U i?

.10,3.

k MF-

WÆttf7,r\

Km. 11,7

1883109 m

etm

e» /

1800 ^

1700

L.I600

p|L

R.D. Rocher

à la sortie des gorges

R.D.Rocher

TORRENT DE ST BON

Km. 6,7

Km. 8,7

1570 m 56

co

I497m3a*

R.D. Rocher

R.G. Rocher

en amont dune passerelle

I526ml8

I346T98

I300T90

1246180

H

N &0

<5J

93

, .j

AL*

<0

-Æ--

^ lil

SM?

£5

93

*3

5hhï

<o : KV

_L_ 1500    *3

R.D. Rocher

R.G. Rocher

àlamontd'une passerelle

0)

Km. 3.2

Km. 3,7

1400

1300

1200 ^

I346TS8

a.

TT

R.D Rocher

en face dune passerelle

Km. 2,4-

I526*I8N

*W%L'

''vrr

R.D.Rocher

Km. 2,8

1100?

si

io -a

Km. 2,7

Km.3,6

93    J9j

Si    ï

S⁶

v~l

143811

<b/

• 112l3m08

et

Si

1000

A

N

9o

BOZEL\

Moulins

Torr

Pars.

1246 m 80

1300190

fs

1.1400

R.D. Rocher

R.D.Rocher

(soubassement d’un calvaire)

*J3

Cn

900

1|4

Km. 0,2

Km. 1,9

eau cæJa J/aPpaz,

cc

DU BIOLL [8a] :

02?65

11300

1186149

V)

1100

1000

‘h

w?Sj

,.V.-

N-

R.D. Rocher

R.G.Rocher

Km. 0,2

Km. 0,9

97lm75

800

Altitudes de l’eau

CO(

00

- 97,

6oe6~

88.3_

©    03

96 ;

S"

g«0»u>

47,1 _

tS'-

67,3

Ti

80.9

EQfi

~ L II

O 13

- 1200

Distances au confluentn)

rnTjTTTT 11 II 11 I f| | 111

Il 11 11 11

₀krn

îyi 111111 m 111111

TTTT

TTTT

5'S'li' Sis S S II SS iS S

£2

TT

TT

r-

TTTTTT

TTTT

TTTT

TTTT

2034

rm

TTTT

902165

Pont

deVillard de Pralognan

Altitudes de l’eau

R.G. Rocher

_îi

§ V

163107 ^

=_ 900    ^

863107

800

R.D. Remise

prèsdelapasserelledesMoulins

R.D.Rocher

ce

10

11

12

13

Distances au confluent⁰¹

o _| ai7m2

61,0

. 970/2.

I089L lJ67ll.

H_1245roa.

-1302^

oa,o

45,5.

dj525V

31.3.

66.2

87.8

1_I6I0?2

Altitudes de l’eau

CA CD —<

w o

3 s

3 .’S

§ S

r3'û5

OO CD CT5 ^

CO

m

_se •

Es:

Sa

-SS

— c=>

'^3

r-H

to

et

CO

^ 5

— rO

<X> ^5

STS

Ol *=3

S» oT

4^ &

eu OO J? LO

CT-. CO

0k44 0k35 1093 39,1

co

-x • LO

Si

[ME.

IP

Distances au confluentm

CD § V> J

iss

Dates des operations __Opérateur__

( i ) les distances ont été prises sur la carte au

Annee 1907:13 Sept.    11 Septembre

MrÇay, Commis des Ponts-et-Chaussées. Chef de brigade au service du Nivellement général de la Fra

et ne sont qu 'approchées

nce

12 Septembre

17 Septembre j 13 Sept. 16 Sept.

Dates des opérations Opérateur

M -Gai

0,24    0l67    0.67    0k8l    0^37 0.20020    0U53    0k43    0k62    0k58    0k29

183;    163    294    97,3    146 f<0,jl87    339    13,7    56,3    75.9    197

Distances partielles Pentes en millième s

6 Août

7 Août

8 Août 14 Sept. Année 1907

Dates des opérations _Opérateur

. ;

' 'V v\.

V,

I ••

v'7    .

r

%

■

V

vl¹

J ï

:

'    A./

'

-

#

;

✓

r

■

»

:

.

.

■

NOTATIONS

Station de jaugeage Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique ZéPO:826m34 Repère de nivellement Pont ou passerelle

Altitude du niveau moyen caractéristique (Niveau dépassé pendant ISO jours par an )

Rive droite.......

Rive gauche..................................

• 8l9m47

04

R.D.

R.G.

j de rive droite.......

j dérivé gauche ......

| de r/ve droite........

| de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II, Ie Section, Planimétrie )........

Renvoi à la planche du profil d'un affluent........fPI. kj

TORRE NT DES ALLU ES

Confluent

Situation

des repères de nivellement

TORRENT DE LA TUEDA

( Affluent du torrentdes Allues

Prise d'eau

[s#]

TORRENT DES ALLUES

VALLON DU SAULT

1292717

/ _13507

[lO-a]

2ll6m67

13511763

!.. 1300

2044 7*21

.21507

1—2100

Km. 15,8

42044m2l

R.G.Rocher

au pied delà Cia du Sault

Km. 16,6

/«\2I16767

R.6. Rocher

entrée desgorges

Echelles

co

ueurs:

50.000

| Hauteurs

‘ 5.000

( 0m02 par kilomètre ) (ff?0002 par métré )

sSb

1136718

Situation

des repères de nivellement

107/7*29

10507.

Km. 5,2

uû '-T¹⁷

Km. 5,5

1000

|S

rwi

! ;5 «M

; £

: pÿ tw CJ

§3 8

HUl-

^ !

Z-1200 ü

I975m09

^2000 ^

<53

Km. 12,6

Æ#

Km. 13,8

AITdUES [lO] (PL 13)

[ 10 b ]

2099789

1991760

" 1100

«O

SAULT

.93

Sa

1.1900

R.D. Rocher

tête amont d'une passerelle

|^l975m09

. ~ssr--„——---■——

R.G. Rocher

à 15men amont d'une passerelle

21507

2100

2000

-g

S4>

10

1900

R.D. Bloc. à8menamonb

delà passerelle de la Barbobte

l32T6p

PontdeRaffort

QJ

•y 900 Z

Km. 3,1

Km. 3,7

A 1077729 Æ

T-,

800

R.D.Rocher,a I2m

en amont d’une passerelle

1136718

Moulin R.G.

r DE BOVTEL |

/ usine d 'éclairage i élejstriqitp de Brides

UsL je des tpam\ Mômiers a Un

Id'eaiz

en

Ej

ro

hssereJfe des Allues

93

S.

1000

“1

<3

R;

1_I800

Km. 10,7

Km. 12,0

o 1800

vie Chaudanne

erellei

Qj

CQ

*1

1709^23

16777*57

IB66T2I

£3

*1

rP

I76ïT0(!

1_I700 O

I_1600

'tr;

1686721

/«V1709723

UUUUUDÜJUÜUülMüJ

R.D. Rocher

Rocher.au confluent de la Tueda et du Sault

SJ

'■N

^ 1700

<> 1709"23,

Situation

des repères de nivellement

Km. 1,7

Km. 8,6

1523716

R.D. Bloc

Km. 9,8

1677757^

/%*2099m89

K*

SVKIK

R.D. Bloc,

R.D. Rocher

Km. 1,2

Km. 2,4

700 -I

du BOBi

y •ri

Prise\d'eau —C Passereii

p?³

’â

gi

93

to

<0

to

■c

I52ÎI7I6

\CdelÀ

1500

tète amont d'une passerelle

à 15men aval d'une passerelle

Km. 6,6

! • vL

I402742Ÿ.

1445755

1402742

Km. 7,7

1445755

Km. 1,2

Si

ha

Mtm-

^M2Ü⁶⁰

1—1400

755 7 02

R.G. Bloc

R.G.Rocher

6oo_i

R.D. Rocher

R.G. Bloc

Passerelle des Allues

a IOmen aval d'une passerelle

servant de culée à la passerelle de Chaudanne

R.G. Rocher

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁽¹⁾

572"?

106

754mo

7 e    ».

5®    2

⁰⁰

O    g    g 6    £

ifl    <*>    b ⁰⁵    KD

O)

67. _

616

J3I2"V

TTT

₀km

| I I TT j ITTTj I MI |

TTTT TTTT

pi

—I I I

Il I | Il I I | M II

C'*

36.9

SS

Mil

80.o

IN

00

J402 7

23.2

28,9

33.2

45.2

78.5

E® «• « S O «4 1»

72.3

Z LL

84.9

97.6

«*?

15,8

64.8

70.

TTT

m

II I 1 I I l 1 I I I I II I I II I

TTTT

■CS

I I I¹1 [ ! I II | Tl 'f I | I I I I | I ! I l[ Il I I | Il M | I II I |

10

11

12

13

03

78.5 _

0O CD

200lm3

8 II

A3.5

2l06m3

<x> œ 10 03*

14

16

17

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁰¹

|2SS5si |5 •8‘s S

TnVq

Tl n

TTTT

2km

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁰¹

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations _ Opérateur

s i

a rn

I95S

|s

CO

Oo es w CO

0‘r30i0k31 '0.19 0k37 0k37 0.230.21 DJ5DI8. 0k5l    022(029

70 185112 65 ! 110 30.475 156516 8,4    54.4115

i 0k60    0k36 0.27 0k64

s 74    103 46    164

co

ro “

40

— 55

STS

CH

^1:

sa

I§

S' îdï

^4

ST

lO CO JT CO O CO

ro — P° cl CM -

4 ^

Ms

K S-

II

Année 1907: 5 Octobre (25 Sept. | 26 Sept. |3 Oct. |27Sept|.

MrGay, Commis des Ponts et Chaussées, chef debriqade au Service du Nivellement général de la France.

28 Septembre

29 Septembre

2 Octobre

Distances partielles Pentes en millième s

Dates des opérations __Opérateur__

M 0k33 !û,23ln|§! 0k47 0k34 35 0.24

______§134 412 1611077^ 230 (29,1 $2,50

1907T29 Sept^⁶ 30Sept. 1 Octob.

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations Opérateur

i:ivoh ;ia /#•

ju

a T •CT'J.IT-I/.

.; «sors»»

.... ■ - ■

. V.- .    ;:    ..

Mp£

A 0 i II I

A I

...

•zr.f

ïJ UA8 ua H0 i lAV

,

r\

! oi

3 ig

TH3RH0T

<?QëS i

-,

ooe; :.

ea^isi

——-f-—

9002

mrihufitâ

ü-rrji h,, iscr*' fr'îi:

i s fia o H .CJ.fi

rn

IM '■

30ÎL S'' !

: rasait

s;: m* ■ '-v,: --    :    j

!•

- M T /I

000 •!

oamreey%.

*

--

isv SrtoW -a'!.

tiTsesi

.4

r4

$ 00Si .4

r**'

M».

OOii

pool «^3

«àv\o«S*\^S .4

æ vv\wti 4

W-r

- -A:-''    ■ • •

:

. >U5

.........■

■

000.2

!

irœti

neHoofi 0 fi

*;* CÇÂt» **- OP

-

iao?,.

‘upvCU

. « t*o

%g 0£S

WbOI fcfâÉîfê 'rn' Uv f/. lîl: TOfti

InwMQvb ob <mômu .è

••SET-'.: •

{)00i

Ï.T; m>{

■ ' : r :

ro i

ooe

■■1

i l'aurai

......-Æ.....■>

?r 883(11

XJUi i.iJJ

.

*»' ■

dresdi

Il

.

!    Î3.

• /f:

•! 1

(was-r* -    ■

*

i-r-

(U) fïT/l

ÔOÔI

go^l

iJB5> : Ô

*’ uifJÎ/\

a$j;: .-‘ïBq aaonK n

‘

QOtf.-J........

: -c.'- xi \

8|Tfô2i

rvs^'sayys'sàîi

-

008

£o;â^\ i

.,■■■■ !

aa'râM

i ~TPfsMo« I

Txl

A

.« .»    •< ?3

i'T?

t?

a 1 ?

2

3 £

Cî

y>

1H

s

00T

>*•

.    ,,    Kf-nPU

p 4 ni/i

• • . • ‘ .

* i»

i ooa

.....

i3fiO0;: 9.fi

:    ..    -    T; <t> ■

■. - S » ièS& fc 'S 2 «.

tt~ït r^i rv    ■    rrr......r

o.

f -i irrrirrrrn rn i i i u rfrmm'TfmTnrrrrmTrrmmrrrrfïjï ntrn rrn m | \ \ ri'[n TT|mrtjirn-prn'p mp-rrrji

_ai i\ m    ’ Si n è _ i ........ «. .    .. _.JL_........_    .......**»... ..

-:sc 8£v0 na⁴o mm tè'o s«tM ima fâm    p m w

tin w £0i é\ «|&S. 4 ai! £8Mi qv s§.....f pair; -iv sa aos

ridnn;nfe fîS    oïdrn.alfï$    j5)£j IqoÊôS .# k ondoioO9 TOUIrifw/.

■.

;Ft;Mo" o#o :as0

00 m se £.ôs

et»,,; >

mdo )oO S

■■ .. -.ï ..■■•■■;

m»rm

.

BsWb:- :■ ■ V

\

8

'O

8ti Ài§ m

■ 1l 191 {fi03 i haoih- .ü

MMaMMM»C .. . ________ .

Situation

des repères de nivellement

Km. 9,8

Km. 11,5

1316701

NOTATIONS

R.D. Rocher

a la tête aval du pont deVillaren^er

R.D. Rocher

a la tête aval du pont de StMartin de Belleville.

Km. 7,6

î\lOIOm86

Km 8,9

Mm

Station de jaugeage_____

Echelle hydromêtritjue Altitude du léro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826T34

Repere de nivellement.........................

Pont ou passerelle................................

Altitude du niveau moyen caractéristique....

(Niveau dépassé pendant 180jours par an)......

Rive droite..................................................

Rive gauche...............................................

• 819*47

......T

.....

.......R.D.

......R.G.

de rive droite

de rive gauche................

de rive droite................

| de rive gauche...............

Numéro du bassin (Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

fume //. Ie Section, Piammétne )...............

Renvoi à la planche du profil d'un affluent.

Confluent

Prise d'eau !

L»

DORON DE

ViJlarenéer

BELLEVILLE OU MERDEREL

^ I350m

[12]

I763T52

1757*99,

1760*83

LJ.

m,

I800m

te

Situation

des repères de nivellement

VALLON DU PECLET

[12a]

I9l3m85

I3I6T0I

I722m27

1950*

Km. 1,6

!300

R.G. Rocher

R.D. Rocher

Km. 6,1

a927T54

Km. 7,6

Ichelies

RG. Rocher

au confluent duTntdu Nantbrun

ament^ 10I7T62 Pont de la Combe

(0m02par kilomètre) Hauteurs :    ( 0mü002par mètre )

Longueurs :

50 000

Pont de la Combe

oo

Font j

C Passerelle

II28T80

iOOO*

I0I7T62

lÛlOWlB

Pont i]?cMartin <ib Belleville

1200

1100

Passerelle de S^JNTarcel

elle de Bnrdïn

c Pas s

I56IT07 «

I65lm20

I461T86

1427T6I

ts

I566m

l|

* -g*

4Î-U|i

^in r§

11 !

3)

Passere

■i

1700 ^

1600

Km. 20,1

1760 *83

"mÉL

R.G. Rocher

à la tête amont d'une passerelle au Plan de l'Eau

Confluent du doron

( PI 14)

1900

1867fO$

1800

A 1 fy i t* U- d e s

!9l3«fM

■"■—"'■-.T.-

R D. Rocher

Km.0,2 4i867m05

T-..... Aâ—

R G Rocher

tête amont d'une passerelle'

Km ,0,03

1765788 •

c_iooo,

Km. 4,5 k

^^76ml8f

Km.6,0

925mQ7 (T

ni

927*54 925T07 i

Torrent

R.G.Rocher

près du confluent duT^deVilfarly

Barrage de prise d'eau

de l’usine de la Rageat

ra

Es

----Torrtenb—

Chapelle du JSetÔaj'x.

-------T -iciQjyojj

Pas si

3Ér—

Wallon \

TTTT

1500 N

»-o

ao

Km. 19,5

g'

1400

1300

A*

» I763m52

t'

Chapelle des Bruyères

Km. 17,9

l65r20f|*V|

R.D Rocher

Km. 19,6

1757*99 v r\

trrrrr ■ *_ rr.T- r-----

R.G. Rocher

a 20men aval

delà passerelle des Bruyères

Km. 18,9

yi'^r|1722?27

Rs

R.D. Rocher

1762-6

8 99

ri

CN

66.4

81.7

'C

2?

l II I | M II (fan    |

s-J:

- 9 01

I

co ■et

TTTT

0k47 10,26114: 0k50

1908 5 Juillet rGa.y_

1700

R.G. Rocher

Altitudes de l'eau

Distances au confluent(l)

Distances partielles Pentes enTnillièmes

Dates des opérations Opérateur

VALLON DU LOUP

[ 12 b]

Situation, des repères de nivellement

Km. 1,0

■*iW

Km 2,6

g

oo

Sf

626m

TTTT

[4-4-] \(PL10

4P

afe

776mI8

5!

^'^55om: Usine delà Rageat

R.D. Rocher

700

= 11

■w

CB

a*

Torrent des EN

•S

Km. I 15,9

- Km. 16.4

2036*51

.2050m

/o)

2000

Km. 1,5

r i» I56lm07

R.D. Rocher R D Chapelle du Betta i x j 3omen amon^ (j'un apfiuentdeR G

Cj¹-

■SK5

* H P5

f l S

1914*68 J

ë~

te

flw ^2036-51

- ---^=8®

CB

Km. 0.7

Km. LO

«O

= <8

. pL.

526T23

•n

546m72

so600

R.D. Rocher

:I

Passerelle

«u

“g

kio

826*00

formant la culée dune passerelle

R.D. Mur du canal de fuite

de l'usine de la Rageat (rivet)

Altitudes de l'eau

El

500

526T23

46m72

m29

Torrent de Ja

Pairage de \

il

il

Km. 12,8

Km 14,1

5^|146lm86J

..Vf

P’

R.G. Rocher

R.G. Rocher

■sic

U|i4

nuirn

—■ .i:

7 Ml I

1900 ^ R.D.Rocher

S Déversoir du Lac du Loup

Km. 0.7

1800 ^

J8l4m68M;

502.3

«0 m N «

K JO

42,3

Distances au confluent⁰¹

₀tm

TT

ttHt

774m5

-t'

Cr».

\-voz -4-

1 s£ze 1— se

75.2

93.5

lli

46.1

47.7

2.1

7.7

67

70

75.6

80.7

86 5 87.9

I-

■os

CC-

S I? E-2

'.izu :

— J215n,9_

= = lïï-

t*-" ⁴⁷-‘-

80,0

87.0

— _ 94.7_ _ — J3l5mo__

t i?r

== lt!::

1 1427”2 _

47.7

48.5

M-

50.0

51.3

56.1

61.5

70.8

j^posr 4 08 -

si

roz

121

24.7 _

40.8

47.5

S'IS

69.1 _

IL

87.7 _

92.0 :

J610?7_

25,4 _ 39,2^ 43,8 -

m

67,2-78.7 _

87.2

«iooü r

S’ZI

25.8

33.3

43,3 _ 54.7_

57.3- _

Fril

irss

909

62,6

à la tête aval de la passerelle de Marcel

face amont à 3™ enaval de la pasilede Bardin

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁰¹

il

I762m6

•B-r 30j—

B - J839m3

70.3 _

93. S -

nj=

as-

35.9

—¹⁻¹

R.G. Rocher

Altitudes de Peau

Distances au confluent

TH

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations Opérateur

o* ^3-

04 -C-CO

ëS-

CD CO

Année 1908

-p-

«g

CO CO

lk5l

lk38

12 Juillet

98,8

50,6

0^69    10.25

85,0 «2,4

î= “ În5

s s

°° Ç£7

lA4£

0k9l

89.3

Il Juillet

MTGay. Commis des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la Franc,e

10 Juillet

9 Juillet

30

0k74 0k47 Ok40 0k34pU.0k3l DJSO.24 0k39 j 0k78 0,23 0k44 0k6l 69,5    77 j25,5|585|g639|67l 28.51 178 822: 16.6 | 77,4

7 Juillet

8 Juillet

0k9l

52.8

6 Juillet

0k80    I lk2l

84.4    6.5

Juillet

Distances partielles Pentes enmillièjnes

Dates des opérations Opérateur

)!80k27|    1k08

53 297    153

4 Juillet

MpGay

Distances partielles Pentes emnillièmes

Dates des opérations Opérateur

■

H^{ 3Î il :> 4 * H-jV 5

:.'V. * ••    ... .,    ....    -r. :

*

, >• .*«

■T i-¹

U XI; {

ï

• •. .    ? . Wr . • *.    -» * * . ■/*".\ .***«•*. -

U

V—    . ■ 'V.'rvi: .M -V ■ . .«3*5 ■>. v '

: - i,; ri

'■    - A--/ ■■    S’’..,    ti#-- ... .•*;-•

l.v»    .y.-i

. . *'■ ■

fît» tîtii H/rmCl'* !

lA:»i f>

.• -

!U.U il

'■ y «

iISBSËMKMMMÉKr •< -

v ■ - - r :::

f) i (U/l

i

j q a •:

yJ 4*4 il

3 M u 0

H ( ‘

5 !•'.

FO H

T?!»#. ::

i,

* 'Jlnin

y.

4 »■ £

■

ii*

. ■■■■ ■

' \ S p ⁴\ p v

r006J____ :

ooe;... L.

0001

M

f*T

il $

-

J9

iÆJ

OOP..:____

< s^ea\î

■

'0M

:c ■ or ,o

> /*

B

UXS\;

A

X os !c •

?

• \tr'-aap

fS

I P'pf

I feil

irt i

' • \

V

HP vî rr^'ï

î.C : n.. h.î/1 i '

a sr s

: r-%

- ......g

ij ?

a « l 1 .

«:.,. y J

\

.......A

'• ■V rJiv,:

?

V

......■ ...-,.....

\

•îl :

%, y

OÔ^SH

Si

A *

______:..—i_______

&

381880.

'

. .. .

X

' \ ^ J '

ww» •    h«m

\ «. *

"""TT

~

i :iG s^üj

• • v;4

/

- ^la^eos OOOS. F B

'TsHüofl .O.H j

ooi:

.

:*3fi0U

«

■ ■ " s' ü. ••

. •

CS

yJBi

9*

;

.

To-idsiXâ.

:F

: ^

N \ t V !

■

P

., r;-^3c..=**".

■

'' t. v i ■ ï* . i •

:

p? ’

■

j ■ • f- & ’ïbî, ■>

•»51 i

p; • ■    ■ X

tJ-TT a.8i S SB

II#

M

■

i M- *

4 X

■ s: . ' .:.■. .3-. 2S

' . ■

—r~T--------------------—■n-.|^Ti-r.- -...........—^ ■~:iiiSSiiiiBrriiiîTiiii'iïmn-ii iriirnimiiüifii nwrliirr r'~ mi un • iTiwüüüïiiiimimiüi iiiiiwiwwïiiiftSiiîiii iiiwiiiriiii

, I. .

i

•• v-n

Xi

•*

m

. $%\wh W % |

P.-.P¹-    • i.    ;

SÎWF& » à

.... .. '..• AP A \) ,

.

lùiW< ■' fï '.'.' W ■ -'y.    ■". ; .

I Xm.‘'A .wfôfjsV» ''

’    - •    ..    A '.Vv    • \ \

...    *    -    ■..."■ ....    ■.... i ■. ■ ...

,1. /'

"S-

: ■

f: i

IS

i

■■ . . j •

' 0.;>f>i AP    ' : •' '

;. Xi

li.fî m/l

*

rrn *

N' Sv- Uü!

y

x,

4 “‘i:

---ff..

..i

.y. -5.

i2 P

%

■

~~

'' ■

w. - V

î. »

P

. .,,    ... y

•'

....... ryr^'ÿT-

■ ■

■

00i/ Or,

■ f.>H R- .! H

O ,    "s/’ j

j

jap*' u*.    »■    •• .««;• •"•v. •.

.. "00

à

!

C0t>

/

ic*mm

. ÏWÎ

m

v k-» - '

j%r:

.

-M

■ y‘;i

. ^

i fi .'

■ ■

0 :.. "IjSf/.iWîfl

.

.4 IM,

■ - i-

... _

'» ¹ »-

*

r)0HS.» |

0 i nui

, : '

d . 4

***.

iriacF #i'r/ ‘

- ;

.    • ■ '    'W * “» »■ ..“'    ’

t» fü

v ,m’/f

: 4x

■ 3 fl DO B 0 }

nrt - mTfm

' . Bit

'3 SV!

irswe^'iinki. 4$*aaL:<m- ■**

i'

joli uri e

mm

. X i.......'

]T!Tljrrn l'TTî'

T^r

■* ■; ■

J 8

H1 tint 01

i.n

s* ■

• Il

ms&a*:**    ■-■■f- W •

'

j^UiOî ; i

•.

■ >’«*    -    . v . ■.•>' ' •-    «    '    '•    i

• -

NOTATIONS

Station de jaugeage....

Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique ZéPO:826T34

• 8l9m47

Repère de nivellement Pont ou passerelle.......

...

Altitude du niveau moyen caractéristique (Niveau dépassé pendant 180 jours par an ) Rivé droite..............................................

IL

R.D.

Rive gauche

R.G.

de rive droite.......

dérivé gauche...

de rive droite.......

de rive gauche..........

Numéro du bassin f Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques Tome //, Ie Section, PI animé trie ).........

Renvoi à la planche du proPH d'un affluent. (PL 12)

Confluent

Prise d'eau

[36]

AFFLUENTS DU DORON DE BELLEV1LLE OU MERDEREL [12]

TORRENT

DES ENCOMBRES

[12 f ]

\7S0*

Situation

des repères de nivellement

Situation

des repères de nivellement

Km. 6,6

Km. 7,2

LE NANT BRUN

[12 h]

Km. h, 7

S¹

BU

i l Vi

II).'.VI

171373

Situation

des repères de nivellement

Echelles

Longueurs : Hauteurs ;

(0m02 par kilomètre) 5oôô (0™0002 par mètre)

50.000

17137^7

1669764

1700

R.G. Rocher

R.G. Rocher

c Passerelle

1517™

38

1550.

1500

&Q

il»

I5I7T38

R.G. Rocher

I463T70

Km. 3,1

■a

ta

Km. 3,6

'S

Vil

!»

1597749

Z_I600

Km. 5,1

Km. 5,7

ai

OD

<&■

1358

y\

*«*^.<*    y*etsm

1538™ li

P4-

I5387II

1597749

rH

■m

IË

m-

HO

S 53

i—i

ESi'X.

W&"'

«I

1486T40

1500

WW?-S-

Passerelle

1400

;^.463™70

R.G. Rocher

R.G. Rocher

Km. 3,0

Kl

WP.

I29râi

•B

«il

iî.

Es

R.D. Rocher

Km. 1,6

+0

Torrent des Gittes

Passerelle

IS

R.G. Rocher

CD

■p-

CQ

77

;s

HJ 400

I358”07

I29IT95

L>

■S

•M

‘N

fi

<b

ça

53

1-1300    ^

“ '‘wMi

v>\\v«_,v

( rivet )

Km. 3,9

1426764

ffi

E?i"

’rrr'~

R.G. Rocher

Km. k,0

r86T4J

vi

ft5

■Q

"a

•«

•w

I269TI8 ï

1300 y

Km. 2,0

ta

.ta

R.G.

1070773

1200

1100

"V-£W

•i

Rocher

Km. 0,7

Î269ml8

R.G.

<y

H.I200

1192780

«r^r-----

S.?

1000

frp

PPr

|1)70T73

R.G. Rocher

R.G. Rocher

R.G. Rocher

au confluent du Torrent desGittes

Pont

Altitudes de l’eau

44.3 I

59.0 I

73.0 J

85.5

Distances au confluent⁽¹⁾

■f-

±M.

5,9

90,9.

4-ce

4J357.1

111424.8

85,8

95.3 I

28.1

36.6

53,G_

67.5 1 83.0 J

96.7

— >0

□J6O6.6 I

05 —

4- 28.8..

46.7.

V89

J- 78.3 _ 9I.9_

— ts

oeurp

- 1100

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁽¹⁾

•r=

98.9

- J0G9.7- _ 93.6— 1105.6

^0-4^1268.6.

u.omC

69

0 89 --u.ZS'hl ^

ZL 76.7

_ 96.2_L

CO

ZlJ504y

16.1

Altitudes de l’eau

Distances au confluent⁽¹⁾

O,

CD

as?

^ C-^ CD pu 07

n

CD CD

4 en

CP'CD

CD

en

CD

co

en

- 4=~

CD

05

t~o

00

CO

Jo CD VO

st

— CD

s s

Ü S °

CD en

en

ex

CD

E. cl

ro

CD

CD

CD

en

3-d

43

«S

CD

CD

CD

W ci)

CD —

SI

S CO jc- CM

O —

—

•mmm KO CO

-p- 55-⁰⁵ ^

en fi-

•"J 4? CO

ex

®2 O D3

03

PL,

CD

SS

ca "

CD

E=!

CD

CD

C/3

Dates des opérations ___Opérateur

Année 1908 ;    29 Juin

up„ „    .    25 Juin . , „

M- Gay, Commis des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

26 Juin

Dates des opérations Opérateur_

Mr6a,y

19 Juin

20 Juin 1908

Dates des opérations Opérateur _

-

... :•

.

. >- ■

rM'' ■

ta

i IWtl &l ■

^mi- '

Légende

Echelles

BASSIN DE L'ARC PROFILS EN LONG SYNOPTIQUES

Affluent..............................................

Sous-affluent.........................................

Station de jaugeage..................

Localité...........................................................

Renvoi à la planche du profil

de rive droite.........

de rive gauche

Affluent

I500m

Longueurs:    ^ (0m005parMomètre)

Hauteurs : —*    (omoooo5 par mètre)

e/stis

y °-3o

°2o

Qî

rv

(PI.3)

R.D.

P. G.

«g, s ° °.

^    o °    °

s£o°à °

0,°o⁰

oaYs»vU

>V

3000-

.3000?

%

?f

•N

1°

^ 2500

’n

2000

là

CO

■$7

>r

.O

J#y

<r>

M/

av

Mb

ri

Altitudes

1000

500

-r - CcuLfluent de l'ISÈRE

AIGUEBELLE

^.xïÿv.

.fe

5)7 P

% -P

,4

Si

/ Jw

-M

CJ=

s?» -*4?

MM

sX\

o\

va

°s>£e

Ai

•33

•»îa

h>j

ARC

(PL 17)

cd vV

PRAZ l P

co

odane

Avrieu^.

oc

UERMILLO

s;

St Michel

LA

LESSEILLON

II

iiii

Mil

TT

Distances à l’Isère Okm

10

20

30

40

50-1

60

70

80

Lac Blanc

m $ f

y imm

v hJ,;Æ îllÆ

«B

-Æ&

Ir

Ed/hM'

dm

M

S®

«>7

È/f

¹ vy"

a/

ARC

•<$».

$/

$/

J///V

,.#4-

il.

Ç'

..nOÜ

-.rtO

ie#

CP

ct#lr

\y

.2000

vf

o..

’IJËSSANS

1500?-

Bonneval

115

120k?

1500

Amplification,à échelle quadruple

de la zone entourée,ci-dessus, d’un cadre pointillé.

71

►N

urg

Lansîebq

1000

500

T~T

î?

TT

^ w

w

Mm

mW

ŸJ

Wi

M' $    /

<■/

Mil

2300T ^

.2200

.2100

90

100

IIOk!T1

I16kni 117    118 .

Profils relevé* et dressés parle Service du Nivellement général de le France sur les indications et pour le compte du Service des Grandes forces Hydrauliques

••

.*M ;    •    :

y

-r

ü

■J**

i

: '? A If

-    - -v * /

V »•? v- f ■* ■* ••    " l|

T '

.«* V. I    ru • .    -> ,, 5 ,    it-'. _

■ e /; ï ■/ ■ .    . Y-

f-

:V'«/

I

■ Il

■

-

i l

V

$ y ^

St*?

i

.

i

V$

Ki

V

* - '

4

h

v

x

A

• *

/»

■ •»

\

V

V

X \ :

i V

V:

0

l

.

.V .‘t‘

i

t\ a

.

m

■ ' ..

V* %&;

\

•i'i

Vf, v

-!

'

s>

-

Y

r

■ >

i'tjot

y

A:

>v

■

*A

■.

“f

.

■^U

W».

(y

ji

te-

iijOi

■f

4 ■

. ■ >• f.

-,

WKtî.

,ï

•4 ;

•4

.

• Wi -    V‘:

W

,'y \ «Nj#. '

■ y;

i

j

t#+*

’ï*

*

»■ '4

AA

V '

;

4

,a.

i

'

i

ai

■

4

>v

• ■» ■ ■

J,.

- . •

.

-

-

.'V |i--.

K ' V v*»

$

»v

rmv

,î

A‘

v

•• ' I -• ^

V *Vi -» v

i».    -X:

■)    i

-tV.

'i-

:r

j.

c&

•    .    ,    *    ,    . •    •    .'i'- ■ !..    ■    ■'■*••

- <: rt.v..,■■■* ;•■    • h- ;••*^v ‘. •    • ;rwf-'.vw:•«<..<¥*-

V.    .........

m

,    -.i,,, W»-#*¹'' ,    • • vi-K    •'    Y"»    ■>,<*■•>'*•

'V» »    ■ "

Y'V.';

Situation

NOTATIONS

des repères de nivellement

1>

R.D.

Km. 19,0

'il

■s

•<■ ..'U'

C363m453

tmir

HP

Pont d’Epierre

R.D.

Km. 12,5

<Station de jaugeage....

Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométricjue ZéPO:826T34

Repère de nivellement...........................

Pont ou passerelle...............................!..

Altitude du niveau moyen caractéristique.

(Niveau dépassé pendant ISO jours par an )

Rive droite...............................................

Rive gauche............................................

• 819747

csj

R.D.

R.G.

332758

de rive droite...............

dérivé gauche..........

| de rive droite............

| de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques Tome II, Ie Section, P/animétrie J.........

N

Renvoi à la planche du profil d'un affluent........(PI. 12 )

Confluent

365m.

Prise d'eau

363745 *

4157

[38]

360

ri

CO

V.

Es

72B\

58*

Pont

delà Route !MatleN°6

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50.000

Km. 11,9

-JaaJL-

330m_

' 5.000

( 0m02parMomètre) (0m0002par mètre)

O

CO

°

co

TTTT

!] (PJ.33f

Pont d’EpifïTj'r

0)

350 a

S¹

QJ

aiguebelue:

331764 •    !

'332T5I

f 3 s¹

KJ K

iO

Torrent

Pont du chemin de fer deCuloz à Modane

Km. 9,0

R.G.

lii

!W’-f

Pont d'AiguebelIe

R.D.

Km. 4,1

t u des

N

co

CO

lin

li320m82

Zéro: 3I7T24

CO

■S

K

Th tu:

TTT

WWPŒ

Pontd’Aiton

TT

Km. 0,2

isD

CO

CD

Coh Glu eût de 1 ISERE —•[—C P(mt de Clfiahiousset

CO

.s

v>

i-i

Pont

301731 •

Pont du chjnc, re fer g 'e flulo z à Mol

T SAPE You GRAND NANT [62]

— ■—--Pont de la Tïoule Na&P.

Pa isseau de MON 7t 1R 71ER { 61 ) ] -___7*00000 r rf ' Aryjf'n f,fnn

Puis s eau de STPIERRE PE

•sa

■ï

T)écœosm\

Torrent

*383786

•S

K,

Puisse.au de (aRI VC )T1EY [55] Tfnissoajj dn 7 'nnfr't

Prisse d'eau d'un canal d'iiriyyatJon

fi

na

lo

■§

ü

400

=-390

1-370

b 360

“N

>>

Situatioii

des repères de nivellement Km. 26,2 Km. 21,7

nat.

jgjâaK

'N

■'1

!89m71j

« nul

iffp⁵

t-

Pont de Chamousset

280

B*

co

Altitudes de l'eau

28(T4

7.3

7.6

8.9

290mo

0.5.

2.5

4o

541

7.o.

8.0.

8'6

301mt

3.4.

4.2

5.4.

LL

8,4.

9'6

s J IC

2.8

4.0.1

5.5

7z4-f

Passage à niveau,60

du chemin de fer de Culoz à Modane

Pontdu chemin de fer de Culoz à Modane, sur un chmd'exploitationà2.6 au-delà de la St°.nd' Epierre

1,12c

LZ

3.8

5,8

7.0

8.8

9.5

.33073

1.8

3.2 -

5.1

9.8

6'6

342T3

3.3.

6.0

7.4.

8.B _

9.9

Distances au conflueiit⁽¹⁾

to

CO'

te*-

Cr«'

■ÏO

eC

CC

!=

co-

CO'

352"o

4,e

64 J

VZ.

8.9

s-=l 360mo

L'O

3.2_

6.0

8.3

co

X*let£_ h tr c<i

4,9

0 '8

0,188

8.1

9S68

8.9

40l"o

4.9

8.7

410m2

to

to

co

:o

co

•F

tî.

w»

l-

eo

te

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁽¹⁾

c3

II

GO

SS

CD

FA

CD

oo

-sr g

--p'§-CD S

g o

-ë^cv» îS o

-S J-'

§? o

r—s CO

So

co

■PS

r°F3-

-p-

co CO oCNli

«««=

“S

1^1=5-

-ss

S®.

co=. o g

co

FFS-

en

CT>

co

CJi o |

* co ! co

iLecsi

L3co

oN‘

CD CO

Ibiol"

-P- &

cn^

“Si

g» oo I

«Pr

oT

CO

CO 00 ^ CO

F 75-!

'rog?

corz-

Ww

«S

-FfS-

S OO ;o«

_ co

cO

co

co

Cn

“>S

—j rs-

CO ço

I s

P2 Uj CO CD

lé

T3

CD

CT)

m

CD

oo

Dates des opérations

___Opérateur_

1909:

8 Septembre]    7 Sept embre

MrMonel, Commis des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellembnb général de la France

24 Août

23 Août

21 Août

Année 1909

Dates des opérations

»

■    ’■ ‘-fy i "•

:

WM«

-A,',?    #&8

i

••' &«&•

<

K :

:

#:

4. „

■-'. V;. '‘.1, «S

i»

■H

S

E

f

'

r | '

■ A ■

i

■ ..««H») imw minr-xw» (MW *- .»-•*

_ >

WÊP*

&■; ■

. yjf%t,,fcv

PfWl

'Va \,

\jv, e, ': y*

A'i m’ttVtfr v,i :¹

NOTATIONS

Situation

des repères de nivellement

Km. 42,0

Km. 44,6

flrR.G.

R.D,

526m37jl

1553*61

m*

Station de jaugeage...

Echelle hydrométrique Altitude du léro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826T34 Repère de nivellements Pont ou passerelle.........

Altitude du niveau moyen caractéristique................^

[ Niveau dépassé pendant IBOjours par an )

Rive droite.........................................

Rive gauche......................................

• 8l9m47

-........R.D.

R.G.

de rive droite....................

de rive gauche................

de rive droite...............

de rive gauche...............

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux, du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. Ie Section, Piammétrie )...............

Renvoi à la planche du profil d'un affluent.I PI. 12 )

Confluent

Prise d'eau j

570 m.

HEEMILLON

03

r

•9i

■CTont

Pont

Situation

des repères de nivellement

oo

CO

en

CO

CD

\ Tf

.690T

Km. 52,6

DOMAINE

PUBLIC

[38]

Pont

de S^Jean de Maurienne

Pont de Villarclémenb

Echelles ! ⁹

Km. 40,1

R.G.

515T6!

Km. 41,3

Parapet aval. Dé R.G. 1 524T29

SÜ5Ô5 (^^parfclomètre)

| Hauteurs :    (0m0002parmètre)

ueurs:

mm

500"-

Pontd'Henmillon

Pontdu chemin de fer de Culoz à Modane

490

•5

4801_Gn

Km. 36,1

Km. 37,9

•a

f*

F.G.

58

II

487T87,

fc>

469m34

W-

460 _I_co

tfl

a

-X

0’G¹ tç <a

fl—ii

Barrage et'nrise d’eau de l'usine de SfAvre

£ jl i u des

560

550 .1

540 _I

530 _:

520 _I_

ani

'loine

-8

"1

469m34

5io_:.

_500-J_

487m87

dont de PbjitamaTrey-    I J

Boisseau de JPOlVTfPASCAZv (J4-0]

■§ c

Buïi5 i-cTant

524m29#

515T69

:eroT

5IOmfl2

•«a

Co

■g

MS

Si

5b

■+*

■ta⁵

A

JSa.

526"37

S5

5¹

-a;

553T6I

aorclcm f'H £/

Tontvde

Ravin de Vilfargoji dra

■ÇiyPassèrelle

Tout du chemin de Ter de Culoz à Modane

.9

s)

5) «i

N.

> —«U-

« I

—g—|-s ^

g;

626^36

643T27

■OAJ-

586T45

.!d

■§

B

<Ü

*8

du

du cdreTnin de Ter de Culoz à Modane

_l Il ïsseau de S ’r'MPI lî 7IJV t4tl j _.

Barra, je eùyrrse d’eau de d'usine de'ShJPéJix

iJicrue de J’usine de Ja Sazzssaiz . VAJLLOuTiô 1 "J ïô r 1    1    1    1    ■    C39] f TJ. 29 ) I

I_680

I_670

^660 ⁵⁰

L_650

L_640

1_630

Q)

1.620 y

6J0

1.600

1_590 ’h

687m50 R.G.

V« T

W.

!P?i'

Digue de l'usine de la Saussaz

Km. 52,5

R.D.

-Sip

R.D.

685m98

Pont

•*

KF

\r

Km. 49,6

643T27

Wt

Pont du chemin de Per de Culoz à Modane

Pont de la Madeleine

R.G.Rochee

à 7men amont du pont de PontamaFrey

4501_

so

“Qj

et)

S»

co

.Ço

m 3|

<e <= 1

ü.

•O

S

Pont

1.580

.570

*P

Km. 48,5

440 "

*!

■U.

446m30

<3

560

Km. 27,6

Km.32,4

03'

Tète amont

aj

Ta

L-550

Pont

446m30

WfL 4i5m04.

in r

TT

Puisse au

“03

R.D.

Km. 46,4

Pont de SÎ'Rémy

PontdeSfcAvre

on

->

■S

Altitudes de l'eau

4101*2

2.1

3.9

5.3

7.6

3,3

5.0

7.6

434m5

L-9

7. G

441T8

5,3 J

450."’6

2.8

7.3

Distances au confluent⁰¹

CO

CM

CO

-M

OO

CM

CM

CO

cc

cc

co

§? H- 460"^

3.3

^ T.4677'5

470^9 E _

5.7

8.5

486m8_

49lm7-

05

7.9

sor4

9.1

i p|reH »«

(4.3

16.3

13.1

22 .S 25 4.

VIS

33.9

37.5.

4-1.4

45.2

48.8

52.9

56 4

62.3

G8.7

77.5 I

83.5

92.1

99.G

14,7

2^.7

28.G.

33> 35,8 _

4I>.

52 5

69.7

80.1

81.7

83,6

H, 8^2 +686^

s-

to

ce

05

CO

ï£

CO

-r'

en

-?

cr

►P

ce

•e*

VJ

en

ro

CO

586m45 II Æ

Pont du chemin de fer de Culoz a Modane

i-

Altitudes de l'eau

Distances au confluent

in

CD

& O CD CD

^ œ

03

SS

WJ a» g

Sgo

-guo

==“ en g

."J =3-«ofo

K CM o «O

15

ss

co

⁰ g

5 5-

ro

r08    0.55    0^46 0l39

6,7    6,5    10,4 7,2

HfT

Sg

wgg

ô'S-

-P-

-CG>

'co^

s*.

- CO o —

s Ji

SS

"o CM

-d- <£>

P « — «S

II

sS

si

sâ

Sil

SS

eï

ro

co CXJ

Us

O

Jo CD o x>~

S- Q

m

œ ^

CD CD

cn

a.-g

SS

Opérateur

1909:    21 Août

20 Août

MrMorel,Commis des Ponts-et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement qéneral de la France.

1er Août

31 Juillet 1909

1908:    10 Juin

11 Juin

12 Juin

13 Juin

14 Juin

1908

Dates des opérations _Opérateur_

ï-iflio IJ/7 /J

TH

. -

— —

w*w&wmm

m lî! T?, \\v n! ■ ! ! 3J :i>ri a i tîI/ \

fer

H-.; -. m

33

—BS    ■    .    .    . -

"0§a

'

w&am

iv. iiv.it TV :(A t ■ J

t ■■■'••■•■ '

iwtiuuJiE

n wb

m

&

TVo- ISA 3    - #

iwAv-wo j

.

■S

'

w afô t

fe sfi

m..z

oca„j

o#6..:

3»;:

0S8-.;;

'    ‘‘.V" -    -    .

0SP.-I

0(8 :

nr fec Timsffe ! ■; *ino9

oea.

.

. &.....

n x

A< Z

•    & M rC.

J ^

T$%<3

. -    3.

088-4

.0 H

S| 38T8S3

fev -.v;-. a Vâ^STv

M? T \i-v. [    ’

r

iT 888

*Zi

\ vaa S Q; 11    ,K.\*r-,y:, s v „\ > ^

3t

c-r

rv .

s

Arasa

cï &

J.....- . ;

“

■

-

a

El

puaiw ipia-mm

- S

W --

ii ,; fi

|v .'.it'.- Vÿ $    4W» \jV₄

<)M m/j

PM fH/1

Cl fi

.'. nflTiï't “ r.imoï^i'

9.nn.shu^i-i:;«sôi/J/. -b

i-wèknsjliVîîbjnül

-r

(rJâflW«|à^ 1 .

h . 'TiüTtasH

TOi

-A.....’ : ’:

ï«! :

ci

■*«i i

v; •    * -

Z

3

■

V-’ /■

W. A% -

-

T

\

%

-fe~- •- ■-

'Slüê'W

■•2

t 3

-

SM.niti

iA:

?—•.

• ................. •

■

. -t

B 3p ■ it-WÊ ie.q$i^

eST^Sô «

' • '    '. 3.

TlfctîOÜ F; iwhj $

!:/3 ./fi

i ,;    - -T3-: ■•■-,-f ■    -    |

i ;    :!)    ':■'■ :    :    ,

j 't ^

i rnVI

"

Æ\

.8. )

W-M

A---TTf

nejiaofl O R

'

..

-

3~

jQî-'Ba#

oa,4î

.fA 0#

anialabçM si oh^no^

i O&i -

e.rs m

Im'm sjil

éfSS.ra/l ut h

îr

?

: ouï

9ovAj29b.inoR

P

■ vrf :

CO CO

t.

KJ K

4-

n”

» « .

S a i ?

(TPTT lî yrrt    Tn ' ■

3 .«jDi l.e!' • a    S,a    ï.m A .01 U

—■- ■

;• t+iül03

r ! v

e.«

üsaToh

âapfe'i doon&izii'

ÜSrrTî>iUjtïTr <TT ?9#r(

Tiiô.ir.'rèaO

wmm'.a ««wmmhhmm.v. mmw.    «mrÿ<3SM«Ml

: r|TrrTr~r - P r i TT ; - i ÎT'H |T ' ' ; tf . _ TTTTT TTT ¹ '    • ;

'    . Ci    ! .

5" S

. *** S

«HWKI»'

■ H.

aoai

u . i 'G

t,8 II , TOI U 0.8    4».a 3,d

iiioA "I

"i

«a

tmc

\

!. - wiièffâiï alfl#jê3t '.o ut ioM ’

OMMii»: «SWMmMMMa

■

+3

JIOO¹?

Situation

des repères de nivellement Km. 64,4

/CW\ 924*42

R.G. Bloc,au confluent du ruisseau de Bissorte

Km. 65,1

946*27

iüiia₍

Usine de la Praz

NOTATIONS

les Fourneaux

1059*71

Km. 61,5

Km. 62,4

Parapetavai

R.D.

882*49

A* 1912m 86

Station de jaugeage..

Echelle hydrométrique Altitude du zéro dune échelle hyû'rométriqué ZérO:826m34

Repère de nivellement..........................

Pont ou passerelle................................

Altitude du niveau moyen caractéristique..

( Niveau dépassé pendant 180jours par an). ..

Rive droite.....................................

Rive gauche.............................................

• 8l9m47

.........ï

P -l617m2 h

R.G.

| de rive droite.......

| de rive gauche j de rive droite

| de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Ftudes et Travaux, du Service des grandes forces hydrauliques Tome//. IeSection, Pianimètrie).... fienvoi à la planche du profil d'un affluent....... I Pd 121

Confluent

Prise d'eau

[M]

Pont des Charmettes

sur le bras secondaire du ruisseau du Bouchet

Prise d’eau etbarrage

de l'usine électro-chimique de Prèmont

Echelles

j Longueurs:    (0m02 par kilomètre)

I Hauteurs :    (0n‘0002parmètre)

Km. 60,9

R.D.

Km. 61,4

868*26

900*

"usine électro-cMmlçue de Prérnont [31-a] ïe Fer de Culoz à Modane

Or elle

du BOUCHET [ 32j (Fl. 28)

eu

eu

S5

ro

CD

CO

C-cr Font de In Chèvre

PoÀ

Usln

ro

978752 ,

53

tel

53

924*42

*8

<ü

•S

§| | T?

g s

kir*

I050T84

1¹

rît

CO

03

1017775

TI022769

•r-tlT

zéro.

(O

!

io2tHe

ilapapoterïe lu Mo. rit- Canin—--

-----Pc nt fc. hemin del'Fy Use)------

a la -papeterie du ÜWcxnzt-Cenip_

TesB.EFtBiERS [28]FJ

Font

Font

------ ] - puaadojp- ~ i

Fuisse au de POL RE T n26l (Fi ----Fuiss eau di ? FES TI VA [2 5]

63

.60

te

te

<Ü

Co

te

S!

I Font

la:

__I050 Gg

QJ

Situation des repères de nivellement

r$

I i

i -

1*5: £ «i

tHSp

§ I

SM*)

1: |§

'03

£

fl

fl

tu!

h?

.1000

tua

___950 «

Km. 72,1

R.G.» 1059*71

Pont de Modane

Km. 70,1

1050*84

_1_1U

'V-

EàR.6.

•/864T30

98

R.D.Rocher

K)

ri £3    îgpo''

'§ I    “S lu / B.OiMmT<

1 -a    | A®™/ fP-P

■§

73

s?

SS

H*

'1

II

.900

Prise d’eau

de la Papeterie du Mont-Cenis

Pontd’Orelle

à 3*en aval du confluent du ruisseau du Bouchet.

to

to

de fui\

du cfi

et)

te

Km. 68,3

Km. 58,7

Km. 59,0

Qj 850 _

824*44    1:7:

ét lii ■ fl ■

R.G.

Parapet aval

8317327

Prise d’eau

Pont de la Denise

800

Km. 56,1

734*27 gM

R.D. Prise d’eau

Km. 56,2

R.D. Parapet amont

n 746*33

PontdelaSaussaz

Route Nat'?N°6 de Paris à Chambéry

750 _

(Fl. 29)

02

TTE

Roc

de Cudoz <2 lifodane. sur E oui vais se c ’.u de BEA L

te

53

de fer

ïemln

c/n

• CT

=3"

FAC JUS

zoyzîyg sp aaep &p zmli

'À&ssn&z

izfe TJÏYL [134]

?J .to

«o

te

'1

j,

!• !

Sa

..... Pa

tsÆ te Q3A ^ ■S B È

Rnis

te

IO22*09j

R.G;

*î

<13

824744

83H2

zéro-.

*43

lé

qa

TI6

î!

5f

.■Si

te

.Ai

.«3

«i

ji

Ü

j

h

'1

R-*-

1!

J»

II

Pont de André

Km. 67, A

R.G.

Barrage de l'usine de la Praz

BD |

Km. 53,5

694*61

Km. 54,9

te

R.D.

Br

rl4*0l

Pont du chemin de fer

, de Culoz à Modane sur le ruisseau de la Beaune

Pont deSbIVlichel

Altitudes de l'eau

Distances au confluent¹¹¹

Distances partielles Pentes en millièmes Dates des opérations Opérateur

700

TTTT

52*7*

1 ^||

MS I

te U/ \

TJ

694*61

C Puni

746*33 734*27 «

7I4?0I

?•»

-686T3

89.7

93.6

98.6

SwfiOL -

23.3

SS? 58

49,2

«O

PO*

CO

76,0

803,3

U34¹    »

£& a'

26.5

32.0

54.3

II I I I I I i p I

Km. 66,5

bCj

•S

"5

R.G.

te

ça

jj

=3

'"'in If

te

SJ

.*5

«S

il

Barrage et prise d'eau

de l'usine de la Praz

53

54

rjTTTTJTTTTp

TTT

TTTT

IIII[fII I

_ 62.7

87.6

78.3

907T

8 01

6 II

£2 S2

23.7

55

56

57

58

59

pTTnTrn

60

PTTTJTTTT]

TTT

mil

TT

_ 29 o

34.a

52.3

ei,9

77

. 85.3

sam S II

30,2

39,7

42,6

•s-

61

62

68

64

Il II P I II

65

66

67

TT

UL

_ 50.4

n «•

io m

55.2

8E9

67.7

69.4

ET L

».

CM

75.4.

76.4. 77,2-

78.7

79.8

60.6 1..

81.4

82,3

84,2 _

86,7 _L_

87.9

90. if

108 r2

Altitudes de l'eau

TjTTTT

68

69

,_J_Il__I I lll_I

p 11 ! JTTTTTT11111i11 I I 11il! ¹    70    '    71    ¹    72

LJ

fm,A

74

75

I I ! p I il I ! Il i I

76

jrjkm

Distances au confluent¹¹¹

| 0k55    0,fc35

j 6,2    11,1

0k96

11.4

- CT>

s œ-

*C3 —

KD O CO^

KJ —4

s m •£> £2

0k86    0k52    0.37 g    0k92    |ok48    0k53"|0l30l0!t42

31,2    52,5    38,4 g    4,5    j 11,4    42.1 28,0 11,7

£2^ <= se

.3PS-

“ T-

CO

CO CO 0 e*

fciu'a

<x> fi--o S

lk44

14 Juin

M -Monel, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

1908:

11 Août

5 Août

M.Gay Commis des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

Distances partielles Pentes en millièmes

nk98

0.280.23

0k2i

i:0k32 D,22i 0k5l    Ûk37 0k33    0593

19,9_ 32é 32,8    68,1 25,4^4,1 |7,3j 1°,4    14,0 j28,B,    9,8

1 Août

0-46

28,5

4,7

0.22

31 Juillet

_____19,3 ,7,7

26 Septembre

4.5

6.6

8,9 3,5

25 Septembre

1908

Dates des opérations _Opérateur_

■MP|0|Hgpf

!

\

1

4

:

mm

«

■

.

L' ARC, ENTRE LE RUISSEAU D ' AVRIEUX ET LE RIBON

7

Planche 20

Situation

des repères de nivellement

NOTATIONS

Station de jaugeage...

Echelle hydrométrique

Km. 95,8

Km. 97,7

Altitude du idro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826?34 Repere de nivellement..

..........• 8I9%7

R.D. Parapet amont

,RD.

1399765

Pont de Lanslebourg

l43i744L#'v“

—jbbP^'

Pont des Champs

Km. 92,2

Km. 94,4

Km. 95,4

Pont ou passerelle ..................

Altitude du niveau moyen caractéristique. I Niveau dépassé pendant ISOjours par an).

Rive droite......................................

Rive gauche...........................................

CM

|S

CO

.........RD.

R.G.

j de rive droite.............

| de rive gauche...........

de rive droite..........

de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. Ie Section. Pi ani me trie).....

Renvoi à la planche du profil d'un affluent ... J PI. 12 )

Confluent -,

Prise d'eau |

[38]

tQ

Ai

<u

1689m58

17007

te

IL

Pont

•S

Pont

1399 m65

iJ

b; 1382771

1369738

HO

1431744

te

1660785

tÇ

sa

1400 H

t?

v>

—1650

Km. 105,1

RD-d

1689758

<b

cc

C-J

1348708py

R.G.

R.G.

:A,.

illfe

R.D. Rocher,à l'entrée des gorges deTermignon

—1369^38

Pont des Essarbs

Pontdela Ramasse

Mettes

Longueurs ; -|¹— ( 02 par kilomètre ) ((Fûoozpar métré)

*n 1350 _

1348708

\Vv

.S

fri

flan

^ Lans-$ leMard

1600

Hauteurs :

5000

- Sollières

TERMIGNON

¥/

<0

.Çb

Aqueduc

Km. 102,3

MIL 89,9

1300"

.1300

R.D.

L,

Km. 90,6

üiiïf

■fi

©-

Pant\

Al

s*

7

<ü

TS

•Si—i

$-{

5j

f—

^    _1550

1660785#-

Rivet

■P*

%• I287m27 Æ.

__

leVerney

1287727

12£ QT54

?

<b

! 5q

Pont sur le Dorondelermignon I Rte Nationale N°6,de Paris à Chambéry)

R.G. Rocher

I250

'G

à la sortie desgorges deTermignon.

Avrieux ^

we cLespu ereJM

xssereUe

Frise d'eait -c Pont du

I253775

n I268m5l

rS    /

1284769

Si CH

M

ÎS J

îd

$r-t * /

R.D. Bloc

M I 77

VL

R.D.

Km. 85,1

Km. 86,7

Km. 87,6

•—*4

c-1

— Pri. Pass

co

oj

en

jçu-j

S9

R.D.

X1235755

Bl253m75

I200

VL

PoTLt

1211776

HO

?

<b

sg

?S

R¹/'

03

1187764

10

Pont du Chabel

C3>

ue

Pont de Sollières

‘A

P/

Km. 80,3

Km. 82,1

Km.83,7

^II50

"►Sj"

f/

£/

CT

1211776

R.G.

y ~~

---v

li#⁷

ôV

R.D.Rocher

é5men aval d’un pont

R. D. Rochenàl5 enaval d’une passerelle,à 157en amont d'une prise d'eau.

PontduVerney

^IIOO

Igto

•SS

rS /

^ y-

CB

Km. 77,1

Km. 78,1

TTT

-sas Il09ml3^/

°v, a\

<G!

io;

R.D.

AI

ri

Altitudes de l'eau

«.• r

g£ S® §

”ii un

84.4-

86.5

90 7

9 96

096

10927853P,

1109713

Distances au confluentm

77kjn 28

29

ri i l

80

O^ZOZl

4.2

ici ±M

10.3

12.1

8 El

rsi

18.6

20.9 22 4 24.3

“9’6Z

32.1

39.9

41.7

45.8

48.1

51.8

54.8

S09

67.5

68.3

68.9

roi

71.    .

76,8

78.3

ITT

C=>

ro

CO

CO

CO

CD

ce

CO

CO

Co

CO

CO

80.8_________________________________,_________

83.3_ ___________i_______

It t jüœ^ - Ponen de 'ZTïPMI GJVpJV [

86i9-----

88.5_____

i⁸o.⁹o-_

Ç£jT“|300"5- HZ

_!_—

y >™145Ï746

1500

•W

Km. 99,5

Rivet

1479m50 f

:■ rf'

61.4

64.2

67.8

73.5

76.9

80.9

81.4

87,3

93,7.

co

ta

1431744

>

<K

TT

TTT

j I4QOm5

9.6

B*jZ 9 91

4.9

29.7

42,0 49 9

55.2

Kl

O 8i

L 37.9 U506T4

-Ll658”5-

62.8

67.3

70.9

74.1

0 18

83.7

⁰u,O69I |

CO

e*

_I450

R.D. Rocher

à l5wen aval du confluent d'un ruisseau

Km. 98,5

!457746 - J

y.

R.D.Rocher

à ôO'Den amont du pont de Lans de Villard

Altitudes de l’eau

les

Pont d'Avrieux

R.D.Rochen

àWenaval du confluent du ruisseau deSte Anne.

Pentes en millièmes Dates des opérations __Opérateur

0 48 ! 0h45 lui 5,6 j28.4p.fi

369

0.18

11,7

CO CO

■il co'

D,2dûk35

10,0    12,56,3

lk60

10,9

ol

^ ce

CT>

v;

+3 £

es

ïi

«3

CO

Q>

s-

f'

122 0,31 0.26    0k82

13,619.7 26.4    4,8

o3

co

Q-

SE

CD

to

I-fe-

03 v

C/3

“^3

Q> ç+

s®

-C

0.26 0,34 0k66

135 5,6 9,8

23 Septembre

rï-

s

*n

co

0.25 ua

9.6 g

.85

o c*³

-P 55

ts g-

-P- co

CO

^ I

CO

CO'

co

CO'

!P-

to

ce»

Distances au confluent'¹¹

— cr»

gf

St

ifl2 Pya4

OD CO

rfi vas

as

S5-

cioî

S

O» S

SJg-

S

,5îg-

-P- PS

» 5=

“■ÊS

^>o5

-Ht

Œ> CD ^ cn

ai

5? 3-

CD ' £-4 -

n

21 Septembre

20 Sept embre

31 Août 1908

Dates des opérations

j-ns! -;-

. * . •

; ? -./h

‘ ns ;-

~ ,..1

- C **■ .*

¹ "nw»*W«|w »

s...    » ,    -    -    - .    -    ■    - .: --    ,    .

".    ■    ■ -    ..    S»*

■:

■-. v;-,    , .vr>

■

.*

,

»

-

/

I

* .MfJ

*

. .. J, -,

• '' ,’r: ' '    •

■

'•L- •

i;.Sn! uiH

.

'

■

■

K

i

'S

■ ^

V, ‘ô ■ ■- . * >    • %

y*

■ '■

-

- , :

■

, »'■ . ;

.mnu m em

v r'v

' ' ••• — ' - »■: -.- ■ - : r -,

y

fi

■r

■

■■

^Nli

....J

.

i'fÔÏW -

■

.

»

- •

le'

i

.

,»

■

.

;;;us:* . fi

■

.    .. -v- »,

T

» -    * - * s*

m

I

r,r

•    ’-r •'

ôii

,

m

U?'i[

¹ '

- -» *■

:

" /»'•& r- -,

B ' W*

Situation des repères de nivellement

NOTATIONS

Echelles

Km. 1142

R.G.

1786?5pli

Pont de Bonneval

R.G,

Km. 113,7

Station de jaugeage....

Echelle hydrométrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique Zéro :826734

Repère de nivellement..........................

Pont ou passerelle..................................

Altitude du niveau moyen caractéristique.

(Niveau dépassé pendant 180 jours par an )

Rive droite...............................................

Rive gauche.............................................

• 8l9m47

,ï

CM

R.D.

R.G.

J de rive droite.. j de rive gauene

I de rive droite...........

J de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes Forças hydrauliques

TomeH. Ie Section, P!animé trie ).........

Renvoi à /à planche du profil d'un affluent........fPL 12)

Confluent

Prise d'eau

[38]

Longueurs : ^qq (0m02 par kilomètre) Hauteurs :    ( 0m00'02 par mètre)

⁽P1.22 )

ctf

-su

5o

td

4<

PO

Glacier de la source de l'Arc

2513^37 «

2466T33 •

f;

23ll?06 J [ *§

.2500?

XI. 2400

Z.2300 CQ

Situation

des repères de nivellement

Km. 122,6

2513m37

tWpsP-

8>

R.D.Rocher

à la naissance du Glacier de la source de l'Arc

177ST78

Pont de Bonneval

Km. 111,8

i^!757m96

P?

2100-

R.G. Rocher

Km. 108,8

R.G.

— " 1731? 60

Pont de Villaron

Km. 107,8

172Q.?99>|^

R.G~ Rochepà50men aval

du confluent du Vallon d'Avénola.

t i t a d es

ro

CD

oo

TTTT

S Bessans

■O

àno£A\[n] ŸP12À)

Villa fnn

os

Ha

<5

kHi

îs

pq

*w

aj

Si

1757?96

Pont

C Pôp.t

IVallon de la LENTA j [ 7] \(PL 22)

Ruisseau du VALLQNNET [i6a] \[Pi. 22)

>&

E Pont de uh Pâme

t de j

Ri

1927?9(?

1779T78

U86?&8

I797?77

2027?97

<b

^q

9)

*§

03

i.S

H* ! ‘S

Km. 122.2

Km. 122,5

53

Ço

«Q

jr,

,231l?06

2466?33^g;

HJ

HJ

PO

2I09?80

2Û46?67

.ÎQ

Ci

.Z. 2200

R.D. Rocher

R.D.Rocher

2121? 28

Z-2I00

Z-2000

1.1900

z.1800

io

*^1

Km. 139,9

Km. 120,7

£81

2I3IT28

R.G, Rocher

servant de culée à une passerelle

R.D.Rocher

Km. 118,0

R.G.

2027?97

Pont de l'Ecot

Km. 114,8

Km. 118,9

2046?67

-JS

R.D.Rocher

à 50men amont du confluent du ruisseau de la Recula

Km. 118,7

R.D.

Km. 106,1

j5

I720T99    I731m60

1700

^ I700m63

.ZJ700

I797T77

R.G.

1700? m

Pont de Bessans

R.G. Rocher

- 1600

en face le confluent du vallon de la Lenta

1927? 96

Pont de la Lame

Altitudes de l'eau

*S s-    s-

O) 03    CD

œ

_ 99,5

⁰.    W    J*

S    «    é

I8.2_

_ 20,4

CM

10

CSI

Distances au confluent⁽¹⁾

106

11 iT| 11 \ 11 i ri i \ r n i f......I n jn

107

CO -

_ 30.6

_ 32.8

34.4

37,7_

11 111111 ii 11

CD -

110

54.5

- - 4Î îo S 2

_ 66.6

(O lO

ci en to r—

_ 78.3

J823.6

•dr    ai    *

04 cf‘

co    »o    ÇO

6 99

32.0

37.6-

4S.1-

1111111 f lm 11 m i 11 nn11n ih i m 11 i i i¹] 1111 |'i 1111j m i'| 11ii11¹! il |

111

112

113

114

115

116

OS

_ 53.7

97,8

30.B

SE*

S

tO

75,7

rm

117

118

CD _

120

121

nm m

to -

II

phTTl

123lm

Altitudes de l'eau

Distances au confluent(,)

eu

«2 CD Q3 ;

u) ;

r.

CD

os

CD

EJ

H

CD'tl

CD

CD

CD

fis

co^- !

>3

*g

K3

- g?

es-

en

4T- ^

s?

iî O A,

Ô-

CM

<S° ■P SS

Cç4 ==

co ça

CO

CO

cm F5-

—    CD

PO r^~ o en

—    CD

oo =3-

iî

SS-

OD

CO

en

ro

= 55-

cr> en co

CO

SS

sa

fO

K)

oo roi ? I—T

■^-*3

en ^

oo

c*

CD

CD

CD

en

EL S Pd

CD

CD

CO

CD

Dates des opérations Opérateur

Année 1908: 31 Août

15 Août

MrMopel, Commis des Ponbs et Chaussées, CheF-de brigade au Service du Nivellement .général de la France

24 Août

2 Août

3 Août

13 Août 1908

Dates des opérations

.

V

m

.

. ¹

'*■

m

I

m

'

!

m ■

. *

'

.

(

f

■    . tMM ■■■

... ,

2750'

Lac

Situation

des repères deirivellement

RUISSEAU DES LACS

2700.

liai

/ 271.2*78

/    !ac

L    .flanc

RUISSEAU DU MONTET

NOTATIONS

[2 b]

(AFFLUENT DU RUISSEAU DES LACS)

Km. 3.1

LA RECULA —-4-.....

26501

26507

RUISSEAU DES EVETTES

RUISSEAU DU G° MEAN

[*b]

(.2756767

R.D.Rocher

^ 2600:

2613751

2600 :

2GI3TI0

1.2600

[4 c]

(AFFLUENT DE LA RECULA)

RUISSEAU

a la sortie du Lac Noir

2572T75

DU VALLONNET

Kin. 3,3

g?

53

Qj

2560"

>2752778

2500.

2500 :

1.2500

2500

250IT08

Glacier

.2500

KWTW

[6]

îüS~S

R.D.Rocher

03

Km. 2,5

2613751 /

/L

2400.

2423mIO(

2422-14

•m

i—\T0

w?

2371T25

^2400:

1.2400 «

2400

hi

<0

R.G.Rocher

à 407en amont du confluent d'un torrent

•8

•a

'G!

Km. 1,7

230a

«10

R.G.Rocher

2200.

iz&Jit, de JT'

s s-eau du dH

Fasse r*eJ2e

2300:

(b

I4 «

Situation

âesrepèresde nivellement

^ 2300

Km. 1,2

CojitA - H u A

2200:

N 2200.

Km.2,Z

2613710

'■m

f-

2100

2100 J

je:

R.G.Rocher

R.G.Rocher

2100

ConPluent\ de / A/ÏG\

Bizissaad du JfZTFPJVFJ T L 4---Buis se a il du (T^’dkfPJjAT^T L

2400

2300

Situation

des repérés de nivellement

Km. 2,3

UJdA\

2350-

Te T>] (PI. 22,)

Station lie jaugeage...

Echelle hydrométrique...

Altitude du léro d'une échelle hydmetrique ZéPO:826m34

Repère de nivellement................’...........

Pont ou passerelle..........................

Altitude du niveau moyen caractéristique.

I Riveau dépassé pendant ISO jours par an )

Rive droite............................................

Rive gauche......................................

Situation

des repères de nivellement

EcMes

Longueurs:^— (02par kilomètre)

CO

CT»

—-i

CO

*SC"

R.G.Rocher

• 8l9m47

R.D.

R.G.

de rive droite.

dérivé gauche............

de rive droite.........

| de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces Hydrauliques

Ionie II. IeSection, Pianmètrie ) .......

Renvoi à la planche du profil d'un affluent ... J fl■ 12 )

Confluent

Prise d’eau

.......[8#]

RUISSEAU DE CHALANSON

[6b]

2550*

ig

Hauteurs : ~ (0ra0002parmètre)

VALLON DE LENTA

25I2T30

Situation

des repères deirivellement

Km. 4,3

25I2T3I

!£S

R.G.Rocher^

à IOmen aval du pont de la Neige

S 23001—j)

⁴⁰ 2200:

2100 id_-

2300 :

tç

S

( AFFLUENT DU RUISSEAU DU VALLONNET) 23001—^

.2300™

^ 2300

Ss

'sereTAe

T’as

pi? Ja /Veic/e

LPont,

- Km.3,3

'mvûtew)

.iH

■Rp!£k‘

, R.G.Rocher

a l5*enamont d'une passerelle.

Km. 2,6

2222T65 A-

SA

TC

&D

1    2257*08

Km.1,8

^2257*08

993fimn7

s-,

Co

53 22001

^ 22001

'G

21001

ce

<L

R.D. Rocher

3

^ A 22pl"5fl

.2200

■•W

Km. 0,6

•h 2100-

- 2100

dû 1 £ ï ty jz d g s

22001

2I29?42

I ït

fit

h

2I4Ô T42

2279705

2222T65

2l4lfln98

R.G.Rocher

Km. 2,0

R.D.Rocher

au confluent d'un torrent

Km. 2,0

2I40T42

•P

Km. 0,6

Km. 1,5

2572775

2156731\A

2000.

Km.1,0

I35T38 A

Situation du repère de nivellement

20001

Situation

des repères deniveleiumt

R.D.Rocher

TT

R.G.Rocher

a 30men amont d'une passerelle

R.f Rocher

' ’lP'

W.

Km. 1,4

-«•

Rocher

dans le lit du ruisseau, au confluent du Chalanson

^ 2000

Km. 1,0

2236*07/

Km. 1,2

RI

• T'"-:

R.D.Rocher

Km. 0,1

R.G.Rocher

Pont

Km. 0,0

II3I728

■i

Km. 1,3

2422714

Km. 0,8

L'K

1900 :

R.D.

Sx

55u

^I8W

#ÿ097m40

R.G. Rocher

R.G.Rocher

Km. 0,5

220IT58 $

1900 :

c< Î2

<!

18*!

S.

ta#

W

a y 1868758

--

Km. 0,6

A«_lj868'r58

ta

au confluent de l'Arc

R.G.Rocher

R.D.Rocher

au

duGrand-Méan

1800 i

R.G.Rocher

R.D.Rocher

Altitudes de l'eau Distances au confluent'¹¹

1307

34^.9

Ü:1

-    _2339~o.

^ -    67 5_

—    _    89.4 .

~ 242lml.

S3,5.

2593”a_

tlt + g-

- 8 SS -h — 99*7

21347*9 .    54,0

d 2306™

93.6.

ZL2420?6

-    25687s

-    _    88.3

!044™9

59.3

__    72.5

I .    86.8

SE6

cl

J 2498ml. -H. 2502~3

- CO

œ _(UZ128?3 !200m4 74.1

_ ,H 2475n,l |

2543' a

•r

■^s!lî

r -20ll™8

1.215^1

_I _    9^.6

H 2227.,i2

^3.1 .

S6.0 _ 63.7 _

-|T 3^321"^.

I— c<l

16.5

0 9*7 - _ ÏZ*j - -i‘+/e _ —

-r

1797™!

LiaB7r8

dj2!27m8

^o.

a^izzzrt

77.S

cq

CO

|’EL25Ilm2

Altitudes de l'eau

Distances au confluent¹¹¹

co p; cd a>

ë «o S 03 -S -g

ti

Pi

1S

si

gS

a§

^ s If2

■il

sm

-2 5=

CP

£2.

-s s

sJ

St

il

'iW a 0£> '

as

—W

II»

93

37

0k56    0k65    0k8l    0k57    0k70    0kS8

126    400    17    140    80    238

Pentes en millièmes

Dates des opérations

Opérateur

1908:    11 Août

1908:1    21 Août

5 ï Août 1908

HOIoreLpomniis des Ponts-et • Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement général de la France

MCIVlopel, Chef de brigade

W. Morel, Chef de brigade

5 Août

1908

2 Août 31 Juillet

MrMorel, Chef de briqade

1908

2 Août

rAoût 11908

31 Juillet

MrViolon, Conducteur des Ponts et Chaussées. Chef de brigade

30,Juillet 1906    Dates des opérations

Opérateur

SS $fl»ir

T

■ ..

&3Ü

’HIÀ M Si - !    "

!•; Ml

ïlliôlli^îlfllj ÎZIIBUJWKI j

"S

asllrt*; !

w i

W

■**"■"■*

rë

r^rssrr-. ■r':nr"m

ATH3J 30 HOJJAV

*.......-«—i

' -    .......T

f‘ ^i frl^ ¥:

é ' ::■

nariooRO fl

0‘‘ mil

M"WIÏ

*

M-

m"b wA {

J 08?

ÿ ;

■......-

\U j

V¹

\ ., s>r

R0 8

SS

5»

aa?sîss

rîedaoH ü.fi

J

A- .022

•4

0;Sjh)1

S.f.rrrH

areas ’■

iWsl»

.

..... —

m *

'i 1 :flÿ « I#

JnoS

001

\    ?; S

qôdooHflS

rv-

r 4* 8a;l

l

i*»- '!»■.

>

- g. 4 ænji

JZLSi :

à

^•rraai

ilsrsaj! \

itrJiïi îfr-

i 8 4

jï>ajrç .4*1 J vi

80ÂJ 83Q UAJWDfl

. ftfOM i;.0 UA i<-81UR

.lis.

ayAJ.33flliA33?,i.uft iis t-H-vahaI |

«

lâil

MA3MJ3 JO UA332IUR

.001?

yA3821Jfl

33TT3V3 il

;

«rçr.àw M }U:tâ r 3Sd:Onè5 WAÏmiï^'y-'Mw.- * ■ dwfc&J 4WflVj\\M\ft & : ' $1

\m #

■    ■■■'. V, V, ■ V;j    q <q

»< ■ î :m\ : i wtà    . ■

; AJU33fl AJ

;

[H ,|

. H :)•■ ■!/ ■ ■ ■ '■    •

ooes

MSS

sfi?

I

>‘

;

M .îfiX

\8H3S?

L . OOîC c

>

4 DOIS -

iJü333 AJ 3(1 THtU'HA ;

OJJAV ÜO

8]

OcES

.lOOfô

T i

nedoofl.ü.H

nadoofî

loaiQltiOubMButi.-

I.O.fiïH

~ .0.8

J.npS

001?

ei

H-......^..........

T

H? OOftl

4 ■ - m¹

IY;J

001?

flf nsp Sïfi

i' j mil

4 ™

n

ao<i?........

[»■]

QMS

,. oaa? |

Cî

; ?.B0r,|r£

;

rais

»■ >'

"Mo

t.

oçaî

<>

iériooH.( ?

H f K *

■ fa?.......j~ 1

1 ;

J

g UiW

«4 .mH

ifs

pr¹

» i

narioofl OJ

... £_

ps

' -.

-K

|    .. ï- - j

l

;

$ .

tows

(toi feiïJtf

f;,l: mJ

- h

u oo4?_

o

wm

Q-

*

.. ...    ......;“V    • -f

m y

f.

(5

-00S? -

jiorJBüjrü

'■    ■ V'-fV;, >[

o,i «i

y

nariopFl Q.H

001?

■

.000?

■

am, ji

■

ms

■

\p I m

0G8?

■>

y||

-

..

cr

.<U- .Jirji

•Ci, ' .

>s

TSrtoofl 3 ”:

jnfflüjfltfbteftiJî •jôiriomf w?8

2i. tûoS

f v

i*

0!»

. 1^/

! : n

'larioofl.j.il

%

00:5

I .s . :

***

.

.......    001S

■

.i:,M

neriooB .ôl

<5.

f

.

V. srnsfc/

toois

IÇ^f

aadoofi fi H

.

8. S .tflil

0,0.mil

82'?iesï

. t L

a o.nid

« r*

3l|n'??3iS

0^mr80S. ,

ef⁷

1.008. '

carlooR 0.H

fftèM.-bn'Mc) É

'ïad'OoH O.B

q&rboR.S.fl :

në/ioofl.O.fl

a'ift&bjnas.ilaoè ua

—

.........

...

-4

•*

'

¹ £

— ..........-.......~i

a,

W-

t-5.

• i

'iffùfi. oi; • hOiiÆ rg

.

•/j ■ 3V'V; ' •..■■■.:•• Va v,    v- ;

H»

€'*• p - 8?, îi2|

1

0

I i

........    ••.f'TH'l'jT- JTtTTT.....fr; '"•'T¹---

ail£

_______J| ..    «.....

.'j ç Vj •; ÿ

:"Tr-’n-T■Jn:: —■ —

ï «5.« * ?» D 5 S» £ il 2 :

rrrn^Vrt-rrn-r-rj"

61    :4. .antClî w

08i tôFjciw:

ap.eo i âblâiîO Jstoît* 'K

/'8 f»,

-—jt • "tjtttjj' tfrrrr ji éq

■mh

Ü

KSiéd îS li ........7~ StlEÎBsi» Kl -".. • A>.

B Am SL m    m w a . m «< 11

mmmmm»

m aa

008?

. 4 a, las: l?ïul> !f

««•pis

-t:,

abagiid ^fa-HeriO .l-yioWI^M.

28507

Situation

des repères de nivellement

NOTATIONS

Station de jaugeage......

Echelle hydrométrique

EcMes

Longueurs:    (Om02parkilomètre)

Hauteurs : -A- (0,nû002parmètre)

Km. 11,7

Km. 13,2

Altitude du léro d'une échelle hydmetmjue ZéPO:826?34 .......• 8l9m47

2478708,

259571!

JMl

R.D.Rocher

R.G.Rocher

Km.10,3

2365*90^,

Repère de nivellement...

Pont ou passerelle.........

Altitude du niveau moyen caractéristique..

INiveau dépassé pendant 160 jours par an).....

Rive droite Rive gauche.....

.ï

.... R.D.

....................R.G.

TORRENT D'AVÉROLA —

r—i

TORRENT DU

L—VALLON DE LA LOMBARDE

Ut cl

2595713

[ii]

¹ SH

I lTj

&3tn

Sw

^    2478708

i&«5

.2650"

122600

12500

12400

T0RRENT DU GLACIER DU BAOUNET [il K]

(AFFLUENT DE LA LOMBARDE)

RUISSEAU D'ARNES

[il d]

RUISSEAU DU COLLERIN

(AFFLUENT DE L'AVÉROLA)

RUISSEAU DU GRAND FOND

OU REBRUYANT

2700 "

2700-

2706739

Situation

des repères de nivéEement.

(AFFLUENT DE L'AVÉROLA)

I—*

c/o-

,m

(AFFLUENT DE L'AVÉROLA)

— — t--—.

R.G.Rocher, à I5T en aval

du confluent du ruisseau du Baounet.

Km. 7,9

l%2ir65

R.G.Rocher

Km 8,6

2193785 ^

R.G.Rocher

Km. 5,7

¹⁸⁹⁷'¹³ù⁽%

Km. 7,3

-p

SK

ft

,^2069733

M

de rive droite..............

de rive gauche...........

de rive droite ..........

de rive gauche...........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Ionie II. IeSection, Rianmetrie)........................[38]

Renvoi à la planche du profil d'un affluent..... J ?!■ 12 )

Confluent

Prise d'eau

2I0ÔE

i I—I

Hxi

ft

«H

fi

S

(3

2365790

ft

12300

.s’    />    // y

2600 “

- Sç

--S

12522722

<hl 2500 — ft : 3

Km. 1,2

2706m39 j

Wiïiïm.

R.D.Rocher

2550!.

25507

2649719

.2650

rû

ri.

5

en Face la pointe du glacier

2400.1

ft

?3

ft

il

!o

||

2I9IP8!)

Km. 0,8

ft

ft

2400-J

2522722^

...

sS^saji

12200 ^

=1

R.D.Rocher

'Ü

43

2300.:

: qü

It

Oe^a.'VAJMSST’^E [il

Hizisskarz

2500730

2500

12600

2526734

ft

-S

ns

=S

2400

2300

qj 25001

z&QO

A / Lit zid es

«D

Situation

desrepr res de nivellement

CJ

2500*.

Hriissesu d'Jllléôiya

2600

2500

A 1 t i t tj. ci e s

2443"44

Situation

des repères deniveHenieut

Km.2,6

R.D.Rocher

R.D.Rocher

BESSANS

Km. 3,6

vl8l8"57

Km. 4,2

1828729,

>0

20001

R.G.Rocher

R.D.Rocher

à 25menamonb de la passerelle de la Kncendière

^ 19001

ft

- ft

Km. 0,2

Km.1,3

•ft

.“ft

?

lo

—îi—

il

1

§£ § ^pr-'e

li

îii

IJa_^

i{

1897713

2110765 |2069m33^

L2IOO

V³⁹

iUiyZ tTbz—

l r/v;

TTTT

2703. ^ J

Altitudes de l'eau

2237

mi

Situation

des repères deiriveHement

Km. 2,8

230QI

5

<Ü

2443744

(t-

| n l l | il I I |

lV Distances au confluent ¹¹

220«Lr_§

ft

f>'

A) fi

-or ~w

M

toi10,28lois 0f44    Distances partielles

_I23j272|l69 459 Pentes en millièmes

15 Septembre 1908 Dates des operations' MrGay, Chef de brigade au Service du nivellement generalde là rrance.

TORRENT DENTRE-DEUXRISSES

(AFFLUENT DE L’AVEROLA)

Situation

des repères deiweUement

Km. 1,4

2649719

•mm?

R.G. Rocher

au confluent d'un torrent.

zz

Mil

R.D.Rocher

2300_

ft

‘h

20001

2500:30 -

.    .A,--'

mm

ft

22001

: ft; *

K,

Qj

VJ

ft

Km.1,9

2526734

Jl

Km. 1,1

%2247*47/';jii

5Q

S2252717 u

Km. 0,7

f. .1

ft

\x

"'T!

wv‘.

R.D.Rocher

(Déversoir du plan duglacien)

_ ^ ft⁵

- M

^ 2100 i Ai

I HO ft

ïJ.1

ro

213^750

R.D.Rocher

Km. 0,8

’H

ft

:Ü

: « § 20001J-4

1?:

R.D.Rocher

Km. 0,2

1755713

R.6.

1729756

R.G.Rocher

Pont

àlûmenamont de la passerelle de la Coulai

ft 18001

- S q

-ï-êf

1818757

1828729

û 2200-1

N)

*

Hà

a Épir

A imp-

Æm

19001

Km. 0,8

ft

-A

1851752

175513

ero:

2000

'H

3 Mb

1700

I729m56

1752748

ft

2100

Wr

R.D.Rocher

18001

2237795 Vij

-J,

R.D.Rocher

2l36m5(

'<àm

R.D.Rocher

à 20men amont d'une passerelle.

,95r6% w:

: <§

1800-

R.D.Rocher

à IOmen amont d'une passerelle

Altitudes de l'eau

721"’',

29.2

(O

CO'

10

816

27,8

iâ

«fi

a

0565

68.3

m.    N —

§4£ SS

Distances au confluent¹¹¹

TîtiTfTrm

f|"Vi m | /i 1111111 j 11111 ri i i |

SJ

2214 9

55.5

27.0

TT

R’â £    5î2 § J

Ml.fîfiiThUa

«oi    a    U,    n    u)    •

SS    3    S    t:    S    S

32.9

95.7

frrftT

35 S Ç

J ^ 0) W

?■' i'i 11 i‘fr|-Trj

17. I

mil

Altitudes de i eau

!118”l

62.6

10

11

12

13^

^kn<

Distances au confluent(1)i

-4    93.7 .

3²²3al"

3    80.7_

TJ-250|m5-

47. S

s eioertz 4LO£6r

<=>■

t*

•r

-    ^135"^

-ft:²®':

-    "2310.5

H 2525"3

-CNl

3 2G30"9

-r

<=>    J816m i ^

jJ949?2-I065'3

1 2169T3 ^-2245 Z 2338,5 ~    72.0.

88.1

- 2400.6

to —

:3SSf-* 5r?49zL

84.7

p Jâ-

Altitudes de i eau Distances au confluent'¹¹

m

ai

!s «*>

feS2

agi

CO i

iti

ira CO *c=>

S co ro

si

si

ft

g

co

g-

<CZ> CD

en

g-£§-

o

C/Î

$4

co

rë:

g-

m:

g-

S~

^ o>

!rS-

CD

ï__^

ft -ft

s|

1=

3 en

f>3

-P

-ï

SJ

13 Si

-    -75

0f73 [8,04 Distances partielles Pentes en millièmes 17Sept. 1908 Dates des opérations

MrGay, Chef de brigade au Service du Nivellement general de la rrance

187 4640

91

0k59    Û‘45

445 102

0I!82 816*1 0l86

Ml 526g! 282

0k52 0,16

203 i

Oi'52    0k89    0,22 0k52    0k.45.110201,110k41

479    307    |l52| 55    93 14701202

Distances partielles Pentes en millièmes

16 Sept. 1908

1908: 16 Septembre 17 Sept.

1908:    29 Aoû

27 28 Août

JFGay Chef d6 brigade au Service du Nivellement général de la France

MTGay Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France.

;m<

Dates des opérations rai de la France Operateur

fl) les distances ont été prises sur la carte au et ne sont qu 'approchées

uU.UUU

Oür -1

,

■ ■

VI-

. . '■ / Y!

- ■

li

.' M    v. ,    ',    1-    \    î.\.

OMOi a»üH5 .■•flu/Jüaw

HIR3JJOO UO ÜA383IUR

io?:v

I3hi\B 8 JH UO

(A J H.: VA ! 30 ÎM ;uj j'PA )'

0032 !

0032

a

«

iMiiir ?n irivrii ;

zm

fc »

83i m J A®;

iis

iaowaisj aj jg thjjjiiaS

■30 liUlJt?

#11#®if "Jf trj[>

mm

'?**"*l*'ff*^

| "0332.

!0Q!5

M

■ K 3HA8M0J AJ 20 80JJAV.....>

mmË

•rr 1

'

-

000

laiiRflifjUft-l | 1

. vmkd ; I

'»

aHOiI.Af.O/1

;------—— • ---------;........................H

, 4v-yr v/niy-l,:,    :

y**

û< f :r........4 -1

.1.0032

ÿ

(P

r

.

. Cf

'r#

a.

0£?003W    |

0032

■

p%m

*T3SgS

8.L* miï

—"H~ 4

......: 100 ï

oo

P

,

! \

-.0032 9

0C PS . -I I 1 oopî

. ^

hr

....:: cm '

■ r

■■

'S i

lericof 3 fl

r\ -

y

; .0032 ? /

>■

Jî

^45

m

2f

r»

:--w

00P2-....!..........

008S11

-i—tr

P

oe»

'

AJ033VA'0 TH3flflOT

'[a]

&ÿ

¹;n

. pp:

OSfcû'lèlijrt'.î'.é;À4|il m its,i ^ -WflfâlSW à $MQ$ AiO J«>'

i çÿçffi «mm uii èüi\É ..1 ., i, ■,<,iwtliiwfcœ^.miîjb »wS..

i ÏPfl8l8 a

t

h

.0*1

0.8

. i5U6^ wft

croi tiuivli\f\

.W)!i! iffsvir ohao'j ■ /n rab £;,Ufl}î ÿuifti

; n an oo B.3. B

ïfm\ M*

.■

,    , 08m?38S

. | ledooH ,Q H

!---■ r~-

; /•

l9do Ï.H

\ V nrf

r*’

*

■*>

t. jrasas

: ; l

1 00S2

<■.

mm

'1r

1.001

;

Cf

......æ!|—

09 ri, oo H 0.8

m

p:,i

^r.

jOOSS 4

jjbs'I ob aakiijfê S

je»* U'

P

ss

>

l«]

. 'K-ioi è j

.......i.iùiApif. i j

j

%f\m j 'm$. \us\jJ Îiîwi V)0 \:mV

lm\\t £

m b eii#

isveneTJI 4fî8dooH.0-B

JanupS ut; USÔ33HM ubjJnâunnoa ub

oiiîîi ¹ o.l iH

S6*

... aeipis

23?(MS/, ■    -

nsrtoofl .3.fl

! ;

1. i. 4)0

À .#

- -, r

r? »f»y •->••'

4

0012-

cl ' as

0

r’

a^ia^afiOTîOTWî

aen,oi!s fi

✓

"T ■" A

. . ../r n 5:

g*. ^ ¹

y>

j g-.--:. .:.......—:-T;., -i—.-. —

mmm

SJ.fllï

we

68ffl830S

5m.........

nadooftifl

H9fboP.0.fi

;¥«» ,

mm

.    '    !(4    .

A..(îl#viiiitiéÿnpto ’ {AiOÀJVA'j ÊTH3liJ4im;

\f)MÎ

nadooB O-fl .

1/1 ’>!

.000$

\nm?.

rr0Oft

.

£j 1

■~r:...........

t

K" i

.....T\ ■

m

viTSKS |

£H68!

i:

......K

.110002

S> fi;

o.

cî

.    ■    -r?

.00611,

Ü ..ffi/1

9.t fîffl

€Sm8S8l

■v ^ #

IQdOOB.Ô.B I

*? ïf® 'tfinocfl.l.fl

::J II

i; se Is b aabuJïJlA

jf /lff03 M ”1*1 V;i(l

feMMriltrrifô'gafel

‘T-p 1    ■    :    .f:    '

mm; ü sa m m

...i. . :fî! V.:,. J . i, .    -J..........

3Q(\0V

s: ■:

T

J ho/ (î!

:$0HI

■

É m m iS

ÎOI3S

|.....1.11 008!

.0

102

-T—r-

,;rfî . I* : „ J

■

sa l ■* s

&

li

m

mm ' Hf.

t!3!e

...... '

mv

1.0081 J>

■

Jqtfiîl cwRfoiil^Dï \m

.^r?v :ftIfeprspi - ■ ' ' f > i; ^3p':’i'U

m

Hlèljü o8? se'IsG li j^p

SÎÜB' w.-C

■ fl®

f)

‘f*

<îadüüH.dh 3^8àj

aa'i8Si!:x

onoB

• QOtl

•jïïTHfi pin -p

lîTrpfpTrrprTtT]

-

e e t . a si.iSèô® 83Î aâfe # na?o

fôtdflroJtm? Û ' 'rrdnuîqdâ ht

r..;. ■ ; .inr^à'^s&NiH'é    Rgiicsbf.fi .. >,w.,    ,$

m ferViiiiTn’ il i7liliiiw4iiiii»r7ii

or

21 lî

M ÎÉpiiffii

UO! bïïil il

ilôt!

f

rrrrpTTTpTfrpWiT

A ’ R

lût \ ; il 3

t:

■saneil s! sb tel kssi ■ .jwiü ÿ 3 ■ m >

p^Ij - 9₁Jnÿra,^t,;

.....'jusi&iÜ

2

IS'

fl ,35

II m

■ i -,lisphiiti i üi),?S3?.?üt;<|3 33 û i» ',Sbi »J notoiV' s¹

.-.—2500*

Situation

desrepères demvellement

Echelles

LE RIBON

( 0m02parkiî/)mètre) Hauteurs :    (oTn0002 par mètre )

Longueurs ;

' 50 000

NOTATIONS

Station de jaugeage Echelle hydroriiétrique

DORON DE TERMIGNON

LA LEISSE

[18-a]

2416*15

12400

2.376m50

Situation

des repères de nivellement

Km. 11,0

[13]

R.D.Rocher

Km. 7,2

2098*55

2300"

fe|

a

«8

2272716

Altitude du m d’une échelle hydrométrique ZéPO:826T34 Repère de nivellement Pont ou passerelle

Altitude du niveau moyen caractéristique (Niveau dépassé pendant ISOjours par an)

Rive droite..........

Rive gauche

# 8l9m47

■ IL

cxz oc.

QO

(AFFLUENT DU DQRQN DE TERMIGlON)

2000-

\ \ — , xJeT

2000m

;;

SH

22001

R.D.Rocher

Km. 4,4

2100 J.

| ij; 2098755

r°

2016*03

ÜX

3

'—J

R.D.RochePsemntWée

à la passerelle de Pierre Gresse

S 2000-

1994774

2016703

•ô

93

Km. 3,4

19001

1994*74

.1,

’N

R.D.Rocher

ii

Km. 1,0

1730771

- ^ .s

—s

■0-^

1730771

tu

f³

"S

(Et

^ 17001_

Zéro:

1692767

R.G.Rocher

à 30™ en aval dune passerelle

16001

Altitudes de Peau

1690 O

irao"^

J994n,4

Distances au confluent¹"

ZL2015?!

8 ee

56.8

79.2

97. U

1 21l9m6

47.2

2270m2

Tl

&C

Zrm

Ci

CC

§-£-O» O

3 s

rg.

-i-

S CS

CM

-2

j-Es

Dates des opérations Opérateur

6 Août

7 Août

M.Moii Conducteur des Ponts et Chaussées, chef de briqade au Service du Nivellement général de la France

8 Août

9 Août 11)01)

2326783

Km. 7,4

Aw506m24# ré

Km. 7,0

24L67!5 A

Confluent du Uoron de l'UTi/WI(1JVOJV

12300 ^

-c Pont de Je /. / ’fj/x f/e- V/t:

2285m59

2376m50

•V - -

W'<!

f':.

W: '

A J tï tu de s

2200m86

v-

12200

R.G.Rocher

R.GlRocher

au pied d'une cascade

R.D.Rocher

des

de rive droite de rive gauche

de rive droite...........

| de rive gauche....

Numéro du bassin ( Etudes et fravaux du Service des grandes forces hydrauliques fume II, IeSection, PlakmélrieJ...

Renvoi à la planche du profil d'un affluent.....fPL 12) ^

Confluent

Prise d’eau

1600"

AHC

TT

TERMIGNON

CD

VJ

:c

19001

1800 1

-y?

1.1900

Km.3,8

Km. 5,3

Km. 0,2

Situation

des repères de nivellement

Km. 11,3

12100 ^

2096721

- 2000

2200786

⁴

R.G.Rocher

[M]

N 17001

1575™IG •

JeVillard .V

? w

■g-V

d Çj /

Sn /

v'

ac

1287*27

J285 2

I369m80

1322 82 i

: Ik.T

1300m9 05.1 _

fl.3 »**.U

21.T _ 26.9

35.6 <43.9 _

52.6

73.7    _

! CO

HE- CVJ

LC

CO

22

I*

Sï

j*

= _i568m7 ^ ~ J603*0 II.9 -

Sg

191)8:2l Septembre 22 Septembre 1908

[MfGay Commis des Ponts et Chaussées. Chef de brigade

6-^

2009m73

2009.3

ne

Cl

KpOZZI

85.3

2326!%

.    76.2

24 lE>m6

d^505T2

Cr«

R.D.Rocher

16l2m64

Km. 2,4

R.D.Rocher

Km. 0,0

17Violon, Chef de brigade

près et amont d'une passerelle.

Km. 3,8

I575m!6

Aj,

Km. 4,3

-/j|I6I2*64

HD.

TSf

1287m27

PontdeTermiynon

I Route Nationale If 6, de Paris à Chambéry)

en

--J CT

CO

4 Septembre 19011

R.D.Rocher,àftavai R.D.Rocher

d'un pont naturel en roches    à I5men aval d'un confluent

Km. 1,5 1322782

Km.2,1

W:

BP

1344788^

Passerelle

de Fontaqneux

R.G.Rocher

=i

3 3 2008-3

r~c3

1 i

-g

S

en

CD

CO

CD

3,

-g

i- s-s 1 9 s

11

3 SL

2285759

R.G.Rocher

R.D.Rocher

Km. 1,8

Altitudes de Peau

Distances au confluent

a)

MRI

lai

lk46

0.94    10^50 ! Ûk67

44    j 100 ! 192

29 Août

ITViolon. Conducteur des Ponts et Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement .général de la France

19GB:

S;

‘g

I

«O

200a"U

2k02

54

58

20 Août,

20 Août

Pentes enimllièmes

ÏÏates des opérations Opérateur

Pont, delà Croix-d&Vie rivet scellé au dessus de le tête aval.

LA ROCHEURE [18-d]

( AFFLUENT DU DORON DE TERMIGNON)

2282*28,

2252758 ^

Pont du sentier

c delà VanoisrG

.23007

des repères

I[m.y Km.5,7 Km. 6.2

2222726

pj“t~ 2262756

2282728

A

5!

§ï

2100f99

20667211

2039m9f

39.6 _

65.5

98.2

CM

2l24m7

-g S

|S

ÜS

aro

Ll

2189*44

2151758

;2222m26

do

S 12200 ^

nivellement

11

■S;

yj

50.6

88.6

S|

&

>0

e^izzs

52.3

ce

“s

Qr-,

r*-

■y

Km.1,7

R.D.Rocher

Formantculée RnRnnhpr au confluent d'une passerelle. ' '    düHeîaliombrun.

R.D.Rocher

■o

y,

_l2IOO x

2100799 ir

Km. 2,3    Km.3,3 Km. 3,8

2169744

2125725 215lm58

g

:s-

Hs!

■Wmi\

R.D.Rocher

82.0

Dates des opérations 1906.4Sept. |    17 Septemlire

Opérateur    WViolon Conducteur des Ponts et Chaussées, chef de brigade au Service du Nivellement .général de la France

- 2000.

_=

29 Septembre 191)11

prèsdunepassereile

R.D.Rocher

Altitudes de Peau

Distances au confluent

ai S

si

CO fC, CD CD

1 S -2 -g

a3

Opérateur

R.G.Rocher R.G.Rocher

formantculée formantculée d'une passerelle, d'une passerelle.

Km, 0,5

Km. 1,1

2066m20

R.G.Rocher

R.G.Rocher

formantculée d'une passerelle

•■'*•■■■    >«    : ■.    •■»■.. «■,/■    ■ - v.'. ■

■Wvttww<pgi.r43M tt— MHWB lija^MMWa^WWBW^My

)[IA ;î ,i(i msoüTfA

t'    /.■WM'ttltkM'W*'#'- /' ■»■• ?*>• -v-    «?:

Vfc'rti-

HWWÜM

n

—— U*

MrimtiMI

■nmmmmnm*!»

*,

s! 8

AJ*

i (MfUt)c

rv

fti-i

H! MO 11 (HT

[»i]

2'ù ''H $000 ]

HO'o

• , 'iiM'rtoi | •

?/!!!')léil; |

¹ ^Horioii

■

x. ■■

v v ■

.

X

-

" ' %

, ,k. i Fyr

.

3*

Jr O-B’i-fl: • ■

jiüne)]! '' ■    \

ânifcW'itlZVfl' * i

)00S

:i rwüOiiî

lUmh'. ... -

. UoÛ<S

VI

:: ooei ,

IF

■

?

bûf

4sfl$olMF Il

;-te...........

V

is’smsTn.

"x

v

........•- <-

B

0>

ss'j .1) S3lîuir-|i/-

88

lîm/. 0«‘

O.-

t

;

: « ;

r!3'100l!¹

‘ nürllito:; m

fT*

>v-    ■■wJmtt

'.-'Uae -:    (dw

aaim;

'1:

■

N

......-f

^.aa^séos J

' ■    .....r¹'

■(loi.ioi) W.

i; s;-.H'i

... . .-rrrr^TT !Tp-r, q-, ■J|“ffFfl'T!',rtTT rr Tr*“.........jj

■— —.......i

\

180

8 A

\mk 8|

■ *, ' •

lût:'

ij- ......

t;

f.,i' .mH

i

î;;

[h*8l] 3RU3H00R AJ

oofloiiH.fl.H

.WM®

(ni r

V 0:

>!

V

\

8.Î f il/l

i! MU

\

s

.3

#=

Iv-.Hl/F

e'

v 91 i tF

■ ; . *» <

Ar-~ ;

■■ - 8ri31S-

xlpsiilfcfiuilvws^iiî

VA \\\V\\V.

( £ m/j

Mflî'

âe!S88S?

f#    /*■

î; •

ihiIooB O.H

liiii^ffîW;¹:jrhjii(jiiii>li

â,î.in/i

i : SS'i’SSSl

i- ' wwk    ■    ■•,.:■ wgmg*

Emm#

oèo t ôb 2übüi ,A :rllnboj ï «>In

Ol

’

' .    i, ..X.e»

ISaflOORifl.H 0,0

Æ3LS.

■

MMÜM

"a

NfcfloiM 9Juofti ’V'àdifiM V1; 0:ïh

V

&

' P”

GÔiS’

S\ y    j| >    ‘

e 3É1

•••■•■■■¹........\

\

\â

)

y

Ml foi

\ï

x-.

V

-------

?,B Mi

3"

1Q0ÔI

\ «A    Aï -A.

_00«

'

. .

1

i

!

......-.......-

t-OOOS «■

■

iri~—;

. toaei;

^î' [:

s: m/î

f

'.' fl' ~

| ÿ-.; -

ÿ. jjvj ■■

....    . ' ,m.

K

v,

roor-x. .i '

(>

ti

!

onOI

Z.00ÎI ^

ï8wS6â!

OGôi

r?;‘

•*

L s et

a®

ra

OOfîl Tllj'fN‘)J(j'3?< A

C

gW m ni 08 er,

8001 ’i'Jlliih !"'!?, t, y'Mlfri'sh ^BjÉihb igd-5 noIorV TM ||________abs ’ • yrvi? er Mrl,£j :

ot

VX'S

.....

rt;

ses

8

S

^9Êmfl'-".-

■ f

T

|ül!î

l'Wii I;

ftfTJtlTT [I,ÎTT|TT FTJïT

GO*! '

i;

suHNte ■■ ,,

i fi

: V.

Lsl

-g

j os iiltt!, y

..S':î3)|||:i/ ;:ji «JlVl'iÜ Oli (ir ■

SI ?i

: Il    :;£'

ae^s

-

})-

■

ci9iiwfe':v fT;. ., ;. SjjËÎBOèf; ; :;ê 29 - -

AfHit

»

é»;

^ÏÜà'-

V...V

Situation

j dos repères denivellement

NOTATIONS

Km 6,0

I648m10 rivet

R.G.Rocher

au confluent du ruisseau d'Etache

Station de jaugeage.........................................

Echelle hydrométrique..........................................J

Altitude du lèro d’une échelle hydrometrique ZéPO:826?34 Repère de nivellement Pont ou passerelle......

Altitude du niveau moyen caractéristique................^

........• 819*47

Km. 4,3

Rive droite . Rive gauche

ce ce

| de rive droite...............

| de rive gauche..........

| de rive droite .........

I de rive gauche..........

Numéro du bassin ( [iodes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Ionie II. IeSection, Pianimétne).........

Renvoi à ta planche du profil dun affluent....J PI-12¹

Confluent

Prise d'eau

—[M]

RUISSEAU D'AMBIN

Situation

(ïos repères denivellenient

[20]

2347 89

.2350m

=_2300

*Sr

Km. 14,8

RUISSEAU DE SAVINE

[20-b]

(AFFLUENT DU RUISSEAU D'AMBIN)

Situation

desrepères denivellement

RUISSEAU D'ETACHE

[20-d]

(AFFLUENT DU RUISSEAU D'AMBIN)

Situation

des repères deràvellemenl

2347789

iSr

R.D.Rocher

25001

2100™

2103^37

Km. 5,1

RUISSEAU DE STBERNARD

(BRAMANETTE)

[20-f]

(AFFLUENT DU RUISSEAU D'AMBIN) 2100%.______

Situation

des repères denivellement

Km. 4,6

2040m22 V

2067m62

Km. 2.4

2446795

2000%

^ 2005m88

R.D.Rocher

2067765

/lis

4}

'1

FS

2253m40

au confluent du torrent du Lac Noir.

2446m95

R.G.Rocher

C,

;

V)

5)

formant culée d'une passerelle.

S

Q)

Km. 13,5

1574754

"S

W’™

R.G.Rocher

près du pontdela Villette.

Echelles

Longueurs:    (0*02 par kilomètre)

Hauteurs : -j- (Ûooiparmétré)

r-i

L_J

2097m6l

Km. 3,6

1700%

^LIS87-0I

CO

S

te

B.G. Rocher

1600__I

1574754

Km. 1,1

1537701

1500%

15)

Si

S)

P9E;rç

R.G. Rocher

si

*ï

BRAMAIS 8

en aval du conriuentetdu bannage de la prise d'eau de la scierie de Bramans.

‘N

1400%

fcr-,

S?Ô

«

Puisseau. d fi '/'A (’//Il Cao-aj (PJ.25)

se

SJ

Km. 0,4

1300%

fi § T

RÏ1I22CT6

.Faut

M

11

Passerelle des Groonryers SupPals

-8

T^ajnzPGZit \cüz

1.2200 $

ÛsS’

3740

24001;

2365781

c ^asseipeZZe

R.G. Rocher,

v tête amont de la passerelle des Corneilles ^

Km. 4,1

2365781 ,

■éæm

I900_I

1904763

17785

'“•W:

ca

%2000

ta

.«a

1975T98,

Km. 10,8

r_4975796

s f •'j

’* Tm

R D.Rochen

v Km, 9,3

/à

1859-39/• if

^    Jnl908,!’l4

1859739

1799742

Km. 12,0

2097m6l

23001

2252759

R.G.Rocher

à I5men aval du confluent

1800%

CQ

U]-

'3

QS

"SÎF

R.G.Rocher

Km. 10,0

A1908714

2200%:

%1900

sJ

R.G.Rocher

R.D. Rocher

Km. 8,0

———S’;

R.D. Rocher

Formantculeedune passerelle

Km. 6,7

1687m85

■s

>0

2000.

Cor?J\ 77j eu t cïiz glizg.sggzz d'\ ÆTkZJîî.I AT

to

rO

CO

Qi

|

i

la CB

1800746 ''

Torrent des Par-k- fl/Astd

-,oi—

I

Tu.

S--

•8

Km. 2,4

2252*59 /41

i⁴'

R.D.Rocher

une

"«s

V)

ip J8

U

1700 % §§

1699705

au confluent duTnldesLacsGiaset

Km. 1,4

2213794

R.G.Rocher

Km. 0,8

2113796,%,.

Va

1600%

A / t i t zi d c vs

rr-~^rrr~-—    ___

TT

Pont de Bramans

I220m86

-1244723

mLL

(Route Nationale N?6)

1200%

IZépoti

%1600

R.D.Rocher

1800%

près du pont des Granges Suffais

R.D.Rocher

Altitudes de Peau

Distances au confluent⁽¹⁾

Distances partielles Pentes erjmllièmes

Dates des opérations ______Opérateur

l209Ta

13.7

oie

43.1

to

0k8 2    0,27    lk51

26    45    63

J534”9

69.3

98.0

CT»

I647?i

68.5

6^90/1

Z88

56.1

98.6J

ce

_l858"s 1 67,8

cc>

85.9_

42.0.

54.6

75.0

24.5

-99e r zm6iizjj-

8S6

fes—

.2

87.0

_ 91-0

-JW

c3 —¹

H 79.8 .

f₅;-q:2302x

681

Ott 9 06

SB 0k76 idploSf 0k8l !0k3l    ! 0k46 É0.3I »8

89 136 60 3|87j 152 L 80 .....139 42102 60 152 53 82 47

f    1908:8Septembre !    A " Septembre    p3Sept. ;

MpViolon. Conducteur des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France    I IWGay, Commis des Ponts et Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement générai de la France

lK00

196

lk4l

45

2k02

54

j 0k9l

96

lk78

. 49

1 Septembre 1907

Altitudes de Peau

Distances au confluent¹¹¹

Distances partielles Pentes enmilHèmes

Dates des opérations Opérateur

-J 1867.6

Tl

%2ll2m6

3_ 49.8

7^.6

lj-2212 5

etrz

32.5. *»6.3 5t. '+ .

CO—I

CO

i®

mw

£ §3

73 54

“s

A-23I3.4. %    23.7 .

65.3

-?•

ïï-

10

| Altitudes de l'eau Distances au confluentn)

IN

⁶m

V86

1800"2

TTT

=1J

ÏÏW

CO

co

QJ

P’⁻ CD

64

126

lk20

87

1 Septembre

IHpGay, Chef de brigade

8 Septembre 1908 Dates des opérations Opérateur

1907:8 Sept. | 12 Sept.

MfVioion, Chef de brigade

20001

Km.4,4

RG Rocher

Passerelle

B-

r    vu

3__A

fi

S

U)--

fi

2040722

i:

r-

R.D.Rocher

à 20men amont d'une passerelle

Km.3,8

2005*88

TE

/M

1800 T

tête aval d'une passerelle

Km. 1,7

R.D.Rocher

près d'une passerelle

Km. 2,8

1904763

1869759

-v-^1869759

\#'%rivet

Wl:

' Ty

rivet

r”

R.D.Rocher

près d'une passerelle

Km. 1,6

ï.v/5i’    ■

R.D.Rocher

Ion 0,8

WW"

R.G.Rocher

tête aval d'une passerelle

'm

1700 1

160° T ^

^ 1500

'fci

Passerelle

-fi

R.D. Rocher

à 3men amont d'une passerelle

Km. 1,2

I655m27

1655*27

•m.

R,D. Rocher

-K

- «j

<ü

1400 %.^

. -N    ⁽Ü1A

: 3    ■J’s

- ij

Prise

jfl36lTl0

1332746

tête amont d'une passerelle à 20men amont d'une prise d'eau.

Km. 0,7

Parapet aval R.D.

Pont

1361718

1300%. §

Km. 0,5

1332746

rivet

PW/7y

R.G.Rocher

près d’une prise d'eau

J904m2

20052

38,8

g Altitudes de Peau

S CO ~ CO

-d

|S5g-|

3"!    =1

i

1--1 r%

Il Septembre 190.7

Distances au confluent⁰¹

Distances partielles Pentes enimiHèmes

Dates des opérations Opérateur

; £' sssi ESSSs    Altitudes de l'eau

: 22 Su_____

'r g Distances au confluent¹¹¹

0k65 0k54 0k6î T0k52 Ïfû7 Distances partielles 151 598 374 .298 ^79 Pentes enimiHèmes

1908:    2 Sept embre

MfGay, Chef de brigade

.1250

1:2

COJÎ

CO

ftrrffTTn

o1(m i

Dates des opérations Opérateur

'■ . ' ’

'•■ ..

■P

ilOiJiiU ü.;

JmidNflflfew; i; P

/“• mm

*r '9*f*%Tr'

iîfî.oéfl y

giism^q&nijb :;yS'$&j

Î.I .riHÏ

aaw683!

W*\

WTfiftWütü'HV.'.'SUQ.^o^^ i

<t ■

j

\ earaoai

■

.‘IÇftSlpÉ'NiiÊ'i' t i. !:

r ,0: ra A

.ü.ii isvaiû.

8ip!38:

%n

—

inm wm

tm

m

3 HO AT 3¹G üA388!üfl

fb-osl

i »f8MA‘fl .iA3^àw üa I M3tf J

•3H0ITA.T0W

:

jn'ifn'ilhviiniir'f'i'Hp'i h$>

fi'

?

PMIVA8 30 UA333|Ufl |

tiw| v\à aàm, jlvè..

>

? imW

A [A U'Q U A 3 8 31U h

’ • Il

Wn

’c<!

i

Ssff’eooî |

à>

........'• noos

8d‘! iri/t

ftp-jn/f

*0G3?

vOia)) J

snè5 3ü^r'hwi|'^ *Mà tel wWiMiüi* "

■\m «..

ftew\t rv& ;

.......atowç j «m i

Js\\sn»%6(\ü0

yy* fef t

t

"R®

¹ : : '

nioM 5si uWnsnÿj ub^ns noo b i

xwwJtoH'd

ïümk'à: vmû làmvh <mè}\T

P.............m - uté

a    wmjiI | a»

.0    4s$i s# |

.0 ..........

n^hw^iç. tftj

.; ,iW’\ ,,\\

■ ¹.......iw#\i \î^j p % \wû

:

[«R]

Æ

isrloofi.Oil 1

<

; j \    •;;■

:' 'v‘

ç

Crwoei

;• i; i

U.lll/I

■ ■

i-:'m......

. ' I nVA'/

V

~tr;

6^0081

c. COti

nadoc

.

n^oôli, Blj§ae$ad

â'tm/f

cr:

l ÔOo . ,

vj. > V V,

S tf

■yi

*■•

Jî ts

to?ee8i

râ

’-i \ \    <\v⁷

. I8: iass , :» i<' ,Mf

J14

.._Ü0WS_.‘

>

neMU.fl

3fi3lj|fl03Ul)!W!B,lS?Sl'

19

;.. ooc?

■je

f'* ' W

flerto'oH-.Ql i mn

J33si^3.ogj«âblui) jiiyüBnoa

nedooH.M

tds.m/1

83!*

(>gmeis?

i

■ ??"r.............rr 1........

$

+

mm

75?

M

v\

1LQ0SÏ

____-Æ-LOOI!'

■ J>

C -

y

il

: ZJ9ÔC2

V5 V> t

'.mJc

.

.ôVfiôbfl f H ||

881 ! i9fi'îû3 2$b sltenss ; c| si sd inorns    v

oÿt nü iaMjeos r

za

n$toofl$H

cc cc

.<?****

¹ N

!--1

agaaarr^iiTînmi

.

w

..

îriisfflpliil^SO'DJ (i, - :mij|)AoJ ;

Uÿut fîl/î

mmr* •! 44iW Todûoft.ûl ildooKO?î

O.B.myt

i—i

(wjàfflwjiooiro) - H<< : 8‘IüoJubH

'tr

^sàTôïei

piri8oei

&

MW3I

K

c

■> ■

mm

\jsv.v va çy^e-.

$

i

■ ^

!Û: t€8i

y

.

3

*3

0»

'

f^o-M J V \,Y -S*i )

%

ü ■

Hrm

7.

t M

'I

lOTTfiei

-0031

i.

!>»

M

I 3.

:. ,? )pr ■ -

ejjerofàfc ipsu isa^lpa

b,

i ^

ai,

■ r~«W

m$\i

:. oeuf

all^ÉanijiMolifiiw

M_J. ‘.4. .. A jjc.

if:., V

U

s. £

■kl

~^mr <

oii_:

7-ûoei

\

ï,lîr;ü

^ - wm

narlooR.Q H

«31\^

■A'

■

.

■r

■

58mT80!>

’■

f:-L- -.i

.

anemsnS éM)ü^

nadooH 0;

nadooH.rlf

a,oo8i

.

: ae

1800^5

03

CO

■ r.“-₀

lî

......

fl

S

mlf(l

ifi’s i si apfiaJi.tlA

«;5

O

S'dl’a -

via

«

a.se

« a 3>

% as.

,

a e?

5113^

a>

.06

: ;

sisTiü'8 29gnBq?)'(>9b jneq^b sénq ufioToir 89i)jjjrJlA

g

(fl

18f0 P 0?0 f.....

la , m ; «

Iq'iHîfi j lq«jüt ;I()èl

st)ÉË— ’’W⁰É

.[(la^iiobiï,j^mÿid «‘y ïj 8^ii%38D;i9jS . 77 I

H9

881

83

àgo u.jiai <>0iii

703 jB'ISqO

r;iia4q^,a

m

Hlijlil![i'i 1111 rn i n h j ~

jMSJ 8S fS8G^ M :

fWdHwÜjyil Ç ■ abeginc 9bl8rtj^68'!l

. gsIfsîJ’TfipamteiO . 29Ifléi[.iiïiï -JTâ 3 9 J ÏÏê' !

fi)

2fioiMsgo «el ss^fi

■TOülfîToqO

tswsif

mkm:: ifc - ooïi

ireiîi ;

rt.T V

■*^n    ■’

: r

Tjn iT|"T)Tî ' Tfrfj ir,‘ i r,'lTTl j ( I i l j | 1

Ü ■•) umû iB/O idra'ë^„:@ më

.

-«diireJqagS ;80ir    TOBI    î

: îk’k :    »s ahe^jb^p^autiiO j9#)f^inri^ojOTi agd^sng^yBn^fegjjBtrjbïtfàë'w iiyilAw.!o3.iio}ofl'¹W

a.ae

si.

aès

.

. a.ta

■

P8 1

OfuP

£ 83

d.83

£

e

8

r.

o

:' A

5

;. .aPso ' "

.80

infrn ! J it iTTTTjf} nnj

.2

et.

:

.née, 4

T1J

ï

t;

-

i

*“0

(t) t

SO^S ; ; iPi

07!

M

38

881

¥\

'5a

m f

yrôjfino, frf

enoiJs'iagû .^l ctitâ

mmm

Z°i)    teâs\ te ,7 ^ A% ^69 '    , .    \\    . ■;    ■    -p' 1

Situation

des repères de nivellement

RUISSEAU DE STEANNE

[22]

NOTATIONS

Km.2,9

1900-

1830*86

1830m86

!800_I

R.D. Rocher

à 6m en aval de la passerelle de l’Hortière à 25men aval du confluent du Nant de Pierre Minieu

i

Tgêa

Station de jaugeage_________

Echelle hydrométrique________

Altitude du zéro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826T34

Repère de nivellements.....

Pont ou passerelle...............

Altitude du niveau moyen caractéristique...

(Niveau dépassé pendant IBO jours par an J......

Rive droite.................................................

Rive gauche.............................................

.................• 8l9m47

(N

B-

R.D.

.........R.G.

j de rive droite..................

| dérivé gauche..............

de rive droite_____________

de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. IeSection, Pianimétrie)..........

Renvoi à la planche du profil dun affluent.—( Pi-12 )

Confluent

Prise d'eau

-[38]

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50.000

5000

NANT DE PIERRE MINIEU OU RU DU FOND

[22 a.]

(AFFLUENT DU RUISSEAU DE STEANNE)

2500*

2400-1

Kj

S

2475?73

2406m39

( 0m02 par kilomètre )

(0mG002parmètre)

RUISSEAU D'AVRIEUX

Situation

des repères de nivellement

Km. 3,1

1800m_

-T •W⁵"⁷³

Rvtvr;

[23]

2040?50

2056*01 eTlàndAuiioiit

"S lePland'A^l

Ha

4J-

914i? 39 I

Al 1939^5 5

.sa

Pr

Ji

g.

S)

§

:«q

I777T59

Cti

de la.

de la

Torrent

2050m

1-2000

11900 ce

11800

Situation

des repères deniyellement

Km. 6,9

£    • 32056*01

R.G.Rocher

«v.u.

Km. 6.0

2040n50Æ^

1700-1

Km. 1,9

I677?98

j_2350m

u232I*Z5-

1677T98

h!

Situation

des repères de nivellement

Ha

Torr

R.D. Rocher

i7ooi:

1.1700

^ R.G. Rocher

2303?43

1-2300

2300.

snt

Km. 2,5

2406m3!

Wf.

Km. 4,2

I9I4?39

Km. 5,0

1939?95

Br¹

I600_=

®z

iS

R.G. Rocher

K -

g—H

e S /

SK)

!|_§_ L

B 03-    _

sa -

Km. 6,5

:v 2321*25

5Q

Torrent

Torr

2272;?ll

... .%_

16001=

11600

îuŒSÜÏMIIli

1 t £

iMwlroiiwi

R.D. Rocher

Aussois

R.G. Rocher

R.D. Rocher

—2200 Qj

à IOmen amont du pont de Sb.e Anne

.    1500-11—__

^ jLBSSEHIMg^ /

ho

a g

<b N

R.D.Rocher

0) 2200-1

au confluent d'un ruisseau

Km. 0,9

¥'/

+-

1435 T 56

' /1435?56 JÜ

=_2I00

^ 1400-1

>w

§

N

N*

Km. 0,2

%2303T43

f-

/2I75T|9

Km. 2,0

2272T1I P

là

S 15001

11500

à 5men amont so dune passerelle

à70menamont d'une passerelle.

Km. 3,6

2100 .Z J§ 4

AV®

1777?59 ₉

R.D.Rocher

SI

'.'fi

i'-

i'¹™rr«.

,-U

Pont Sever

Repère naturel

sur le couronnement du parapet amont

1300-1

:4=

99

HO

1.2000

R D.Rocher

43M

Km. 1,5

»*k2l75TI9

14001

1406?42

.11400

R.G. Rocher

près et amont de la passerelle de Droset

à 30m en aval dune passerelle. ^

Km. 0,4

rfi

124* ?Q9

H^>

Km. 5,3

2216*76

2000-:-^

n.

ço^

SS

-3j§JÏ-

R.G. Rocher

Avrieux |

13003)

tel

SJ

Khi, 2,0

fj

H* :

vi

3—1300

R.D.'

SJS>V-

1200H

iZéro; 1242156

1-1900

RD. Rocher

<0

JMT09

1 33

^ /_L S / ru

° / - in c —

Km. 4,3

^3^ï\2024?99j!

1900-q    _

-    <sU/

-    3 [7

Km. 0,1

1857*01 %

12001

Pont

ÜJ07M.

11200

I406?42

PontdAussois

Km. 0, i

Pont du Nanb

fl

n

1.1800

18001

R.G.Rocher

1100

Oj £

R.D.Rocher

•à 4men aval de la passerelle de l’Hortière

11001

Confluent

Pont

11100

Km. 0.7

I2!0?4I

*•1

, • ftiOr

I09ô?fi6

1095^86

PontdAvrieux

R.D.Rocher

3ûên aval du pont S^Benoit

Altitudes de l'eau

1109T¹

Distances au confluent

ni

4 1243*6 J

H J395*3-

: I673m-- J725m4.

71.7 J

■3

te —

31829*

73.4

Oî-H

Jiseri

_T20I2?2

13

23! 9-

62.

9 66 “t

«’H

:.22i4V|

--    34.8 I

71.2

Os —

jg Z -2302.5--I.    20,5_

Altitudes de l'eau Distances au confluent(n

53.9

o -11833?

-g" J

r-

J2109*7.

73.1

V° ~IT 85.9-

-)22&3.n’_

69.4

IC—c

H2405T.

17,6

w —I    75.1

•r

Altitudes de l'eau Distances au confluent⁽¹⁾

rs

«2.

JI35 9

18.2

2 , ~|tT iTpTW

O&n,

s+jçer

p.    10

§

fn-nT

TTT

te

21,8

Distances partielles Pentes enndlDèmes

0k42 Qk4l

320 370

1.04

267

SS g S

-P o

0.42 '0.26

137 170

0,32

274

Dates des opérations Opérateur

1909: 30 Juillet

MrMorel, CornmivS des Pont

27Juil.

0k54 |0.23| 0k44 |o.25| 0k4l I " 0k86

95 |30| 98 I50| 280 [    100

26 Juillet

0k32

56

au

Distances partielles Pentes en millième s

Dates des opérations Opérateur

0k82

337

CTorel, Chef de brigade

29

01*64-    0k45 0k50‘    0k59

99    149    304    119

Distances partielles Pentes en millièmes

U 0,k36 0.26 0.20 0.23    T04

MI3 283 43 593    65

Juillet

Dates des opérations Opérateur

22 Juil.

MrMorel. Chef de brigade

22.6-

53.5

.38.3

to    r2

C£    fN    ç*

11 n 11| m i l'j'i 11111 n 11 ii 111'i'< m |1 m i |'i i « i ( i'i 11|

260

21 Juillet

■1804*2

J9I3

41.3

Altitudes de l'eau

Distances au confluent

(1)

0.2i

118 247    31

196

16

20 Juillet 1909

Pentes en millièmes

Dates des operations Opérateur

ifi<i

oïtoos

^4fM*sY ■•s.• ./O*-

■NB

' - ■-    ; ri

<*

'•ir ~ • .

r

y

^ ,

i

v

>

g

XU3iflVÂ‘Q LÏA3.S3 lUfl

,

8H O -TA TC A

J Ci. ! ' / Hi

00814

; ----1 \ - ₁

I \ :

•    }    : r' . '

.

. ?*f -    .

CP.

V

. ,vi ::

; g*

yy~ ytviY

.

:

;

.'”008

e\ *aws>>

\

■■ :y \ ■

fc-OOfl

narbofi CL fl

■y

£ S m/ï

%*. veews.

"-:V;

.....*.

àiMtâih

°V

nsLocR •] i

va-; La.

V

■'vy.

S| V irsïss

• -

■

^ ayy];.'-ii . -...•

• nedooR G B

Oàft :

J-

vÿ'i

il Q<WI

V

■s

~

OOEU

^w

j

f

¹

■£-

U

OOÊI ^

yy. -

-

3 ïl:

;C: i

K*

.

d

'«*r

?

.te y*n. »\ !

.    ; '-iüv.V: :,c    .

' r: V '!-M , • ■', :M. Vite *    :

•-Wv. v'-    - -Ï4«W

-.-4& v

•l 19S8 OlàS ■ ■?arh\. %\w iqsi •& &«'. »• '

a* ■■fV:.C ^    i<§\

«L;

*    ■ m N

o a

nérlooR Q

. HMMWrJW»

'■C-- '.r• ;■ MM3M-.; ««àrtftf    .«WT;

9W

•-rnspu

i\l

■ }% ■ 4'it 00IS :■

v

•'lartoo- Ü H

c

■

\

■

O-

-■■?■ sr~

>

88 ÎI8f

: "• -wcm\\

». um&ifc

ISVüf- iil§R

: . 00r‘    '

.sfiaoRG fi

vmf;

¹    000Sq ,. _i 4_

é f««V ?

\

t iomim

■

nedoofi 3. R sib° ;?.» -    » ’S •:

r ?fti

g fi

in)l

|    008 g... , -4 .

\m~r

Ôtif IM \

i-

. .-

nadaoR O R

......i—J

0,8^0001

-

*

-il

«    s 11 i    i i i s *g

TfTT . T|rq    ’ ■ ; TTtTf ■ TTi i ' ■ ' r

4    2    I

-

] r.-

S*

- ï:

~r

iitJiul. !!!

; b g au.cjlA

Uni a?

■ ' ■. ■;, / le.    •> km-' i- :

ifTSofirtoo üb aâojTafeifi -^v.

■ -a ' sb'gahüc JiA

g ::

t,

S '£ g S fi

r/O

... T CTT-q    fT y TT•* • TTTj T r : t

'

Si , ?

l ïlS, as" '

■

tiûV ; .. V‘⁴fl

vas ou osr

■

v^ se.û ■ rVi •oé.oiûc

aé ^vsjoxi uj jÿéi, ej

ÜÏUKTS

i/j- ïhî - ■; ir: v>4

NOTATIONS

Station de jaugeage....

Echelle hydromètrique Altitude du zéro d'une échelle hydrométrique Zéro:826?34

Repère de nivellement...........................

Pont ou passerelle..............................

Altitude du niveau moyen caractéristique.

(Niveau dépassé pendant 180 jours par an )

Rive droite........:......................................

Rive gauche...........................................

• 8l9m47

R.D.

:......R.G.

de rive droite...............

dérivé gauche..............

de rive droite............

de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes Forces hydrauliques

Tomell, Ie Section, PJanimétrie)............

Renvoi à la planche duproFH d'un aFFluent........(PI. 12)

Confluent ■

Prise d'eau

.—[38]

Situation

des repères de nivellement

Km. 2,1 /$kissn6

Km.2,6

1654778^

•^1

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50.000

5.000

( 0m02 par laîomètre ) (CT0002par mètre)

1900

RUISSEAU DES HERBIERS

[28]

1914.84

Situation

des repères de nivellement

RUISSEAU DE B1SS0RTE

[ 30 ]

Situation

des repères de nivellement

RUISSEAU DE POLSET

I886m51

Km. 3,8 1815712 _

dm

[26]

18001

1700-Z

1654778

Polset

1815712 •

18C0

^ 1700

1600.Z

1551+16

-SS

0)

1600

sjorqjajysap    , _N

j i i i ;

[l-8Z] \Z VCINOmJYŒ rIVA

I700m_

w-v

03

-ç!

OC

eq

ce

cl

«    !    ta

S : :ïï

* : ;S

<0

ta

P3

■*'v5

S'

taï

[28n]

l!8?™

1500.Z

« I40CLZ

Modaue

1300.JZ.

•S

sN

■a

Loutrnz

■M

%

ta

ta

.ta

tad

ta

fi

ta

1500

^ 1400

1300.

Fourneaux

A)

VALLON DE

..

ta

ta

.9

ta

ta

ce

so

Km. 5.8

1672^55 ' '

Passerelle

;o

«*!

HbJ-

2ioorn

Km. 5.4

2072706

2072706

«i

*1

1914784

(K

R.D.Rocher.au confluent

du ruisseau de Fontaine Froide.

V3

I600_Z

L$

ta ’

ta

2025729

2035784

CM

aï

■M

>7&&

ta

Km. 5,3

J886m5l

^ I500_I

_«b

tas

üpip" ^

R.D.Rocher, à 30?"

en amont de la passerelle du Lavoir

Km. 3,7

«-jp»

I.

R.G. Rocher,

à lûmen amont de la passerelle des Herbiers

Km. 2,9

1532741 vH|

ta

.ta

co

<U ta

t tjl d e s

R.G. Rocher

à !a tête aval ci une passerelle

Km. 8.9

2035m84

R.G. Rocher

1400 Z

1300"

m

{O U

à la tête aval d’une passerelle

LAPRAZ

À Modane

7471)

29

to

Km. 2.9

2025TT29

R.D. Rocher

Km. 2,4

l747m02j/;-j

rrrc~—

"o.

A

•Æ

R.D.Rocher

R.D. Rocher

àB^namontrie la passerelle de la Chanmette

R.D.Rocher

R.G. Rocher

à Polset

^ 1200-1

S_^

ta    ta    a

fS Pta

rv, 1200.

Km. 0,1

Km.0.7

^ta

tas ta

1062728

1100

tuent

Pont

. 1134753

R.D.Murde soutènement

près d’un pont

1134753

Pont de Loutraz

1050

Coru

1100

I36272B

Canflueim de J ARC

Pont

■1'

CT3

-err

03

R.G. Rocher

Km. 0,3

R.D.

P*--

1100 Z

1000 J=

* f-i

ta § i

-Jr

tad

so

-§ ,

ta? /

à la tête amont d’une passerelle.

Km. 0,5

Km. 1,8

1672755

1061766

l|-«i

,.âfeï

Zéro: J—T|944rn39

834m29/rH ;

944739

if

Pont des Fourneaux

900_=

i8ç

VS

Si

Pont

du chemin de fer de Culoz à Modane

R.G. Rocher

à la tête amont de la passerelle aval de la Prègue

Altitudes de l’eau

Distances au confluent⁽¹⁾

Distances partielles Pentes en millièmes Dates des opérations

o —4-105902

ît

61.4

83.3

IL 91.6 J —L.1106^6 J

St

32.9 J

—-L 67.5

-.1290"fi.

ac5TTT

c=> if}

ftLb K)

¹⁰ ~IL!548m7

85.3

78.7

1^+rhZlj— cO

66.0

74.4

92,4

‘P-i

losoi 1—°

5a;e_

Z A-

—    _ 79, î

-.1106", 2.

—    38,5.

~ .121072.

W j:.140377. I_ 43,2.

V08 “ “

e'z9 - — eo

:4ç»srl

I_I634>

-- 42,6. _ 51,5.

I- 79,5.

H» 88473.

J’ mm <n |

Altitudes de l’eau ginnDistances au confluent⁽¹⁾

923.7

30.8

43.9

478

r-l

tl671m4

noimo

te

Ô3S

«— oo

SS

ÿrS

o

jT «x>

CD —

mW

Us

si

WW

IMS.

st

^6.2

4if:

ZL2025T1

28,2

31.7

35.3

47.2

57.1 J

66.9

911

Altitudes de l’eau Distances au confluent⁽¹⁾

Année 1908 27Juillet 26Jiillet 25Juil.l26Juillet

1908:    23 Juillet I 22 113

0,29 0*563    0k37 0k35 0.27^ 0*548    0*553

1671    114    47 | 80 [SOI

12 Juillet

190

56

co a

03 Q3 O

Fi CO cd cü

GP,

||

CD

05

CD

~C3 ÎO

— *o

n

TW

SC-

-M O

CO

g s

Ig

en 3

aj

CD

=1

s|

CD-LT

CD

CD

11 Juillet.

>ance

Dates des opérations

Opérateur

1908    7 Août |    6 Aoû^

ilWGav, Commis des Ponts et Chaussées, chef de briqade ai Service du Nivellement qénénal de la France

4 Août

Dates des opérations

Opérateur

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50.000

5000

((T02par kilomètre) (0m0002par mètre)

RUISSEAU DU BOUCHET

[32]

LE VALME1NIER

( N EU VA CH E )

NOTATIONS

Situation

des repères de nivellement

23411*93 dr

23501*

[3«]

Val inei nier

1600

V/

I_2300

I500m_

I480m58 «K

22371*10

1527*1*00

Km. 4,5

Km, 5,1

1500

R.

3

2200 ^

Vj 1400

HÉlfEa

2341793

mm.

"S;

3

.<0

•QJ

II:

Qj

1400

*3

Rü

.2100

1300

Fuisse aur

APontr-

Station de jaugeage______

Echelle hydromètrique...

Altitude du zéro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826T34 Repère de nivellements.

Pont ou passerelle...........

Altitude du niveau moyen caractéristique.

(Niveau dépassé pendant ISOjours par an).....

Rive droite...............................................

Rive gauche............................................

.....• 8l9m47

_ï

!N

B-

,......... R.D.

20601*

R.G.

de rive droite dérivé gauche .........

de rive droite..........

j de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes Forces hydrauliques

Tome II. IeSection, Piammètrie ).........

Renvoi à la planche du profil d'un affluent.—( PT 12 )

Confluent

Prise d'eau I

[38j

R.G. Rocher

R.D.Rocher

à l'extrémité du Plan Py.

à la tête aval delà passerelle du Plan du Bouchet

“a

1300

Km. 2,5

Km. 3,6

XI

1736*144

r\

20531*25

1200

R.G.Rocher

7$r

**3

à la tête aval delà passerelle de la Balme

R.D.Rocher

1100

SC

1053)1*1

Km. 0,8

Km. 1,8

1000

«!

Font

x >. Frise d'eau    1    1 I

a>^-c Frise d'eau. Passerelle de la Balme

■wr^sL^ Torreht

des TPeppes

61*44

20=37*25

<0

Ra

58

.2000

1900

§3

(A

20047*94

Situation

des repères de nivellement

•fcj

3

SJ

1200

1100

^ 1000

10

1700

900

Passerelle delà Glapière

R.D.

W-

1053715

w~

PontdeNoinay

J527700

R.G. Rocher

à la tête amont d'une passerelle

Ut

97^1*26

900

850

n

7\

1600

I5S0

800

Confluent de l'ARC e-c Pon t

ro

œ

eo

•-3

700

-----{-—g-—

■V

CJ5 T

Prise d'eau duFnïniùn de Vatnieinier

Torrent

CO

N5

Buis seau dzi DÉSERT [36-g]

Torrent des SUlounettes

iras

!l 1141*27 ~

2000

18271*06

I6Î 3*^8

S-8

:p

1881*10

II

à*

•§ g

!a .<o

■S

éi

Km. 9,2 2120041*94

Km. 10,2

20141*27^ilk

to¹

S’a

65

03 &■

II

ta

îti

ce

4-

55

Vf’

R.D.Rocher, en Pace du confluent du torrent des Grilles.

Km. 7,8

R.G. Rocher

Km. 8,5

IL

<0

.:-o

fe|

‘Ni

>0

*>

l827”^V«â

R.G.Rocher,

à la Combe Orsiène.

Km. 5,6

•Jll64r32

.. I

(* UIÛ « vU.I i Uuruuvluuûi le.

R.G. Rocher

Km.1,1

875m32^

'■■m

Wr

'15

#«%l888mIO

W.vr

R.G. Rocher

Km. 6,3

1693m48fT^

F ''

Y.

"V

R.G.Rocher

Km, 4\0

,R.G. 1480158

Torrent

1450

ipfe’

R.G.RocheP,à51*en amont delà passerelle de la Glapière.

. ’TZ

wr.

fc'

PontdeValmeinier

Km. 0,5

Altitudes de l’eau

R.G,

Distances au confluent⁰’

9741*26

-, ___ 867™ 6 .

ï:»

9 IZ

73.2

I05lm7

Tïl

H_I525m8

ta —

H- 95.3 _

1:,V

78.9 .

ILl80r"6 -,

iw,", i

28.2

52,5

iC -

-t 2i?r9

—74. 8

n.22I5m7 -=-    3$:l

63.8

3- 2322m2 33,4 -

41.5

v> —r

707 4

27.3

•r t

k ⁸²-

73.5

1040™

1185 T I223T

43.

88

—1363'" _ 14I4T

40

76.7

83.

150! m

28.

48.5

92.6

leSOTo.

0 90

41.3

80.1

.    92.2 .

_ 1706m3_

24.5

32.6

_l802m9

22.1

25.9 _

27.6

46.3

86.8

32.8

l921m4_J

56.1 J

e (6

200472]

7.5

13.4

9 si

Altitudes de l’eau

Km. 0,2

te

ce

w'

kl

cc

Distances au confluent

ni

vi2[

Distances partielles

0.24

0k84    0159

145

179

Pont

771    188 315 \

0k46 ' 0k36! Ok40jOk3ÎT0k58 ¹01*33W

172    573 112 |385 110    262§58

SoO

r—QO

cz> CM

OO

en

— <3> I

en • x-i

Wg

NJ°,

SK

■»î

Sa

0k3l 0.26

60 156

0k96

109

0k45 0k4I

36

20

Dates des opérations _Opérateur

1908:    17 Août

27 Août

26 Août

7 Juillet

6 Juillet

5 Juillet

2 Juillet

1908

fel

Distances partielles Pentes enTmllièmes Dates des operations

Pont

du chemin de gr,fccommunonn⁰l4

fl) Les distances ont été prises sur la carte au — j.. et ne sont qu approchées

ut/. uUU

î î ; A j

mmt

K ■-    MB**

!    - ivi'-! i/

• ' m«mwe

«■

v - T4    •

m

«am» -!*9» • • v^wafaa:üM«8r • ■■■-&&# ■

4

V

r>

[f

•ifeiaics T ~ i îwwif,*; j ^ ^ (stJsiîi'isipmra' t : ? y-., h

O

O

c

O

cc

X

Lu.

c

OC

>

H JiH I J MJ AV 3J

3 f i- O A V ü 3 H

•JC

•co

■ -■• i f.

owc l afcvfc

^ 818 #

?r.«ÿ    .-<», ■

noi)iii/Ji8

J

■

MSA    *a?4«|

rémi

-, ^

-

salnA J$-, yi^tèlnsüH'noa

?**002

a

ooei-i    |

gÔ,TT£*8î

;v    tî-

033!....:;

oi?88an

' - I W*™

...

5 CVj

■    \ O'

\

00-

L—^-^4

'

■

V Nf 83T&B3I ‘

;*>

'

T't

N,

>

U^KfôÇV-.”

3?

CO X)    *??: V9

■

JcHjei

eérWs

v

V

. 00.3?

\ orn. ?$

P

as

•4-'

.....:: 0G3: >

v.

OOÿî,.

. cooei

v

J

rf

Vi

QOiiL/.

<R\2-Z^h'\

J

L 003 N

J

OOSi

3$:E80S

•QO: . :.

:. 0031

* i

a

1 0011

O"

\ «

ooei :

A,

..J 000! J

LjK

V

0083 J

. ooe

008

3™82T

,}

À

■

I_O0Ci

Ootl :

OOOi.,1

oaai ~

oosi

i>

■

■

/loi ô'iü H3

tii**ïnj>fl⁴!viü ai) >-/i -j^-; w/if)

I.r.1 n.)i

sn^es

-éT

nsrlooR ,0.F;

9ll^93?.6q et abkvBsJâi si t Jadauûfi cb nsft ut

0 8 fri H

.! •

r..£ jh>I

-j ■ n

a

]0Hoo!» (1 R

0011

a — -fr

tWdflüiV

ai

-

\ n

: OOOi

8 t rn/.

ooe

rarloot

!W9?e8q anu b irore a M si e,

: 088

X oov

- r-vfrn-i : rp ! tTttVt î < rffÉ'tV^W

«gS?J 011 M |M E\è STI |3l<! 831' )&«*/. v i:

■•• ! si -3,b.    : •• 'A .;iif ;>u~p iff'ô ïft .sbsj :ti

*> i;e

! rryr'n'rj-i n rpm , p r:r.qh-+rrf rrrtjT’ î rtTN#i f n -îTrrp

«0»    os 8h Ai! O¹' ÔC 05!    .    £3.    38    .185 8âr

r : rrr t •‘t. rri

t'» f f ; /T, G*

OS!

*-■> ^ « l- O

• -s

‘fn

i. a

■ iH '

•■'»•' w -»    '*•'*»* ■ç.vwii—Il iwmiii

b •' 3bu kA

'

v / :i «uni

sdlhrfisc 2ôo,tbJ8i( i ■■■•'■ '

JOOS

.......M-------------------

NOTATIONS

.....f

Station de jaugeage...

Echelle hydrométrique Altitude du léro dune échelle hydrometrique ZéPO:826m34 Repère de nivellements.

Pont ou passerelle..........

Altitude du niveau moyen caractéristique.

( Niveau dépassé pendant 180jours par an)....

Rive droite.....................

Rive gauche :..................;..........

......• 8l9m47

......ï

<N

SL

CL CC

de rive droite..............

dérivé gauche..........

de nve droite ......

j de rive gauche..........

Numéro du bassin ( Etudes et Travaux du Service des grandes Ponces hydrauliques

Tome II. IeSection, Piammêtrie J ........

Renvoi à la planche duproPH dun affluent..____( PL 12 )

Confluent

Prise d'eau

[3«]

Echelles

Longueurs : Hauteurs :

50.000

5.000

(0m02 par kilomètre)

(0m0002parmètre)

§8

1376*03,

P'1

I400m

Qi

VALLOIRETTE

[30]

2000

RUISSEAU DE LA COMBE DE LA PLAGNETTE

[39-h]

(AFFLUENT DE LA VALLOIRETTE)

Situation des rejières de niveilemenl

Km. 6.5

¹97B761/«J

R.G. Rocher

Km. 5.6

ftàl934m4l

Situation

des repères de nivellement

1294T60

Z. 1300 £

fl

1200-

.1.1200 ^

Km. 14.0

J||l742m5 7

Km. 14.7

1763 m84

1100 -Z

2l7

Si R—^

R.D. Rocher

prés de l’intersection du ch,ndegrdec°.nn°l4 et du ch,nde Bonnenuit à la Lozette.

R.D.Rocher

W_

Km. 11,0

Km. 12,2

1000 _=

5*s s

IM

§ô

S en

«0

a

RJ¹⁻

0/

R    f

CQ    ta

0)

to

to

.fo

-8

Valloire

R. G.,

>Ql581m76

"L--

'r^lfT1,6l9-98

-rt

ce

S

fer.

.fo

Pont de la Ravine

RD.Rocher.sous ia

croix des Barricades des Pestiférés

Km. 5.2

Km. 6.9

800 Z

Passerelle

Frise d'eau du Moulin

C Pont

Ruisseau du iPessin

Prise de au dn Moulin

Prise d'eau

Pont

Torrent de Rieux Benoit

Pont de Fenestrelle

Torrent de la Solaz -C Pont de la [Ravine

Passerelle de Protier

Torrent

[Prose \d'eau du moulin des Etroits

Tasser elle de /a Lonelle

'A

Qi

1900

1905747

t?. <!

CO

Cil

CO

I976m6l

I934"14l

«U

1763T84

1800 m

L:

1800

1792795

1742757

1700

Vî

Qj

t*î

js

t.

1700

1683751

-S

Valloire

envi

R.D.Rocher

Km. 4.7

*%k^vl905"47

R.G. Rocher

Km. 3.5 I792T95

R.G. Rocher

Km. 2.1

y*—

w

ï'-'

w-

îri

I294T6I

sia

1376?03# -

Si

700 Z

1/

Barrage

de l'usine de Calypso

R.G. Rocher

650 7:

Puisse au desAIGUILLES D’ARVES 39f-------Torrent\ de Bonn ert uit - L.......-1------

9S

1600

1600

'o

<b

1500

1500

•O

to

ce

ta

qj a

■*—S

a—¹-m

! i*

^ g g

Torrent

IB83m5l ■ Çjjp

R.D.Rocher

Km. 0,7

+C>

§

to

>_ü

A

1400

1400

1300

r«5

£ V'

Pont,

rC

IWlf3E

I3E>270Ô

f?

Çü

rn

<o

>9

Torrent

Torrent de

R

CL)

R.D. Rocher

Km. 0.4

^r.g.⁻

( •P392m08

ür

ft

J®

vWu" ,'jip

Altitudes de l'eau

Distances au confluent⁰¹

Distances partielles Tentes en millièmes_

Dates des opérations Opérateur

686 3

«X3

1=5

93.6

1310 8

11.4

6 IZ

63,4

75.3

77.3

09.5

TTTT

1908:

T7TJTTTTJTTTT

i I i 11 i i i I | I I i I j I i I i j i IM

5k23

115

C'

LO‘

CO O

mt r | lli 11 I m l jT if

6

0.14jÛ2lj iis] Ôk65

1482 70 34

sa

Ot 93

41

23.9

30,5

^ CO PO ut K ^ r*.' uô «o ^ ⁰⁰

1505 7

I 4Z

60.8

70.7

74.6

CO

CO

91.1

.1604.7

OGI

43.4

64.5

WD

CM

CO

Al.3

9 IS

9 09

£°?

£2

91.2

GZi

j" 3 — “2

57.0

ZT8

r-

44.6

74.5

81.5 _

cm

(M

CD

i 11 il

Mil

1(1 Mil i i 11 l l

II I M I I I II I I

TTTT

10

11

12

0k35

64

0.48

77

60

S-s.

0k75

1790

49

23

W Ûk70

65

13

0k53

14

50

— [j

TTTTTTTTn

(yltni

Œ

38 198

| Il T||1111

~!

1802 I

39.9-

52.3

16.5 .

I LZ

Z OS

33.8

M-7 -

65,6

75.7

016

557

CH -P~

CM o —

K CO

ic

m li ! m

0.26 0k40

175 44

\ i j i i l rr|?nT-| T V i 11 \

TT

rP

TTT

(ih,n

0.25    0k76 ijSj 0.30 0.35    0I<54    0k40    ûk53    ük35

101 63    42    17    60    29

119

37

Pont de Valloire

Chinde grdecommORn“ 14 Altitudes de l'eau

Distances au confluent⁰¹

Distances partielles Tentes emnillièmes

16 Juin

MrMorel, Commis des Ponls ett^ussées chetde brigade au Service du Nivellement général de la France.

17 Juin 16Juin    18 Juin    ITJuirt

1908:

25 Juin

24 Juin

-•'Juin

Dates des operations Opérateur

*****

; i n *

;-Vi

■ >,

■I. .    '-J) V ■    . •

M]    '.ity

’.*ÿél

' '

**}    ***«:!.'.*- -æÀüB» “K3 -    ^5«*“    '^v -,

g W 0 : t ?■ '< C F

■~: '■ i *■■

'    5“ ■"""': "■

0 U A 3 8 3 Hi H

ri •

I

A J

(a#ff :;mOQGalû)

■    :3U '.....iAV

r

■■    .-'/'.a*.-', 'si

Wl

r

S#' |

n

1

,8t;............

pr-rntr*f ~f~rrf    ■ tt * r';

0021

S

?;: 4Mi i

.

xwsîi    *\\ivcà &

t    ^ m    îlfo m« • \fe

> i

008!

■

0081

N

, ...

.....r—*.....y - ~.......

i""    ■

.. 4.... 00TI

' oovi

*    . .-'.S--'.::.'--'-

- »\\JVV,, \\i » .-.V v>\\ .

•n mflf - :

..............vr

003I

T v-'Ht-pr • ?r : -, v V '*

A. av-

IjpyjP

d.

s

> •

à

' .    ,J321

Me* • - •    Ktamm**

-■»-• ^iiwiwibww* y*:

- (ta ;■

■ ’>

/- _.......

\

•

'    --V,..: ;'■ *s‘ . - ■ .

•r -:^i y

èo*,,2ftoirs<

v

0031

>'• ’î

.0031

*

ooèi .i.....

■

03 vi

8&1KMV3 XI

< W .J -

i .

mi

rn n rvr; u

m qasne u:

f l il O’, 5-

,800!

WaMMNWWk!

•W..VI •. ••< —Il III¹'»

'

.

wwmBawwrtw ' »i—inn

-

,a\vv-m:::' y, î\v»a>V»..o.

\

V

\ A

■:

J'

V';

s...,

\

MRS

-■

■

., ;T^p, inr;: rrrjTT q

oi

1«i

«MK*

r

;

r... *'\

\

*■■ -

■

. \    h: )i : ■ '

SOI te    W

vsOà

TTrpTi’T"'

801»!

'

vmmtmt

3*1 sSbamj

m iriiimiwr    w

:■. r-

' ’K'-- **

Planche 30

Situation des repères de nivellement.

NOTATIONS

Station de jaugeage.......

Echelle hydrométrique

Km.11.8

Ml I

II85⁻I(T«A 1

Km. 12.1

Km.12,8

Km. 13,4

1220730 U®::

MW*'"

1267738

Altitude du zéro dune échelle hydrometnque ZéPO;826m34

8!9m47

f;.

1239m83f# j

“Iv!

R.D. Rocher

R.D.PontdeBelleville

R.G.Rocher

R.D. Rocher

suplaR.B.()uTntd'Apvettaz

Pepere de nivellement.

Pont ou passerelle.....

Altitude du niveau moyen caractéristique. .. I niveau dépassé pendant IBOjours par an )

Rive droite

............

.............R.D.

Km. 6,7

Km. 7,1

Km. 8,2

Rive gauche

R.G.

| de rive droite..............

| de rive gauche..........

| de rive droite .........

I de rive gauche..........

Numéro du bassin ( [tildes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. /' Section, Plammétrie ).....

henvoi à la planche du profil d'un affluent......../ PI. 12 )

Confluent

Prise d'eau

[38]

A R VA N [45]

-{343707 jw.

JK II

P78

■S

u 1435*53

_1450*

_2!50m

Situation des repères de nivellement

I267T38JKÎ1276 58

1239*93,

_h_

to; <b

?! r$

1388*24,

139^5! :

I220m30«

IIB5raIO

2116768

1.1400

<o

1.2100

mm

mUiirM®

=£Ë

=2

,,'pi

'"SPSPSfc.

Echelles

R.G. Pont de Govouda

R.D.Rocher

R.D. Rocher

à !a sortie des gorges.

| Longueurs:    (0m02 par kilomètre)

\ Hauteurs :    (0ra0002parinètre)

N

®î Q)

N)

*5

Km,3,9

Km. 4,1

Km. 4,8

Km. 5,8    .

's

mm

-,

-V

R.D. Rocher*

béipBI

R.G.Rocher

mûæ&!

* 'ffFlPSir

R.D.Rocher

709786/• w

i?

R.G.Rocher

à ô'î’enavaldu confluent

9001

•ô

■:

du Raude Villarembert.

<c

Km.1,6

Km. 2,4

Km. 3,5

6I2770

56I76I (%

•v

|r

581795

"hiiiïïiiii

—mt.

:■ I. ''•'

R.G.Rocher

R.G.Rocher

R.G.Rocher

«U 700 1

Km. 1,0

l'I

Tête aval

't

600 1

545*64

|i

Pont de la Route NleN°6, de Paris à Chambéry

Huent de l'AliC

eA

Pont]du chemin de\Per

Pont de Jb Pou de 7Ya£²?..N? S

Nlnsseaii de A" rJ ‘A IVf 7fs Vf^fl

<à

93

fi

612*70,

58!m95

uî

to

v3

'N

■fy-

';i

U>-%-'

S; to 3 A

6l8m36

'1

i§-

*0

■n

*W fi

S-$

$    ïj

S- mmisf

BI7™28

767ml5|

s.

*T

■    709m86

fi

MO

I !    |X^>!

Huïssesa déJa SJklTSSE [^-5-g] (Tl. 37)    's-^—

Q>

Ei

:•

te’

(s

-8

«3

---AZ*ss&fer ■np\fzzoj;-\-------j------i-------1----

(i£\id[-LXT- s*z 3__z xi l jsaciz/F, A

n»

->

-8

KM

if

RJ™du. vallon' de_le|CZOF-4. Vb]

--Pont de (l/iïiïr} f>r>7>--

. Pesserellca

CO

lO

OTir&uaLÙ

ftophi E

2Q53h67

Km. 26,9 à

Km. 27,1

Irr

1.2000

TTT

TL

iS

C3

?

9o

\Ponrejit de

JW»

2053767 JF

R.G.Rocher

près du sommet de la cascade.

Km. 25,5

% #K I744m92 £

':l2°76TB6

"^Uniiu iniJWr'V

R.D.Rocher

Km. 26,5

1100

10

=_I000 ^

a_r_900

«i

(3

^ «■

II

| g    I478m45

h    v

Torrent de le IH11 f I Torrent de Tierr’G AigiZG

S

CO

LO

5,

Tesserelle de Vïy>n('tt&

1637781.

p!744792 J til3772jJ §D2HÎf|

1690*02,

1685*63,

JA.

JB

sfst^7?k:rs

.1700

9o

1595706

1583787

1556755

-psidzz

?5- €!>//< >.e ~

Affjet t.n r.

ii

o.

,13.

.R

-8

■U

W,i

X Km. 27,6

\V^

wlOH'

R.G.Rocher

à 8mdelarive,auxPrés Nouveaux

Km. 26,5

Km. 26,8

R.D. Rocher

prèsd'unconfluentdeR.G.

Km. 24.8

|690m°2/#X

m ’M s

R.D.Rocher

R.G.Rocher

au confié TlldeBoupsat

R.D.Rocher

R.G.Rocher

au confluent du topnentde Paz

Kin, 22,5 ,

I583m87 /Dî:

R.G.Rocher

Km. 19,2

1478*45,

Km. 25,4

mm

R.D.Rocher

Km. 22.7

R.G.Rocher

dSp:"'......

R.G.Rocher

au confluent duT^deSÎSoHin

Km. 15,3

. "jh-nwEa

"" ?0

1350704

Km.25,4

mrn£F'

R.D.Rocher

en face du confluent d'un torrent

Km. 23,8

R.G.Rocher

à77aval d'unR^auFréBernapd

Km. 24,8

ms

R.D Rocher

Km. 20,4

Km. 21.6

R.G.Rocher

Km. 16.0

mm *

VT

ISjîîsf

R.G. Rocher formant culée de la passerelle de la Vignetta

Km. 16,2

Km. 17.7

1435*53

l393m53W

Km. 0,4

=J1_500_1

Altitudes de l'eau

CD

R.D.PontdelaViilette

W'

P"

525 5 ..

oie

8 9E

44.3

54.2

60.7

64.4

70.5

8! 2 84.3

eAe

Ü5*

L 611T4

17.5

24.3 1_

37.6    J_

58.1

66.3

75.4

82.9

93.1    .

705m9

08.6

19.2

31.S

50. *♦

61.7

65,6

78,7

926

IJ 227*,7_ 38.5_

58.8

63.3

66.1

73.6

po^ooei

t 9 06

18.3

24.1

tlN

69.6.

75.4.

“SU

- Z LS

Xacxir] a'06 T

16.2

22.5

35.0.

*♦2.9

54.7

63.5. 68. CL

78.0

85.0 . _ 88.1 . 93 3

J5DOm8

07.7

îil

28.6

^f6.6

IIA

65.7

73.5

83.6

93.7

160^3.

11,-**

23.0

37,0

531*97 b!

Tête amont

I”

Sf

Pont du chemin de fer de Paris à Modane

Distances au confluent¹¹¹

Distances partielles Pentes enmllièmes Dates des operations

()km

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

23

i : ! »    i¹:. i-J ri-WM i il ^ »

!3 îSBÊJSiSiaa^ïïS

£    £    2 W çÿ

Il I ll[~* "i ¹ I f I I I I I I II 11 I I I 11

1111111 n 11111 p i n 11 rrrrTTT pnTi 11 n

R.D.Rocher R.D.PontdeChambon R.G.Rocher

0k43 O^O |0.28    lk!9

12.8 22,2 35.3    25,3

ES

.Kg-

hO oo

3r

es

St

co ot>

,S|

C~> tO

Cr» O

2 sT

^ ro

CM • *-

oo g

£2 e^-j <=> s

li

-si-

MM.

-ia~

ëî

83

■— rO

ws

Altitudes deleau

lûn.13,7 Km. 14,2

Km. 15,1

24

25

26

27    28l.

Distances au confluent'¹

v;v, ■

.^5

CX> -CT-

K3 Kî

g S Cf §

rssi

g i-

SS ot"

Q LO

rp S

2 co

g- sr ^ S S g

[12767$    il301m26

tins

M'.m

Année 1907:    29 Octobre 18 Octobre J19 Octobre 20 Octobre

MrMoreI.Comiïiis des Pools el Chaussées, Chef de boiqade au Service du Nivellement qénénal de (a France

12 Septembre

6 Septembre

5 Septembre •

4 Sept. 3 Sept. 2 Sept.    f Septembre

31 Août    30 Août 29A 28A 26 Août

Aimée 1907

Dates des operations Opérateur

«Tfi.

R.D.Pontdu Bessey R.G.Pontdu Four R.D.Rocher

IMMMtwcKMS- -

' ■    ■ x - )■; il) iq,

.....

<■: ■ *.

■b ■ i^KÔDMMnMknM

, ‘    -    . ■ -r _

■ if

/ ■' ■' . ’

ftCTwgwr-awn»'    Il.....................    iw«i»iiy<»ii— mnm»i» umw-,*«

v W£jn/i

' •} na^gits

■

«.«V-rt»}»**.

:Ù^V.

r

•Jp

8H0-‘.TA T 0-1

’fp

om 4 -

■*>

IpSfv'û •••W À

$

- 3S8:0*jf»i    ,ÎC■-'V ■    ÿ

"IjBSg'Jfi! ) I5m i.:; r.v,

' :Wff

|

*Vnt9?

\m §

••■• -    f.i-

Il    m -

/1 cm î

■y':4M..-y ■■■■y:

ahîl' i'yd ofl

iSKiW* »'

. .

■ .às.riûi

la™

\T-w

..v. •;*.«>.

{‘■08*

. m m

, ■

idrtooH 0vR

LM?.....P

'iadooHO.H

*,,P^.OT

1*

.

mmï;::

\ jrm pr$ai

'v.jwtepî

OOSi

,rcï;

...... i ■    '• '■■■- .    ••

&

.

.......' —-    ** m..«

i

m~

■

€

% i

«

" oooi

dlklffl'

.

J

r

A

2j? OOP J

rf-lrfli

MlO( î

.g

i èê m

I;

*-'

• -f.......•> -..*4..

11: ■

f?

£ -

■

k i rrr>[

v^-..... .-ii

, KWI8

4......

l0! .U H

»

;

i

. ■ S»

0|l II/Î

i' ' ^

i⁴^-!

f«i]

...... 't

*1

’ ,j ;

r

S ■'■'^Siasa 1

.

'    .... .    .-V

4SSi

s, ■    £

r'']

■... , -

\L i an#

SM

Hij

X

■r

T

nadoor .01

• r :.v Vt'A. ■ ■■

& i

vüçàafiubv'iiûlflfl

,-:X

■

'

■

—--------—

«-    .a» •

.......,......tm

r+

ie‘ï '

®ÿ s -

«."CMMU

?. ce

o

SM

: :

; la

ftwa-vaxniMw»,

•<7    •*

«

g 3 üas

s

....................

TT | > 1TT[r•! !":    : rrp ; r

......Il.......|)

mm o,i3

'OîdfflMiqor | yjdfflniqega

8,W

rqrn^mTf] TTTf rmpi ï r|h r q

îndm- Iqàc-Sr

a

&!' i-'

^KTïr*

• ^ i:se m a.» 8,ïsjé^a£.t s,ss

■ 'JojoOOr ndo) >>! Oi wfoJaO 8f

‘WiobO Ot : 10^1 ■l'iiin/'

*ûf* wmmm.

itewm* •- -i

:)

snéfaoM ■■ .ïiisi 9D :]&l m r màdo ub ônoc

-

3«BStt

un

sf

35

AFFLUENTS DE L' ARVAN

OT>

rvr>

1-1400

NOTATIONS

Station de jaugeage.......................;.............

Echelle hydrométrique............................................. |

Altitude du léro d’une échelle hjdrometrique ZéPO:826m34

Pepere de nivellement..........................

Pont ou passerelle..........................-

Altitude du niveau moyen caractéristique.

INiveau dépassé pendant ISOjours par an).

Rive droite.........

i

Rive gauche.............................................

......• 8l9m47

.ï

CO

... R.D.

R.G.

| de rive droite.............

| dérivé gauche..........

| de rive droite_________

I de rive gauche..........

Numéro du bassin f Etudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II. Ie Section, P/ammetrie).......

Renvoi à la planche du profil d'un affluent... .J PL 121

Confluent

Prise d'eau

[38]

EcMes

Longueurs:

((T02par kilomètre)

' 50.000

Hauteurs : ~~ (Û002parmètre)

Situation.

des repères de nivellement

03

o>

Situation

des repères de nivellement

Km. 6,4

RUISSEAU DE PRADIN

(OU DE PIERRE FENDUE)

[45-f]

I725m00

1703748

1864723

1835790

1900*

1800

1700

Km. 4,55

• 1835790

Km. 4,8

1864723

RAU DE LA SAUSSE [45-h]

’in

-\-Passerelle^

■Ko-F

Fass'ereJJr de Za Séfi/ss&

11300

11200 y

•in

Planche 31

Situation

des repères de nivellement

Situation

des repères de nivellement

Km. 1,4

Km. 1,5

1300*

RUISSEAU D’ALBIEZ

Km. 3,5

1434793

IÜUKI3

[45-m]

I257m15

1257715

11200

R,G. Rocher

R.G. Rocher

/â

NJ

Km. 3,8

Km 3,9

“i

*3m48jE.

Situation

des repères denivelleïïient

1700"' Oq

1650*24 r

_iiir

Altitudes de l'eau

.■■fs

R.D.Rocher

R.D.Rocher

i / i / $

ici

11100 X

H050m

<s³

_I305m2 _    48.4

72.1

94.8

l,4C

R.G. Rocher

à 25men aval

R.G. Rocher

à 357en amont

R.G.Rocher.à 3Ten aval

du confluent du torrent de Rouvillard

de la passerelle de la Sausse

de la passerelle de la Sausse

Km. 0,5

Km. 0.8

Km. 1,1

I076m93

I073m20

11100

si

Km. 2,65 I076m93(^iif'

Km. 1,8

I369m25~>r

TORRENT D'ARVETTAZ

[45-d ]

1650*24 1843" [10 J

I599-S2,

1600

R.D.Rocher

Km. 5.6

Km. 6,3

1557737

1550*93^

.1600

Km. 2,5

i I550m93^i

Km.,2,5

A

Distances au confluentf 11 Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des opérations __Opérateur_

oknl

0k53

lSü.li 0k68

500 g», 104

1907

MtMopel

26 27 Sept.

1232738

fis

139576!

3306748

•J

1031700

R.D.Rocher

formant culée d'une passerelle

R G. Rocher

R.G. Rocher

<b/

ri

v.

'8

l_iooo

^ R.D.RocheràlOmenaval

du confluent du torrent de l'Arpette

M. •

jK!55??36 1550711! i

1599*52*^

1643710 i

1504*38

Q]

1500

R.G. Rocher,formant culée delà passerelle du Vallonnet.

Km. 0,9

ik;

*,1316722

R.D. Rocher

Km. 0,5

ConfJuent de J AHVÆAf

V.Pont d'Jïn'tr’aiguos

le Vallonnet

1500 n

""P

1451798

R.D.Rocher

a 207'en aval du confluent d'un torrent

R.D.Rocher

à 157en amont du confluent d'un torrent.

Il

1452*49.

c.

R.D.Rocher

R.G.Rocher

1369*25.

1379^7 i

i !

Our/If':

•s

•8

1311

lo

fi

•g

1400

’N

U200*

Km. 5,0

Km. 5,1

I550*llji*

1557736 *

129!

28

fo

!

1300

HO

R.G.Rocher

R.D.Rocher

1101292728

1267M8

à 70Benaval du confluent du torrent des Torches

à 80men amont du confluent du torrent des Torches.

Confluent de 1 ' fkFtVAJXT c Pont de Muirtx^un ci

2

>4

v,

r.

Km. 1.9

Km. 2,2

1400

1300

1200

I45lm98

BS??

R.G. Rocher

Km.0,7

f|l28l76K

R.D.Rocher

ii.

aJîV 1504738

R.G.Rocher

Km. 0,85

U307797

R.D.Rocher

R*.UDE VILLAREMBERT

[«-1]

IÏ39

fl

128790

UIOO Pj

Situation

des repères de nivellement

Kim 3.4

1232738 /• j

Km.2,65

CS

fr

T-

R.D.Rocher

1900

R. D. Pont d'Entpaigues

1200

Km. 2,0

Km. 3:45

1452*48

Km. 0.0

rê

.'sSSSjj

Km. 0,2

s-

r"

.1100

.1100

R.D.Rocher

R.G.Rocher

I224m20

E"¹"

w

F"

R.G. Rocher

à50menamontdu confluent du torrentdu Vallonnet.

formant culée d'une passerelle.

1000

R.G.Ponbde Monbrond

Confluent de 1 ' ftriVAJSf

■C Passerelle du Mou/ïn Pl+in du Peu

Pont de

1.1000 ^

Km. 2,6

Km. 2,7

1128790

«r

J,:.

iljipe

■mm»!

ConTJuont de J ’A /{ VA TV

<s>

Torrent^ de 7 '

1800

S*

-C

CD

% 1073720

5)    <

R.D. Rocher,àlOmen aval

^ du confluent du torrentdel'Arpette

170° >N

Km. 2.2

Si

1900

1.800

R.D.Rocher

•*

.

WÊÊT'WS

R.D. Rocher

Km. 0,9

787781

dsseràjle

⁽s

1600

1500

losroa •

kj

:==

R.G.Rocher

Ns

"i

Km. 1,4

749m49 /Mfi:

i.

Altitudes de l'eau

1266 i

79.1

89.1

1309^7

951

24.8

33.3_ 4? 5-

41

50.

68.1 _

11:1

86.1

Distances au confluent(l)

TTTTTTT

TTTT

11™

TTTTJ

_l405mO _    13.6

-    25.9

42.6    _ 43.9_ 61.8 _

71.6    _

82.0 J

6'52    -

6J.809I ‘ £ 9G --916    _

«7*7 L -*7‘9S    *

' rav -

" GIS H IGZ

o6<! m

S'l*7    -

Altitudes de l'eau

TTTT

un i

6kTU

Distances au confluent

(U

_ 1188* _ -Ë)Z-l2l9mT-

i: IM:

- -    80.9 .

“ 1307,2 -

X HT

76.1

XL 98.6 41429*3

tu

1TB

54.8

76.8

"ïji6l4?6

42.5

67.7

^ ,7?R

r :1809.Ai

—    34.0

T ït;i -

Altitudes de Peau

709T2

■p-H

J-

Distances au confluent

in

r a

d '*3.3

84.7

3j_8!67'0 87.8 ~| 949TT 80.6

-j 1026ml

-L 59.8

-N

—1104m5_L..

^4-    28 5

-L 38.5

_83_3

R.G. Pont de Charvin

Altitudes de l'eau

Distances au confluent¹¹¹

6177*5

30.^

TTTT

₀lün

61.3

88.0

TT

. 729™7 - 48.5

I030m2

SI t

72.S

-1197T9—

J221m9

-    56.0 j

R.G.Rocher

TT

TTTT

- 400

Altitudes de l'eau

Distances au confluent/¹'

II

SS

CD cjz I

S 55 = S

Cçf

s

—

si

§■

Dates des opérations Opérateur

Année 1907: 7 Sept. 8 Septembre 9 Septembre 110 Sept.|Il Sept

Distances partielles Pentes enTrallièmes

Dates des opérations Opérateur

MrMonel

§s

S3,-

s S -

s

1

HTsoz

■g-s mm

| S

^ r#§“

Xsrl

si -

),10,22 0,18

R106 88

20 M 1907

Distances partielles Pentes en millièmes

Dates des operations Opérateur

71    96 125&i2=lfe 138 211

SI

ss

si

â§

SJ

1 ® CT3

i,*s

=3 | ES

i-fl S

^ E3-

oê> 92

!|| li I

SS

1907    22 0ctbre 23 Oct. 24 Octobre

Mp Morel.

Dates des opérations Opérateur

1907j IBOct. 15 Oct. 12 Oct. liOct.lOOcl !MrMorel

Dates des opérations Opérateur

. '

wmwmm

•iOfil....'

,

V

\ w*m< \ m¹ -i

0

■ ■■ ; î'MKhfi

4ii    'ué

.; ' U A

....." ' '■

;r

4

.

¹a j iij

• •

aoi n ;i (,

oosi...:

tWM«' ■ MH— mu lil——WM»

|

■

<

.? ■ ; pp

.

■ . ' cà 51 'io loofl .9 fl

■!}!■:    :    . .vïMif

A:

W'

v])

U**

^ ooi'

.

- ..

.    ..0-3

*

ma/ '    :    A33'ï .fl

(a ■ Vyiir?!)"¹!);

«

000

■"■v*¹.

^ <î9lbfij.i

mîfeîi !

“

9, ' wH

ÛUM

StfOi 1 A V 0 H

is' :■ -larnôH il fl

1.1 ■- 'j :-. ‘.CH l0 1.0m/i

"> " ' ZZZ'TJ.

~"'-i    0 a

: V"At:: ’ J ■..■! »

V’

U i ! IA

-.......... CÜ^ST

noiJfijitiri

in A. riV!0 4 s.niiif;

-

1 •

8W3C

imin

(ii-ï 117

s&çifeawJijb: .V:»»?

009 J

* «01 ■

ooe.. .

%

F ■ •.    : •; V--

npfyl

ttOêi’ MSI <;

■V, .-. V. l»N •• ..V i

wmpf*.* *

■ . :i;4 *....,■■    yy - 5 !, *W- ; ■ v..'*    • *î..y V ^.V- ' -

■    VA .T

?

■ Üï; ;

éviii'A

......^v.c.'v vr>. è

4i8M\    ;

m •- -r ; ïMi . wt tm-M

■m a m

'■^'•ÔSÔ    ■ .■/’ :V: '    ' AV. S'.HU'i. . . ..

■ v eis * .

' -r^

•i\\* •

ï

A

ss^teniima wk ym . .uv.

A.istH&A jh^v mSÉ wv;ij «’• \ ;

■

1 ..

f

i y,j

i

■>

J?' «. .

i,.. ' ' y'

m<&•••-.    -

v^ïïf'iî!;; ¹ H 9.3

s

A,|vÿv:f

S <-,l 01/1

v

itiA r®!é R9--    ?i>

are kifc ^ .

!TK

narlooB O.H

i'/ j«3l

nôrfooH Q r:

■

m f| m Ovi-::.-:. m U'i m

' ' .....

noi tfiiiilë

' .7 • iir.8S nario s fl O.fl

moosi

• 8

«wwiwé»^

0011

S^gEîfÿ

pfim8S!l

;

5 OOOL,

0t "VU:

.l...„

naiiooH.Ofi

vlVJil/l

M

■

nivoi. Oab lnofl.0 H

mm

008....

MJ

TH3KMjjUJJIV 3

[ irU j

fl ...r i-    i.'

VÜ./mi

-

5''

isnoofi • ' fl

? S

?

;.h.o fi?w

v.o a#

-I î | . ;

U: p ?

x?o , r-

\ :

|

i \em^osi

oado oWM

i

y

.os^ssiSf

v.

h'^'vinaM'VVm/i:

1 ATT." VR A ’ Q .Vu-..

l>f.* J

Vt'uii/l

:il/i

.

\wm^

,■.. <| ;

k ’m

'■    ■-    V V M V-

asdoofl 0⁽

■U

*?** i**

r 9riéoq fi H

l.Â fTl/1

OViii/j

■Jr

00i»l

.... .....

* ■ -.-o:

r, 'oofl ! fl srioofl O fl

' 103 gbV. B JffiliA) l-    8

0081

«» m

s*

ofio 4.01

' ® ■ -i

mi.z.

.

f-f HffH

tëffîOillïl '4

■*\ • : m: '

ÿ ri

|    !Rj!„

:    u.'. •'■'

:C

'#! ' "

i- .-ISA

;r.......

. triai

■ ■ "-+7 ■    • '    " ......"• -

ladaon.O.fl

y,..

> u?sisiiî

.

0011-

Wl

JannoiiWübjnâO'îoiiib

,

sstoo im-1

■

!........ ! ■' ll»l. ■— *Mià»4xW

S *5Î S

........ -r    •• ......... ■ -•••'■"

.'"f r a r '8:'O !#HS ,v

la •. ina ■ si    6f jasai-sa in<

hl-Vr îlpAOl SsimotyÆ* ‘«'HÜir* hjfir. i T :îjjêl WJU

■■■v ;■! ■> fc ■■■■    -    :    :>i

r ■    .....    .    .......

r, ¹ '    ••■ J.f

V - ' ' f f • r ;■

11

,. 2

f m * %

u'6fi[9.b ?3i: :. ;à

...........-S-

,. p • X.V-

-. v .... .■    - r ;

■

bu ■;<«!!:■

: siMi k-:^i v |k ^iV i, ,    kÿo

Ü ’ ï ' f 01 êt ' H? '

: ^ ■ - .

Il . ‘If* -

i9'10W W j

' ■ .76Ç 29' ■ J8i ]

-v. v V- MémèMü ■    ■ h    ,;

MMPI

Situation

des repères de nivellement

NOTATIONS

Situation

lies repères de nivellement

Km. 11,4

\r.g

7057*68

Pontde^Colomban

Km. 10,2

996*00

Station de jaugeage... échelle hydrométrique Altitude du léro d'une échelle hydrometrique ZéPO:826?34

Repere de nivellement...........................

Pont ou passerelle.............................

Altitude du niveau moyen caractéristique.

I Niveau dépassé pendant ISOjours par an )

Rive droite.............................

Rive gauche.......................................

• 8l9m47

R.D.

R.G.

de rive droite................

dérivé gauche............

de rive droite ..........

de rive gauche..........

Numéro du bassin (ftudes et Travaux du Service des grandes forces hydrauliques

îomell. IeSection, Planimétrie).......

Renvoi à la planche du profil d'un affluent ( PI. 121

Confluent

Prise d'eau j

[M]

noom

LE GLANDON

S. Colpmban

Vf y/'

1057*68 Vx

[50]

Km. 18.0

AjL

1603*73

R. G. Rocher, au confluent d'un ruisseau

Km. Ht 4

s;"*

RUISSEAU DU TEPEY

[ 50 - b ]

(AFFLUENT DU GLANDON)

RUISSEAU DE MERLET

[50-f]

(AFFLUENT DU GLANDON)

RUISSEAU DE BACHAU

[50-h]

(AFFLUENT DU GLANDON)

1476*83 -

1200 .

1500*

R.G.Rocher

au confluent du ruisseau de la Balmette

Km. 3,4

Mettes

Longueurs:    (012 par kilomètre)

Hauteurs : — (olooîparmètre)

1000

996*00,

p;

JOE

942T26

942*26

900 .

900

53

nO

Pont

Km. 8,2

JI.G

fi

j

■M

"<11

Pont

Km. 7,1

700

771*09

LL

M.

teMarie de Cuines.

LA

\71e

JZvL'sseau de HA V Y//1IT [50 - h.] f PI. 32 )

77r09

150*22

' I- 'à

5)

i\

U— [p-oç] VŸ7Z    squAj e[ap

-C Passere77e

.1650*

1445*97 ï «|

1603*73

11600

tQ

R.D. Rocher, à Ête amont

du confluent d'un torrent

sï:.™

<o

.H

•'.

\Po77t>

ht_ 11500 Q;

SJ

Km. 16.1

f$ŒlW

1410*91 «

l R.D.

Pont

GLyÆZSmOir

S2

fl

1.1400

1362*39

11300

: -8 8-

600

R.G.Rocher encastré dans

le mur de soutènement de l'usine du ienet

de l’ÆFIC

■C

Ponrent,

K)

[o -OL7 ] Ul'JTDV'ni.iD nP neessiny

rÇ

ift

<ü

'y

8)

pi

s/KTFi/ffA sep Q-LLOçj

1346*85

^ -

ss : "d ns _ ....

Km. 15,5

il

1173*82

y*

<w

.<0

«o

R.D. Rocher

en aval dune passerelle

Km. 13,8

\ll93*02

R.G. Rocher

à 5men aval d'un pont.

Km. 13,5

A*

/%\mm

+5

ta

A I t t t u. cL e s

|c FasaereZZé

HO

£

1200*

1100

1000

TTTT

TTT

72B&OZZO.

Situation

des repères de nivellement

1144*27

11100

- îfi

TTTT

GI^UVDOtV

^ XBaj^rs.

.S:

GO

CM

<1

1200 J. |

Km. 1,5

1126*07

■m

üPIPSPBi

R.G.Rocher

Al t i tu. ri e s

1000*

%j

Ns

HOOJ

Situation

des repères deràvellement

Km. 2,

!476*83 fim

R.G. Rocher

NJ

'M

«u

800

700

Çon f Juent du

Pàpt

à IOmen amont dune passerelle

Km. 0,8

1002*02

R.G.Rocher

àf>*enamont d'un ponceau

Km. 0.5

r~

.R.D.

Vil:

'A

900.

*>•

8I7T16

Situation

des repères de niveîlment

Km. 2,1

P.ÎIIW27

Jn

■Û

R.G. Rocher

prèseten amont d’une passerelle

--HO

700 1_

«C

«§

Km. 0,8

Km. 2,7

500

543*24

Conflu en t.

Pont

.b

R.G.Rochep.àlOmen aval du confluent du ruisseau de ïspey

Km. 1,2

600

Ponceau

Km. 0,2

j,

Km. 12.5

1111*27

■ >ll362?39

bit

Hs.

600 1

R.G.Rocher

Km. 0,1

R.D.

74*06

Bâtiment principal

de l'usine de Ceozat

11000

R.D. Rocher, a 5men aval

du confluent du ruisseau du G? Glacier

R.D.Rocher

à 50menaval d'une passerelle.

500 1

cz

CT

800 1

Pont

Altitudes de l'eau

445TS_

51.8 J 55.1 J

63.6

70.2 _

76.9

82.4_

93.7

-508T51

T 9'£Z

(-    43.6

L 50.2

64.2

76.3 J

92.4

613*7*0

24.6

U8.I

61.2 J

LL

69

96.6 J

TIST’S J

1184

6‘9»j

S 06

8I8”3 _ 28.1 .

Wi:

02T5 10. 6

36-3

38.7

48.6

6”

76.1

85.0

95.8.

Lî006m7

47.1

66.3

56.5

76 6 J

L 88.8 _

Lms?'

26.9 -39.5 _

O 9*7

3J,,_ +7 LG

m

9 LS

fis!

65. 7 _ 83.2 1302,m9 23.7-

■ 21:1= 71.4 _

K?

75 1

89.8

I508m6

■ IA? **0.8 -

919

64,0

82.7 88.5

35.8

J603m5

I603m5

Distances au confluent'¹¹

ro

•CO

—-,

CO-

s-

|tO‘

F'

J.

Altitudes de l’eau Distances au confluent⁽"

_ Il73”6j

: li t :

: Ûp

C fo.f -

14IIT7

: 1S:?

76.2

Altitudes de l'eau

$Sga§sa&

r; oo œ 2

Altitudes de l’eau

®. J».»

ss3® SS82

<0 N «

TTT

J km Distances au confluent'¹

jltm

Distances au confluent'¹¹

TTTT

Altitudes de l’eau

1+    777

o km Distances au confluent¹

’n

CD

-sa s 3

«i

-P- CO

es

en o

Sss

SÏ

Ü

ff

83 S

a* S

00

P S§

as g

=•§

5P3-

WW

CO

07 L=3-

-P- S3

-ë S

SS

SS U

WM

is

S;

jg

11

l'ü S s

sî

as

O g

1 s

■t? "S

jri

m g-

§|-

r~J~ tx CD CD

A3 CO

Dates des opérations Opérateur

Année 1909: 13 Août 2 Août ! il Août : 9 Août

I IKIfLeroy, Conducteur des Ponts et Chaussées. Chef de brigade au Servile du Nivellement général de Ib France

2 Août

16 Août I I Août 27 Juil.

23 Jui let

22 Juillet

21 Juillet 1900

Dates des opérations

Opérateur

30 Juillet 1909

Dates des opérations Opérateur

4 6 Août 1900 Dates des opérations Opérateur

a*

=.

GO

<=)

un

CD

-g |

' CD _S en px

(!) les distances ont été prises sur la carte au

I5M

et ne sont qu'approchées

. MM '■    «,

WtMfljWil

■ *. • • ■•

»• r- .v-

'.<&»•• •-    ■    •:•'■■■ 'V-

. « - «*s>ï .. y. -i* *r y» ¥^«iï • •

•■>■"•- i=?.v.rn ■    : •. CüV. x:>r> .... . •

-

ifMMWMKt

I «Br»»* .*■■■    *•

.-

ÎHOITATOM

i

f'Ü

»

'BSSBWSjj^ ^\'sn s\!'> •■' ûyy \

l\mm do m h.üi'¥

ïtem$SS

40.Ü

ÿ

.1.0011

y

f..i m/i

'! * WWÜ

!oR4H

-m. -t iî!f,fl!' b

}

■ •.......

y •'

■ WM L

-4oooi

'

<

i

VI \ V \ V- v\ v\ V, y

L A

■ rsoei

. OOP '

........J

:* fjpoR.d.fl

À ; . .003

r.jv.f ’/l

■

UB90H

m

• i

i»’®.*.

zr

oo: ,

***.

008

y*

ooe

r

[ ab.

13^8

<mr-------•rrr;'¹^' irrnTr--"^

Jitsi rifîOD us aialsMÜ

./nHj'.    !•

#rpya

m i8i ■ 8?: m>

Ciï

Y J H i ! UC! y«ean.!fl

[H-O,;]

HOOIW49 C'I iTMIOTA)

•OOjSI—--

i

ooal:

oosi :

î

•-. V"    .    • ".'F'

1

/

:. I

■noiJiiBliPi

àGHlOlbVfflé^l^TK#

{1 fiî>!

qarloofl.O.fl

£;l ,m}[

à-A

GC'î'srf * •

.....

jnsi

^M.irsaei

>• A %î V v r

TTf

q.

s

■;

g

c

H;:-no« y

■

S

y

y

qôrioofi.Q.fl

,911309836(1 ?Ç!uH'KflSm08 6

ûsaTsf) '29kfJiJIÀ

■ ■■•■■ ■ cm- '    ■-,.*-*/f-,■v.n«*m

■-AW ;i, \vcàt\sE4t)iv ,'^j'• •.:‘»1 a-,^c'ttærie Va

y

ï

L,.„—.?4i..,

v-7 *1K> -1

,1/1.9iiHnoo ijfii.3n.T' J y„

m^nTfmrm'; -cn”^

8.cj:!;j!-hfi(I SSOf/iiJSJÜ    Ht, Ifl.Oj ■ :!| ?i'ü nspül;

■ ■■'jQmifliïïTfTS 80.liT9tl.......j-..QÏI [ACil-tg- , 1T1 ; pp

8:WiJiriQÇà:2ab'8ftlfi!l Ti/giBiègO____

«0i Jaflûlllüo

m

«*w

*aWWP/--.. •, . ï

«

,yi! :

..imdmoio * t

m00î!

I

,ai\vA #' i ! sftmv wà ûw% m ^|| !

’ï-wb -aMX\ cv-y p

lfp$)8 *

1

y rc qyOOoK'l

i'B’roj^ù jiu b-v ü.k :

ïlM

m0ê3i

—.........

! U

■

¹

jno^

; .....

...    y    j ;

1    %

i..ii m/l

à

•u*»! ofl.O ’■

il«■; IT.I'fi itiVfi (i;!

8,81 ./#

so en/

.......i

IM

-,

h'ÔflpoB.0:fl

!.''    ' lî

I C06l_j- -i.

y

Si sî ‘il! î;:H ri,fi. j yi i|t. ’ 'Jiiiiiu jé |j

'-¹ ......T7/

■ » Ù c ■

::4 ,; oofp

(îî/l

::.4 '«Rr-,.

■s] ;h V c qQfioofl.Üi]

ïô’Lsfc #o|jlâ

0001

"4'

|SmWü!

?•

«e &î

-

r

v : l

?-! v '/ • ■ r

«Y .

:    iwfc |\ -Urà ,    q j

j I iV    stew. \i *.. \wwiî.    O R

• ' j'nwipii'iiniir". mmiSmm ■    • wugmMàr**^*.' • 4»»» mmïmm « < * umt <-«jw»

ÿ i

M

;lgüO!

f

Vf

... îiwn\aV5M'v.', ï :&$i

<a    uwti & afow,

îwmMrmmï

(riMigtO)

'"'IdfoM

| (njMKfan) ~y : MjÇtluli j

.» ff iwm    • »■«>«'■■ **« na ..

: :.™

OliUOc

.i

y

■<>

îp ;■:

■

4.

S, • - JL. 008 n

" \ ' ' '

s/

__oœ

■

■

0<

«SV

' vï«V^’. I...W.T    «O-

-

4.

•,W-- . IV vT.'^VV-

• • !X

: ; ,;\era

~~~ V

P

¹ &

farfÊLî-*........... —hr-

i

.....

.Ci?

fl tf

%

L.OOÏ

4'

srmH H

,KfWlhl’l si)

w\: i n :

.! . j;,

v-:

TT--------i"

'~4[

K

. : *: ; ,,

■ • 4- - -:....."r ■■■■“fgj -f------!---------f*"

y

K >•''

—

i j......

008

K

Vfs^4

-y

‘ X.

"‘■s

NC' ' *

ooa

(S*

t

....... .' ■ ■

lOOO. i

3?*«

■:>... a?

sa ,??.s

”:oe

C9*0- •

>t.y,

13Î

9i»,i3

ftl    ,0f<V iD

o    on h?    .

iï8»?

s.ae

•'

î _t V'J -

•i çy îj • t

s'^e

■

n r TT!

4

£ &

•t ow

U.

33 » ~

4i 1- —ooa

■< -ta .1- œ - « "

S fea 3 s S s .

rr ■ ni rr;;■ rfr >ftrri-;n ••y.TtprT'-- ' M'îttï -niJrprrqriii|ViiT|îfrrfnTTjtrnjlT-npriVpr;;|Tn^m

;    ■■ U. "jini.r: ’liio/J ¹ lijo/J;    iù<>A fi timk Ô lupA II ;; Jiio/-2l 4 IwoAfl

H .!., : ijjüt I,. ;3n9RJndH‘-.T-Vi/î ‘jf:-. ■••    .'liai 9119))3tl:    (û'

00H},

C>f F

Y—

r,

.0

<^0

TaT.....Tï'ôTT^r

HO: 8.5S

m

p.«»»»aï, «MK

tmmmsmt

Situation,

des repères de nivellement

NOTATIONS

Km. 6.9

HM/riâ

R.G.Rocher

à I27en aval de la passerellede la Praz.

Km. 6,4 974728

R.Cfocher

Station de jaugeage..... tenelle hydrométrique..

Altitude du léro d'une échelle hjdrometrique ZéPO:826734 Repere de nivellement.

Pont ou passerelle......

Altitude du niveau moyen caractéristique................£

(Niveau dépassé pendant ISOjours par an )

Rive droite.......................................

...........t 8l9m47

J

-L

.. R.D.

Echelles

.— (B”fl2pirli«ta) Hauteurs : M-, (0”0002parmétre)

ucui’S :

RUISSEAU DE BUGEON

RUISSEAU DE MONTAYMONT

[51-c]

(AFFLUENT DU RUISSEAU DE BUGEON)

Situation

des repères de nivellement

Km. 3.3

RUISSEAU DE S! REMY

RUISSEAU DE STPIERRE DE BELLEVILLE

lO

et

1100

II0P96

1101796 /*

i:

mm"

[a]

co

RUISSEAU DE MONTSAPEY OU GRAND NANT

Situation

des repères Mollement

[62]

Km. 4,0

Il50m.

1124781

C3

1100 H

CD

a80T,en amont'd'un affluent de R.D.

Rive gauche

R.G.

i..i i

I093T21

a .«ô

-§ S—,—I550n

U /"N

R.G.Rocher

TTTT

Km

J74742

R.D. Rocher^

à 40menaval delà pasledePlanchamp

, Km. 4,2 / 1720 7 35

de rive droite......

Confluent

de rive gauche...

| de rive droite....

Prise d'eau

I de rive gauche...................J

Numéro du bassin (fiodes et Travaux

5j

si

R.D.Rocher

Km. 3,4

du Service des grandes forces hydrauliques

Tome II, Ie Section, Pianunétrie )........

Renvoi à la planche du profil d'un affluent.....J PI. 12 )

[sa]

A f f /' f ri rf f? >s-

CD

CD

TT

CD

CD»

TTT

TorT'errrt

N'

A

9~~

a k <«•2

■§

jï

974728

•8

*!

îi

S-

|o

mft; :

M-11500

11400

11300

77

50

1000.

SI 11

V.

à IOmen amont dupontde Montaymonb

Km. 0,9

R.D.

- L_J

569743

eooi|_iMartln_*i

de là Chambre

Pont

de S^artin de la Chambre

1000

900.

a boo

A 7 2 2 t n VZ f* s

50

tb

,«3

$3

Af

I000m.

900 1

*1

A

$

J)

.10007

946741

978m3l

900

A J. t a 2 ll ci e s

5Q

Q)

1000".

946741

900 1

a là

«t* 1: .•

<Oitj

F(

des repères de nivellement

Km. 4.4

1124761

rz

700

</

0/

Situation

des repèivs de nivellement

Km. 4,4

77

Sî S;

fl

756m09

'827732

R.D.Rocher

Km. 3,3

jr *1)827732

R.D.Rocher

à 20men amont dte passerelle

Km. 2,8

il

R.D.Rocher

TT

143

près de la passerelle delà Perrière.

Km. 2,5

700

jK547?06

e.D^ole^f" l

passerelle deSlMartin de la Chambre. ®

Km. 0.7.

Mi

..... .rrrz^rrs

Pont de la Chambre ^ 500

Km. 0,0

.VV/ V. / &P 'luanffîutfj)

M l l I l l I I M i l l | M

sa

\POTÏÙ

53

Hszfdc MOI\ r/y\ Y A/O/Y /T | C51-ICU f TJ. 33) |

H

-Sri

CD

RÀseeeai

Inf*ez*r’/\

:3

'i

■C RaserejreZZe

CO

CT>

en

--J

720735

1200 ^

(b

700_Z_*o

Km. 0.4

-•S

HD.

700.

'n

10

1000 ^

Si sS v

§ ^ >

%»533"‘

'h

- "a

600_Z.S

d5 f?

569.43

533'" 59

500 ~ f514?29

Passerelle

Km. 0.0

/%5l4m29

+}

600

500

rr

l:r

fN

TT

oo

LË-

co

O 077^/ u. en t do I / 'A

;;ï^Si?^?439"¹54    ^

Pont de la Route Nlen°6

439754

.900

400

R.D.Rocher

400

400

---M Rvisseaiz de SUTOJLiA.UHJS [5-2-b]

/ OTlit

ttt-«I

.Aï

Qj feî

s s

'-ri

R.D. Rocher

Km. 2,3

CD

TT

4

fl

978*31

re:

WMS

F"-

.0

’a

!ai

+>. A ÜQ K

■M

A . îo ^ A.

â-b,

n

fl

y:

TTTT

9*    ^ J 526.04

QJ >J u

to-g—M

435757

526704#

PFV.

’fc.

CD

TT

R.D.Rocher

en amont de la passerellede la lésa

Km. 1,4 y. 435757

Fontde la Tour

t de 2 A iif f

CD

CD

I I fl j

ConfJizeTi

C Pon t de la_ Pet/ •/tîé/ Y?

• S

ro

co

Prise elfe au

t;

co

R.G. Rocher

Km. 1,6

467723^

R.G.Rocher

Km. 0,5

389775

''IG!!'

ii'.

Pont de la Corbière

-c Re^sejpelle

756 7 09

■ -"'"i

R.D. Rocher,pràduHe passerelle

tpizloz

400

Confluent- Vie 2 'JlTîC' -c .Pont du\ r:2] coj]Jjj de

c Pont d(‘ /// /foc/m

,<b

563765

Km. 1,5

563m65

Prise d'eau de

l'Usine de Gomilly

Km.0,7

« <b

•S-S

/I

R.D.

(373m65

|jg.

Pont de la Roche

Altitudes de l'eau

66.8

eee

21.8 J

**5.7

71.5

_ 630™!

8 LG

L~

69.4 J

803mO.

45,S

.973T5-

I09lm8 1127^3

SmGLZl

_1338r7

AS22.T5.

32.3

66.**

-608™7|

31.7

Distances au confluent⁽¹⁾

TTT

TMTTT

lllllll

Okm

10 tan

te-

—^4-897™B

-L1022Tz

ztnoj'r^

-r

408Tb

601

13.0

15 O 34.2

TI

.    75,6

524P4

604mO

te —

702m2

i 817™7 J

85.3 J

Z|_99S?9 !063^8

5 A- 1120 8.

“ îf 86 8S9

-9-esci—

60.8

86.5 . 1 620”6

1- 66 0 Leie^s

81 .i»-.

L7S5m8

LsiiTb

77.6

ta

•e*

•r

Altitudes de l'eau Distances au confluent'¹'

329m5

^9.2

71.6

42Tr.nO

TT

Olan. 1

_56Im8

64o?2

88.8 J

753™9 _

52.3

99.5 . .941+"’

Altitudes de l'eau

l Distances au confluent

(il

g

en

Si

Ssl

l-Ë 5

--    C=3

S #

Si⁻

(fa 0,23 0*168    0%4    0k99

227 1541 222    137    118    ]I85

co

j-i s

ai

co

CO

A=r-

SS5

«s

is

£ ^

Ms

P!

g S 1 S

sa

g|

mm

2T

— <r=>

S5s

si

il

g g

1 s ‘g’i

I,*!

ira

Dates des operations Opérateur

.909:    13 Août

MfMopel. Commis des Ponts et. Chaussées, Chef de brigade au Service du Nivellement général de la France.

12 Août

Il Août

KfMorel.Chefdfl brigade

13 Août

4 Août

1909 28 Juillet

IMrMorel.CheF de brigade.

29 Juillet

6 Sept.

1909 3 Septembre 2 Septembre 1 Sept. IQoecI, Chef!de brigade____

Dates des opérations Opérateur

MrMorel, Chef debriqade

6 Septembre 5 Septembre 1909 Dates des operations

Opérateur_

i-VJ< 4 F.-. .... ■ v«i

mtHmmm******

381ÏS;

V.i U'H; . SJ

■M -

si

«WW

1IJIV3JJ31 3QIflfllW T2 3Q UA338IUB

no.oo.L..

"! 000 ...........

™.7+r~j

?.

■■

_M0001

. YM3fl

.'. :;=s=r=r:

:ri \

■i'inUoH J n

i) •

: ...

: i - \0

. 0| m : .    . .

i!

A;

M/:

...

■WW«W«J|Ù

"•T" ~

.. -ij

«»

fl

1 ■ ::rt

‘VfiSfîW

j Li......._____-______J___j

"'"a ■■■ t    » ' 'J    % fti

' -Ï :    i-.i : s    .

fi;¹- ÎM ■*>

' ■ *0311

l&^Si

% 8 0001

: ,/j    ■ “TT

¹ ! , .notait’

teï#fooé2?n,K]ïi^h

•' i’.i' inÜ

mu

r,«Ui X

i ' •istlaoP .C 8

ï    j J

:ï ooa ^

81' iir)i

.. ... .... ^

:.......L 0(H

. ■ S?

■î

Ü0«!

r'

’f'* j—

. . .    «r*‘

,    * f'

L4-441.1 Ofljî

■J

•î'

-■nerioofl Q.fl

‘u-

! ■„ iMsIstîrf

t riT-, rrntrqtmyrr ;n-itniTjrrrrrtyrTi ■

»V aTr^' : 'fi    or    f!<3

r,-.- m m    m j m îôisi aa

i    r . :    . .!,p^!    ; ₍ yrdnnïq^ 8 ««nîi f i

übit^iifi aaftW if j

■ '■ ! F m " ■ .i!    :F’    ,

<X)

**»

DflA .1 3 (i

/ .ri i'-i -iA

HWWMWK-

?...... ' '    i"*»

.A',.,,.    .

2 30 II A 3 281U fl

aOÎJBXJttô

flffliHWfHlirtpm i-»l

l! 1/W W)M JO UAJ32IUR

(èsifoirf) ££ (*:isi«(|S(i'ij: ~ : «wiM

3 MO!'»' A

i Holhito;!

■ . «WWW

[ |À ]

fiüiiÜ

m mA

WW

:u -ije ]{] i* r:2iUB t)fi immi

MO30US 8 30 .U A 3831U:3

lTO:<rôK

T~ "W------------

! 'i s*v e

*i ; :

—-i ,. 4. ..,..

!.. vt.-w

• Vol

___,1 001!

.....i

_____1008 'j

-4 oo? i

r~t

i:

....------(<5-

?j ¹

LJ.

ffiTOII

....."QOH

.001!

ærtèofl.O H Jl\

5. inoms ns'lW ?

: .OflQI

0?

l.-b 0,0 mil

saü*

#■>

•mn4 t

J : 1?,

içseoi

fi ,

1000! ;

f illl

“ U 10e]

MfaatôsIfilllMli

H ilxll-Sii/l

oo.r

.Qfl

1000

■■ WlijIL

\î:; - (ot'frJ y ,û

.ï'iilinfcPWl'è ï;

w

1008

,0:L

■■

0081— T-,.T.u..........

j:

Aûrascu

■a~ï

h- K'

\aw

. • allanogaeS

.. ..

Jl—4

B,

■    'i?

ÆLOOf

J O I « %. I & 2 ê g*

■    ;„ - ce. ;{D ’ H    CU

|TF)i;.; i riITT1 f | ! ' rr; Tl] ITT jTfTT|f' TriTj

,

1(1% <1

WH

-M- î0.o.m/t i mit«,

\ * r* vfi< '

'    I,.    4‘. :•

; mîéfioofl.Q.R

4»0£ PÆ 231 W 5,ô loiliijl S

hüiüMlS eofïi. ■;

i» » '    . .1 . ... .    .    - .., ■ ■■    ' F •'    •• :•■ "•••'■ r:    •' ■

l;:i I

1 t.OOï >

* j. ;

1.003

I j -4—J--j—- -~4|—4

• em

......

Ht

ooa

*f*r

j*

00!!

« «®3 ’ f-s -£

“ce    su    ai

.....- t • -i n f Ti r j: Ti ’:; rrnptr rtr : ; m i j'irn j*-

ABJ0

lessjjoy m !.j ioi sa

■ u feu*'

üro/, SI

;    #82WC

Kt «

34& '    ■> J    5

» 1 sa il ?

rr

........11 : rr

î . ; F

m : m : M*o S; ÎÜ f -,i%. 8i!.. m. m ÿta iiw.tr

*m v-    mmm

IWÉ^Wnimi/"

.1006

-,

4- i J. - i 008

fg¹!

OH

.0 8

t.

. ..    W\ sfe

mtâ&tàmiïwwi-' 'à>- wÂ

w&

ikwh •:& < .•    ;'

:| i Ï1 î\' . . wà'i V.- •• ■ vfc¹    \i-

" wmïmwx&irm? ■

(0 ]

'k

U oTiîfio ! )

OOflillÜinr.1

®„ ----------- ■ "> ,

; mm \

JLU

? I n i 3 ; •Tnnyï". nul

s [iôj îh

FO! «    031    33

sim/ ':i ■

MMMMI

PÜi

KRAKÔW

rr.'.iBjii'sdsbfliiü <4;rf )s •■■■■"''fl ?.sb ■■'!■■ iswi?;

"Û

w&cÿ&ï'y-

V

- fi -

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKÔW

II

111-307520

i r-

Biblioteka Poiitechniki Krakowskiej

'"&fi

jri

?    :-T

*-.x

r-*..

p M».

Mi

5’ MMI »

CD

t-¹

-9

QD g

CS

e«

CD-

sâ

£15

SB*

¥(*

100000318857

■^>

•r

i.

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Kg

''\ /r

'-, #a Xï-îui-. firf

ÉP^W

'

Vv ' •

■.^j-V

•** •

IL

H#'#!*

\4k ;

rrmtâ

-f ajÇ_

Pn

fVM    -

*5    * g*

■w**j

s*

E2£g532g*®s

wÊiÊÈËÈm&r^

iî?:

Mjf

.jjg '

à»

tf

r 3Üw

H «l|l

-î

%*

wéfy:

il*

«s

r;ni

*r

f*T-

ff

| â*

v

•%

XI

E\j

■&Viz ~ .#• ;

--v, '-r ‘ M^ï'fV*

•-*..*•. k ■# « ’• ■ v.\ ;*■. V

-•. 0m ...JV Æàî..'; \ ••*

*/’* P 76\T %V j

üMf-

pm

/«fc

-*

- ■ w-

».v

•- i

^ ,

-• V ,.

^ '.:J3ï

♦A

#1

/-

,i > î

H T^-J

'•

%H*Æ,

•/ t *

*4$

i*;

•f

wtC'¹***

r* '-' Wêéë

r 4

••• JT

-r- «

-W

aVo'W

sV"'\

*'

fV