dl

75

INTERNATIONALER STÄNDIGER VERBAND DER STRASSEN-KONGRESSE

Generalsekretariat : 1, Avenue d’Iöna, Paris.

III. KONGRESS - LONDON - 1913

III. KONGRESS - LONDON - 1913

i. Abteilung : Bau und Erhaltung. 2. Mitteilung.

VERSUCHE MIT MATERIALIEN für Schotterstrassen

BERICHT von

Prof. A. HANISCH

K. k. Oberbaurat, Wien.

PARIS

SOCIETE ANONYME DES IMPRIMERIES OBERTHUR 3, RUE ROSSINI, 3 1913

*§fe

dg#

*

C3

m

S

5*

s

i

ii-swizr

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

317634

i'VU-y-u&jgj?v&

_________jü

t¹C ? f

\j

kraköw

Versuche mit Materialien fiir Schotterstrassen.

A) Vergleich der Abnützung von Steinen auf der Schleifscheibe und mit dem Sandstrahlgebläse.

Da zur Beurteilung von Pflaster- und Schottermaterialien die Druckfestigkeit allein nicht massgebend ist, sondern hier auch der Widerstand gegen Abnützung, und zwar sehr wesentlich, in Frage kommt, werden bei Steinen, welche eine solche Bestimmung haben, auch die Werte hierfür ermittelt. Zu diesem Zwecke dient eine Schleifscheibe. Die Abnützung wird (1) gewonnen bei 50 cm² Abnützungsfläche, 30 kg Druck auf die Schleifscheibe, 440 Touren der Schleifscheibe insgesamt, 25 cm Schleifradius, 20 g Naxosschmirgel Nr 3 auf je 22 Umgänge . und Drehung des Probekörpers um 90° bei jedem Umgänge der Schleifscheibe- als Gewichtsverlust, geteilt durch das Voluin-gewicht.

In neuerer Zeit wird zur Bestimmung der Abnützbarkeit von Steinen neben der Schleifscheibe auch ein Sandstrahlgebläse nach Professor Gary (Berlin) verwendet. Beide Maschinen ergänzen sich gewissermassen in ihrer Wirkung. Für den Versuch mit dem Sandstrahlgebläse wird der Probekörper, ein Würfel oder eine Platte von 7 cm Kantenlänge bis zur Gewichtsgleichheit getrocknet, gewogen, und die vorher abgeschliffene Fläche dem Sandstrahl bei 4 Atmosphären Drink 2 Minuten lang ausgesetzt. Die Versuchsstücke sind hiebei so eingespannt, dass deren untere Seite durch eine Blech Schablone mit einer kreisrunden, die Versuchsfläche bildenden Oeffnung von G cm

Durchmesser abgedeckt ist. Das Verhältnis

Gewichtsverlust Raumgewiclit

gibt nun wie bei den Schleifversuchen die Abnützung in Kubikzentimetern.

Eine Gegenüberstellung der Abnützungsversuche mit dem Sandstrahlgebläse und auf der Schleifscheibe zeigt, dass das

(1) Entgegen dem früheren Verfahren von A. Hanisch (Siehe Versuche über die Abnützung von Pflaster und Scbottermaterialien Wien, 1892, Verlag von C. Graeser.)

75 -c

Gebläse die quarzreichen Gesteine in der Mehrzahl der Fälle stärker, die quarzarmen und quarzfreien Gesteine dagegen durchaus weniger abnützt als die Schleifscheibe.

Zum Vergleiche dienende folgende Tabelle :

Abnützung in cm³

Steingattung und Fundort:

im Sandstrahl- auf der gebläse. Schleifscheibe.

Basalt von Lakompak bei Oedenburg in

Ungarn .........................................

Granulit (Forellenstein) von Gloggnitz

in Niederösterreich ........................

Kieselkalk von Giesshübel bei Mödling

in Niederösterreich .........................

Basalt von Tenezynek bei Krzeszowice

in Galizien ....................................

Grauwacke von Stulpikany in der

Bukowina ......................................

Granit von Stienowitz bei Pilsen in

Böhmen ........................................

Porphyr von Bronzoll in Tirol (Plattenbruch) ...........................................

Porphyr von Meran (Umgebung) in

Tirol .............................................

Granit von Sarmingstein in Niederösterreich ......................................

Basalt von Eicht bei Ausclia in Böhmen. Quarzandesit von Kis Sebes in Ungarn. Granit von Steineck bei ltohrbach in

Oberösterreich ...............................

Dichter Kalkstein von Bosnien............

Granit von Dorn ach-Obenbergen bei

Grein in Oberösterreich...................

Granit von Borschau bei Pilgram in

Böhmen .........................................

Tonschiefer von Hochstein in Mähren.. Granit von Mauthausen in Oberösterreich .............................................

Granit von Altenfelden in Oberösterreich .............................................

3,8

3,9

4,8

5,7

6,0

6,0

6,2

6,5

6,6

7,3

8,0

8,1

8,1

8,2

8,3

8,3

9,2

4,5

6,7

3,4

9,5

5,6

6,9

4,8

9,0

7,8

8,5

8,4

6,0

23,1

7,5

7,1

6,8

7,3

Steingattung und Fundort:

Basalt von Badacson am Plattensee in

Ungarn .........................................

Dichter Kalkstein von Pucisce (Insel

Brazza) in Dalmatien......................

Quarzit von Karlsbad (Umgebung) in

Böhmen ........................................

Granit von Skutsch in Böhmen............

Granit von Hohenfurth in Böhmen......

Granit von Wolsclian in Böhmen..........

Gabbro von Bosnien...........................

Dichter Kalkstein von Klein-Engersdorf

in Niederösterreich .........................

Granit von Pichelberg bei Schärding

in Bayern ......................................

Sandstein von Perehinsko bei Dolina in

Galizien ........................................

Granit von Petersburg bei Jechnitz in

Böhmen ........................................

Amphibolit von Buchelsdorf bei Freiwaldau in Schlesien.........................

Granit von Echsenbach bei Zwettl in

Niederösterreich .............................

Granit von Selcan in Böhmen.............

Granit von Bachergebirge in Steiermark ............................................

Porphyr von Mickinia bei Krzeszowice

in Galizien ....................................

Granit von Lipnitz in Böhmen.............

Granit von Lamacs bei Pressburg in

Ungarn .........................................

Dichter Kalkstein von Deutsch-Altenburg in Niederösterreich..................

Dichter Kalkstein von Unterberg bei

Salzburg .......................................

Gneisgranit von Windisch Feistritz in

Steiermark .....................................

Granit von Iglau in Mähren................

Granit von Krumau in Böhmen...........

Dichter Kalkstein von Selza (Insel Brazza) in Dalmatien......................

Abnützung in cm³

im Sandstrahlgebläse.

auf der

Schleifscheibe.

os

CD

GO 00

9,8

41,9

I—‘ l—i I—¹ i—¹

° P P P P

03 IO O O CD

10,5

11,0

11,0

11,1

12,0

13 O

12,7

12,8

13,1

13,1

14,5

15,1

t! iO O tO iO CD

,—! r—I

<3

O CI OO -i Ol Ut CD OO

14,9

10,6

23,1

CA

o<

CO H io    CD

ccT i— U oo c- oo

13,2

25,1

21,6

r—I CD i—1 OO CD CD

~\

52,1

75 -c*

Abnützung in cm*

Steingattung und Fundort:

im Sandstrahl- aut der gebläse. Schleifscheibe.

Hornblendegneis von Dianaberg bei

Pfraumberg in Böhmen...................

Sandstein von Bistrickatal in Mähren.. Serpentin von Hosterlitz bei Eisenberg

a. d. M. in Mähren.........................

Kristallinischer Kalk vom Kainachtal in

Steiermark .............................'.......

Sandstein von Pressbaum in Niederösterreich ......................................

Trachyt von Algersdorf in Böhmen......

Sandstein von Duba bei Dolina in Galizien ........................................

05 Ö

cd To

22,6

25,0

CO CO

CD CD

28,3

55,8

34,0

to 05

47,9

B) Laboratoriumsversuclie.

Dem Berichterstatter wurde von dem k. k. Ministerium für öffentl. Arbeiten in Wien eine Anzahl von Proben zur Verfügung gestellt, welche verschiedenen Strassendecken entnommen waren, und zwar :

Nr 1. Oberflächenteerung, 1907, entn. 1912. — Baubezirk Feldkirch (Vorarlberg) Arlbergstrasse km 166,4 von den Banketten .

Mittlere Dicke : 16 mm.

Nr 11. Basaltoidpflaster, 1906, entn. 1912. — Baubezirk Prinzersdorf (Niederösterreich) St. Pölten. — 5 cm st. hergestellt.

Mittel : 52 mm.

Nr 16. Terosaltpflaster, 1911, entn. 1912. — Ein Jahr alt. Mittlere Dicke : 37 mm.

Entnommen einer am Bande verbliebenen Teerinsel, der im September 1908 und August 1909 durch die Firma Van Westrum aus Wien geteerten unteren Lindauer Beichsstrasse mit geringem Lastenverkehr.

Mittlere Stärke : 16 mm.

Westrumit Asphalt Makadam (Kalkschotter) Linzer Reichs-strasse km 11,61-11,89. — Purkersdorf (Niederösterreich). — Hergestellt im Juli 1911. — Entnommen im März 1912. Mittlere Dicke : 41 mm.

An diesen Materialien wurden in Sommer 1912 bestimmt : a) das Volumgewicht,

h) die Druckfestigkeit im trockenen, nassen und ausgefrorenen Zustande und die Wasseraufnahme, c) der Widerstand gegen Abnützung.

Gewicht 1 dm³ in kg

a) Volumgewicht.

ermittelt an den fiir die Druckproben angefertigten kleinen

Würfeln.

Sorte

11

Volumgewicht..

2,38

2,47

3,32

2,43

2,34

2,33

jno jso ro ^

05 O ^ {    0)

LO OO 05

CO co «*-

^ CO ^ ^

sJ sJ «vf

IO IC IC

41

u) Druckfestigkeit in kg 'pro cm² :

Sorte

Trocken

Nass nach 8 Tagen..........

N ach 25 maligem Einfrieren u. Wiederauftauen ........

Gewic htsver-lust durch den Frost........

Material zu dünn um Würfel für die Druckprobe zu erhalten.

14,80

Oi ca io

öS -J    —*• l-fc

oom®    *»• to ©

27

16

35

31

23

23

23

Trocken 400

^ !\ass 283

16

12

Material zu dünn, um Würfel für die Druckprobe zu erhalten.

29

23

11

13

12

19

16

0,04 o/o

0,08 o/o

12,80 o/o

0,29 ol₀

Vom g. Frost oin Abbröckeln zu bemerken.

Vom g. Frost ein Abbröckeln zu bemerken.

Erweichungskoeffizient —

Druckfestigkeit im nassen Zustande. Druckfestigkeit im trockenen Zustande.

Sorte..........

Erweichungskoeffizient.. ..

16

0,77

0,68

0,52

Die Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind untereinanderstellend eingetragen und letztere unterstrichen.

c) Widerstand gegen Abnützung bestimmt mit dem Sandstrahlgebläse :

16

48

Std.

Tg.

48

Std.

Wasserauf

nahme

0,80

0,89

2,42

1,09

0,95

1)21

1,05

2,61

2,52

IO IC IO

cs »ci ut tq ⁰⁰

4^ «**■    '

48

Std.

0,84 1,03 0,93

Tg.

48

Std.

Tg.

48

Std.

Tg.

0,84 1,03 0,93

0,17

0,74

0,63

0,68

0,77

0,82

ooc

0,78

0,96

0,87

Sorte

16

Wass er auf nähme in Gewichts-Prozenten.

Nach

Nach

Nach

Nach

Nach

Sorte

A b n ü t z u n g i n cm 3.........

13,61

10,95

11,51

10,47

8,33

1. Versuch.

13,67

11,27

11,74

19,98

18,36

2. Versuch.

{Siehe Abbildungen.)

Die auch mit der “ Schleifscheibe ” durch geführten Abnützungsversuche ergaben keine brauchbaren Resultate, da sich bei den teerigen Stoffen unter der Belastung eine fortschreitende Verbreiterung der Probekörper zeigt.

Weitere Abniitziingsversiiche mit dem Sandstrahlgebläse.

Material :

I. Baubezirk Salzburg.

Geteert im

Berchtesgadner-Reichsstrasse, km 6,290. Jahre 1911.

Volumgewicht : 2,52.

Abnützung : 1. Versuch :    6,57 cm³.

30,07 ”

SK- ; ’ ,•

•;i€

!•

:*y

E&3S⁵

SM

ji

L''v;

JKi>

,'W^n

El

.]

II

j<

&r--

MSI

pJPIk^Sf

Vr^

L%/^yy

Sorte i.

Abnutzung: 13 cm³ 67. — 2. Versuch.

Sorte n.

Abnutzung: ll cm³ 27. — 2. Versuch.

ES

;'TF

Hl

•j j

Sv

:fa

Sorte 16.

Abnutzung: ll cm³ 74. — 2. Versuch.

jfmräy,

nji

"%u

vi

Si

Sorte T.

Abnutzung: 19 cm³ 98. — 2. Versuch.

Sorte W.

Abnutzung: 18 cm³ 36. — 2. Versuch.

II. Baubezirk Salzburg.

Berchtesgadner Ileichsstrasse, km 3,00. — Geteert im Jahre 1909 und 1910.

Volumgewicht : 2,58.

Abnützung : 1. Versuch :    7,64 cm³.

2.

17,02 ”

III. Baubezirk Salzburg.

Kärtner lleichsstrasse, km 16,038. — Geteert im Jahre 1908 und 1909.

Volumgewicht : 2,53.

Abnützung : 1. Versuch :    7,59 cm³.

2.

21,88 ”

IV.

Nr 3. Oberflächenteerung, 1911.

Entnommen 1912 : Vinor. — Baubezirk Karolinental.

Teer aus der Prager Gasanstalt mit 10 % Braunkohlenteer. Volumgewicht : 2,37.

Abnützung : 1. Versuch :    8,46 cm³.

2.

• ii

22,14 ”

V.

Nr 5. Innenteerung, 1909.

Entnommen 1912 : Warmbad-Villach.

Teer von N. Schefftel, Wien 40 kg/m³ (7 kg/m²). Volumgewicht : 2,53.

Abnützung : 1. Versuch :    6,96 cm³.

2.

23,01    ”

VI.

Nr 21. Oberflächenteerung, 1911.

Entnommen 1912 : Eger, km 177,4. -— Karlsb. Str. Seite der Fahrbahn wenig befahren.

Teer aus der Egerer Gasanstalt. Volumgewicht : 2,82.

Abnützung : 1. Versuch :    6,39 cm³.

2.

21,63 ”

VII.

Nr 18. Kleinpflaster von Schärding (Basalt).

' Oberösterreich. — Basaltwerke Itadebeule. Volumgewicht : 3,06.

Abnützung : 8,34 cm³.

VIII.

Nr 22. Oberflüchenteerung, 1911.

Entnommen 1912 : Eger, km ITT,2 Karlsb. Str. Mitte der Fahrbahn durch schwere Fuhrwerke stark befahren. Volumgewicht : 2,T8.

Abnützung : 1. Versuch : 5,22 cm³.

2.

7,71 ”

Versuche mit Terosalt (Oktober 1912).

Körper eingelangt in Zylinderform, Durchmesser der Grundfläche : 8 cm; Höhe : 8 cm.

I. Kalkschotter.

Körnung 1-11 mm Mischung hergestellt am 20. April 1912. Probekörper hergestellt am 22. April 1912.

Volumge

wicht

Abnützung in cm³

Druckfestigkeit in kg pro cm*

W asserauf nähme

in Gewichts %

2,17

Trocken : 10,4

Nach 25 mali- \ gern Gefrie- ( Trocken : 5,0 ren und Wiederauftauen.

Nach 48 Std . 3,14

10,05

Nass: 3,0

Nach 8 Tagen : 4,63

■v

Absanden im Froste.

Gewichtsverlust durch den Frost : 0,1 %.

II. Granitschotter.

Körnung“ 1-25 mm. Mischung hergestellt am 16. Juni 1912. Probekörper hergestellt am 20. Juni 1912.

Volumge-wicht '

Abnützung in cm³

Druckfestigkeit in kg pro cm²

W asserauf nähme

in Gewichts %

2,11

Trocken : 8,2

Nach 48 Std : 3,72

14,72

\ Trocken: 4.1

Nach 25 maü- / ^ss :

gern Gefrieren und Wie-der.iuftauen.

Nach 8 Tagen : 4,67

Wasser zerfallen |daher Druckprobe nicht mehr möglich.

Absanden im Froste.

Gewichtsverlust durch den Frost : 1,00 %.

III. Basaltschotter.

Körnung 1-11 mm. Mischung hergestellt am 23. März 1912. Probekörper hergestellt am 17. Juni 1912.

V olumge-wicht

Abnützung in cm³

Druckfestigkeit in kg pro cm²

W asserauf nähme in Gewichts %

2,43

Trocken : 14,7

Nach 25 maligem Gefrieren und Wie-derauftauen.

Nach 48 Std : 3,23

11,23

Trocken: 9,5 Nass: 4,9

Nach 8 Tagen : 5,07

Absanden im Froste.

Gewichtsverlust durch den Frost » 0,32 %.

11 —

IV. Bas alt.schotter.

Körnung* 1-12 mm. Mischung* hergestellt am 11. Juni 1912. Probekörper hergestellt am 23. Juni 1912.

Volumge

wicht

D ruckf e stigkeit in kg pro cm.²

Wasseraufnahme

in Gewichts %

Abnützung in cm³

2,04

Trocken : 15,0

Nach 25 maligem Gefrieren und Wiederauftauen.

Nach 48 Std : 4,60

15,90

Trocken : 8,6 Nass: 3,2

Nach 8 Tagen : 7.72

Absanden im Froste.

Gewichtsverlust durch den Frost : .1,23 %.

C) Vorschlag zur Erprobung von Strassenschotter und Pflastersteinen.

Die zur Decklage einer Strasse verwendbaren Steine sollen widerstandsfähig gegen Zerdrücken und zäh gegen StossWirkungen sein, eine geringe Abnützung durch die Einwirkung der Wagenräder und die Stollen der Pferdehufe erfahren, möglichst wenig Wasser aufnehmen (nicht erweichen) und wetterbeständig sein.

Dem entsprechend hätte auch die Erprobung des Strassenbau-materiales zu erfolgen.

Es wäre vor allem zu bestimmen die Bruchfestigkeit, und zwar im trockenen, nassen und ausgefrorenen Zustand der Steine, bei gleichzeitiger Ermittelung der Wasseraufnahme und des sogenannten Erweichungskoeffizienten, d. i. das Verhältnis der Druckfestigkeit im nassen zu der im trockenen Zustande. Zur Bestimmung der Abnützung bediene man sich eines Schleifapparates und des Sandstrahlgebläses. Die Zähigkeitsprüfung erfolgt am besten mit Hilfe von Schlagversuchen. Bei Ermittlung der Wetterbeständigkeit handelt es sich in erster Linie um das Verhalten der Steine im Froste, wozu die experimentelle

Frostprüfung dient. Zur Beurteilung der Frostbeständigkeit wird zweckmässig noch der sogenannte Sättigungskoefjizient herangezogen. Es ist dies ein Wert, der gefunden wird, wenn man die Wasseraufnahme durch langsames Ansaugenlassen dividiert durch die Wasseraufnahme in einem Kompressor bei hohem Druck nach vorhergegangener Evakuierung. Feststellung der frischen Beschaffenheit der Bestandteile primärer Gesteine (Granite, Diorite, Porphyre, Basalte, etc.) sowie der Zusammensetzung der Bindemittelsubstanz der sedimentären Gesteine (Sandstein, Grauwacken, Konglomerate, etc.) wird ausserdem die mikroskopische Untersuchung ausgeführt.

Behufs

Prof. A. Hanisch.

«♦fiebert hur, Rennes—Paris (478-13).

I

I

V

■/

t

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000317634

Bibüoteka Politechniki Krakowskiej

11-353525