r

3

i-

tì

r;

cft

Lr

H

fra

r:

Li

Ri

H

£

E

. & t;

■■ ■

LI

» " A.

* -<^--, * ■ », Vj", - i

’ « /w •.,} •'<

‘ *C 4

(Lì?

SS

*

ir-

3,

S

fi

E

iSi

T.

i

Efl

>

j,

S

Tf

50

* :

ai

■5

>

v

Li.

V,

FM

3

r«

—

SJ

iti

a

im

k v

*

2?

r ^

v

¹

«;

tei

•L

fi

i

ri

«.**35»

L\

«

Vfc‘ò

SÉ

ss

£

)?

-, V •■

5 <* /

E!2

E

v

-- • «ss

•N

I*

i-

wrr

A

E

A

•Li

£

K

;*J

-V'

Biblioteka P„ntl

f > '

V

\

A

i«

n

*

Pgr :•*

.

/

/V- ' r-t?q

V

/

>

- ’ ' >•

t

1

* /

/

i /

^ 3

M

«#

Akc. Mf.-i

:

/ Jì*

p»

\h

d' .'■Ji,

/%

rS Biblioteka %.

OKRljGOWÀ £•

-Quelli

3ok9

■y

^/7W- TT^rp x

oli

jlCtìHa^A

4«Ms. '^aoju.xU'te A J)li tatuo

tOfixt

1Uc£L

f;

(—³

11 l QaHHQ,

V,

Rquj <$ vkt\ ^ JH idtìo^

OtCUjL-

nOmu/)

■'

’    «r.

(

/

i

—......

-f '

V>

f

J,

’.Jjl /%

J

T&Wtlt

ìT

4

5    Diblioieka

6    OKP^GOWA S-

^ako^

^y %^- yTiTj)

j£ Aeo.ut

0

W*

■V

r/

::    i

' •V ;.

t

■!!

è

.

4f Biblioteka|\

r^CKR^GOWAS-l

i

s

X

—-.......-» -»—

' >**»*»

s-*

*

f

.TÙÉ

s

Ar

0fi

¹W JTi^la r efe

citila. ^^uoifeuAe & J]i4

\J    ___:—

oc

<0, O fiQJUa

r

QàXcO

Il iQAKna,

^ vQOa/1

^oV\.

c.

0OUI,

ì

J

I unirli il ni ij]<ir^'

i

/

/

M

v.

?

f •

-

‘

^ k;..*    ■ >..

-Si _

I:

-----

Tav. I.

//

IY. d. ₍5)

III. a. (0

rt

f    \

/!23 3°

a. .<V»

%.) \ IV. d. (4) V⁵» V¹

V-AL v

e°

\.

Si-

\V

0°

121,20

/~\

IILb.(i)

'—'A

r—<

III. B. a

d>

ai*

«b

/ a⁰

' ^°v

9»

ffj

tH

v/ %

118,90    ’^₀

IV. b.

0)

IY. a.

⁷*0. 7«t\ !

//8.35J

02

r»

V.A

<>.

III. R. b. (i)

\,

\<

L.

"fe

0⁹

■b

n;

io

r-l

xr

co

iOx

fa9

<•

IX

*5

O/;

IV. d. ₍4)

°°'/

Oi

00i

\;

#' IV. d. (5)    «

-5».

"fc

«!tì

.J

----1

II. a. 0)

L____

IV. b. (2)

Xix /

_j

*T*

L.

j:

%bV#

?. n.

> y/

-X

'^7

IL a. (3)

*. Xp

X*^

IV. §/d. (3) !

'Vi

v;

~b

*5

' tb

I. C. (i)

+>

<b

%

'«o

°s

i«J

<?

o\

<>

CS.

ep

<Z

e-

e>

x-.-y

x\

.<5

<19.79

#x

V.

; © / h

/    /t—!

'X

iiH ■

HH

. R.

II. a. (2)

i.ooyi

.50

1/9, OS

-x

¹/9.8s

L,

J.

Ns

; Ir⁻¹

i-¹

tao

I.b.

©J

"'X

117-

117.45 \W

•y

ay

<y

,te

li^n©

IY. d. ₍2)

-r

i.

fy.

<2£°

<v

<<>

X-\

kr*

qo*

Schema delle arterie principali della rete di fognatura

colle indicazioni

degli scarichi di piena da una zona all’ altra

Scala 1: 10.000

~r

f/*

/o⁻

:<v

o.

*?

v-"    \

%»>

xx

v

III. R.C.(l)

'III. R. /

\ b.(3) '

e;.

'--Asdr

III. a. (2)

L_ -

R'x

III. B. C. fo,

è»

°<0₀

'v-

.....7

t?

'X

III . R. C. (2)

\/

F XU

>K

LV”/

o ''

iX

00

ter

V-"‘

( III. R. b. (2)

^3?<?

^Ats,

\Vq

€o

III. b. (2)

S&/

Ile

'a

/>.

X’

x-

x,y

>>w'

<b°

JJ4-90

°-s.

°0

-"7

III. c.

.// ' ■v j

X

’ ‘\

*V

3-1

•'>

/'ì

'4o

oo

<r

/ U-

Xj

oo

III. e.

Xo

X,

7/3.7J 1/3 SO

2,600

|H*

PoSS4

?i6oo

pi

>©

/X

3    (76,37\ /w.

::x^vy. ^

X\ \Nfe

s£

7/0, 3o 1/3,35

VX.

x>&/

IIIM.

113,95 1^-113,35

"v,^'

09 zir

112-35

1/2.25

31

ito. 4

116,30'

\;

-r

t;y

IL b,

i____

id:

IV. c.

Q0i

r-Sj

L.,

o y\

\ / y

\L

a'

WV⁵

Ab

\v©

• (4)ì

X 1.58

II. f.

ob'

b°

<o

vT

là:

C/

ili.f. s|

IH- g-

N/

H*

2

SI

30

W. 70

111.20

f75±

--4

Xi

7/3, 5

I.

(3)^%

V-

7/3, 92

o?:

fe,

III. h.

\x

l-fl.50

T—1

fx

> r 112.21

V- - J

a?

O⁰

A

O'i

ro

115.00. .

X

*yjJ\

y~1

\y

roj

O-

ro°

a⁴

to'

kT

0°

^j^QQX 1.    jò^xw W.QQ ~

-x

ti

7~ A

kv»

vvl. d. u-

\V

t,

/-

._y

CN

->7 2,00(5 y

1H,99/\k    >

vX V'

;/<?.3o

110.30

•n>

!©

O)

w©

■-■J

XstJ*

io

P/5.

V'

II. c.

?jr

>'■

III. 1.

o/

V?

k.

HH

.e.

A©

lCJ³

y>

IV. d. (1)

<V7

\//

a/⁷

\>

©j

ocj

co/

<cr,

o/

0,500,

s^p.

®3

lì

III. i.

’x/

1.80

W'

x-

*>//

'7

IL d.

IV. k.

O'

</«    » i

? /f

• \4

*r

^<p

là.

tfr

IO.

i.8q

//

Il.h

X,

1.80X2.00

\_y

V-

3.70 X 2.60

00X1.50)

II

Nf-

tì

(/

CB

Cfi

"v;

& //

U*M

?£ /

i3i

ffV

^'⁹⁰\K>

^«3,/J Mr' y

5>.

svfo

HH

.f.

•<4p

iO

o

Xo

<ò

'<r

'10

//e Vfl

rqj

^ X

⁰5Òa

,'110.23

—t'o.o?

1,000

109.35

108.85

io

1U, 30

11126

10

h*

ìX

X-

=0

1’©

«0‘

S§9

_____1

U4-, IO

LVvX

K\'v7

7.

C.rV.

X Ve tra

7.

112A⁶

k©

kX

IV.

e.

; (*

kb

or 4n

.sfi/

\e?y

O.

- e-/

<oY

'à°y

II. g.

112 fP

GC

I©

III. m. (i) h

// fi?

u vi

4^(9

Co

III. m. (3)

/ Co

X-

y;

//«<

1J0

lià-

J7/.97

A°

/ì?

;©

Là:

QO

rH

#.°⁵'

XI

Oit X?

é-

<i>

•y

,\v

j 12,20

6r

X2.0QX

150 Al

ILS>

//4r

III.0.

t-

CC

/y

1»¹*

oj.

///,«.

»H

■-V

C3

hH

\\fc

CI

I.

Lcf

vM

10

111,38

'ui

III. n.

«*&

11

<**■

'-^7

là.

iH

m. 17

f 10-78

p*

t

//

//

//^\

./

ct>

>-%

s&

\\

&/ \

KM*

IV-¹

b-¹

0P

' 10-2

iti.*

,r''

.7'

IV. 1.

xy

ÌA

t?

fx

,v

«3*//

-V 1.8

7/2,554 w

io

Ili.

'à

L7y

III. m. (2)^&

\\0'

IV. f.

o-

2<1.80

0.500

ibp

te

//

20

‘\

109, tr

A-

o.®

(V

2,500

io

109,40

109,07

*//

III. p.

'o,

\\\

2.50X 2.00

'a

evi

GX

de

<9

m I.h.

■*

A3

Ov

u>y f

Iw

f/

«3Ì

1©

\ r'

u-

iv. g.

IX

tei ,

t4a

Sl\<à

\Vj?

\\©

IV. m.

©I

001

III. r.

109 ⁵⁰

<p

4-

.e

'**-■-*

L©

IV. h.

\\K \xy

\S&

”0

©1

fio,

^*1

(P J?1AT

°%vÉ.

III. s.

ite

iCP

IO*

0L?

oO

XI/'

to

\___/'

\V

/ 1 v

III. q.

I.

Oi. IO!

ve

7 (7 7,53

CP'

a = 2.40

Y?X— — \ __-L

\V

;°<s

/%d^9

p>

8.10X2.40,

----s⁻⁻'

t-:

X³'

107.32

Oì

te¹

q9

cbiV

IlI.t.

W..25

^7qx 2.00

703.70

b⁰

7/pj(?

<B

fe

fe

3,70 X.// 2.fin

a.i°i

107,20

X-

■iì'

2.00

06.⁸⁸

vV

<$y

\0b'

- 705,53

"1“

vo

Cn

ci

r0

il

/<79,23

7<?s,7<7

g9'L0l

•2

AL NUOVO

EMISSARIO

30\A ^

Milano — Stabilirò. ANTONIO VALLARDI.

d⁻

ovvili vid i vi ni oh

Tav. 2.

-........" -.

«fi si-cO rO

o'9C?r-|9^e°

fiL

5'0t*

88

e strade.'

82    84    86

<s fìntti corrispondenti a diversi tipi effettivi d ’area a fabbricati

_____linea d'iilterpolczione delle capacità per Ettaro d'area a fabbricati

_    » corrispondente delia

arse*

o£E»

-V

s '«•

f+*9

76    78    8 0

70    72    74

89    99

56    58 rn *2    64

60

42    44    46    48 5Q 52    54

Volumi delle é\ppendici per Ettaro

sipo a! limite -fissato di riempimento e secondo la varia densi fa di fabbricazione

oyvjj.3 y3d

iwmoA

*■

⁰*    8E 9t K It ⁰⁵    «

' ^ _ li rapporto fra la superficie a strade e la superficie a fabbricai' Si ritiene di ¹/₃

Densità zorja 0 L_ dal relativo coefficiente M/"56 di assorbirneipte applicati I e *

Stabilirti. A. Va II ar d i - Milano.

.

v

■■!.

5*

o

> f- -

CO

V

J*

/^owa

#Bibliofeka§'

S OKP.ljGOWA &

^ko «y

h.

t-t-

te-

_

?

-••------—

i

I85l -1905

f\apprcser\ta^[or\c jraficei dell altezza e durata delle piog^ie massime osservate in Milano nel periodo

!

s

H

n

H

n

\

\

i

.

\

\\

\

r

■ S

'C

£

to'

O in ore

OJ|n,

2/(2 t

£

c

h * (44- -

'possibile altezzs iq Milano delle pioggia avente determinata durata net limite di 24 ore

durate (ascisse) / m,'m -- 6'- (0mL= jh

!

£

4.

?

1

;;

«

SCALA

h'(*+-$Z)VZ

T

?

i

?

1m/rn

durate ( jscisse)    / tn/rr\

dite Ut (oròinaie)    2 m/m «

m

i

SCALZA

—

Fav. 3.

?

?

• — „■**

\

\\

\

* er

%~'£~

1\

V;>

t

5

I

?

M

i

\Zl

~ —iz x

?n

•7 _T x::;::

tx\u______________________

?

J

⁵ rr—

.09 f

f ⁹

.08!

----. ozi >Z

----ì.so/ '

~t .06 :% '-¹

$

i

l

i

'

i

1

s

ij

■

8

M U

s\J 1

111?

I

s

S

«

ir

V» 5 8 SS 3

„ ...^--

—~—--

... ..j-    ......

/£ '

r ' ' ?

. t v

V

v

<>

—• . ■"=- ■

é*Wl%

% Biblioteca 2Ì

p omec«À “j

XiA'rtVojy

——■—*—-——

tempi, 6h ®

Tav. 4.

5.45

5.30Ò

Rappreserta^ope grafica della lìlTEMSITHe DllR7YT7\ delle pi oggi e massinpe

osservate ip Milapo pel periodo 1851-1903

S./5

< 1.-0,058

tempi

ScRLFl

intensità =

4as

1 m/n? per 1■

£ nynì per ni /?? • di intensità oraria

1. <3 *%£ per 1 litro di afflusso n? eie ori co per secondo

4.S0Ò

0,068

Segni coi2\?epzioi?a)i

4J5

°    P/o^g/ e osservate

© Doppio impiego dei casi 1890 , 1899 e )90£L

4."©

0185 JL18750 i.x 3o.vm

01890)

20.VH

a l= o,o85

3.45

3.30 6

3,i5

18780

23. VII

- 1892₀

15

l= 0,125

N>

N>

ro

• a»

18880 ;o 1881

17 VI 9 vili

1872 . 22.YIII

o 1882 27. vni

1899

\2Q.yil

Q1899

2. tX

1-30 Ò

— 18750 1899 24-V    23*VII

,\"

GX

1.15

1h é

-o 1896

01897—O

16 VI

3. Vili

1872 2. Vili

1857

24- V

1892

3. Vili

0.45

91899-igisgi

1VIII    30. vi

1899

dà '30.Y111

1903

0,30 Ò

18810 i.Vq 1874 24,vn

7. IX

01873

14. VII

Ol0S5 4.VI

1861

O 1884 28. IX

01886

8. Vii

rii

0,15

01866 10. vili

01887

29 VI

0. &

-O-

Intensità -

m mrri. per ora

S?

a 'oV-

g 55

OCDO

-o ic-iva

, in litri d ' afflusso rr^eieorico per Ea e secondo

SO. -

56 /

58,-

59 2 53. 4

fili 99

1 9-59

74.4 74.7

83.3 1 30. 6

84. 7 ± 30.5 A--

86-

95.4 f 34.9

102.8    37.-6

1/2.8 i 40.6 0

12Ò - 125. -4- 45. - o----

126.9 I 45. 7 <j>

129.2    46.5 6

138.6 I 49.9 6

144.4-    52-

147.2    53-

143.'    53.3

158.5 \ 57 2 6

y-09 I 4 '991

HO. 9 i 6/5 0

183.3 j 66.-0

200.- I    72.-6

-O - 97. I / 7/S

00

CM

■

-;.. n*

R

! '

I

wmmsm    *

;

x

vv.

■ H

Jffi

4

:t

mi

I

.

>

-

o

a*

V

» .    - - ,-    s:»'iaggSi:..l>^

''

■

—.....- -i

#11 V

2    ^ o •;

•è ss v‘

v|. S o X

r

/

’-n.t

- -...............

afflusso njetvorico ridotte \/7lA ■ rq. 9.765

. 0.355 ■ 0. 718

, acquo continua

» competenze di Senese

1+6 01 Cb

n/‘ 9,692

Gjflfijsso totale 0/ /.'

Afflusso rpeteorico ridotto ifc/A * nf. 8. 616 o. A58

• competenze di Serese -    . o. ri 8

Afflusso totale a!

*Zo-r

/♦/e

Tav. 5.

» acqua continua

cr/9

Zq n ?\ L_ Diéiqràìn/rp/ finali dell 'efflusso dal (gllettoti nife de! (fìepfilwo (Sevese)

uy| ooi. = % i 3.p4Joi

,|    = 7wi TauiàJ,

ÒCP)Lp |

ore

M Pioggia - ffl.s m/m in 3

wf •/

9Zo‘l

dìfl/ajso njetèorico ridotte    Ili A = n/\ /6. 3 75

O, 358

5>/A

IS+'Ù Ju

acqua continua

competenze di Se rese

éWìrsso foia le ai /.'

rrrr

'iì

oro

IV. Pioggia - 84-ffl^ in Sf

“T

rr

Afflusso rrje teorico    ridotto ]d/A    =    m³    H. 833

.    >    0.368

uose    ,    »    0.718

606 SI fin

»    acqua contigua

.    competenze di Se

òso totale a/ /.'

! afflo

I. Pioggia - 4/% in / ora

-+•

IL Pioggia 6/«j^ irj 2 ore

il

/rr'

: li

_L__tu ; i-_h

ì—1

li

• OC‘A

-,

\A

Ili

-

' ,

7;

<5

,7

7/

A

o

£

0*

7;

•jjfS&ff

&n    .

^    « o ®,

S o 0    „

% Ss V!

V-% » o ^ y

■>;

I. Pioggia -45 % jq I óra

li si

-T

l-

? s'i

106.7

1=1

lo

<a.

r.

Cm

•i

°y*

p=t

t=ti

2[brt£\ I. ‘DiaQjfàiqmi finali dell'efflusso dell (diletti

Afflussi qcteonco ridotti y/A - tq ‘ « acqua aujtiqua

• ófffTusso totale

//, 4 25

0. 2 3 3

/?■? 11. 662

ore

de! (y~él]fj!ìno ( canale ba^so)

"tempi    i"Vnr    «

I portate i ny^    - ioo litri

Ut. Pioggia - 73.2 \ in 3 ore

ffi/usso njefeorin ndóttb l//lA • nj 6. 671 0. 233

. acqua anp/jud

‘fì-fflusso itldk

nf 6. 9oS

WS

>.ais

lUA !

Afflusso tqekorìco ridotti y!A =■ rrf. 8. 16o acqua tuffimi a

'(flusso 1stàh

0.233

q‘ a. J93

r6tJ3

ftO-

IV. Pioggia - 84^ in 4 ore

Afflusso njefecnco rjdtlto ylA - nj ’ S. S4-t

acqua co/rtmiH

Sniffimi fatate

±=x=±

O 233

nf. 6.079-

Tav. 6.

Stabi lim. A. Va Nardi - Milano.

;*» ■

Bibliotel s *s

E OK8^GOVi A 3-

»

‘ó>

'T

~ò

■i

m

a

v£

a-

o

è

0*

*

5sssaat

—

W—.... .    ..

—

—_SW_ •    — ^'.THag--, -U---— -■ " ■    ■    •• • ••= -—"■

/

Tav. 7.

Zoffl n.c-

per la pioggia di 45 m/m in 2 ore

réti72/73/

jms\Ii deli'efflusso

oli etto re

di

Vt^erjfiQO

ScqiAj

r

1&mpi 1 m/m -portate 1 m/m, - 100 litri

vi

per la pioggia di 73.2% in 3 ore

T

!

■?

!i

[

i!

!

te

: !

Riflusso meteorico ridotte y/A - m³ 47, 334 acqua continua

(jllfusso totale per .....rrf 48,424

V- ■

/. 040

!

I

i

«5

II

I

‘Afflusso n/eteorio ridotto y/A tri³ SS.375 1.040

acqua cwfinua

teffffusso dotate /er t"

tri' 2.9 4/5

frrneip/o dello poggia

I

!

I

-Ci r r 1 i

LÌ

i3

•s

I

!

;

!' Il

; !*■

i

li

i

Principio della piogg e

!

I

I

i

I

! I

I ! ; i

N

Fine della pioggia

I

! i i¹

I •

i

I

; \

I

!.

j-

!

I

I

! Mi

i

■

Mi*©

!

1

I

I

■ I

!

,1

i M i i

i

!

I

X-J.O40

I

; i ! : I

S

-L.-L

i.....i i l. Li

t,

LiJ—i-lili-.i

I

X

4

²«;4

1

o'o

X

X

I

:

X

1

i

I

§

itd.7

per la pioggia di 61 ™/m in 2 ore

?3

-2

per fa pioggia di 84 m/te in 4 ore

! I

j

il

fi

(ffffusso rqfteorico ridotte y/A^m³ 34,970 /. 040

acqua continua ,

qffìittao telate per I''

np 36.0/0

!

1

»!

_£j ìà

riflusso meteorico ridotto ylA n\³. 25, 0/6 1. 040

acqua continua

teljflusso tota te per /*.

np 26.056

Principio detta pioggia

i

!

!

!

I

i

I

I

I

Principio della pioggia

!

I

I I

i

Fine detta pioggia

!

t

I

I

i

!

i

i

■

I

I

I

I

; i I

}

I

I

i

i

i

-i—i—i

?

4-

i

xj-j

i

iUx

:

"J I

s 8

ixiiU_l

I

i

3

t

tf

¹

.

X

i

■2

li-li

X

i

tlì

X

;

-4

5

t

Stabilirti. A.Vallardi'- Milano.

\

f

H-

1

\\

f)

r.

'H

\

/ i

%BibUoteka§l è okr^gov/a -

PONA fìf. Diagrammi finali dell C’fluéèO d<sii (ol

POLITECHNIKA KRAiCOWSKA BIBUOTEKA GtÓWNA

PONA fìf. Diagrammi finali dell C’fluéèO d<sii (olldtorc di lloscdo (ramo di siinistrGi)

TaV. 8 a.

/•i

olii ¹

>>I7.«3€

5.001

ooff SJ

60'

Piaggio di' 4é m/m in / oro

Afflusso meteorico ridotti y-'/A    ■

i i j

... -i___________i

li'    i

no. 8

g>C0L^|

tempi im/in «    1“

por fate    >00 litri

acque continue

* totdio

/n?    62.245

7. 45(5

»    7/7?    63,7cV

S

11

78,000-

17.001

>17.636

Pioqcy$ di 67 rn/m in 2 ore

^{flusso meteorico ridotti » acque corjtinuc

1/f/A . ols

46, 4-/2

f. 486

totale.

= nf. 4/ 9Ò8

/"I

t. r«6

28SÌ

o.

/so,'.

/?«*

\7t.t p

D) ideici ir? r rii dello scinco irc F^edefossi del (olleitorc b<35so di Hosedo (ramo di siiistrci )

0.0

7,90*

?. 9©+

;v

i-:

7,904.

2S/3

6o'

2 .oh

4-

/78>

.37/ 9

Stabiiim. A. Vstiardi - Milana,

♦

/ -

//.

N.

V1

I

*---r

\

______________________ •

—

,-T

<*

3

■te

____._ .

••- - — ^

^ Biblioteka ^

S OKR^GOWÀ £■

^VW®^

v

#

ZONA Iilr bia^ran?it2Ì finali dell’effeso dal Collettore di Nosedo (rarr?o di eMifira)

Tav. 8 b.

Pioggia di 73.2% in 3 ore

§CALA(Wl

\ portate | rrym = |O0 litri

Pioggia di 84- % in

o

n

oo nt

j

Afflusso meteorico ridotto 1///A v acque contìnue

"l³

38. 693

t. 4 8ó

I

^Hffus&o njeteorico ridotto    ~d'/A

rq³ 34:373

■ ?

t’

lO#7i

■i

9

acque contiquc

i. 486

I*

tdtd/e

» niJ 4-0.179

£ I

£?'

T7.0O1

17636

totale

-    7?    36 869

/

i

i

i

!

■

.

!

1

I

i

I

!

:

L”**⁴-

U

r

-1

!

b'r'3tC

3T

‘fi

"1.......*:,f

i

1--*1

ito -

1

I

i

2ÒS.9

I

'O

4

4'9,*

i

°

I

63'6

*40'.-

2933

1,486

476 9

biaaparfimi dello scarico ir? F(edefossi del Collettore basso di Wosedo (ramo di sinistra)

7.904-

7.904-

f 7.904-

7.904

I

II

1—i—i_i___i

s

239 ' 9

i ;e/r

0.0

6i. 6

24 fi'-

295,'i

4 —

t

Stabi li nri. A. Vallardi - Milano.

KWW»

r. % Swt!

.4,

t

' r

n\

.V

;C'

£

assasaa

.>

* •r»-^

V.

asesi- -.-—

S Bib^vo^eka

S oKR^Goy/Al “j

■

OU*.

L 0 24-2

A.o

3.395

ZÒNA Ìli. F^amo di destra (Progetto dell Ufficio Tècnico)

^Diagrammi "finali dello scarico dal Collettore nell’ Emissario

Tav. 9.

Scal^ |

"tempi d rry^ - Y. portate /\!%\ = IOO litri

Pioggia di 45 m/m in 1 ora

5.074-

-5.074-

■$

?■

sé!3

5,074-

45.074-

S6C

% Ifi

-J.

Afflusso njekorico ridotto.... y!A -

acque continue..,., totale.................

n?7\ 8. 071

» O. 24- 2

* njt 8. a/à

Pioggia di 6/ % in 2 ore

Afflusso meteorico ridotto y/A =

acque continue totale

rq³ 6,04-6 • O, 242

.0.94-2

OZI

43.074

06?

364,'2 <

626,8

Pioggia di 73.2 % in 3

ore

3.395

45,

5.074

5,074

3 395

fflTusso meteorico ridotto \[!a ~

v acque continue - totale..... .

npA 5,0 23

» o. 24-2 • m* 6.265

/to'.

-«O's 1

~*w

♦7«3

Pioggia di 84- % in 4- ore

■WO'9

fi [flusso .'r/eteorico ridotto yiA =

3,395

3.395

acque continue

rr\³ 4,Slò‘ »    0,249.

totale

4-, 765

♦9.2

7/.S

244-

Wl-

w-U

Stabillm. A. Vallsrdl Milano.

i\

:>*Ma

Bìblìoteka ^

? OKR^GOWA 3-

V^oko^

..?>

-■

aJ

n>

in

'7

Co ’

CO

<V

‘"V)

ì)ia§r&n?n?i dell'efflusso totale dalla coaa

dal collettore allo sbocco nell'emissario

Tav. 10,

v>

9.830.

£.550

8.550

10    / O di TO /n? HI. J

oro

, tempi 1    « r

portate ! rry^ = 100 litri

asso;

k 7.483

\ 5.200

<75.000-

?X

5 60

-7

^5.222 .

~{\f 'Flusso meteorico ridotto ylA = rn ? 8,071

- »    0. 242

= rn. 8. d/S

acque continue

totale

f-

-v-

,242

5ts"o

0.6

46,'a

60.'-

/,’6B

!'f

63tì-

—soeor

8,550

85SO

Piogg/Q di 67^ in 2 ore

17.350.

Ti 7.483

000*5/--

005 5 \

.^5.200

fWìusao meteorico ridotto ylA = /p³ 6,04-6 »    OTtfc contir/ue

•»    totale

« » 0, 242

= /7?J 6, 268

ri

.0.242

— -4_____

0Y?

72<3.'

/Ó9.

7/8,/1J .0,242

"8,550

OSS 8

Piotiti di 7ó.2 m/n? in 3 ore

--v

-----y-

,7.483

-7-

f-

influsso meteorico ridótto iflA = rrf. 6,09.0

=    - O. 242

= rrf. 5. 263

ncque continue

dotale

ri

-C.24-2-

\N

-X

iti!

il

'8.550

un

co

Piotici di 84 % in 7

ore

rim

5.200

^5.000..

in

'ÙffhiTjO rneteorico ridotto ylA = /t?³ 4,5/3 “ » <?, 252

= /v?³ 4. 755

tfcpor (oniique

totale

7-—N

___

rii

M

■ 0,24-2.

-V

■*4-

■2 *3

--

0.441

⁻----

Cfc

%

=9

B

.v

*

H

o

£

cfi

y

iiiìiÌÈm

i—;-

S

/

/* 0ir'^Nv / ^ o « 4\

; || %

A Si

7'

£*A

.7

\o

■£

r--aiirì^i

o.824

12.791

££78

38.*7 f

18 900.

60 ;

j?itr

\ 20.387

Sé'-

-20.500-

\ 20.987

M?

! li

i!

il

ii •

">r

ZoNfl IV.aOa

Pioggia di dhS in / ora

fjfffuSSo meteorico ridotti! yÌA

acquo continuo

YItf/usso totale et /’

— ©iasrarrcrrci finali deli efflusso dal (ollettore nell Ergissario

écf^LPi |

tempi    L \ '

portate 'l m/m = IOO litri

Pioggia di 73.2 '% in 3

(£.79*

LOZi

12.078 y> 12.791

WeJ’,

'Afflusso meteorico ridotto ys/A

0, 024

m³ J/ 77.3

.o.8£4.

O.

67/J,

180

(8.(50-

ucqua continua

Afflusso totale al /'

Pioggia di 61 % in 2 ore

Afflusso meteorico ridotto ylA » m\    20,363

acqua continuo

tffllusso fóto le <3/ / '

0.82.4-

nf. 24./8J

^12.791

1.078

‘eS$

Tav. 11.

ore

« m³. (9,531 • » 0.824-

tri*. 20,3S5

<L

Pioggia di 84-    . in 4- ore

6fflfÌusso meteorico ridotto \I/!a    » mi US5 7

» acqua continua

Offlusso totale a! 1

0.8SA-

mi 18.38/

2J Biblio»eka

5 OKR^GOWÀ S-

■0 824

!i

i-

- i* -fi-

,0.824

na'o-

-I—L

'56.' 31

8/. '/

1*0

*69:9

-t.

:

$

* ■'

—ssscss

■ i^~j

—lW-

i

'

\

é*wl%

~ts Biblioteca 2l\

& OKR^GOWA S-

^Va \S>t/

•u

■

4

>•971

O,»o

). 97».

O.

,4.94.

60 -

1

lì

/Al.'*

₅    s    3

s    3. s

.941

li.

li

II

'I

il

6 701

/3o'

/6gr

20/'S,

Pioggia di 4-5 m/m. in 1 ora

dp/u&so ricetto rico ridotto y/lA = rri ⁵ 36.143

0. 971

acqua con fin uà

{fiflusso Iòta le al 1'

» nf. à 7./Z4-

400.6

Plagia di 61 m/m in 2 ore

fiffìuc.so nje teorico riddilo    ys/A = rql 27.783

o.97i

acqua continua

(Afflusso fatale o/ /

= 7?1³ 28,764

S-

4*0.'4-

<bidpìramila dell efflusso dò/ QUelfore nell (fn?/ssdrio

Scf)Lff ^

tempi 7 mJm =    1 '

portate 1    = ZOO Atri

Pioggia di 73.2 J,n iti 3 ore

(pjffiusso n]efconco adotto ìffiA - rqJ 22.7/7

o. 97/

» . acqua contigua

Pfu

550

letale a! / '

rq³ £3.682

!.

li

il

-r-

'0

\ 20.438

- Off/

U0,43ft.

,20478

Pioggia di 84-%. //? 4- ore

14.941

611 i

,14.94»

"^'efflusso rr/eteorico ridotto yfiA * , acqua continua

f^i^flusso totale a! ti

77] ³ ZO. 374-„    0.97/

nf. 21.286

,0.971—

O.

/ ;Z9

*7-1

2 to '.

2«.'/

t«'«V

11

✓

I

*

\

3'

,^cv’

&

r

—

: .' (H'Ì^

P

L*

»

«V

■

)

ì

~f Biblioteca f»'

=■ OKR^GOWA S-

«'•*£/

r.*s

•u

*.

©franimi de^li scaricai delle zone

di j'oqn cucirà in Po ss gì interna

lì)iagradello 5carico a Redefossi dr-bano

Tav. 13.

ScALl⁰! |

r.

■fempi

portate 1 m/m = IOO litri

Scala j

tempi- 1% = pomate 1 yg = 100 litri

pioggia di dò r% m 1 ora

pioggia di 61 mm in. 2 ore

.01

Pioggia di 46 %7 in /ora

P/oqóia di 61 m/m in 2 ore

1.5.60Q_

irì

00 ss

-----1 -;0P

:—r nv«

-;-c«

0003

t.ooo

6o‘

o.o

Ò7-.

ja'.-

«'■4-

/2oP

6o.2

r*

Pioggia di 73.2 m/m in 3

ore

Pioggia di 73.2 pm in 3 ore

<o

3

\ò

3500

o J OOO

soP

rt

mmrnKmssssMSMm

Pioggia di 84- m/rq in 4

ore.

pioggia di 84- m/m in d- ore

s

<*>

6tr

*43'-

240

o, o

Stabi litri. A. Vallardi - Milano.

psrrrmni"¹ ~~

’l

I

I

v>'

\\a&

m

V';

1

|

V'

i

.1*

^w,%

£ Biblioteka gl

è OKK^GOWÀ S-

‘

-»

-

I

aavuz

221.488^'

<§Qn?n|a dei diaqrarrin/i deflusso dalla intera refe

ì. Pioggia ^45 in 1

(a^la360 meteorico ridetto ylA sulla refe, rrc¹?? 1.488 al 1*)

ora

117.363-

ScALf^ |

. tempi    /Rifa «

r

portate 10 m/m = 4 m'

4

.<? A

n /o

m

A/?

&

■o

\

\

?

■f/

\

4

<?

\

\

i J4

?

\

\

///

a⁴//

cT-

\

\

\

\

\

' ■

I!

;/

tlHCIPIO '.‘OGGI A

\

y '

Il / /    /

U /' «? Ay

/

\

\ X

\

\

v

N /v /

lll/f

1/

1°

e*

oa

.X

<0

u

\

\

\

\

\ \

\

\

•s

\

\

\\

4 (f***hJ

'l.cS'³

■lana

l Vetra

Acaua corrtinua

FINE /OGGI A

Slibllim. A. Vaiiardi - Milano.

A

-

I

*i

&

'?• Bibliotcka s OKK^GOWA 3-

wy

---

j£j

164.895“l'

m?

164. 895

§on\n\a dei diagra^rr[i d afflusso dalla intera rete

II! PIOGGIA* m/m 61 in 2 ore (ajflusso meteorico ridotto y\k sulla rete, ni³164.895al I")

122 615

ScftLA

tempi 1 m/q -    1'

portate 10 m/rq = 4. rri

"Ir

■*£

\.

CÉ-

*2.

eal*>

rè

Pa

IH

r' ■

A)

•><?)

Zona II

Zona l +

ZonaI Vetro.

(Icqua continua

r/t/nur/u

PIOGGIA

FINE

PIOGGIA

Stlblllra. A. Vallarti! - Milano.

iili:

Oh

r>h

éf

jS?

o-

V*

<> .

CÒ

>

IBK

#•

—--—

^ C'bliotekaf^

s < KR^OOWA s-

_

ir*

e*

oe

V³

ob ,

jr

fc>an°

ss¹

p<

J‘f°

ss'

e^C

68sS°

.#■

t°r

t°n

J**-

111. ( r\

s + t).

•\

Zona

2ZZ\ (a~q)

Zona II.

Zo/?a 1 C f+g + h)

Zona I. Vetra

fìcqua continua

principio

PI OGGI A

FINE

PIOGGIA

§on?n?a dei diagrammi deflusso dalla intera rete

IEL PIOGGIA m/rr? 73.2 in 3 (ajj-ìusso meteorico ridotto ylA sulla rete, m³136,6 ai f)

ÓCALeij

ore

tempi Im/ry* /' portate 10 m/^~ 4 nf. .

/, mar r

4    0

■ '-Wi

i(m

yW*

\r*

A>.

SE .

f-».

o

£

c/)

f-

;

-■X™ <>X

«» r ' l!o<eka 1g ^ c : i, GOWA S-

vko^y

■.**>

/•

'è

°à3i

d°f°

bar’⁰

Red'foiS'

fsterno

•^.on

₃ r/ c0

lleH°re

basso

Z.o'1,s

IV.

Zona

/ZI

Zona HI (a ~9)

//

Zona II.

X.

Z ona I    Vctra

fìcqua continua

PRINCIPIO

PIOGGIA

FINE

Pioggia

§ orrida dei diaorarwji d ejjfosso dalla intera rete

IV. PIOGGIA m/m 84 in4

(afflusso npeieorico ridotto Y*A sulla rete, rr\³ I2I.2IS al I.")

5c^i-1=<

ore

, loppi 1 n?lm -    1 '

portate 10 m/n - 4n\

"X

Tav. 17.

'

?;i

'di

V:

/e’

SO

*

y

Ber GOWA-

' ao*y

<

h

m³

m?

164.8S5

164.895

Jorrinia dei diagrarr[rni dVfHlisso dalla intera rete

6,103 +125,83» = 131,935.

PIOGGIA di 90 m/m in 3 ore (a|flu5S0 meteorico ridotto ylA sulla rete, rq³ 164,895al 1")

i^

rpa

Scala

\ tempi / % =    /'

Iportate 10 m/m * 4. m³

f°

ban°

fi*

def°

e*

ssl

terno

re b*5S°

tf-

sito

%on.a

tir.<r'⁵

rt)

J-

Z o"⁰

Zona II-

Zona I (f+9rhl

Zona l. V'tra

JS

ficqua continua

PRINCIPIO ! PIOGGIA

FINE

PIOGGIA

3L t

/

!

\

/

rà

•-?V

ii

2>

•;

^SKA

- .

- TWttBfcM

£

B‘t "c'eka %

Y'À 3*

Set'

>—

«

Pioggia di 90^ in 3 ore

—

fS

(ompeteng§\ del Nuovo Emissàrio

( Punteggiata la linea di competenza nell 'ipotesi che la Zopa HI,ramo di destra, scarichi totalmente nell attuale Emissario di Vettabhia.)

(/

\

1,795 + 56,683 = 58,478

\

‘■N

\

\

-r

\

\

\

\

/

_4, 308+69,149 * 73,457

Competenza deli’Emissario di Vèftabbia

(Punteggiata la /igeo di competenza rje/lipotesi c^e la Zond III, rarqo di desfra, scarichi fotalrqenfe iq Vette bbta e noq scarichi afi 3 ÓÓO gei nuovo Ejp issa rio )

ascisse - ‘t'epi .

1 >| ■

1‘

§>Cf\LE_

o rd ÌQ<3^e - port«te 10 <y = 4 rr)¹

wr

PRINCIPIO

PIOGGIA

FINE

PIOGGIA

Stabili m. A. Val lardi - Milano.

‘

-

.

: > •-

? .Vy> '>^V

"Cv,

‘4

% ■ ■

=■

\

\

> i

*

’f

f

% . ’.^Kà

•" Q\b\\ote\ca%

omooyfA ~

•Wi

tempi

~ h

6.45

/= 0,00,74-

/= 0, 060

5.75

00

óh

— < 1.-0,058

t = OC

r COLLETTORE fìLTO (VETRP) Scarichi ed imiriissioni come da progetto deli’ Ufficio Tecnico

ONfl

4.45

4-50 6-

0,068

Lines delle durate compatibili secolo k intensità delle piogge

Lìnea omologa suppónendo cL = costante 3L nella durata compatibile t =

^ylA + q^c^+S-l)

4J5

4. @

■ •*. ■

01855- is?SO-O fi90

1.X    30. VI»

2 ?.vn

3.45

— cs 1= o,o85

Segai

convenzionali

Punti calcolati delle linee stesse

Jangenti calcolate delle iiqee stesse

Pio(f<f)ie ma ss irne cadute iq /Aliano

Doppio impiego degli stessi cast 1890-/899 e 1.902.

3,30 ó-

fferapi -

3,15

Scale

fi

I878(j) -I- 1892₀

23. V

1902

i. Vili

2.45

164-'

__— 1= 0,125

intensità

1 narr^ per 1.

5 ran?. per rruq. di in^easifà oraria

1,0 mn?. per 1 litro di afflusso naefeorico per secondo

2,30 A

2,15

ro

Vi°

17 VI ^

188

1881 9 Vili

1872 22. Vili

1899^

M.vb

Q1899

2. IX

1.30 6

1875 Cp 1899-^

24-. V    23.VH

1.15

4s'ó

1" ©

O 1896

!6 VI

Q4§97—O 3. Vili'*'»

1872

x^iil

18

: 24 V

/pN 1892

©Trn

0.45

01899-ij^O-

30. VI

3. Vili

1899

l. IX

30.VBU

1 -4ò\6_

o-----

à9/f

1903

0,30 ó

1881Q IVO 874

7, ix

24,vn

-01873 14-Vii

-01855 | 2-VI

°186l

0,15 —

O 1684 28 IX

01886

7. ix

a. tu

0'866 io. vi»

_01887

29 VI

ntensitè -

in mnq. per ora

9.86

, m litri d ' afflusso rrjcfcoric&i per Ea e secondo

56 / i 20. 2 A

,T

gfr ’/S

*69

21.6

74.4 I 26. {I 74. 7 , 26 9&

<K>

or, ce,

----1__

95.4f 34. 3

58—

68—

va

oo

ò-ze \8Ttoi

112. $\ 40.6 6

08.9i 42.86

126^25.4-45.-

126.9 \ 45. 7 129.2 46.56

736 6\ 49 96

144.4-1 52- 6

147.2 ja._6 1 S3.3 5

166 71 60 -A

no a I 67 50

183. 3 I 66.-6

200. _ | 72.-6

211. /| 76.6

q-001 \821Z

t iesms&t&ì, m    ,.4 ■■

)

>

1

<•

x C'v

k,H

W

4

V .■

&

,v I

!

^ We*?7;

^ n n

*'* v—

<

«

-*'■

t

i

<

.

—&

4

__

—

tempi

6h

OHM

6.161

1.-0,058

r Collettore basso (Ventilino sotto il molino) allo sbocco in Vettabbia

Scarichi ed imrriissioni come da variante fissata

sh

4,46

CO

ii

4.15

IH

Dnea delie durate compatibili secolo k intenta delle p/ojg/e f

Linea omologa supponendo cL = costante A nella durala compali bile "t =

(Y>A + q₀)-c<-(q.+ S-1)

4h

0*855. 18750-1- 01890

20, VII

1 X 30, VOI

22?,'-

3.45

E$ 1= 0,085

Segni

convenzionali

Punti calcolati delle linee stesse

Pio^gie massime cadute irj lAilapo

Doppio impiego degli stessi casi 1890-/899 e 1909

3,30 A

^erapi =

1 rorrp per 1.'

3,16

Scale

r 5 mnq. per mrp. di intensità oraria 1,8 mrp. per 1 litro di afflusso meteorico per secondo

18Ì8o

23. Vili

oo

SS

_ 1= 0,125

2,30 k

2,15

1881

17 Vi

'1881

9 Vili

120\₇

117,2

[Vili

7.45

01882 V

27. vm    \

0«399

1.30 6

1875 Gp 1899 24-.V;: 25.VII

IK

7.15

01896

16 VI

-------^*i8sr— o

! 5.vm

61,'s

1892

sJ.872

2>tik.

3. Vttl

0.45

Sòl 4

3. VII!

Ì069O 30. VI |

fÌC @1899 e-¹    ; jo. yhi

0,30 9---

1903

16810 IVO 1874

7. IX I | 24.VII

O '873 -Ó1655

; 14-vii    / j.yi

0,16

O 1884-28. IX

01886

8.^11

°1861 7. IX

■6.

in rnnp per orò

$?

in litri

d afflusso rqeteorico per Ea c secondo

<N «)'*

£ età

-Z-’WT---

$ $$

OCDO--<J>

SO ( C'IVO

,'ó'ón«<5

tOV><0<0

UN

sa?

83.    3 I 30. Ó-------- —

84.    7_L 30. 50

01866 10- vi®

0188"?

95.44 34. S

85—

102.81 37. -6

112. 3 i 40.6 6

113.9 \ 42.80

12Ó.J25.ff-4S,-ì

126.9\ 45. 7' 129. 2 46,51

o-

o>

o—oo

M- <*

29 VI

cv

9)

G-

*r

§    Co

N    Co

<s

jo

i:

Oi

00

ex

» A.af.i.M

“ —

- ■ —«ter-:

rMlUtiWf^iqaKgjBiatthai^ X-.K,

V

■■■RIÌE

K7-T-.SIK;. .*T

co

3

-KA

T

ss

WtltèZ

f* n n, '*>

** !f. *<

ir '    .

«"• fT,    .

i jf 4->. 0> *

»W&

o

v'«

.. 'gat-wmi — w»^«s«9M|tós5fe

,.;■ .;------» -«■ ■ ~

«»3JlXa«v

rcrPK

■■i

;

_____^

tempi

C h

5.45

5.15

óh

4.15

4.30 6

4.15

3.45

3.30 k.

3. 15

3h è-

2.45

2.30 k

2.15

Cd

•c .

1.30 Ò

1.15

ir

0.15

0.30 6

0.15

o. é-

Intensità -

in mrp. per ora

l in litri

/= 0/0266

£ = oo

t - OO /=/ - O, 05òù

— <| 1.-0,058

OD

<5>

III

__I__

0185 L18750

I i.v. 30.vili

01090

120, vn

-B 1= o,o85

878

23. V

\!

,P

i,7

I888C 17 VI

120',3

1881 9 vili

27. vm

24-.V    23.VII

Q1902 3. Vili

129', 1

-d 18;

22.YIII

1891

20.va

16 VI

3 VHt

*1872

2. vm

d ' afflusso njdton^b per Ea e secondo

50.-, 18.-S

53.3 \ 19.2

56 / , 20 2 a

Vr/z z 65

<!xir>o

>oMNrr)

«O'O'O

s*

ss

-----1--

s

95.4 f 34 .3

~'9?

00

ò-ze \s zoi

112. S i 40.6 6-

H8. 9\ 42.96-

“T"

Tav. 22

ONfl IInuo sbocco del Collettore riELLE/ni55(HRio

Scarichi ed imrriissioni come da varianti fissate

Linea delle durate compatibili secondo le iqiensita delle piogge

Linea omologa supponendo cL^ cosfante -L nello domici compatibile i: =

( ylA + q₀y ot (Q+ 5 -1 )

Segni

convenzionali

Scale

Punti calcolati delle linee stesse

Jòagenti calcolate delle linee stesse

Piogge nnessirqc cedute iq lAìleqo

Doppio impiego degli stessi cesi 1890-1899 e 1902,

' derapi -

1= 0,125

2. IX

I 24-

3. Vili

;0<59O

30. VI

*-,A    30. vm

1903

18810 I VO 874

7. IX    24.VH

ÌQÌeT2SÌt<à

<51873 14- Vii

1 mrrj. per 1.’

' 5 rari?. per mn?. di irrfercsifà oraria 1,8 mrr?. per 1 li^ro di afflusso meteorico per secondo

1892

3. vili

-Oies5 [ 2 VI

q 1884 28. IX

01886

^1861

7. ix

8. Vii

0'8€6 10 vi»

0188^

29 VI

126^125 -±-45. _A_.

126.9\ 45. 70--

129 2\ 46.5 0

-06 6i' '3 irti

144.4-1 52- A

147 2 53 t_ò 143. / , 53.3 5

166.71 60- A

>70 9 \ 61 5 A

18Ò.S\ 66. -b.

200.- J 72» . A

V '91 J / 7/5

<5-001 19ZZZ

t

%

■ « «MMMH

ffF^gp

/C>

o

r"

-♦

n?

O

A

*

v

y;:

f<?

<4

ACP.

T- &

—

s

-rrr

t

£

».. n

si?H!if- y

2

* *-

-,

^ *■

• ^

-—

, -

’

1

tempi

5.45

334', ó

5.30Ò-

ZONA lìir (QlIETTORE BASSO DI MOSEDO (rrmodi sinistra)

s./s

1-0,0

a monte ddlo scarico di m.³7.984 ne! RedeFossi

s: ù

(SBOCCO DJ. SCJBZON7Ì Ili o)

4*5

4.306-

S l.= 0,068

4.75

Lines delle durate compatibili secolo le intensità delle piote.

0)855-16730    \ 01890

|1.X 30,vili • \ j20.yn

5.45

-eri 1= 0,085

Segni

convenzionali

3,30

208,0

à./5

Scale

1876p-- 1892o-

eà+M 177,'■->

—p 1902 13.vm

0,12.5

2.45

2.30 6-----

2,73

fi i3ò, -4-

18880- 0 1881

17 VI 9 VI»

12

in

1.45

01882 27. viti

d&rrr

t;

20.1

— 01899 |    ! 2. (X

7.30 p--

18750? 1899 24-. V 23. VII

t 15

Sii c

76,7 b 6 9Ì4 à

1.

(6)----

---o ta96

16 VI

<?18S7 —0

3. Vili

1872

2. Vili

1857 24- V

0.45

01899    10690

3 Vii!

30. vi

ff%93

io.vhi

0.30

4-

1903

16810 l.V o 1874

£4,\/H

7, ix

0.75

4-

o. è-

in mnq. per ora

v ln htn d afflusso rqctoorico per Ea c secondo

50.    18.-6_____

i.

■ss

68 IllÉ

7 oeT 1 >8

02 ; f ve

86-

9£. + + 34.s\

102.8 ! 37-8

—“O 9 'Ofr ' 8'SU

Il8. 9 | 42.30-

fèó.izsmps-Q---

126.9 | 45. 70------

129. P [46.50__

-96 Gir ¹ 9 921

ór ei'j /&*/ 0' 25 j Wrl

+-

a j frapporti    ìpterrji de!la    Tona HI come da progetto    S = o,ooo    I «=    rrf.    3,000

prima variante    S« o,ooo    I *    *    o, ooo

variante fissa fa    S= i5oo    1=    w    o,ooo

V.W

1C

7»

r>

r>

Punti co!colati delle linee stesse

Pioptpie massime cadute ir/ lAilapo

Doppio impiego degli stessi casi 1890-1899 e 1902.

i^eropi -

iniensitó} -

« 1892 3 VII!

1 mr^. per 1.'

ò mrr?. per mrr/. di intensità oraria

1,8 mn?. per 1 litro di afflusso meteorico per secondo

01873 14- Vii

1055

a-vi

O 1884-126. IX

i?g

01866 IO- vm

—Q1887

79 VI

-O

£V

00

VO

183.3 ! 66,-0

-Ó SI j " ooz

ò 001 ! 8 2iz

%

!

■ ■•■• y»

4k

•2v

-■

’;0vvstò^

5 CKr.tGOWX -r,

X>mw2^

r

V

9

Tf

-r-

tempi

s.45

A94-,7

S.30Q-

6.15-

— < 1.-0,058

ZOMH Illr (gLLETTORE DI NOSEDO (tomo di simistto)

Somma de^li Scarichi ed imrnissioni come da progetto delF Uffici 0 Te cri i co e da variante

4.45-

4.30 ò-

0,068

s:

4.15-

"S

LinCòi delle durante computi bill secondo ìe iritorsi fé delle pìofpie

.

LÌl2C3l 01720/O^S supponendo cL = costante X nello donata compatibile X =

( YlA+q₀)~ <*(Q+S-1)

ro

4. ©

5g

■è»

8;

sS

e 1= o,o85

Segni

convenzionali ^

3.45

O Punti calcolati delle linee stesse o Piofjg/e massime cadute iq tAìIaqo © Doppio impiego degli stessi casi 1890-1899 e 1909.

3.30 6-

-Scale

i87'5q

^erapi -    1 rorrp per 1.’

r 5 rurr?. per mnq. di intensità oraria 1,8 mn?. per 1 litro di afflusso meteorico per secondo

intensità <

3h à

l\

1878A- 18920—

-01902 3. Vili

2.45.

. l= 0,12.5

2,30 A

i\

m’,7

2,75

ro

18880—19 1881

17 VI

9 Vili

1872 -22. Wl

112U bs

3-1982-27. VOI

n®-

■j— Q1S99

2. IX

-9-

1875 0> 1899 24. V 23. VII

8 5',9

oi

Xf 1896

01897—O

(6 VI

3.VHI

1872 2. Vili

1857 24. V

^ 1892

#Tir

0.45

01899 3. Vili

18699

30. VI j

1899

1. IX ©«99

30. V»!

0,30 6

1903

1881Q IVO 1874

7. IX I    24.vi;

<>1873

I4-Vi>

OlBS5

4.VI

91861

0,15 -

o. é-

m mrq. per orò

1 m litri a afflusso rqefcorico per Eò e secondo

SO. _ 1 18.-<5

56 / 1 20. 2 A__

ss» 2 j 21.3 x~rr

54 4 121-49

Cxi>o

•O | C'iva

NO r^CXrr)

•OVD'O*©

SS

83.3 ; 30 O — 84. 7 A-30. 5&=—.

95. 4^ 34.9

58,—

°Q

\0

rs-8

I02.8 i 37.‘-k

112. 9 1 40.6 6

U8. 91 42.96

tri

0 1884-26. IX

01886

8. Vii

7. tx

01866

10. Vili

1887 ;29 vi

426^25-4.45.-126.9 \ 45.1 129. 2 \ 46,50

0—00

0)'

<c

1 <n

$ 3$ ! s?

<v

fi

J5

<*>

<*>

<0

'O

04

■0

QO

CM

PMH

■■I

.

"'''' '■,'r'”r"

p

ri

o

X5

;-Ì

/

/<■*

?> f

oi

sa

VT

«

1

h-

I

« C’bUotcka B okr^gcWA S-,

v^ko^y

I

/

my

n

i

/

tempi i

rh A 6 ©

Tav. 25

5.45

5.306

5. !£

ó. ©

ÌZQfjH IH." (OLLETTORE DI MOSEDO (rhmo di destra)

a [progetto d di'Ufficio Tecnico b|va ri ante fissata

Scarichi ed imrriispioni come da

4.05

ìk

Qo = "1? 5,ooo

Qf = ,    7,483

, -Scarico esterno S = » 3,550

Collettore

9.80,6

4.3o6

0,068

li!

4.15

Lincèi ddìc durate compatibili secondo le iffieris/ta delle piojjjfj

le

4. ©

0-Ì855-187SO-O

i.x 30,vili

2i.yn

3.45

--ci 1= o,o85

Segni

convenzionali <

O Punti co!co iati delle linee stesse o Pnxjg/e massime cadute ir/ ÌAilar/o

Doppio impiego degli stessi casi /890-/S99 e 1902,

3,30 k.

'tempi -

ò. '5

-Scaie

3h k

180,0

=0

1892q-

• 1902 3. Vili

2.45

-, l= 0,125

intensità

1 mrrp per 1.'

r b rurp. per mrr/. di intensità oraria 1,8 mn?. per 1 lifro di afflusso meteorico per secondo

2.30 /y

2,15

no

-e .

-I8880-J0 1881

•7 VI 9 Vili

11

7.4-5

18$

27. VW

2Q.VH

Q1899 •2. tX

1.30 0

1875 CI) 1899 24-, V 23‘VII

79,' t

1.15

mr

9i\6

-0 1896

01887—O

16 VI

3. Vili

1872 2. Vili

1857 24- V

1892

3. Vili

0.45

O 1899 --1069°

3. Vili

30. VI

1899

2. IX

©1899

30.VHI

0,30 ò

1903

16810 IVO 874

Ì4.VII

7, IX

01873 14-VI'

Ol8S5 2-VI

°I86I

0,15

1884-28. IX

01886

7. IX

8. Vi»

01866

10. vw

01887

29 VI

O. ©■

■o

Intensità

in rnrp. per orci

$?

i---

in litri d ’ afflusso rrfcfeorico per E<3 e secondo

56 / , 20.2 Ò

⁵? ² 2/.3ò"

59. 4 21- 4?

«INVI

“ ■— *4* —

NO

&

74.4 I 26.8 a 74 7 | 26 9y

83.3 1 30. 84. 7± 30 J(

3,-

,°0

5.-

96.4 \ 34 .3

102.8 \ 37.-6

172.9 i 40.60

1/8. 9 I 42.86

'SJ25.-L45.-0---

126.9 I 45. 76-------

129. ?. ! 46,50

OS 64 l9 9€t

744.41 52- ò

747 Z 53-ò 148.7 j 53.30.

758 S | 5Z2Ò

766. 71 60-6

170.9 ! 6/50

183. 31 66.-6

200. J 72. Ó

211.1 j 76 Q

277. 8 \ 100/ì

v>-*-'wr

I

---«Lfcu-

—'—“

A’

<■1

'

*2-

I

tu

-J

*

&

£

.

o

. z

ì

*

-,v    vww»vn„ -*■ t ■ > «rar ■

jL

A

%

15 B:bliofeka% ^ CKR^GOWA S-

Vp*

fi-

h.

W<>*

.\®

1

________i

" A'-.;:

t

£.

tempi I

6 <6

Tav. 26

5.45

S.30Ò

00

5,75

II

9 019-I2

IV

ZonmJV* collettore rilto allo sbocco mele emissario

Somma degli Scarichi ed imrriispioni come da progetto deli’tj^cio Tecnico e dalle varianti

4.45

cr.

4.30 ò--

il

II

LlDCS dclìc durate oonnpstlbl I! secondo le iinteri sifd delle pìc^éie Lì 12e<3 omologsi supponendo ol = costante -L nello durata compatibile "t -

(    <*CQ + s-1 )

4JS

4. ©-

01855- 18750-O ISSO

I l.x 30.VÌU

3.45-

--tCS l = 0,oS5

Segni

convenzionali

O Punti calcolati delle linee stesse Pioppi e mass irne cadute ir/ lAilar/o Doppio impiego degli stessi casi 1890-1899 c 1902.

3.30 è-

T"

'ternpi -

1 rr2rrj. per 1.'

•Scale

3, 45

intensità •

r 5 rorrj. per mrr7. di intensità oraria 1,8 mrp. per 1 litro di afflusso meteorico per secondo

3 Ùr

18ò'yà

- 1892o~

-01902--

3. Vili

2.45.

h l= 0,1 £5

2,30 A

2,73

/20,V

LO

18880H0 issi ir vi

9 Vili

■0 1872^ ; a.™

7.45

I!

7.

1682- -27. VBI *

i07₇'À^K

\

20.VU y

1.30 Ó~

1. ; 5

-il 71— ¹⁸⁷⁵

24-. V

I i

I

1899—— 23.VII

76,‘.3

1.

©■

j M rt

J--9 1896

I6 VI

91897    <9

: 3.Vili    ¹⁸⁷²

2. Vili

1857-

24- V

1892 __

—<&TWi--

0.46

_L.

01899

3.VHI

18699

30. VI i

1899

2. IX

30. vn:

0,30 ó-

717

1903

-IftSlQ I.Vq 1874 7. IX i i f24.vif

Q1873 --OiSSS -

j4-Vn

2-VI

0.1S

pi

Q 1884 28 IX

1886

8. VII

Pi86i

k m

01866 —

110. Vili

P1887 29 Vi

0. <§>-

intensità *

in mrq. per ore - in litri d ’ off!a

r-r>o

rqeteorico per Ee e secondo

18. - <V-

SO.

56 / 1 20.2 S

59 i ~ 2/.3X 59. 4 21- 40

OCDO---<S>

>C I

&B&

vd'O

OVjTV

---4- —

>0 xCVrr)

8&8

SS

83.3    30. ó

84. 7 ± 30. 5<5 -

€ te 17 26

702.8Ì 37.-S

S9 01? UT?//

nest \6-8f7

58,

-X

-o

86

12&J25.JL4S.~k___

726.9145 ₇i-729.2 46.5 6

•O—OO

o--o

05

<c

1*)

55 3$

X- <\i'.

I s?

01

rv

00

V3

X?

783. 3 l 66. -ò

<s

p:

ci

00

l'

ex

_________

!

V

<3

'•i

*

M

ti k

2*- ,

^4

V.-

\

L.

Si

I j

.'1

l

-J, \

si

4 v

£ O    £

O O    *

— itr    ?

^ 2    V,

V

■t

—

I

__

#

tempi I

6h ©

Tav. 27

6.45

6.300

6.15-

ó. ©

— ^ l0,058

QNR IV.a (OLLETTORE BASSO ALLO SBOCCO MELE EMISSARIO

fa-progetto ddPUfficio Tecnico b-varianti fissate

Scarichi ed imrnissioni come da

V*

TTj

•V

4.46

4.30 K

0,068

ii

in

4.15

Linea delle dumte compatibili secondo k intensità c/e/Icpiemie

Lìnea omologa supponendo ol = costante -d nello durata compatibile \ -

24 9',6

IO

co

yl A+q₀\~ ct(Q_ + 5 -1 )

/,

4. ©

-0-Ì85S-1&7S0-

1.X    30. vili

>1390

?.o,yn

(I

II

3.45

Se^qi

convenzionali

Punti calcolati delle linee stesse

Piogpie massime cadute ir/ Al ila i/o

Doppio impiego degli stessi casi 1890-/899 e 1909

3,30 L

Ì;empi -

3. 16

lQZd

Scale

!878q

23. VII?

1892o-

17.Q.' 6

■01902 3. Vili

1= 0,125

irsiensit©)

1 nrarq. per 1.'

r 5 mrq. per mrq di inteasifà oraria 1,8 mrp. per 1 lifro di afflusso meteorico per secondo

2.45

2.30 d

a \ v

1S    \    ^

| \ \ ' :

\ \ ¹

l n \ :

162,0

2,13

!•

Oidi

T N \

18880—jcp 18sNr-V—

t? VI 9 vili N

127,

i H9l-

1872

'Vili

7.45

27. VII!

Qo_

fO

1.30 0-

? // /

2. (X

24-.V 25*VIÌ

1. 75

sd b

n'a&

1.

-o 1896

16 VI

01887—O 3.Vili

1872 2. Vili

1857 24- V

1892

3. Vili

0.45

-0189.9--ittesQ

'    3. VII!

1899

30. VI

o W @1899 30.vni

0,30 6-

1903

18810 i.Vq )874

24, Vii

7. IX

-01873 14. VII

1835

t.VI

9l86l

0.16

Q 1884 28. IX

01886

8.^11

7. IX

01866 -10- VM!

o 1887 29 VI

o. &

Intensità «

tn mrq. per ore

i in litri d ' afflusso rpdsorico per te c secondo

60. -, 18. - (V

56 / | 20. 2 Ò--

s8-

551 4 21-47--

---4.

\0 rs.CV<*^

&

74.4 «

74.7

83.3 i 30. 84. 7±30. S

86.-

95.4 ì 34 3

102.8\37.~d

112. 8 i 40.60-

1/8. 9 | 42.30-

12ÓJ25 -J-46. -Ó— 126.9 I 46. 70— 129. 2 ! 46.50—

-06 '64 ¹2 PCI

144.4 ! 52 - d

■òe £5 i '9+1 p~ V2 UlU

158.S\ 572d

166.71 60-Ó-

09 /9 | e OH

XT'99 I r 691

200.- I 72. d

211.1 j 76 6l

<V

277.3

■•-.

IMJfol

i

*

\

«

:.-

r

■

—_*L___

1

BS

■I

V- i?A#

Il 5

★

••

v.t4&

• ... '

*1

• V/

0

PI

*

4

I

Y-M

. UoVeka gì . kc^oowa &,

t >y

t

i

4

I

‘4 f

■

3

$Mjfc

f

;

f

.

*

• ■

■ ■

'K-    -

•è

r

Vi

\

»

\

■; ;

V

X

.

.

;

\

• ’à

-, : '

•• .

»

;

*

'

₄-

- ■ , •>

• ' I

. fòri

«3

k

y    ?    -

*

>

*

t

.V

... .1. ,

.

■f <

■ .

(

.

■ '    - rH- “• v '' ' • 1 v" • . ' ■ ;    .

1®

i&>5

.

.

. . . ■ ;

?.

V

■ • .

.

• • V

ìf ■'

$ m : Y V; „ 'M1 *&! -, w. * ?

*

\

.

;v:    *>

■ <4Y

-

:•

• '

%

;

E»

• ■

*

. : I •

rs

\ >

V

*

!

mi

Ir

POLITECHNIKA KRAiCOWSKA BIBUOTEKA GtÓWNA

fa

138434

jj

l'*rl

T>,

U*.

■ •«

as

»?

i*1

Ki

’WjU

ri

?. 3

k>

[ol

L-

fai

V?

Lv*

»?

•V

f».

E5

Byti

«r:

L li

,V

[Si

oJ

S&PW?

r₍^

5$

* 18

IértH

IP :

£?

,‘vi

E*k

P* J

Biblioteka Politechmki Kiakowskiej

r?

ki

100000301214